
HSM UNIX 指令行說明



目錄


1.0 8.1.13 版的新增功能
2.0 HSM 用戶端指令參照
  2.1 標準選項格式
  2.2 指令的說明
  2.3 顯示檔案和檔案系統資訊
  2.4 用戶端回覆碼
  2.5 HSM 指令摘要
  2.6 dmkilld
  2.7 dsmattr
  2.8 dsmautomig
  2.9 dsmdf
  2.10 dsmdu
  2.11 dsmls
  2.12 dsmmigfs add and update
  2.13 dsmmigfs addmultiserver、querymultiserver 和 removemultiserver
  2.14 dsmmigfs control
  2.15 dsmmigfs deactivate、reactivate 和 remove
  2.16 dsmmigfs globaldeactivate 和 globalreactivate
  2.17 dsmmigfs help
  2.18 dsmmigfs query
  2.19 dsmmigfs rollback
  2.20 dsmmigfs enablefailover 及 disablefailover
  2.21 dsmmigfs stop、start 和 restart
  2.22 dsmmigfs takeover
  2.23 dsmmighelp
  2.24 dsmmigquery
    2.24.1 HSM 和備份保存用戶端 dsmmigquery 指令共用選項
  2.25 dsmmigrate
  2.26 dsmmigundelete
  2.27 dsmmonitord
  2.28 dsmq
  2.29 dsmrecall
  2.30 dsmrecalld
  2.31 dsmreconcile
  2.32 dsmrm
  2.33 dsmscoutd
  2.34 dsmsetpw
  2.35 dsmwatchd
3.0 選項檔案參照
  3.1 afmskipuncachedfiles
  3.2 candidatesinterval
  3.3 checkfororphans
  3.4 checkthresholds
  3.5 壓縮
  3.6 defaultserver
  3.7 errorlogname
  3.8 errorprog
  3.9 hsmdisableautomigdaemons
  3.10 hsmdistributedrecall
  3.11 hsmenableimmediatemigrate
  3.12 hsmeventdestroy
  3.13 hsmextobjidattr
  3.14 hsmgroupedmigrate
  3.15 hsmlogeventflags
  3.16 hsmlogmax
  3.17 hsmlogname
  3.18 hsmlogretention
  3.19 hsmlogsampleinterval
  3.20 hsmmaxrecalltapedrives
  3.21 hsmmigzeroblockfiles
  3.22 hsmmultiserver
  3.23 hsmoptimizedrecallonly
  3.24 hsmrecallbufferalignment
  3.25 hsmrecallbuffersize
  3.26 hsmrpcport
  3.27 inclexcl
  3.28 maxcandprocs
  3.29 maxmigrators
  3.30 maxrecalldaemons
  3.31 maxthresholdproc
  3.32 migfileexpiration
  3.33 migrateserver
  3.34 minmigfilesize
  3.35 minrecalldaemons
  3.36 reconcileinterval
  3.37 restoremigstate
  3.38 skipmigrated
4.0 顯示訊息


1.0 8.1.13 版的新增功能


瞭解 IBM Spectrum Protect for Space Management 8.1.13 的新增特性及更新項目。

表 1. 新增特性及更新項目以及其關聯的 IBM Spectrum Protect for Space Management 發行版

+---------+-----------------------------------------------------------+
| 版本    | 新增功能及更新項目                                        |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.13  | 維護更新軟體                                              |
|         |                                                           |
|         |  提供了 APAR 更新項目及其他次要更新項目。                 |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.11  | Dsmreconcile 指令已加強                                   |
|         |                                                           |
|         |  dsmreconcile 指令已加強，您現在可以在任何 HSM 節點上執行 |
|         | 核對，以支援大型多伺服器環境。 如需相關資訊，請參閱 dsmre |
|         | concile。                                                 |
|         |                                                           |
|         | 維護更新軟體                                              |
|         |                                                           |
|         |  提供了 APAR 更新項目及其他次要更新項目。                 |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.10  | 新 HSM 選項                                               |
|         |                                                           |
|         |  在此版本中，透過使用新的 hsmoptimizedrecallonly 選項，可 |
|         | 以管理 空間管理用戶端 如何處理非最佳化恢復處理程序。      |
|         |                                                           |
|         | GSKit 簽章檢查                                            |
|         |                                                           |
|         |  在此版本中，您現在可以在安裝之前檢查 rpm 套件的 GSKit 簽 |
|         | 章。                                                      |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.9   | 簽章檢查                                                  |
|         |                                                           |
|         |  在此版本中，您現在可以在安裝之前檢查 空間管理用戶端 套件 |
|         | 的簽章。                                                  |
|         |                                                           |
|         | 維護更新軟體                                              |
|         |                                                           |
|         |  提供了 APAR 更新項目及其他次要更新項目。                 |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.7   | 新的 HSM 選項                                             |
|         |                                                           |
|         |  在此版本中，透過使用新的 hsmrpcport 選項，您可以控制使用 |
|         | 哪個埠來在 HSM 用戶端節點之間分佈查全率。 它還容許您配置  |
|         | 透過防火牆的 HSM 通訊。                                   |
|         |                                                           |
|         |  此外，還新增了 hsmrecallbufferalignment 和               |
|         | hsmrecallbuffersize 選項，以控制用來恢復檔案之緩衝區的處  |
|         | 理以及提升效能。                                          |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.4   | 新的用戶端平台                                            |
|         |                                                           |
|         |  在此版本中， IBM Spectrum Protect for Space Management   |
|         | 包含一個新的用戶端平台 ( UNIX HSM)，稱為 Linux on Power   |
|         | Systems Little Endian。                                   |
|         |                                                           |
|         |  dsmmigundelete 指令現在支援 FILELIST=file_path 參數，該  |
|         | 參數用來收集檔案清單型作業的資訊。 或者，您可以使用       |
|         | Script dsmmigundelete.pl 來查詢資訊。 如需進一步詳細資    |
|         | 料，請參閱 dsmmigundelete 。                              |
|         |                                                           |
|         |  此外， hsmextobjidattr 選項已將其預設值從 No 變更為 Yes  |
|         | 。 如需此選項的說明，請參閱 hsmextobjidattr。             |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.2   | dsmmigfs 指令已更新以包括新的控制參數及新的               |
|         | inlinecopymode 選項                                       |
|         |                                                           |
|         |  藉由此發行版， IBM Spectrum Protect for Space Management |
|         | dsmmigfs 指令會更新以包括新的 control 參數。 此參數用於動 |
|         | 態變更透過執行空間管理常駐程式套用的 空間管理用戶端 選    |
|         | 項。                                                      |
|         |                                                           |
|         |  此外， dsmmigfs 更新以包括具有 update 參數的新           |
|         | inlinecopymode 選項。 此選項指定備份作業如何處理已移轉的  |
|         | 檔案，且僅在已移轉的檔案上處理備份作業時適用。            |
|         |                                                           |
|         |  如需此指令、參數及選項的說明，請參閱 dsmmigfs control、d |
|         | smmigfs add and update、                                  |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.0   | 不再支援 AIX JFS2                                         |
|         |                                                           |
|         |  在這個版本中， AIX Enhanced Journaled File System (JFS2) |
|         | 系統不再支援 IBM Spectrum Protect for Space Management。  |
|         |                                                           |
|         |  AIX General Parallel File Systems ( GPFS ) 及 Linux      |
|         | General Parallel File System ( GPFS ) 系統上繼續支援 空間 |
|         | 管理用戶端。                                              |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+


2.0 HSM 用戶端指令參照


您可以使用指令來執行所有 HSM 作業。 在輸入指令時，您必須使用正確的語法和格式。

當發出指令和選項時，請遵循下列規則：

*  在 HSM 指令前面，不要附加 dsmc。 每一個 空間管理用戶端 指令都是可個別執行的指令。

*  以小寫字母輸入完整指令名稱。 在指令名稱中，您不能使用大寫字母或縮寫。

*  請勿以 kill -9 指令停止任何 HSM 處理程序。

*  請在檔案、目錄或檔案系統規格中使用下列萬用字元。 您在其中執行的 Shell 會比對和展開萬用字元。

   *
            符合零個或多個字元
   ?
            符合任何單一字元

*  在指令中以連續字串輸入字元，不按 Return 鍵。 在指令行中最多可輸入 256 個字元。


2.1 標準選項格式


您可以在部分指令上指定選項。 您必須使用標準格式來指定所有選項。

使用選項時，請遵循下列準則：

*  每一個選項說明中的大寫字母指出選項的最小縮寫。 請輸入完整的選項名稱或縮寫名稱。

*  以大寫及小寫字母的任何組合來發出選項。 選項不區分大小寫。

*  在每一個選項之前都放上一個連字號 (-)。 例如：

     dsmmigquery -mgmtclass -detail /home

*  以空格分開每一個選項。

*  在指令中以任何次序（可在檔案、目錄或檔案系統規格之前或之後），來發出一個或多個選項。

*  如果選項定義一個值，請以等號 (=) 分開選項名稱與值。 例如：

   dsmmigfs update -ht=90 /home

表格提供了未定義值的選項範例。

表 2. 選項格式範例：不含值的選項

+---------------------------------------------------------------------+
| 指令                                                                |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigrate -recursive -detail /home/user1/file1                     |
| dsmmigrate -rec -det /home/user1/file1                              |
| dsmmigrate -r -d /home/user1/file1                                  |
| dsmmigrate /home/user1/file1 -r -d                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

表格提供了已定義值的選項範例。

表 3. 選項格式範例：含有值的選項

+---------------------------------------------------------------------+
| 指令                                                                |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigfs update -hthreshold=90 -lthreshold=20 /home                 |
| dsmmigfs update -hthresh=90 -lthreshold=20 /home                    |
| dsmmigfs update -ht=90 -l=20 /home                                  |
| dsmmigfs update /home -ht=90 -l=20                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

在 6.4 版以及更新版本中，不支援 optionformat 選項。 不支援簡短選項格式。 您必須使用標準選項格式指定所有選項。


2.2 指令的說明


請利用 help 選項或 dsmmighelp 指令來顯示每個指令行指令的說明。

您可以下列一種方式顯示 HSM 指令的線上說明：

*  在任何指令中發出 help 選項。 例如：

     dsmmigrate -help
     dsmmigrate -h

*  發出 dsmmighelp 指令。 這時會顯示一份說明主題清單，供您選取指令的一般說明資訊、特定指令的說明，或訊息的說明。

需要可用的顯示寬度（72 個字元），才能正確顯示說明文字。 當顯示寬度小於 72 個字元時， 會將寬度 72
個字元的句子換行至下一行。換行會使得顯示的說明文字從區段內的某處開始，而不是從頭開始。 您可以使用終端機的捲動功能，向上移動來檢視已跳過的字行。


2.3 顯示檔案和檔案系統資訊


您可以利用一組 HSM 指令來顯示檔案系統、檔案和目錄的空間管理資訊。

表 4. 顯示檔案和檔案系統資訊的 HSM 指令


  指令            說明
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdf           顯示檔案系統的空間用量資訊。 比方說，如果要顯示
                  /home 檔案系統的空間用量資訊，請發出下列指令：
                   dsmdf /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmls           列出目錄中的檔案及顯示檔案狀況。 比方說，如果要顯示
                  /home/user1 目錄中所有檔案的相關資訊，請發出下列指
                  令：
                   dsmls /home/user1/*
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdu           顯示檔案及目錄的空間用量資訊。 比方說，如果要顯示
                  /home/user/proj1 目錄及其所有子目錄中每個檔案的空間
                  用量資訊，請發出下列指令：
                   dsmdu -Allfiles /home/user1/proj1
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigfs        顯示檔案系統的現行空間管理設定。 比方說，如果要顯示
  query           /home 檔案系統的空間管理設定，請發出下列指令：
                   dsmmigfs query /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigundelet   重建移轉之檔案已刪除的 Stub 檔，如果本端檔案系統中
  e               對應的原始檔案不存在，也會建立前置移轉檔案的 Stub
                  檔。 然後該檔案即成為移轉檔案。 比方說，如果要在
                  /home 檔案系統中，重建已移轉而尚未標示過期（刪除檔
                  案之後，尚未執行一致化）之檔案的 Stub 檔，請發出下
                  列指令：
                   dsmmigundelete /home



2.4 用戶端回覆碼


空間管理用戶端 指令行介面以可準確反映作業成功或失敗的回覆碼結束。

Script、批次檔及其他自動化機能可以使用來自指令行介面的回覆碼。 對於使用 IBM Spectrum Protect
排程器的作業，回覆碼顯示在 QUERY EVENT 管理指令的輸出中。 若遇到回覆碼不為 0 的情況，您可以檢查 dsmerror.log
檔案。 對於排定的事件，則可以檢查 dsmsched.log 檔。

回覆碼具有下列意義：

表 5. 用戶端回覆碼的說明

+---------+-----------------------------------------------------------+
| 代碼      說明                                                      |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 0         所有作業都已順利完成。                                    |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 4         作業已順利完成，但部分檔案未處理。 沒有其他錯誤或警告。   |
|           此回覆碼是通用的。 在大多數情況下，由於下列原因未處理檔   |
|           案：                                                      |
|            * 檔案滿足排除清單中的項目。 已排除的檔案僅會在選擇性備  |
|           份期間，產生日誌項目。                                    |
|            * 另一個應用程式在使用檔案，用戶端無法存取此檔案。       |
|            * 檔案在作業期間所變更的程度不被複製序列化屬性所允許。   |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 8         作業已完成，但至少有一則警告訊息。 請檢查 dsmerror.log 檔 |
|           案，以判斷發出的警告訊息，及評估其對作業的影響。          |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 12        作業已完成，但至少有一則錯誤訊息（除了跳過的檔案的錯誤訊  |
|           息外）。 對於排定的事件，狀態為 失敗 。 請檢查            |
|           dsmerror.log 檔案，以判斷發出的錯誤訊息，及評估其對作業的 |
|           影響。 通常，此回覆碼意味著錯誤的嚴重程度足以妨礙順利完成 |
|           作業。 例如，會妨礙處理整個檔案系統的錯誤產生回覆碼 12。  |
+---------+-----------------------------------------------------------+

用戶端巨集的回覆碼是透過包含巨集的個別指令發出的最高回覆碼。 例如，假設巨集由下列指令組成：

selective "/home/devel/*" -subdir=yes
incremental "/home/devel/TestDriver/*" -subdir=yes
archive "/home/plan/proj1/*" -subdir=yes

如果第一個指令已完成，回覆碼為 0；第二個指令已完成，回覆碼為 8；第三個指令已完成，回覆碼為 4，則巨集的回覆碼為 8。


2.5 HSM 指令摘要


以下是一份按字母排序的清單，列出 HSM 用戶端指令和各個指令的簡要說明。

表 6. HSM 指令摘要

+-------------+-------------------------------------------------------+
| 指令          說明                                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dmkilld       僅適用於 GPFS 檔案系統。 停止主機回復常駐程式及其所有 |
|               子處理程序，並岔斷所有作用中的回復。                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmattr                                                             |
|               設定或顯示移轉檔案的回復模式。                        |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmautomig    啟動檔案系統的平行移轉階段作業。                      |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdf         顯示檔案系統的空間用量資訊。                          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdu         顯示檔案及目錄的空間用量資訊。                        |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmls         列示目錄中的檔案並顯示檔案狀態。                      |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigfs                                                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|      add 及   新增空間管理至檔案系統，或更新檔案系統的空間管理屬    |
|      update   性。                                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|   deactivat   取消啟動或重新啟動檔案系統的空間管理，或是從檔案系統  |
| e、reactiva   中移除空間管理。                                      |
|       te 及                                                         |
|      remove                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| enablefailo   僅適用於 GPFS 檔案系統。                              |
|      ver 及   管理局部系統失敗的回復。                              |
| disablefail                                                         |
|        over                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|       query   顯示檔案系統的現行空間管理設定。                      |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| globaldeact   取消啟動或重新啟動您用戶端節點的空間管理。            |
| ivate、glob                                                         |
| alreactivat                                                         |
|           e                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    rollback   僅適用於 GPFS 檔案系統。                              |
|               將檔案系統的空間管理傳送至同一本端 IBM Spectrum Scale |
|               節點集內的 HSM 用戶端 節點。                          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| stop、start   僅適用於 IBM Spectrum Scale AIX 和 IBM Spectrum Scale |
| 及 restart    Linux                                                 |
|               停止、啟動和重新啟動常駐程式。                        |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    takeover   僅適用於 GPFS 檔案系統。                              |
|               將檔案系統的空間管理傳送到喜好的節點（如果此節點不是  |
|               現行擁有者節點）。                                    |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmighelp    顯示指令的線上說明。                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigquery   顯示空間管理資訊。                                    |
|               當使用 dsmmigquery -o 指令時，有許多空間管理用戶端和  |
|               備份保存用戶端共用選項可供使用。                      |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigrate    將選定的檔案從您的本端檔案系統移至 IBM Spectrum       |
|               Protect 儲存體。                                      |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigundel   重建已刪除的 Stub 檔。                                |
| ete                                                                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmonitord   啟動空間監控常駐程式。                                |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmq          顯示關於目前已排入回復佇列之所有檔案的資訊，包括回復  |
|               ID。                                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecall     從儲存體將選取的檔案移至本端檔案系統。                |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecalld    啟動回復常駐程式。                                    |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmreconcil   同步化用戶端與伺服器。                                |
| e                                                                   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrm         從回復佇列中移除回復程序。                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmscoutd     啟動、停止和重新啟動 scout 常駐程式，以及提供掃描資   |
|               訊。                                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmsetpw      變更您的用戶端節點的 IBM Spectrum Protect 密碼。      |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmwatchd     檢查其他空間管理常駐程式，在必要的時候再次啟動。      |
|                                                                     |
+-------------+-------------------------------------------------------+


2.6 dmkilld


dmkilld 指令會停止主機回復常駐程式及其所有子項，並岔斷所有作用中的回復。

此指令僅在 GPFS 檔案系統上有效。

語法

>>-DMKILLD--+---------+----------------------------------------><
            '-options-'



參數

options
         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。


2.7 dsmattr


dsmattr 指令對一或多個移轉檔案設定或變更其恢復模式。 恢復模式可以決定 空間管理用戶端在存取移轉的檔案時所用的恢復方式。

您無法對常駐或預先移轉檔案設定恢復模式。 只有當檔案仍保持移轉時，對移轉檔案所設定的恢復模式便可保持與該檔案相關聯。

如果您未指定任何參數，則指令會顯示現行恢復模式、Stub 大小、預覽大小、檔名及是否設定 readstartsrecall 選項。

語法

                         .------------------------------.
                         V                              |
>>-DSMATTR--+---------+----+--------------------------+-+------><
            '-options-'    +-filespec-----------------+
                           '- -FIlelist--=--file_path-'



參數

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

         -PREViewsize=n
                  指定 Stub 檔的預覽大小。 有效的值為 0 - 1,073,741,824，且不得大於 Stub 大小。

                  如果設定了屬性並定義了預覽大小，則僅當應用程式在 Stub 檔的預覽區段之外讀取 Stub
                  檔時，才會開始進行恢復作業。 如果作業僅讀取 Stub 檔的預覽區段，則不會恢復檔案。

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  指定當應用程式讀取 Stub 檔時是否啟動恢復作業。

                  僅當設定了串流恢復模式時，此選項才適用。

                  如果針對 Stub 檔設定了 previewsize 選項，則僅當應用程式在 Stub
                  檔的預覽區段之外讀取時，才會啟動恢復作業。

                  預設值是 No。

                  無論 readstartsrecall 選項的值為何，只要符合下列條件之一，便會恢復檔案：

                  *  恢復常駐程式判定 Stub 檔不含讀取作業所需的所有資料。

                  *  作業會修改檔案。

         -RECAllmode=value
                  對一或多個移轉的檔案設定恢復模式。 如果您不指定 RECAllmode 選項，空間管理用戶端
                  會顯示您所指定檔案的現行恢復模式。 您可以指定下列值：

                  Normal
                           將已移轉的檔案恢復至其原始檔案系統。Normal 是預設值。
                           如果檔案未曾修改，則變成預先移轉的檔案。 如果曾修改檔案， 則變成常駐檔案。

                  Partialrecall
                           指定使用局部檔案恢復方式來恢復檔案，不論其大小為何。 僅適用於 GPFS 檔案系統。

                  Streaming
                           指定您要啟用已移轉之檔案的非同步恢復作業。 一旦恢復了檔案，就可以存取檔案的恢復部分。
                           此參數只對檔案的唯讀作業有效。

         -RECUrsive
                  設定或顯示您指定目錄和子目錄中移轉檔案的恢復模式。

filespec
         註： 只有在設定新的恢復模式時，才需要這個參數。 如果您不使用 RECAllmode
         選項，且不指定路徑和檔名，則會顯示現行目錄中所有檔案的現行恢復模式。

         您要對其設定新的恢復模式之檔案的路徑和檔名，或顯示其現行的恢復模式。 您可指定單一檔案、一組檔案，或是一個目錄。
         如果您指定目錄，空間管理用戶端會設定或顯示該目錄中每一個移轉檔案的恢復模式。

         您可以使用萬用字元來指定一組具有類似名稱的檔案。 您可以在單一指令中，發出多個檔案規格。
         如果您輸入數個檔案規格，請以一或多個空格區隔各個規格。

-FIlelist=file_path
         指定檔案路徑，檔案包含要由此指令處理的檔案清單。

         清單檔中的項目必須遵循下列規則：

         *  每個項目都是檔案的完整路徑或檔案的相對路徑。

         *  項目不是目錄物件。

         *  每一個項目都在分開的一行上。

         空間管理用戶端 將忽略不遵循這些規則的任意項目。

         下列規則適用於 空間管理用戶端 的檔案清單。 這些規則不同於備份保存用戶端檔案清單的規則。

         *  項目可包含不可列印的字元，但不能包含換行字元。

         *  容許使用萬用字元。

         *  包含空格的檔案路徑必須用引號括住。

         *  可接受以引號開頭並以引號結尾的項目。 空間管理用戶端 假設不需要引號，並在 空間管理用戶端 處理項目時忽略引號。
            如果需要開頭和結尾引號來識別檔案，請在項目開頭的前面和項目結尾的後面新增雙引號。

         下列範例顯示清單檔中的檔案清單：

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         如果您使用 filelist 選項指定的清單檔名稱不存在，則指令會失敗。

範例


  作業                                   指令
 --------------------------------------+------------------------------
  將 /home/user2 目錄及其所有子目錄中    dsmattr
  的所有移轉檔案之恢復模式變更為「局部   -recall=partialrecall
  檔案恢復」。                           -Recursive /home/user2
 --------------------------------------+------------------------------
  啟用 /home/user2/ 目錄中已移轉之檔案   dsmattr -recall=streaming
  的非同步恢復作業。                     /home/user2/
 --------------------------------------+------------------------------
  在 /myfs 檔案系統上，Stub 檔為         dsmattr -preview=4096
  32,768 個位元組。 對於在 files.lst     -readstartsrecall=yes
  中列出的已移轉檔案，則將預覽大小設為   -recall=streaming
  4,096 個位元組。 如果應用程式讀取超    -filelist=/myfs/files.lst
  過任何這些 Stub 檔的預覽區段，則啟動
  恢復處理程序。 （在應用程式讀取預覽
  區段之後，需要使用串流恢復模式，來啟
  動恢復）。
 --------------------------------------+------------------------------
  顯示指派給現行目錄中所有檔案的恢復屬   dsmattr
  性。
 --------------------------------------+------------------------------
  顯示名為 /tmp/filelist 之檔案清單中    dsmattr
  的所有檔案。                           -filelist=/tmp/filelist



2.8 dsmautomig


dsmautomig 指令會啟動與 IBM Spectrum Protect 伺服器平行的移轉階段作業，每次移轉多個檔案。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

dsmautomig 指令會檢查下列項目：

*  移轉候選項目是否需要 TDP for IBM(R) Lotus Notes(R) IBM Spectrum Protect
   伺服器上的現行備份版本。

*  現行備份版本是否存在。

如果 LANG 環境變數設為 C, POSIX，則只有 ASCII 碼小於 128 的字元才有效。 HSM 用戶端會跳過檔名包含無效字元的檔案。
如果您是使用單位元組字集 (SBCS)（如英文）作為語言環境，所有的檔名都有效，且會由 空間管理用戶端移轉。

解譯作為單位元組字集的多位元組字元也都會包含有效的字元。 如果您是使用多位元組字集 (MBCS) 作為語言環境，HSM
用戶端將會移轉檔名包含在現行環境中有效字元的檔案。 比方說，如果現行語言環境是中文字集，日文字元組成的檔名便可能包含無效的多位元組字元。
檔名包含無效的多位元組字元的檔案，將不會被移轉或恢復。 如果在移轉或恢復期間找到這樣的檔案，將不會列印任何資訊。 HSM 常駐程式必須在
en_US 語言環境中執行，才能正確運作。

使用 dsm.sys 檔中的 maxmigrators 選項指定平行移轉階段作業的數目。 驗證 IBM Spectrum Protect
伺服器上是否有足夠的資源可用來進行平行移轉。 請不要將 maxmigrators 選項設成高於 IBM Spectrum Protect
伺服器可用於儲存資料的階段作業數目。 請在空間用量到達您設定的高臨界值之前，以手動方式啟動臨界值移轉，以降低檔案系統上的空間用量。

自動移轉還包含隱藏的目錄與檔案。 透過將隱藏的目錄或檔案新增至 dsm.opt 檔的排除清單中，可以從自動移轉中排除檔案。

如果您是以手動方式啟動 dsmautomig 指令，則 scout 常駐程式 (dsmscoutd) 應該會在執行中。
否則，dsmautomig 指令可能無法完成移轉（如果備用清單中的備用項目已經用完的話）。

dsmautomig 指令必須透過 PATH 變數找到，否則 dsmmonitord 常駐程式 無法完成臨界值移轉。

註： HSM 用戶端不會移轉符號鏈結的內容。

語法

>>-DSMAUTOMIG--------------------------------------------------->

   .-------------------------------------------------.
   V                                                 |
>----+---------------------------------------------+-+---------->
     +-filesystemspec------------------------------+
     '-storage_pool_name::absolute_filesystem_path-'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-options-'



參數

filesystemspec
         您要執行臨界值移轉的檔案系統名稱。 預設值是其空間管理在作用中的所有檔案系統。
         您可指定一個以上的檔案系統名稱，並可在檔案系統名稱內使用萬用字元。
         如果您指定一個以上的檔案系統名稱，請以一或多個空格來區隔各項名稱。

storage_pool_name::absolute_filesystem_path
         指定在 absolute_filesystem_path 路徑中自動移轉的儲存區。

options
         -Detail
                  顯示有關移轉檔案的資訊。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

範例


  作業                                           指令
 ----------------------------------------------+----------------------
  在空間管理為作用中的所有檔案系統上，對所有儲   dsmautomig
  存區啟動臨界值移轉。
 ----------------------------------------------+----------------------
  對 /home 檔案系統中的所有儲存區啟動臨界值移    dsmautomig /home
  轉。
 ----------------------------------------------+----------------------
  對 /home 及 /test1 檔案系統中的所有儲存區啟    dsmautomig /home
  動臨界值移轉。                                 /test1
 ----------------------------------------------+----------------------
  針對 /fs1 檔案系統中名稱為 silver 和 gold 的   dsmautomig
  儲存區啟動臨界值移轉。                         /silver::/fs1
                                                 gold::/fs1
 ----------------------------------------------+----------------------
  對 /fs2 檔案系統中的所有儲存區，以及 /fs1 檔   dsmautomig
  案系統中名為 gold 的儲存區，啟動臨界值移轉。   gold::/fs1 /fs2



2.9 dsmdf


dsmdf 指令會顯示一或多個檔案系統的資訊，如檔案系統狀態、inode 資訊以及空間資訊。

明確地說，dsmdf 指令會顯示下列項目的相關資訊：

*  檔案系統狀態：作用中 (a)、非作用中 (i)、廣域非作用中 (gi)
*  所有移轉檔案大小的總和
*  您本端檔案系統上用於預先移轉檔案的空間量
*  用於移轉或預先移轉檔案的 inode 數
*  您本端檔案系統上未用的 inode 數
*  本端檔案系統的可用空間數量

只有移轉和回復程序會動態更新檔案系統的狀態資訊。 如果有任何其他的程序變更檔案的狀態，則要等到一致化執行時，該變更才會反映在 dsmdf
指令所顯示的資訊中。

僅針對 GPFS 檔案系統：
         當您使用 dsmdf 和 dsmdu 指令時，移轉不到 5 分鐘的新建檔案可能會顯示不正確的結果（常駐大小） 。
         這是因為當您移轉檔案時，IBM Spectrum Scale 並未在所有節點上都同步。
         雖然檔案順利移轉，但是檔案的最後一個區塊並未 從磁碟上釋放出來。
         如果您移轉了許多小檔案，但區塊大小很大，則此程序會導致假設的磁碟用量產生偏差。

註： 您只能顯示裝載檔案系統的相關資訊。 如果檔案系統受到空間管理，但尚未裝載，就不會出現在指令輸出中。



語法

>>-+-DSMDF-+--+---------+--+--------------------+--------------><
   '-DDF---'  '-options-'  | .----------------. |
                           | V                | |
                           '---filesystemspec-+-'



參數

options
         -Detail
                  顯示檔案系統的相關資訊，其中每一個值都自成一行。 代表空間量的值只以 KB 顯示。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

filesystemspec
         您要顯示資訊之檔案系統的名稱。 預設值是所有您對其新增空間管理的檔案系統。
         您可指定一個以上的檔案系統名稱，並可在檔案系統名稱內使用萬用字元。
         如果您指定一個以上的檔案系統名稱，請以一或多個空格來區隔各項名稱。

範例


  作業                    指令
 -----------------------+---------------------------------------------
  顯示所有您對其新增空    dsmdf
  間管理之檔案系統的資
  訊。
 -----------------------+---------------------------------------------
  顯示 /home 檔案系統的   dsmdf /home
  資訊。
 -----------------------+---------------------------------------------
  指定 dsmdf 指令要使用   dsmdf -Logname=mylogfile
  的日誌檔                dsmdf -detail -Logname=/tmp/dsmdflog /home
                          dsmdf -d -L=mylogfile



2.10 dsmdu


dsmdu 指令顯示檔案和目錄的空間用量資訊。 針對移轉的檔案，dsmdu 指令使用儲存在 IBM Spectrum Protect
儲存體中的檔案實際大小來計算空間用量。 相較而言，du 指令（隨您的作業系統提供）使用儲存在您本端檔案系統中 Stub 檔的大小。

此指令僅在 GPFS 檔案系統上有效。

當您移轉新建立的檔案時，dsmdf 和 dsmdu 指令可能會顯示不正確的常駐檔案大小。 這是因為當您移轉檔案時，IBM Spectrum
Scale 並未在所有節點上都同步。 雖然檔案順利移轉，但是檔案的最後一個區塊並未 從磁碟上釋放出來。
如果您移轉了許多小檔案，但區塊大小很大，就會導致假設的磁碟用量產生偏差。

小心： 執行 dsmls 或 dsmdu（在遠端裝載的 GPFS 檔案系統上）可能會顯示不正確的值。 請參閱表 7，以取得這種狀況的範例。

表 7. 本端與遠端裝載的檔案系統的空間管理

+----------------------------------+----------------------------------+
| 叢集 A                           | 叢集 B                           |
+----------------------------------+----------------------------------+
| 已安裝 空間管理用戶端            | 已安裝 空間管理用戶端            |
+----------------------------------+----------------------------------+
| 檔案系統 A                       | 檔案系統 A（自以遠端方式裝載在   |
|                                  | 「叢集 B」上的「叢集 A」）       |
+----------------------------------+----------------------------------+
| 本端裝載                         | 遠端裝載                         |
+----------------------------------+----------------------------------+
| 由 A 進行空間管理                | 不是由 B 進行空間管理            |
+----------------------------------+----------------------------------+



HSM 只能管理本端叢集的檔案系統。 本端的叢集 A 檔案系統是由叢集 A 來進行空間管理，但即便它是以遠端的方式裝載在叢集 B上，也無法由叢集
B 來進行空間管理。 「資料管理應用程式設計介面 (DMAPI)」介面無法用於遠端裝載的檔案系統，因此，dsmls 或 dsmdu
可能會報告不正確的值。

語法

>>-+-DSMDU-+--+---------+--+-------------------+---------------><
   '-DDU---'  '-options-'  | .---------------. |
                           | V               | |
                           '---directoryspec-+-'



參數

options
         如果您不指定下列一個選項，則 空間管理用戶端會顯示指定的目錄及其每一個子目錄所使用的 1 KB 區塊數。

         -Allfiles
                  顯示指定的目錄及其每一個子目錄中每一個檔案所使用的 1 KB 區塊數。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

         -Summary
                  僅顯示指定的目錄及其子目錄所使用的 1 KB 區塊總計。

directoryspec
         您要顯示其資訊的目錄。 預設值是現行目錄及其子目錄。 請使用萬用字元來指定一個以上的目錄。
         您可以在單一指令中，發出多個目錄規格。 如果您發出多個目錄規格，請以一或多個空格來區隔各個名稱。

範例


  作業                                          指令
 ---------------------------------------------+-----------------------
  顯示現行目錄及其所有子目錄的空間用量資訊。    dsmdu
 ---------------------------------------------+-----------------------
  顯示 /migfs3/test 目錄及其所有子目錄的空間    dsmdu /migfs3/test
  用量資訊。
 ---------------------------------------------+-----------------------
  顯示 /migfs2/test 目錄及其所有子目錄中的每    dsmdu -a /migfs2/test
  一個檔案的空間用量資訊。
 ---------------------------------------------+-----------------------
  顯示 /migfs2/test 目錄及其所有子目錄所使用    dsmdu -Summary
  的 1 KB 區塊總數。                            /migfs2/test



2.11 dsmls


dsmls 指令會顯示檔案資訊，如大小和狀態。

明確地說，dsmls 指令會顯示檔案清單的下列相關資訊：

*  實際大小（以位元組計）
*  常駐大小（以位元組計）
*  常駐區塊大小（以 KB 計）
*  檔案狀態和回復模式
*  連結的 IBM Spectrum Protect 伺服器名稱
*  檔名

以常駐或預先移轉檔案而言，實際大小與常駐大小相同。 若為移轉檔案，實際大小是原來檔案的大小。 常駐大小是留存在本端檔案系統上 Stub
檔的大小。

檔案的檔案狀態可為下列任何一個值：移轉 (m)、預先移轉 (p) 或常駐 (r))。 橫線 -
表示目錄或非一般檔案；例如，字元特殊檔案或具名管線檔案。 對於移轉檔案而言，dsmls 指令也會指出您對檔案所設定的回復模式。

*  如果您將恢復模式設為「一般」，則檔案狀態欄中不會顯示其他資訊。
*  如果您將恢復模式設為「局部檔案恢復」，則檔案狀態欄中會顯示表示法 (p)。
*  如果您將恢復模式設為「串流」，則檔案狀態欄中會顯示表示法 (s)。

限制：

*  在遠端裝載的 GPFS 檔案系統上執行 dsmls 或 dsmdu 時，可能會顯示不正確的值。 考量下列範例：

表 8. 本端與遠端裝載的檔案系統的空間管理

+---------------------+-----------------------------------------------+
| 叢集 A              | 叢集 B                                        |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| 已安裝 空間管理用戶 | 已安裝 空間管理用戶端                         |
| 端                  |                                               |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| 檔案系統 A          | 檔案系統 A（自以遠端方式裝載在「叢集 B」上的  |
|                     | 「叢集 A」）                                  |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| 本端裝載            | 遠端裝載                                      |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| 由 A 進行空間管理   | 不是由 B 進行空間管理                         |
+---------------------+-----------------------------------------------+

HSM 只能管理本端叢集的檔案系統。 本端的叢集 A 檔案系統是由叢集 A 來進行空間管理，但即便它是以遠端的方式裝載在叢集 B上，也無法由叢集
B 來進行空間管理。 「資料管理應用程式設計介面 (DMAPI)」介面無法用於遠端裝載的檔案系統，因此，dsmls 或 dsmdu
可能會報告不正確的值。

語法

                           .------------------------------.
                           V                              |
>>-+-DSMLS-+--+---------+----+--------------------------+-+----><
   '-DLS---'  '-options-'    +-filespec-----------------+
                             '- -FIlelist--=--file_path-'



參數

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

         -Noheader
                  在此指令的輸出中省略欄位標題。

         -Recursive
                  顯示有關目錄之子目錄中的檔案之資訊。

filespec
         您要列出之檔案的路徑名稱。 預設值是現行目錄中的所有檔案。 您可以使用萬用字元來指定目錄中的一組檔案，或所有的檔案。
         您也可以在一項指令中輸入一個以上的檔案規格。 如果您輸入數個檔案規格，請以一或多個空格區隔各個規格。

-FIlelist=file_path
         指定檔案路徑，檔案包含要由此指令處理的檔案清單。

         清單檔中的項目必須遵循下列規則：

         *  每個項目都是檔案的完整路徑或檔案的相對路徑。

         *  項目不是目錄物件。

         *  每一個項目都在分開的一行上。

         空間管理用戶端 將忽略不遵循這些規則的任意項目。

         下列規則適用於 空間管理用戶端 的檔案清單。 這些規則不同於備份保存用戶端檔案清單的規則。

         *  項目可包含不可列印的字元，但不能包含換行字元。

         *  容許使用萬用字元。

         *  包含空格的檔案路徑必須用引號括住。

         *  可接受以引號開頭並以引號結尾的項目。 空間管理用戶端 假設不需要引號，並在 空間管理用戶端 處理項目時忽略引號。
            如果需要開頭和結尾引號來識別檔案，請在項目開頭的前面和項目結尾的後面新增雙引號。

         下列範例顯示清單檔中的檔案清單：

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         如果您使用 filelist 選項指定的清單檔名稱不存在，則指令會失敗。

範例


  作業                                       指令
 ------------------------------------------+--------------------------
  列出現行目錄中的所有檔案。                 dsmls
 ------------------------------------------+--------------------------
  列出 /migfs2/test 目錄中的所有檔案。       dsmls /migfs2/test
 ------------------------------------------+--------------------------
  列出 /migfs2/test 目錄及其子目錄中的所有   dsmls -Recursive
  檔案。                                     /migfs2/test
 ------------------------------------------+--------------------------
  列出 /migfs2/test 目錄中名稱以 tf 開頭的   dsmls /migfs2/test/tf*
  所有檔案。
 ------------------------------------------+--------------------------
  列出名稱為 /tmp/filelist 的檔案清單中的    dsmls
  所有檔案。                                 -filel=/tmp/filelist



2.12 dsmmigfs add and update


使用 dsmmigfs 指令與 add 參數， 來新增空間管理至檔案系統。 使用 dsmmigfs 指令與 update 參數，
來更新檔案系統的空間管理設定。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

如需配置 IBM Spectrum Scale 與 空間管理用戶端 整合的相關資訊，請參閱Technote 7018848。

在 GPFS 檔案系統上執行 dsmmigfs add filesystem 之前，請確保已針對 Data Management
Application Programming Interface (DMAPI) 管理裝載及啟用該檔案系統。 請發出下列指令：

針對 GPFS 檔案系統：

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmlsfs DevicePath -z

如有必要，請變更值，如下所示：

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmchfs DevicePath -z yes

在本端 IBM Spectrum Scale 節點群組內，一次只執行一個 dsmmigfs 指令。

您無法新增空間管理至根目錄 ( / )、/tmp、/usr 或 /var 檔案系統。

註： 您只能查詢已裝載檔案系統的相關資訊。 如果檔案系統受到空間管理，但尚未裝載，就不會出現在查詢指令中。

語法

                                      .--------------------.
                                      V                    |
>>-DSMMIGFS--+-Add----+--+---------+------filesystemSpec---+---><
             '-Update-'  '-options-'



參數

Add
         新增空間管理至檔案系統。

Update
         針對您所新增空間管理的檔案系統，更新一或多項空間管理設定。

         如果您變更高和低臨界值或是預先移轉百分比，新的值會立即生效。 如果您變更 Stub 檔大小，
         則對在變更後移轉的檔案使用新的大小。 現有 Stub 檔的大小不變。

         如果您變更 minmigfilesize 選項值，則在下次建置移轉備用檔案清單時，會使用新的值。
         此外，只會對值變更後移轉的檔案使用新的值。

         如果您變更 readstartsrecall 選項值，只會對值變更後移轉的檔案使用新的值。

         您可以將配額設為小於目前移轉及預先移轉的資料量。
         在自動恢復及選擇性恢復將目前移轉及預先移轉的資料量減少到小於新配額之前，不再移轉任何檔案。



filesystemSpec
         指定檔案系統名稱。 您可指定一個以上的檔案系統名稱，並可在檔案系統名稱內使用萬用字元。
         如果您指定一個以上的檔案系統名稱，請以一或多個空格來區隔各項名稱。

options
         請使用此指令提供的選項設定來新增或更新空間管理設定。

         在 GPFS 檔案系統上，您可以使用 GPFS 原則引擎來監視空間臨界值及搜尋移轉候選檔案。 如果您配置 GPFS
         原則引擎來驅動自動移轉，則 dsmmigfs 指令的下列選項會沒有結果：

         *  hthreshold

         *  lthreshold

         *  maxcandidates

         *  maxfiles

         *  minpartialrecallsize

         *  minmigfilesize

         -HThreshold=n
                  指定您在檔案系統上對空間用量設定的高臨界值百分比。 請指定一個 0 到 100 % 的值。 預設值是
                  90%。

         -Lthreshold=n
                  指定您在檔案系統上對空間用量設定的低臨界值百分比。 請指定一個 0 到 100 % 的值。 預設值是
                  80%。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -INlinecopymode=MIG|PREMIG|OFF
                  指定備份作業如何處理已移轉的檔案。 僅在已移轉的檔案上處理備份作業時，此選項才適用。
                  如果 inlinecopymode 選項設為 MIG，且已移轉的檔案是備份的候選項，則將在 IBM
                  Spectrum Protect 伺服器的空間管理儲存區內複製檔案。 複製的檔案將儲存在 IBM
                  Spectrum Protect 伺服器的備份儲存區。 此作業稱為行內複製。
                  如果 inlinecopymode 選項設為
                  PREMIG，且已預先移轉或已移轉的檔案是備份檔案的候選項，則將發生行內複製。
                  如果 inlinecopymode 選項設為
                  OFF，且已移轉的檔案是備份的候選項，則將恢復檔案，並且檔案狀態將變更為已預先移轉。 然後將進行備份處理。

                  註： 如果 3.23 hsmoptimizedrecallonly 選項設為 YES，且
                  inlinecopymode 選項設為 OFF，則無法備份已移轉的檔案。
                  如果符合下列其中一項，將自動停用行內複製功能：

                  *  空間管理儲存區與備份儲存區未儲存在相同的 IBM Spectrum Protect 伺服器實例中。

                  *  要備份的檔案具有 ACL 或延伸屬性 meta 資料。
                  註：

                  *  行內複製可防止在 IBM Spectrum Protect 備份保存用戶端與 IBM Spectrum
                     Protect
                     伺服器之間進行資料傳送以處理備份，當檔案在空間管理儲存區中具有有效副本時，可使用行內複製。

                  *  IBM Spectrum Protect 儲存器儲存區不支援複製作業。
                     如果空間管理資料使用了儲存器儲存區，則 inlinecopymode 選項必須設為 OFF。
                  預設值是 MIG。

         -LOGname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

         -Maxcandidates=n
                  指定 dsmscoutd 常駐程式在自動移轉期間，傳遞給自動移轉處理程序的移轉候選檔案數上限。 介於 50
                  至 1000 的值足以獲得良好效能。 可接受的範圍是 9 - 9999999。 預設值是 10000。

         -MAXFiles=n
                  指定 CFI 資料庫據以調整大小的檔案數目上限。 可接受的範圍是 0 - 4294967295。 預設值是
                  0。

                  如果指定的值小於目前使用的區塊數，會發生錯誤。 值必須大於檔案系統中的現行檔案數。 值必須小於 inode
                  的可能總數。

                  您可以配置完整檔案索引 (CFI) 的大小。 這個值可以查詢或透過 maxfiles 參數設定。
                  如果此參數設為 0，則 CFI 會配置所需的空間上限。 所需的空間上限是檔案系統中可能達到的最大區塊數。
                  建立 CFI 時所需的檔案系統空間比較小。 如果指定值超出範圍，將會使用最接近的界限來配置可配置的 CFI
                  大小。

         -MINMigfilesize=n
                  指定檔案能夠進行移轉的大小下限（以位元組為單位）。大小為檔案所佔檔案系統的空間。 有效值為 0 -
                  2147483647。 預設值是 0。如果您指定 0，空間管理用戶端將會使用現行檔案系統片段大小加 1
                  個位元組，做為可移轉檔案的大小下限。 如果您指定非零值，則該值必須大於現行檔案系統 Stub 大小。
                  檔案系統的有效值優先順序高於 dsm.sys 檔中指定的廣域 minmigfilesize 選項設定。

         -MINPartialrecallsize=n
                  指定檔案能夠進行局部檔案恢復的大小下限（以 MB 為單位）。 可接受的範圍是 0 - 999999999。
                  預設值 0 會停用所有檔案的局部檔案回復。

                  僅適用於 GPFS 檔案系統。

         -MINStreamfilesize=n
                  指定用於串流恢復模式的檔案大小下限 (MB)。 針對大於 minstreamfilesize
                  選項值的檔案，會設定串流恢復模式。 較小的檔案會以一般模式恢復。

                  有效值從 0 到 999999999。 預設值是 0。

                  在串流恢復期間，可以在完全恢復檔案之前，存取檔案的已恢復部分。

                  註： 無論 STREAMSeq 值為何，除非至少先恢復 MINStreamfilesize
                  值，否則會擱置所有送入的讀取資料事件。 一旦涵蓋適當讀取資料事件偏移的 STREAMSeq
                  值部分寫回至本端檔案系統，就會回應所有後續的讀取資料事件。

         -Pmpercentage=n
                  指定可供包含預先移轉檔案之檔案系統空間的百分比。 下限值是 0。 上限值是低臨界值。
                  如果預先移轉百分比大於低臨界值與檔案系統大小下限的相差值，則會顯示警告。
                  預先移轉百分比大於此相差值會導致檔案系統空間不足，且會導致無止盡地試圖尋找預先移轉候選檔案。

         -PREViewsize=n
                  指定 Stub 檔的預覽大小。 有效的值為 0 - 1,073,741,824，且不得大於 Stub 大小。

                  如果設定了屬性並定義了預覽大小，則僅當應用程式在 Stub 檔的預覽區段之外讀取 Stub
                  檔時，才會開始進行恢復作業。 如果作業僅讀取 Stub 檔的預覽區段，則不會恢復檔案。

         -Quota=n
                  指定可從檔案系統移轉與預先移轉至 IBM Spectrum Protect 儲存體之資料的最大 MB 數。
                  請指定一個 0 到 999999999999999 的值。 預設值是為您的檔案系統所配置的 MB 數。
                  如果您將檔案系統的配額設為 0，就不會將檔案移轉至儲存體。 若是將配額設為
                  999999999999999，則所能移轉與預先移轉的資料量就無限制。

         -READEVEnttimeout=n
                  指定在串流恢復程序逾時之前閒置的時間上限（以秒為單位）。 可接受的範圍是 0 - 999999999。 值
                  999999999 表示串流恢復程序不逾時。 預設值是 600。 此選項只會套用至串流恢復模式。

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  指定當應用程式讀取 Stub 檔時是否啟動恢復作業。

                  僅當設定了串流恢復模式時，此選項才適用。

                  如果針對 Stub 檔設定了 previewsize 選項，則僅當應用程式在 Stub
                  檔的預覽區段之外讀取時，才會啟動恢復作業。

                  預設值是 No。

                  無論 readstartsrecall 選項的值為何，只要符合下列條件之一，便會恢復檔案：

                  *  恢復常駐程式判定 Stub 檔不含讀取作業所需的所有資料。

                  *  作業會修改檔案。

         -SErver=server_name
                  置換此檔案系統的預設移轉伺服器。 指定要聯絡空間管理服務程式的伺服器。 請在 dsm.sys
                  檔的段落中定義伺服器。 如果您未指定伺服器名稱，系統會使用您定義的預設移轉伺服器。 請使用破折線 (-)
                  將伺服器設成預設移轉伺服器。

         -STREAMSeq=n
                  指定在恢復常駐程式將資料清除至磁碟之前緩衝的 MB 數。 可接受的範圍是 0 - 1024。 預設值 0
                  表示緩衝已停用。 此選項僅套用至串流恢復模式。

         -STUBSize=n
                  指定檔案移轉至儲存體時保留在檔案系統上的 Stub 檔的大小。

                  針對 GPFS 檔案系統上的 空間管理用戶端，您可以指定 0 或檔案系統區塊大小的倍數。 預設值是 0。

                  對於所有檔案系統類型，Stub 檔大小上限值為 1 GB。

如果節點已全面取消啟動 HSM (dsmmigfs globaldeactivate)，執行下列指令之一，便會將它重設為作用中狀態：

   dsmmigfs add
   dsmmigfs remove
   dsmmigfs update
   dsmmigfs takeover
   dsmmigfs rollback
   dsmmigfs globalreactivate

範例

針對範例作業提供指令。


  作業                                指令
 -----------------------------------+---------------------------------
  將空間管理新增至 /hsmmanagedfs1     dsmmigfs Add -MAXFiles=0
  檔案系統。 將空間設定為檔案系統中   /hsmmanagedfs1
  的區塊數上限。
 -----------------------------------+---------------------------------
  更新 /hsmmanagedfs2 檔案系統的空    dsmmigfs update
  間管理設定。 將空間（區塊數）設為   -MAXFiles=10000000
  指定的數目。                        /hsmmanagedfs2
 -----------------------------------+---------------------------------
  將空間管理新增至 /home 檔案系統。   dsmmigfs Add -HT=80 -L=70
  將高臨界值設為 80 %。 將低臨界值    -STUBS=256k /home
  設為 70 %。 將 Stub 檔的大小設為
  256K (KB)。
 -----------------------------------+---------------------------------
  新增空間管理至一個以上的檔案系      dsmmigfs Add /home /test1
  統，並接受所有空間管理設定的預設    /proj*
  值。
 -----------------------------------+---------------------------------
  更新 /home 檔案系統的空間管理設     dsmmigfs Update -HT=80 -L=70
  定，如下所示：                      -STUBS=1m /home
   * 將高臨界值改成 80 %。
   * 將低臨界值改成 70 %。
   * 將 Stub 檔大小設為 1 MB。
 -----------------------------------+---------------------------------
  指定在 /home/user1 檔案系統中，將   dsmmigfs Update -minp=100
  利用局部檔案恢復來恢復的檔案大小    /home/user1
  下限。
 -----------------------------------+---------------------------------
  指定從 /home/user2 檔案系統中所能   dsmmigfs Update -minm=1048576
  移轉的檔案大小下限為 1 MB。         /home/user2
 -----------------------------------+---------------------------------
  新增空間管理至 /myfs 檔案系統。     dsmmigfs add -maxfiles=1000000
  將高臨界值設為 80 %。 將低臨界值    -lt=50 -ht=80 -pm=10 /myfs
  設為 50 %。 將空間（區塊數）設為
  指定的數目。
 -----------------------------------+---------------------------------
  當從 /myfs 檔案系統移轉檔案時，請   dsmmigfs update -stubs=32768
  使用下列規格，建立 Stub 檔：        -preview=16384
   * Stub 大小為 32,768 個位元組。    -minstreamfilesize=2
   * Stub 預覽大小為 16,384 個位元    readstartsrecall=yes /myfs
  組。
   * 如果應用程式讀取超過 Stub 檔的
  預覽大小，且檔案大於 2 MB，則恢復
  檔案。



2.13 dsmmigfs addmultiserver、querymultiserver 和 removemultiserver


您可以在 dsmmigfs 指令中使用 addmultiserver、querymultiserver 或 removemultiserver
參數，來管理具有多個 IBM Spectrum Protect 伺服器的環境中的空間。



語法

>>-DSMMIGFS--+-ADDMultiserver----+--filesystemspec-------------->
             +-QUERYMultiserver--+
             '-REMOVEMultiserver-'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-options-'



參數

ADDMultiserver
         將一個 IBM Spectrum Protect 伺服器新增至可管理檔案系統的伺服器清單。

QUERYMultiserver
         查詢多伺服器環境的狀態。 此指令會列印可管理指定的檔案系統的所有 IBM Spectrum Protect 伺服器。
         每一個伺服器的輸出會顯示檔案數、位元組數和移轉產量。

REMOVEMultiserver
         從可管理指定的檔案系統的伺服器清單中移除現有的 IBM Spectrum Protect 伺服器。 這個 IBM
         Spectrum Protect 伺服器不再是移轉和備份的目標。 現行移轉和備份處理程序不受影響。
         移除並不影響恢復或還原移轉或備份到 IBM Spectrum Protect 伺服器的檔案。

         從伺服器清單中移除 IBM Spectrum Protect 伺服器之後，以及在實際移除伺服器之前，請執行
         dsmRemoveServer.pl Script。 dsmRemoveServer.pl Script 會將 IBM
         Spectrum Protect 伺服器中的所有檔案恢復至本端檔案系統。 在執行 dsmRemoveServer.pl
         Script 之後， 您可以將檔案移轉及備份到另一部 IBM Spectrum Protect 伺服器。

filesystemspec
         檔案系統名稱。僅指定一個檔案系統。

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

         -SErver=server_name
                  指定作業的目標伺服器。 此選項僅在多伺服器環境中有效，且只能與雙向的孤立檢查核對模式搭配使用。

                  如果檔案連結伺服器，則此選項的值必須是這個連結的伺服器。 如果您指定另一個 IBM Spectrum
                  Protect 伺服器，則作業會失敗。


2.14 dsmmigfs control


使用 dsmmigfs 指令與 control 參數，以動態變更執行空間管理常駐程式時套用的 空間管理用戶端 選項。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

語法

>>-DSMMIGFS----Control----+---------+--------------------------><
                          '-options-'



參數

Control
         將控制陳述式傳送至 空間管理用戶端 常駐程式，以變更常駐程式的行為。

options
         使用提供給此指令的選項設定來變更從 空間管理用戶端 常駐程式套用的用戶端選項設定。

         控制指令適用於 空間管理用戶端 常駐程式的監看常駐程式 (dsmwatchd) 及恢復常駐程式 (dsmrecalld)。

-Type=enabletrace|disabletrace
         引數 Type 是必要的。 請指定對於指定的 空間管理用戶端 常駐程式，應啟用還是停用 空間管理用戶端 追蹤功能。

-PROcess=WD|RMD|RDD
         參數 PROcess 是必要的。 請指定想要使用新的 空間管理用戶端 選項設定更新的 空間管理用戶端 常駐程序。

         指定選項 WD 可更新空間管理監看常駐程式 (dsmwatchd)。

         指定選項 RMD 可更新空間管理主要恢復常駐程式（PPID=1 的 dsmrecalld）。

         指定選項 RDD 可更新空間管理配送器恢復常駐程式（PPID=PID 的 dsmrecalld，來自主要恢復常駐程式）。

-Options=name:value[::name:value]
         如果參數 -Type 設為 enabletrace，則參數 Options 是必要的。

         請將選項 TRACEFILE 與選項值追蹤檔名組合使用。 將選項 TRACEFLAGS 與選項值追蹤旗標組合使用。

         追蹤檔名必須指定可從 空間管理用戶端 常駐程序存取之目錄中的檔名。

         未在伺服器上適當地配置遠端節點。

         請確保遠端節點已適當地配置，並透過使用 TLS 連接至伺服器。 這會驗證遠端節點配置，並確保遠端節點相關的資訊傳送至伺服器。

         追蹤旗標必須是一個 空間管理用戶端 追蹤旗標或以空白區隔並以雙引號括住的 空間管理用戶端 追蹤旗標清單。

         註： 在現行實作的控制陳述式中，僅可控制指定的 空間管理用戶端 常駐程式的追蹤選項。

範例

針對範例作業提供指令。


  作業                                指令
 -----------------------------------+---------------------------------
  使用 /tmp/dsmwatchd.trc 追蹤檔案    dsmmigfs control
  及 SM SMVERBOSE SERVICE 追蹤選      -type=enabletrace -process=WD
  項，啟用 空間管理用戶端 常駐程式    -options=tracefile:/tmp/dsmwatc
  監看常駐程式的追蹤。                hd.trc::traceflags:"SM
                                      SMVERBOSE SERVICE"
 -----------------------------------+---------------------------------
  停用 空間管理用戶端 常駐程式恢復    dsmmigfs control
  主要常駐程式的追蹤。                -type=disabletrace -process=RMD



2.15 dsmmigfs deactivate、reactivate 和 remove


使用 dsmmigfs 指令與 deactivate、reactivate 或 remove 參數來取消啟動、重新啟動或從檔案系統移除空間管理。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

語法

                             .--------------------.
                             V                    |
>>-DSMMIGFS--+-Deactivate-+------filesystemspec---+------------->
             +-REActivate-+
             '-REMove-----'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-options-'



參數

Deactivate
         取消啟動檔案系統的空間管理。 空間管理用戶端無法移轉或恢復檔案，且無法一致化檔案系統。
         不過，您仍可更新檔案系統的空間管理設定，以及存取常駐檔案與預先移轉的檔案。

REActivate
         重新啟動檔案系統的空間管理。

REMove
         從檔案系統中移除空間管理。 如果您取消啟動了檔案系統的空間管理，請先加以重新啟動，然後再移除空間管理。 如果發現任何孤立的
         Stub 檔，此指令即失敗。 如果要移除空間管理，請解決所有孤立的 Stub 檔，再重新發出 dsmmigfs 指令。
         如果 3.23 hsmoptimizedrecallonly 選項設為
         YES，請先以最佳化方式恢復所有檔案，然後再從檔案系統移除空間管理。 您也可以將 3.23
         hsmoptimizedrecallonly 選項設為 NO，且先重新啟動空間管理常駐程式，然後再嘗試指令。

filesystemspec
         檔案系統名稱。 您可指定一個以上的檔案系統名稱，並可在檔案系統名稱內使用萬用字元。
         如果您指定一個以上的檔案系統名稱，請以一或多個空格來區隔各項名稱。

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

範例


  作業                                      指令
 -----------------------------------------+---------------------------
  取消啟動 /home 檔案系統的空間管理。       dsmmigfs Deactivate /home
 -----------------------------------------+---------------------------
  重新啟動 /home 檔案系統的空間管理。       dsmmigfs REActivate /home
 -----------------------------------------+---------------------------
  從 /home 檔案系統中移除空間管理。         dsmmigfs REMove /home



2.16 dsmmigfs globaldeactivate 和 globalreactivate


請在 dsmmigfs 指令中使用 globaldeactivate 或 globalreactivate 參數，
來取消啟動或重新啟動受空間管理之用戶端節點的空間管理。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

語法

>>-DSMMIGFS--+-GLOBALDeactivate-+--+---------+-----------------><
             '-GLOBALReactivate-'  '-options-'



參數

GLOBALDeactivate
         取消啟動用戶端節點上的所有檔案系統的空間管理。 空間管理用戶端無法移轉或恢復任何檔案，且無法一致化任何檔案系統。
         不過，您仍可更新檔案系統的空間管理設定、新增空間管理至其他檔案系統，或存取常駐檔案與預先移轉的檔案。

GLOBALReactivate
         重新啟動用戶端節點的空間管理。
         您對其新增空間管理的所有檔案系統都會回復到其先前的狀態，包括在空間管理被全面取消啟動時您所新增的系統。

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

範例


  作業                                    指令
 ---------------------------------------+-----------------------------
  全面取消啟動您用戶端節點的空間管理。    dsmmigfs GLOBALDeactivate
 ---------------------------------------+-----------------------------
  全面重新啟動您用戶端節點的空間管理。    dsmmigfs GLOBALReactivate



2.17 dsmmigfs help


使用 dsmmigfs 指令與 help 參數來顯示 dsmmigfs 指令語法和選項。



語法

>>-DSMMIGFS--Help--+---------+---------------------------------><
                   '-options-'



參數

Help
         顯示 dsmmigfs 指令的語法，其中包括指令參數、選項，以及選項值的有效範圍。

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

範例


  作業                                    指令
 ---------------------------------------+-----------------------------
  顯示 dsmmigfs 指令的語法。              dsmmigfs h



2.18 dsmmigfs query


使用 dsmmigfs 指令與 query 參數，可顯示檔案系統的現行空間管理設定。



語法

>>-DSMMIGFS--Query--+---------+--+--------------------+--------><
                    '-options-'  | .----------------. |
                                 | V                | |
                                 '---filesystemspec-+-'



參數

Query
         顯示具名檔案系統的現行空間管理設定。

options
         -Detail
                  顯示檔案系統的詳細 HSM 設定。 部分設定僅在使用 detail 選項進行查詢時顯示：

                  *  由 scout 常駐程式識別的移轉候選數上限

                  *  局部檔案恢復大小下限

                  *  串流恢復大小下限

                  *  檔案要進行移轉必須具有的大小下限（以位元組為單位）

                  *  分散式恢復環境的本端狀態

                  *  失效接手環境的狀態

                  僅針對 GPFS 檔案系統：
                           沒有 detail 選項的 dsmmigfs query
                           指令只會顯示在本端管理的檔案系統。 使用 detail 選項可顯示 IBM
                           Spectrum Scale 叢集內所有空間管理檔案系統的資訊。

                           指定 detail 選項時，HSM 用戶端也會顯示每個節點 ID 的節點名稱。

         -Failover
                  顯示所有 HSM 管理之叢集節點的失效接手環境的狀態概觀。 僅適用於 GPFS 檔案系統。
                  輸出顯示節點名稱及節點 ID 的狀態。 可能會顯示下列狀態：

                  ENABLED
                           當另一個 HSM 節點失敗時，該節點可以接管空間管理的檔案系統。
                           如果節點失敗，對空間管理的檔案系統的控制會失效接手給其他 HSM 節點。

                  ENABLED_TAKEOVER
                           當另一個 HSM 節點失敗時，該節點可以接管空間管理的檔案系統。
                           如果節點失敗，對空間管理的檔案系統的控制不會失效接手給其他 HSM 節點。

                  ENABLED_HANDOVER
                           如果節點失敗，對空間管理的檔案系統的控制會失效接手給其他 HSM 節點。 當另一個 HSM
                           節點失敗時，該節點不會接管空間管理的檔案系統。

                  DISABLED
                           HSM 節點不會接過另一個 HSM 節點之空間管理的檔案系統的控制權。
                           如果節點失敗，對空間管理的檔案系統的控制不會失效接手給其他 HSM 節點。



                  如果要在叢集環境內的來源節點上，啟用 GPFS 檔案系統之 HSM 管理的失效接手，請在每個來源節點上發出
                  dsmmigfs enablefailover 指令。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

         -Node=node_value -parsable
                  顯示 HSM 用戶端管理的叢集節點的 IBM Spectrum Scale 狀態。 僅適用於 GPFS
                  檔案系統。 該選項的最小縮寫為一個字元 (-n=node_value)。 輸出會顯示每個節點的下列資訊：

                  *  IBM Spectrum Scale 節點名稱

                  *  IBM Spectrum Scale 節點 ID

                  *  IBM Spectrum Scale 狀態。 IBM Spectrum Scale
                     狀態可以是仲裁中、作用中、已關閉或不明。 當您指定明細選項時，會顯示該狀態。

                  *  恢復常駐程式階段作業 ID

                  *  裝載處置

                  *  連線測試恢復常駐程式

                  *  監看常駐程式階段作業 ID

                  *  HSM 狀態。 HSM 狀態可以是作用中或已關閉。



                  使用下列三種格式之一指定 node_value：

                  將 node_value 指定為節點名稱
                           範例：-node=system1

                  將 node_value 指定為包含節點名稱清單的檔案
                           範例：-node=/usr/tivoli/tsm/data/nodes.list

                  使用定義節點類別的關鍵字指定 node_value
                           指定下列其中一個節點類別：

                           all
                                    IBM Spectrum Scale 叢集中的所有節點。

                           clientnodes
                                    不參與檔案系統管理活動的所有節點。

                           managernodes
                                    從中選取檔案系統管理程式和記號管理程式的節點儲存區中的所有節點。

                           nonquorumnodes
                                    IBM Spectrum Scale 叢集中的所有非仲裁節點。

                           nsdnodes
                                    IBM Spectrum Scale 叢集中的所有 NSD 伺服器節點。

                           quorumnodes
                                    IBM Spectrum Scale 叢集中的所有仲裁節點。
                           範例：-node=quorumnodes

                  指定 node 選項時，可以指定 parsable 選項。 parsable 選項是可選的。
                  parsable 選項會以方便剖析的格式顯示輸出。 選項的最小縮寫為四個字元 (-pars)。
                  可剖析格式按順序顯示下列屬性：

                     指令名稱
                     查詢類型
                     IBM Spectrum Scale 節點名稱
                     IBM Spectrum Scale 節點 ID
                     IBM Spectrum Scale 狀態
                     HSM 狀態
                     恢復主電腦階段作業R ID
                     裝載處置
                     恢復常駐程式整備
                     監看常駐程式階段作業 ID

                  每個屬性值都以冒號結束。

                  下列輸出是指定 parsable 選項時的格式範例：

filesystemspec
         顯示目前空間管理設定的檔案系統名稱。 預設值是所有空間管理檔案系統。

範例


  作業                                    指令
 ---------------------------------------+-----------------------------
  顯示 /migfs2 檔案系統的空間管理設定。   dsmmigfs query /migfs2
 ---------------------------------------+-----------------------------
  顯示在日誌檔 /tmp/migfslog 所產生的空   dsmmigfs query
  間管理項目。                            -L=/tmp/migfslog /migfs2



2.19 dsmmigfs rollback


使用 dsmmigfs 指令與 rollback 參數，將檔案系統的空間管理傳送至偏好的節點（如果該節點與目前的擁有者節點不同的話）。

此指令僅在 GPFS 檔案系統上有效。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

語法

>>-DSMMIGFS--ROLLback--+---------+-----------------------------><
                       '-options-'



參數

ROLLback
         將檔案系統的 HSM 管理傳送到偏好節點上（如果該節點與現行擁有者節點不同的話）。 請在偏好的節點上輸入這項指令。

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

範例


  作業                                    指令
 ---------------------------------------+-----------------------------
  傳送到偏好的節點上。                    dsmmigfs rollback



2.20 dsmmigfs enablefailover 及 disablefailover


使用 dsmmigfs 指令搭配 enablefailover 或 disablefailover 參數，可以管理從局部系統失效進行回復。

此指令僅在 GPFS 檔案系統上有效。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

若下列條件為真，則一個 空間管理用戶端可接管涉及部份系統失敗的 HSM 用戶端：

*  失效的 空間管理用戶端節點已啟用失效接手。

*  在相同 IBM Spectrum Scale 叢集內，有一或多個其他的 空間管理用戶端 節點已啟用失效接手。

*  其中至少一個節點已裝載空間管理檔案系統。

*  失效的節點和用戶端節點的時間同步。

*  對等節點在線上

語法

>>-DSMMIGFS--+-ENABLEFailover--+--+---------+------------------><
             '-DISABLEFailover-'  '-options-'



參數

ENABLEFailover
         啟動用於 IBM Spectrum Scale 叢集內的失效接手作業的節點。

DISABLEFailover
         取消啟動節點的失效接手作業。

options
         -MODE=value
                  指定失效接手模式。 只有在使用 enablefailover 參數時，mode 選項才有效。 您可以指定
                  mode 選項的下列值：

                  TAKEOVER
                           當另一個 HSM 節點失敗時，該節點可以接管空間管理的檔案系統。
                           如果節點失敗，對空間管理的檔案系統的控制不會失效接手給其他 HSM 節點。

                  HANDOVER
                           如果節點失敗，對空間管理的檔案系統的控制會失效接手給其他 HSM 節點。 當另一個 HSM
                           節點失敗時，該節點不會接管空間管理的檔案系統。

                  ENABLED
                           當另一個 HSM 節點失敗時，該節點可以接管空間管理的檔案系統。
                           如果節點失敗，對空間管理的檔案系統的控制會失效接手給其他 HSM 節點。

                  預設值是 ENABLED

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

範例

針對範例作業提供指令。


  作業                                      指令
 -----------------------------------------+---------------------------
  啟用 空間管理用戶端 節點的失效接手作      dsmmigfs enablef
  業。 如果節點失敗，對空間管理的檔案系統   -mode=HANDOVER
  的控制會失效接手給其他 HSM 節點。 當另
  一個 HSM 節點失敗時，該節點不會接管空間
  管理的檔案系統。
 -----------------------------------------+---------------------------
  停用 空間管理用戶端 節點的失效接手作      dsmmigfs disableFailover
  業。



2.21 dsmmigfs stop、start 和 restart


請利用含有 stop、start 或 restart 參數的 dsmmigfs 指令來控制空間管理常駐程式。

僅適用於 GPFS 檔案系統。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

請利用含有 stop、start 或 restart 參數的 dsmmigfs 指令來控制常駐程式：

*  啟動所有的常駐程式

*  停止所有的常駐程式、dsmrecall 和 dsmmigrate 處理程序（dsmwatchd 除外）

*  重新啟動所有的常駐程式、停止 dsmrecall 和 dsmmigrate（dsmwatchd 除外）。

註： 請注意， 常駐程式會在與 dsmwatchd 常駐程式相同的環境中啟動， 這表示將會使用預設安裝路徑
/usr/tivoli/tsm/client/ba/bin 中的選項檔 dsm.opt 和 dsm.sys。

語法

>>-DSMMIGFS--+-START---+--+---------+--------------------------><
             +-STOP----+  '-options-'
             '-RESTART-'



參數

START
         啟動本端用戶端節點上的所有 HSM 常駐程式。 dsmwatchd 常駐程式不受影響。

STOP
         停止所有的 HSM 常駐程式。 dsmrecall 和 dsmmigrate 處理程序停止。 dsmwatchd
         常駐程式不受影響。

RESTART
         重新啟動所有的 HSM 常駐程式。 dsmrecall 和 dsmmigrate 處理程序啟動。 dsmwatchd
         常駐程式不受影響。

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

範例


  作業                                    指令
 ---------------------------------------+-----------------------------
  啟動所有的常駐程式                      dsmmigfs START
 ---------------------------------------+-----------------------------
  停止所有的常駐程式                      dsmmigfs STOP
 ---------------------------------------+-----------------------------
  重新啟動所有的常駐程式。 例如， 讓它    dsmmigfs RESTART
  們更新 dsm.opt 和 dsm.sys 選項檔中的
  配置設定。



2.22 dsmmigfs takeover


使用 dsmmigfs 指令與 takeover 參數，將檔案系統的 HSM 管理傳送到相同的本端 IBM Spectrum Scale
節點集內的另一個空間管理用戶端 節點。

僅適用於 GPFS 檔案系統。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

語法

>>-DSMMIGFS--TAKEover--filespec--+---------+-------------------><
                                 '-options-'



參數

TAKEover
         dsmmigfs 指令將指定的檔案系統的 HSM 管理傳送至您呼叫此指令時所在的 空間管理用戶端節點。 必須在相同的本端
         IBM Spectrum Scale 節點集內的節點上起始傳送。

filespec
         您要接管的檔案系統名稱。

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

範例


  作業                                    指令
 ---------------------------------------+-----------------------------
  將現行目錄的 HSM 管理傳送到相同本端     dsmmigfs takeover
  IBM Spectrum Scale 節點集內的 空間管    /home/filesystem
  理用戶端 節點。



2.23 dsmmighelp


dsmmighelp 指令顯示線上說明主題，您可從中選取指令或訊息資訊的一般說明。



語法

>>-DSMMIGHELP--+---------+-------------------------------------><
               '-options-'



參數

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

範例


  作業                                               指令
 --------------------------------------------------+------------------
  顯示 HSM 指令的線上說明。                          dsmmighelp



2.24 dsmmigquery


dsmmigquery 指令會顯示已移轉之檔案、備用檔案及管理類別的相關資訊。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

dsmmigquery 指令會顯示一或多個檔案系統的下列資訊：

*  移轉備用清單
*  移轉檔案的依序回復清單
*  可用的管理類別
*  Current(R)用戶端和伺服器選項
*  列出檔案系統中的所有檔案

這項指令的輸出會導向 stdout。 在指令的結尾使用重新導向字元和檔名，可將輸出重新導向至檔案。

語法

>>-DSMMIGQUERY--+----------------+--+---------+----------------><
                '-filesystemspec-'  '-options-'



參數

options
         -Detail
                  請配合 mgmtclass 選項使用，來顯示有關每一個可用的管理類別的資訊。 如果您沒有使用此選項，則
                  HSM 用戶端只會顯示管理類別名稱及簡短說明。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

         -Mgmtclass
                  顯示有關您可指定給您的檔案之每一個管理類別的資訊。

         -Options
                  顯示用戶端和伺服器選項的現行設定。 這個選項是預設值。

         -SErver=server_name
                  指定作業的目標伺服器。 此選項只適用於多伺服器環境。 在多伺服器環境中， 您必須指定 server 選項。

                  此選項適用於 sortedall 和 sortedmigrated 選項。

         -SORTEDAll
                  以下列順序列示檔案系統中的所有檔案：常駐檔案、預先移轉檔案、移轉的檔案。
                  以最有效率的回復順序排序移轉的檔案。

         -SORTEDMigrated
                  以最有效率的回復順序，列示從檔案系統移轉至 IBM Spectrum Protect 儲存體的所有檔案。

filesystemspec
         您要顯示其資訊的檔案系統。 預設值是現行檔案系統。 您可指定一個以上的檔案系統名稱，並可在檔案系統名稱內使用萬用字元。
         如果您指定一個以上的檔案系統名稱，請以一或多個空格來區隔各項名稱。

範例


  作業                                     指令
 ----------------------------------------+----------------------------
  顯示用戶端和伺服器選項的現行設定。       dsmmigquery
 ----------------------------------------+----------------------------
  顯示可指定給您用戶端節點上之檔案的管理   dsmmigquery -Mgmtclass
  類別之資訊。                             -Detail



2.24.1 HSM 和備份保存用戶端 dsmmigquery 指令共用選項


dsmmigquery -o 指令會同時顯示 HSM 選項以及在 空間管理用戶端與備份保存用戶端之間共用的許多選項。

以下是在 空間管理用戶端與備份保存用戶端之間共用的選項清單。

*  asnodename
*  commmethod
*  壓縮
*  defaultserver
*  detail
*  diskbuffsize
*  enablelanfree
*  errorlogmax
*  errorlogname
*  errorlogretention
*  exclude
*  exclude.compression
*  inclexcl
*  include
*  include.compression
*  lanfreecommmethod
*  lanfreetcpport
*  lanfreeshmport
*  makesparsefile
*  nodename
*  passwordaccess
*  passworddir
*  servername
*  shmport
*  skipacl
*  tcpbuffsize
*  tcpnodelay
*  tcpport
*  tcpserveraddress
*  tcpwindowsize


2.25 dsmmigrate


dsmmigrate 指令會從本端檔案系統中選取特定的檔案，並將它們移轉到 IBM Spectrum Protect 伺服器。

提示： 在大型的檔案系統上，選擇性移轉可能要花費冗長的時間。 如果在移轉檔案之前先進行預先移轉，移轉可能會更快。
建立可用空間的最快速方法需要兩個步驟：

1. 透過預先移轉檔案來準備移轉。

2. 當您需要快速建立可用空間時，請使用 stubpremigrated 選項來僅移轉預先移轉的檔案。

如果檔案所在之檔案系統的伺服器段落與前次處理的檔案不同，則會對每一個移轉的檔案啟動新的階段作業。
當某個檔案系統鏈結到另一個檔案系統時，即可能產生這個動作。

註：

1. 在符合下列兩個條件時，系統會提示您等待媒體裝載，或是跳過此檔案：

   *  在 dsm.opt 檔案中，tapeprompt 選項會設定為 YES。

   *  已移轉的檔案目的地為儲存區，由抽取式媒體（如磁帶）組成。

2. 空間管理用戶端不會移轉符號鏈結的內容。 在遞迴選擇性移轉期間，不會遵循符號鏈結。

即使檔案大小超過您對檔案系統所指定的配額，第一個檔案仍會移轉。 當移轉發生時，ddf 指令會對檔案系統顯示零個移轉及預先移轉的位元組。
在檔案移轉之後，如果位元組的總數超過配額，將不會移轉下一個檔案。

語法

                            .------------------------------.
                            V                              |
>>-DSMMIGRATE--+---------+----+-filespec-----------------+-+---><
               '-options-'    '- -FIlelist--=--file_path-'



參數

options
         -Detail
                  顯示您移轉之每一個檔案的大小和檔名。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

         -Premigrate
                  檔案的副本會傳送至 IBM Spectrum Protect 儲存體，而檔案仍保留在本端檔案系統上。
                  檔案狀態會變更為已預先移轉。 您不能同時使用 premigrate 選項和 stubpremigrated
                  選項。

         -PREViewsize=n
                  指定 Stub 檔的預覽大小。 有效的值為 0 - 1,073,741,824，且不得大於 Stub 大小。

                  如果設定了屬性並定義了預覽大小，則僅當應用程式在 Stub 檔的預覽區段之外讀取 Stub
                  檔時，才會開始進行恢復作業。 如果作業僅讀取 Stub 檔的預覽區段，則不會恢復檔案。

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  指定當應用程式讀取 Stub 檔時是否啟動恢復作業。

                  僅當設定了串流恢復模式時，此選項才適用。

                  如果針對 Stub 檔設定了 previewsize 選項，則僅當應用程式在 Stub
                  檔的預覽區段之外讀取時，才會啟動恢復作業。

                  預設值是 No。

                  無論 readstartsrecall 選項的值為何，只要符合下列條件之一，便會恢復檔案：

                  *  恢復常駐程式判定 Stub 檔不含讀取作業所需的所有資料。

                  *  作業會修改檔案。

         -Recursive
                  移轉在所指定目錄的任何子目錄中符合檔案規格的檔案。 如果您不使用此選項，則只會移轉您指定目錄中的檔案。

                  空間管理用戶端不會移轉符號鏈結的內容。 在遞迴選擇性移轉期間，不會遵循符號鏈結。

         -SErver=server_name
                  指定作業的目標伺服器。 此選項僅在多伺服器環境中有效，且只能與雙向的孤立檢查核對模式搭配使用。

                  如果檔案與任何 IBM Spectrum Protect 伺服器連結，您必須指定該伺服器。
                  如果檔案未與任何伺服器連結，您可以指定任何已新增至多伺服器環境的 IBM Spectrum Protect
                  伺服器。

         -STUBSize=n
                  指定檔案移轉至儲存體時保留在檔案系統上的 Stub 檔的大小。

                  針對 GPFS 檔案系統上的 空間管理用戶端，您可以指定 0 或檔案系統區塊大小的倍數。 預設值是 0。

                  對於所有檔案系統類型，Stub 檔大小上限值為 1 GB。

         -STUBPremigrated
                  僅移轉處於已預先移轉狀態的檔案。 移轉處理程序會在檔案系統上快速產生可用空間。 檔案副本存在於 IBM
                  Spectrum Protect 儲存體中。 移轉處理程序僅以 Stub 檔取代本端檔案。

filespec
         您要移轉之檔案的路徑和檔名。 此為必要參數。 您可以使用萬用字元來指定目錄中的一組檔案或所有檔案。
         您可以在一項指令中輸入多個檔案規格。 如果您輸入一個以上的檔案規格，請以一或多個空格區隔各個規格。

-FIlelist=file_path
         指定檔案路徑，檔案包含要由此指令處理的檔案清單。

         清單檔中的項目必須遵循下列規則：

         *  每個項目都是檔案的完整路徑或檔案的相對路徑。

         *  項目不是目錄物件。

         *  每一個項目都在分開的一行上。

         空間管理用戶端 將忽略不遵循這些規則的任意項目。

         下列規則適用於 空間管理用戶端 的檔案清單。 這些規則不同於備份保存用戶端檔案清單的規則。

         *  項目可包含不可列印的字元，但不能包含換行字元。

         *  容許使用萬用字元。

         *  包含空格的檔案路徑必須用引號括住。

         *  可接受以引號開頭並以引號結尾的項目。 空間管理用戶端 假設不需要引號，並在 空間管理用戶端 處理項目時忽略引號。
            如果需要開頭和結尾引號來識別檔案，請在項目開頭的前面和項目結尾的後面新增雙引號。

         下列範例顯示清單檔中的檔案清單：

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         如果您使用 filelist 選項指定的清單檔名稱不存在，則指令會失敗。

範例


  作業                            指令
 -------------------------------+-------------------------------------
  移轉 /migfs2/test/dir1 目錄及   dsmmigrate -Recursive -Detail
  其所有子目錄中的所有檔案。 顯   /migfs2/test/dir1
  示其資訊。
 -------------------------------+-------------------------------------
  從現行目錄中移轉名為 tf04 的    dsmmigrate -Detail -L=/tmp/miglog
  檔案，並顯示其資訊。 將結果記   tf04
  載在檔案 /tmp/miglog 中。
 -------------------------------+-------------------------------------
  移轉名為 /tmp/filelist 之檔案   dsmmigrate -logname=/tmp/miglog
  清單中的所有檔案。 將結果記載   -filelist=/tmp/filelist
  在檔案 /tmp/miglog 中。 將      -stubsize=4096 -previewsize=2048
  Stub 大小設為 4096 個位元組，   -readstartsrecall=yes
  將預覽大小設為 2048 個位元
  組。
  限制： 當恢復檔案時，只有在設
  定串流恢復模式且
  readstartsrecall=yes 時，預覽
  大小才會影響恢復處理。 您可以
  使用 dsmmigfs 指令的
  minstreamfilesize 選項，或者
  使用 dsmattr 指令的
  recallmode 選項，來設定串流恢
  復。
 -------------------------------+-------------------------------------
  使用 Shell 應用程式來建置使用   find /hsmfilesystem -user ibm
  者 ibm 擁有的檔案清單，然後移   -print > /tmp/filelist dsmmigrate
  轉檔案。                        -filelist=/tmp/filelist
 -------------------------------+-------------------------------------
  預先移轉檔案                    dsmmigrate -p /migfs2/test/file1
  /migfs2/test/file1 ，但不以
  Stub 取代本端檔案。
 -------------------------------+-------------------------------------
  移轉目錄 /migfs2/test/dir1/     dsmmigrate -R -ST /migfs2/test/dir1
  及所有子目錄中所有已預先移轉
  的檔案。



2.26 dsmmigundelete


dsmmigundelete 指令會為已移轉的檔案重建已刪除的 Stub 檔，並為原始檔案不存在於本端檔案系統上的預先移轉檔案建立 Stub
檔。 然後該檔案即成為移轉檔案。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

從本端檔案系統中刪除預先移轉檔案的 Stub 檔或原始副本之後，當重新執行一致化時，會將對應的已移轉或已預先移轉檔案標示為過期。

註： dsmmigundelete 指令不支援固定鏈結檔案。 如果您為硬式鏈結檔案重建 Stub 檔，則不會重建 Stub
檔，除非所有硬式鏈結檔案都從您的本端檔案系統中刪除。 當一組固定鏈結檔中有一個檔案移轉時，該組的所有固定鏈結檔都會變成 Stub 檔。 當
dsmmigundelete 指令重建硬式鏈結檔案的 Stub 檔時，Stub 檔的名稱與原本移轉的檔案相同。
對於任何先前在硬式鏈結檔案中的其他任何檔案，都不會重建 Stub 檔。

註： 在 IBM Spectrum Protect 失效接手伺服器上使用節點抄寫時，您可以從失效接手伺服器還原檔案。
不過，不支援從失效接手伺服器還原 Stub 檔。 將還原常駐檔案，而不是還原 Stub 檔。 在這種情況下，當您重新配置 HSM
以連接至失效接手伺服器時，不支援 dsmmigundelete 和 dsmreconcile 指令。

語法

>>-DSMMIGUNDELETE--+----------------+--+---------+-------------><
                   '-filesystemspec-'  '-options-'



參數

options
         -Recover
                  重建已從檔案系統中移除的 Stub 檔。 如果您在回復處理程序期間需要更好的效能，請使用此選項。

                  重要： 此選項會重建所有現存的 Stub 檔以改寫所有預先移轉或恢復的檔案。
                  將會失去自前次移轉到使用此選項為止的資料！ 發出 dsmmigundelete -recover
                  指令之後，就無法檢查本端 Stub 檔中的資料與 IBM Spectrum Protect
                  伺服器中的檔案內容是否不同。

                  只有當檔案系統中的所有或大部分檔案皆為 Stub 檔，而且您在重建 Stub
                  檔期間需要良好的效能時，才使用此選項。

                  為確保效能起見，這個選項請勿和 detail 選項搭配使用。

                  系統不會重建從未移轉的檔案。

         -Detail
                  顯示針對檔案系統所重建 Stub 檔的相關詳細資訊。

                  這個選項請勿和 recover 選項搭配使用。

         -Expiring
                  如果對應的 Stub 檔不存在於您的本端檔案系統上，則無論已移轉的檔案是否已標示為過期，都重建已移轉檔案的
                  Stub 檔。
                  或者，如果對應的原始檔不存在您的本端檔案系統上，則無論預先移轉檔案是否被標示為過期，它都會為預先移轉檔案建立
                  Stub 檔。

                  如果您在刪除檔案之後執行一致化，請搭配 expiring 選項發出 dsmmigundelete 指令。

                  如果您不使用 expiring 選項，而對應的 Stub
                  檔又不存在您的本端檔案系統上，且移轉的檔案未標示為過期，則 HSM 用戶端會為移轉的檔案重建 Stub 檔。
                  或者，如果對應的原始檔不存在您的本端檔案系統上，且預先移轉檔案未被標示為過期，則它會為預先移轉檔案建立
                  Stub 檔。

                  如果您在刪除檔案之後未執行一致化， 請不搭配 expiring 選項輸入 dsmmigundelete
                  指令。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

         -FILELIST=file_path
                  指定檔案路徑，檔案包含要由此指令處理的檔案清單。 清單項目的格式為 <extobjid> <file
                  path>\n。 若要針對 Stub 檔的檔案清單型重建備妥必要資訊，建議定期從檔案系統收集此資訊。
                  收集此資訊的方式是透過使用 IBM Spectrum Scale 原則引擎並將其儲存在暫存檔中，或使用
                  Script temporary files or alternatively use the script
                  dsmmigundelete.pl 來查詢 IBM Spectrum Protect 伺服器中的資訊。

         -SErver=server_name
                  指定作業的目標伺服器。 此選項僅在多伺服器環境中有效，且只能與雙向的孤立檢查核對模式搭配使用。

                  如果檔案連結伺服器，則此選項的值必須是這個連結的伺服器。 如果您指定另一個 IBM Spectrum
                  Protect 伺服器，則作業會失敗。

filesystemspec
         您要為其重建已刪除 Stub 檔的檔案系統名稱，並為已從本端檔案系統中刪除的預先移轉檔案建立 Stub 檔。
         預設值是其空間管理在作用中的所有檔案系統。 您可以指定一個以上的檔案系統名稱。
         如果您指定數個檔案系統名稱，請以一或多個空格來區隔各項名稱。

範例


  作業                                       指令
 ------------------------------------------+--------------------------
  重建從 /home 檔案系統意外刪除的 Stub       dsmmigundelete -expiring
  檔。 無論移轉副本的過期狀態為何，都重建    -Logname=/tmp/undeletelo
  Stub 檔（使用 expiring 選項）。 自檔案刪   g /home
  除後已執行一致化。 結果會記載在日誌檔
  /tmp/undeletelog 中。
 ------------------------------------------+--------------------------
  在 /home 檔案系統中重建已移轉檔案的 Stub   dsmmigundelete
  檔。 僅針對未標示為過期的那些移轉副本重    -L=/tmp/undeletelog
  建 Stub 檔（不使用 expiring 選項）。 由    /home
  於未刪除檔案而未執行一致化。 會在日誌檔
  /tmp/undeletelog 中產生項目。
 ------------------------------------------+--------------------------
  針對已從 /trullofs 檔案系統中移除的已移    dsmmigundelete -recover
  轉檔案重建 Stub 檔。                       /trullofs



2.27 dsmmonitord


如果 HSM 空間監視常駐程式已停止，dsmmonitord 指令會啟動它。
如果您發出這個指令，且空間監控常駐程式在執行中，將不會採取任何動作。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

語法

>>-DSMMONITORD--+---------+------------------------------------><
                '-options-'



參數

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。


2.28 dsmq


dsmq 指令會顯示每個已排入佇列以進行處理之回復程序的下列相關資訊。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

dsmq 指令顯示下列資訊：

*  回復 ID
*  恢復檔案之主機的主機名稱
*  回復程序的開始時間
*  已回復檔案的 inode 號碼
*  所連結 IBM Spectrum Protect 伺服器的名稱
*  在其中回復了檔案之檔案系統的名稱
*  檔案在移轉時的原始名稱

如果您將 dsm.sys 檔中的 maxrecalldaemons 選項設成低於所要求恢復的現行數目，
則某些恢復要求要等到可使用恢復常駐程式來執行這些要求時，才會在此指令的輸出中顯示。 如果要從佇列中移除回復程序，請使用 dsmrm 指令。

註： 如果 IBM Spectrum Protect 伺服器在忙碌中，檔案的原始名稱可能顯示為 UNKNOWN。 如果 空間管理用戶端 與
IBM Spectrum Protect 伺服器之間的連線緩慢，檔案的原始名稱可能顯示為 UNKNOWN。 重新發出 dsmq 指令來顯示檔名。

如果回復常駐程式程序 ID (DPID) 為零，表示回復已完成。 您無法從佇列中移除回復程序。

dsmq 指令不會顯示由最佳化磁帶恢復處理所觸發的恢復相關資訊。



語法

>>-DSMQ--+---------+-------------------------------------------><
         '-options-'



參數

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

範例


  作業                                                指令
 ---------------------------------------------------+-----------------
  顯示回復程序的狀態。                                dsmq



2.29 dsmrecall


dsmrecall 指令將選定或部分的已移轉檔案恢復至本端檔案系統。 空間管理必須在作用中。

註： 在大型的檔案系統上，選擇性恢復可能要花費冗長的時間。 如果 3.23 hsmoptimizedrecallonly
選項在檔案系統擁有者節點上設定為 YES，則會封鎖所有未經最佳化的恢復。

如果檔案所在之檔案系統的伺服器段落與前次處理的檔案不同，則會對每一個已恢復的檔案啟動新的階段作業。
當某個檔案系統鏈結到另一個檔案系統時，即可能產生此處理程序。

如果要顯示所有移轉檔案的清單，請使用 dsmmigquery 指令。 如果要顯示有關來自特定檔案系統或目錄的移轉檔案清單的資訊，請使用
dsmls 指令。

語法

>>-DSMRECALL--+---------+--------------------------------------->
              '-options-'

       .----------.
       V          |
>----+---filespec-+------------------------------------+-------><
     '--FILEList--=--list_file--+------------------+-'
                                  '-file_system_name-'



參數

options
         -Detail
                  顯示您恢復之每一個檔案的大小、路徑和檔名。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

         -OFFset=n
                  指定局部恢復所需要的資料範圍中，從檔案開頭開始的偏移量（以位元組、KB、MB 或 GB 為單位）。
                  可以使用乘數（k、m、g、K、M 或 G）。 可接受值的範例是 0 - 2147483647。 沒有預設值。

                  僅適用於 GPFS 檔案系統。

                  記住： 此選項只能搭配 size 選項一起使用，而且必須已指定檔案系統。 recursive、detail
                  和 filelist 選項無法搭配 offset 選項一起使用。

                  例如：-offset=10（位元組）、-offset=23k (KB)、-off=5M
                  (MB)、-off=2G (GB)。



         -PREView
                  產生已針對磁帶恢復最佳化的清單檔，但是不恢復檔案。 您也必須指定 filelist 和檔案系統。 當
                  filelist 指定集合檔案時，preview 選項無效。

         -Logname=file_path
                  指定此指令要使用之日誌檔的路徑與檔名。 記載至檔案的事件類型由 hsmlogeventflags 選項指定。
                  錯誤事件不會記載至檔案。

         -Recursive
                  恢復目錄及其子目錄中符合檔案規格的檔案。 如果您不使用此選項，則只會移轉您指定目錄中的檔案。

         -RESident
                  恢復檔案時，將狀態變更為常駐。 如果不使用 resident 選項，恢復的檔案會處於已預先移轉狀態。

                  記住： 在下一次核對檔案系統期間，處於常駐狀態的檔案會標示為在 IBM Spectrum Protect
                  伺服器上到期。

         -SIZE=n
                  指定局部恢復所需要的資料範圍大小（以位元組、KB、MB 或 GB 為單位）。
                  可以使用乘數（k、m、g、K、M 或 G）。 可接受值的範例是 0 - 4294967295。 沒有預設值。

                  僅適用於 GPFS 檔案系統。

                  記住：

                  *  此選項只能搭配 offset 及 filespec 選項一起使用。 recursive、detail
                     和 filelist 選項無法搭配 size 選項一起使用。

                  *  實際的 size 值會捨入成檔案系統區塊大小的倍數。 例如，如果檔案系統區塊大小是 4M，而指定的
                     size 值是 10M，則實際所回復的 size 為 12M。

                  例如：-size=10（位元組）、-size=23k (KB)、-size=5M (MB)、-size=2G
                  (GB)。



         -SErver=server_name
                  指定作業的目標伺服器。 此選項只適用於多伺服器環境。 如果檔案系統由多個伺服器管理，且您未指定
                  server，則會嘗試對預設移轉伺服器執行此作業。

                  如果檔案連結伺服器，則 server 的值必須是這個連結的伺服器。 如果您指定另一個 IBM
                  Spectrum Protect 伺服器，則作業失敗，並出現警告訊息。

filespec
         指定要恢復之檔案的路徑和檔名。 此為必要參數。
         您可以利用萬用字元來指定目錄中的一組檔案或所有檔案，也可以在單一指令中使用多重檔案規格。 當您在檔案規格中使用萬用字元時，
         空間管理用戶端會恢復所有符合規格的檔案。 如果檔案符合規格，卻沒有移轉，就會顯示錯誤訊息。
         如果您輸入一種以上的檔案規格，請至少以一個空格來區隔各種規格。

-FILEList=list_file
         處理 list_file 所列出的檔案。

         清單檔中的項目必須遵循下列規則：

         *  每個項目都是檔案的完整路徑或檔案的相對路徑。

         *  項目不是目錄物件。

         *  每一個項目都在分開的一行上。

         空間管理用戶端 將忽略不遵循這些規則的任意項目。

         下列範例顯示清單檔中的檔案清單：

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         如果您使用 filelist 選項指定的清單檔名稱不存在，則指令會失敗。

         您可以指定 dsmrecall 所產生的集合檔案，或另一個應用程式所產生的清單檔。
         您只能指定一個清單檔或集合檔案，而且在每一個指令中只能指定 filelist 選項一次。

         如果您同時指定 preview 選項：
                  還必須指定 file_system_name。 空間管理用戶端會產生磁帶最佳化清單檔和集合檔案。
                  未恢復任何檔案。

         如果您未指定 preview 選項：
                  空間管理用戶端會恢復檔案。

                  如果您同時指定 file_system_name：
                           空間管理用戶端會執行磁帶最佳化恢復。

                           如果清單檔是由 dsmrecall 產生的集合檔：
                                    恢復開始。 集合所參照的清單檔會依集合檔案所定義的順序處理。
                                    您必須指定由 dsmrecall
                                    產生的集合檔案；您不能指定磁帶清單檔或磁碟清單檔。

                           如果清單檔未由 dsmrecall 產生：
                                    空間管理用戶端會先將清單重新排序，使磁帶的恢復最佳化。
                                    空間管理用戶端會恢復檔案。

                  如果您未指定 file_system_name：
                           空間管理用戶端會恢復清單檔中的檔案。
                           空間管理用戶端不會將清單重新排序，使磁帶的恢復最佳化。

file_system_name
         指定檔案系統。 您也必須指定 filelist 選項。 空間管理用戶端會使磁帶上儲存的檔案的處理最佳化。

範例


  作業                                  指令
 -------------------------------------+-------------------------------
  恢復名為 /migfs1/test/tf04 的單一檔   dsmrecall -Detail
  案，並顯示詳細資訊。                  /migfs1/test/tf04
 -------------------------------------+-------------------------------
  恢復 /mfs4/user1 目錄及其子目錄中所   dsmrecall -Recursive
  有移轉檔案。                          /mfs4/user1/*
 -------------------------------------+-------------------------------
  恢復名稱為 /tmp/filelist 的           dsmrecall
  FILElist 中的所有檔案。 結果會記載    -Logname=/tmp/recalllog
  在日誌檔 /tmp/recalllog 中。          -filelist=/tmp/filelist
 -------------------------------------+-------------------------------
  以局部恢復模式來恢復檔案              dsmrecall -offset=10M
  /mfs1/file10 的指定部分。             -size=500M /mfs1/file10



2.30 dsmrecalld


dsmrecalld 指令會啟動回復常駐程式（如果它不在執行中）。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

註：

*  當回復常駐程式在執行中，如果您發出這個指令，將不會採取任何動作。

*  當您使用備份保存用戶端來還原空間管理檔時，dsmrecalld 必須在執行中。

語法

>>-DSMRECALLD--+---------+-------------------------------------><
               '-options-'



參數

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。


2.31 dsmreconcile


dsmreconcile 指令會同步化您用戶端節點上的檔案系統與您為其聯絡空間管理服務程式的 IBM Spectrum Protect 伺服器。
隨時使用此指令來一致化一或多個檔案系統。 在 dsm.sys 檔中，請使用 reconcileinterval 選項來指定自動一致化的頻率，使用
migfileexpiration 選項來指定已作廢副本要保留多久。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

註：

*  dsmreconcile 指令必須透過 PATH 變數找到，否則 dsmmonitord 常駐程式無法一致化檔案系統。

*  在多伺服器環境中，您可以在任何 HSM 節點上執行 dsmreconcile 指令，而不只是擁有檔案系統的節點。
   在非多伺服器環境中，您只能在擁有檔案系統的節點上執行 dsmreconcile 指令。

*  在 IBM Spectrum Protect 失效接手伺服器上使用節點抄寫時，您可以從失效接手伺服器還原檔案。
   不過，不支援從失效接手伺服器還原 Stub 檔。 將還原常駐檔案，而不是還原 Stub 檔。 在這種情況下，當您重新配置 HSM
   以連接至失效接手伺服器時，不支援 dsmmigundelete 和 dsmreconcile 指令。

語法

>>-DSMRECONCILE--+---------+-----------------------------------><
                 '-options-'



參數

options
         -Detail
                  列印進度訊息。

         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -FILEINFO
                  使已作廢副本到期並將其從 IBM Spectrum Protect 伺服器刪除。
                  此選項是基本的一致化作業，且為預設選項。

         -FILELIST=file_path
                  指定檔案路徑，檔案包含要由此指令處理的檔案清單。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

         -ORPHANCHECK
                  檢查本端檔案系統中是否有孤立檔案。

                  HSM 用戶端會驗證 IBM Spectrum Protect 伺服器的空間管理儲存區中是否有每一個本端
                  Stub 檔的有效物件。 dsmreconcile
                  處理程序會決定所有已移轉和預先移轉的檔案，並檢查伺服器上是否有對應的物件。 當發現孤立檔案時，其名稱會記載在
                  file_system_name/.SpaceMan/orphan.stubs 檔中。 這個指令選項會置換
                  dsm.sys 檔中的 checkfororphans 選項的值。

                  如果您先前執行含 preptwo 選項的 dsmreconcile 指令，則 IBM Spectrum
                  Protect 會使用雙向孤立檢查進行一致化。

                  雙向孤立檔案檢查處理可識別檔案系統和 IBM Spectrum Protect 伺服器上的孤立檔案。
                  雙向檢查在單一傳遞過程中執行，而孤立檔案識別程序使用平行處理。

                  提示： 如果是由 空間管理用戶端空間監視常駐程式控制一致化， 則當您指定此選項時，Scout
                  常駐程式必須執行中。 如果是由 GPFS 原則引擎控制一致化， 就不需要使用 Scout 常駐程式。

                  當一致化程序在孤立檢查模式下執行時，會更新伺服器上的 meta 資料。
                  在伺服器上，不會使檔案的已作廢副本過期或刪除。



         -PREPTWO
                  此選項會準備檔案系統以進行雙向孤立檔案檢查。 是由 GPFS 原則引擎控制一致化時使用此選項。
                  如果是由 GPFS 原則引擎控制一致化， 已移轉和預先移轉的檔案與 DMAPI 屬性 extObjId
                  相關聯。 如果您設定 hsmextobjidattr=YES， 當檔案移轉或預先移轉時，DMAPI 屬性
                  extObjId 會與檔案相關聯。 preptwo 選項會在檔案移轉或預先移轉時， 為未與 extObjId
                  屬性相關聯的任何檔案進行關聯。

                  唯有 hsmextobjidattr=YES 時，preptwo 選項才有效。

                  當您指定 preptwo 選項時， 請勿指定下列任何選項：

                  *  fileinfo

                  *  filelist

                  *  orphancheck

         -SErver=server_name
                  指定作業的目標伺服器。 此選項僅在多伺服器環境中有效，且只能與雙向的孤立檢查核對模式搭配使用。

                  如果檔案連結伺服器，則此選項的值必須是這個連結的伺服器。 如果您指定另一個 IBM Spectrum
                  Protect 伺服器，則作業會失敗。

         filesystemspec
                  要一致化的檔案系統名稱。 如果您未指定檔案系統名稱，空間管理用戶端
                  會重新調解您工作站上其空間管理在作用中的所有檔案系統。
                  如果您輸入一個以上的檔案系統名稱，請以至少一個空格來區隔各項名稱。

範例


  作業                                         指令
 --------------------------------------------+------------------------
  對其空間管理在作用中的所有檔案系統啟動一致   dsmreconcile
  化。
 --------------------------------------------+------------------------
  啟動 /migfs1 檔案系統的一致化。              dsmreconcile /migfs1
 --------------------------------------------+------------------------
  針對 /migfs1 檔案系統，啟動孤立檢查一致化    dsmreconcile
  程序。                                       -orphancheck /migfs1
 --------------------------------------------+------------------------
  啟動檔案系統 /home 和 /test1 的一致化。      dsmreconcile /home
                                               /test1
 --------------------------------------------+------------------------
  為 /migfs1 檔案系統準備雙向段落遺留字串檢    dsmreconcile -preptwo
  查核對。                                     /migfs1
 --------------------------------------------+------------------------
  在 /home/dsn/filelist 檔案清單所列的檔案上   dsmreconcile
  展開原則型一致化。                           -orphancheck
                                               -filelist=/home/dsn/fi
                                               lelist



2.32 dsmrm


dsmrm 指令會從佇列中移除回復程序。 如果要取得必要的回復 ID 以移除回復程序，請使用 dsmq 指令。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

註： 在回復程序啟動之後，請發出 dsmrm 指令來停止這個程序。 請勿使用 Ctrl+C 來停止回復程序。

dsmrm 指令無法停止由最佳化磁帶恢復處理所觸發的恢復動作。
如需如何停止最佳化磁帶恢復處理的相關資訊，請參閱《使用手冊》中的「最佳化磁帶恢復處理」。

語法

          .--------------.
          V              |
>>-DSMRM------recallid---+--+---------+------------------------><
                            '-options-'



參數

recallid
         您要從佇列中移除的回復程序 ID。

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

範例


  作業                                               指令
 --------------------------------------------------+------------------
  從佇列中移除回復 ID 10。                           dsmrm 10
 --------------------------------------------------+------------------
  從佇列中移除回復 ID 5 和回復 ID 6。                dsmrm 5 6



2.33 dsmscoutd


dsmscoutd 指令會啟動、停止和重新啟動 scout 常駐程式。
另外，您也可以利用這個指令來啟動掃描、顯示未來的掃描次數，以及顯示檔案系統過去的掃描資訊。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

語法

                .-start-.
>>-DSMSCOUTD--+-+-------+-------------------+--+---------+-----><
              +---stop----------------------+  '-options-'
              +---restart-------------------+
              +-+-scanplan-----------+------+
              | | .-all------------. |      |
              | '-+-filesystemspec-+-'      |
              +-scannow--+-filesystemspec-+-+
              |          '-all------------' |
              +-statistics--filesystemspec--+
              '-help------------------------'



參數

所有參數都必須如指示所示輸入。 參數必須用小寫輸入。 參數沒有縮寫。 參數沒有簡短格式。

start
         啟動 scout 常駐程式。 若未指定參數，則此選項是預設值。

stop
         停止 scout 常駐程式。

restart
         停止並重新啟動常駐程式。

scanplan
         顯示一或多個檔案系統下一次掃描的相關資訊，其中包括還剩多少時間，便到了下一次的掃描。
         如果此指令的結果未顯示空間管理檔案系統的狀態，則 dsmscoutd 常駐程式遺失其通訊路徑。
         通訊路徑可能因為發生非預期的檔案系統問題（例如，檔案系統卸載）而遺失。 請使用 dsmscoutd restart
         指令來回復常駐程式的通訊路徑。

all
         請利用這個選項，將所有檔案系統併入特定動作中。

filesystemspec
         檔案系統名稱。 您可指定一個以上的檔案系統名稱，並可在檔案系統名稱內使用萬用字元。
         如果您指定一個以上的檔案系統名稱，請以一或多個空格來區隔各項名稱。

scannow
         開始掃描一或多個檔案系統。

statistics
         提供檔案系統的現行（如果有的話）和前次掃描的統計資料。

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。


2.34 dsmsetpw


dsmsetpw 指令會變更用戶端節點的 IBM Spectrum Protect 密碼。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

若要保護您的密碼安全，請發出 dsmsetpw 指令，且不含您的新舊密碼。 系統會提示您輸入每一個密碼。
當提示您輸入新舊密碼時，即消弭另一位使用者可顯示您密碼的可能性。

如果 IBM Spectrum Protect 伺服器版本為 6.3.3 版或更新版本，且如果您使用 LDAP 目錄伺服器來鑑別密碼
         請使用下列任何字元來建立密碼：

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         密碼區分大小寫且遵循 LDAP 原則可強制的其他限制。

如果 IBM Spectrum Protect 伺服器版本為 6.3.3 版或更新版本，且如果您不使用 LDAP 目錄伺服器來鑑別密碼
         請使用下列任何字元來建立密碼：

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         密碼儲存在 IBM Spectrum Protect 伺服器資料庫中且不區分大小寫。

如果 IBM Spectrum Protect 伺服器版本比 6.3.3 版舊
         請使用下列任何字元來建立密碼：

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
         _ - & + .

         密碼儲存在 IBM Spectrum Protect 伺服器資料庫中且不區分大小寫。

在指令行上，如果密碼包含一或多個特殊字元，則使用單引號 (') 括住密碼。引號確保特殊字元正確解譯為密碼字元。 不使用引號，特殊字元可以解譯為
Shell 跳出字元、檔案重新導向字元或對作業系統有重要意義的其他字元。

語法

>>-DSMSETPW--+---------+---------------------------------------->
             '-options-'

>--+----------------------------------+------------------------><
   '- --oldpassword-- --newpassword-'



參數

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。

oldpassword
         用戶端節點的現行 IBM Spectrum Protect 密碼。

newpassword
         要對用戶端節點設定的 IBM Spectrum Protect 新密碼。

範例


  作業                                          指令
 ---------------------------------------------+-----------------------
  將您的現行 IBM Spectrum Protect 密碼從        dsmsetpw osecret
  osecret 變更為 nsecret。                      nsecret



2.35 dsmwatchd


dsmwatchd 指令會啟動監看常駐程式。

監看常駐程式會檢查恢復常駐程式、監視常駐程式及 scout 常駐程式。 如果這些常駐程式的任何一個已終止或毀損，dsmwatchd
會自動回復失敗的常駐程式。

僅適用於 GPFS 檔案系統。

您必須具有 root 使用者權限才能使用這個指令。

限制： 請不要從主控台使用這項指令。 在安裝期間，它會新增至 /etc/inittab。 dsmwatchd 指令需要 IBM Spectrum
Scale 叢集。

dsmwatchd 指令會將錯誤訊息寫入 /dsmerror.log。 如果您要 dsmwatchd 使用另一個 /dsmerror.log
檔，可以使用下列選項：

*  在您啟動 dsmwatchd 時，使用 errorlogname 選項作為指令選項。

*  請利用 dsm.sys 檔中的 errorlogname 選項來定義處理期間所發生之錯誤的相關資訊儲存在其中的路徑和檔案名稱。
   這個選項的值用來置換 DSM_LOG 環境變數。

*  設定環境變數 DSM_LOG。 例如：

   DSM_LOG=/usr/tivoli.tsm/client/hsm/bin/dsmerror.log

*  重新啟動 dsmwatchd 常駐程式。 當 dsmwatchd 常駐程式啟動時， 它會讀取新的 errorlogname 選項值或新的
   DSM_LOG 環境變數設定。

   在 Red Hat Enterprise Linux 第 6 版 (RHEL6) 中：
            使用下列指令停止並重新啟動常駐程式：

            initctl stop HSM
            initctl start HSM

   在其他除 RHEL6 以外的所有系統上：
            使用指令 kill -15 dsmwatchd_pid 來停止 dsmwatchd 常駐程式。 dsmwatchd
            常駐程式已由下一個 init 程序重新啟動。

您可以永久停止 dsmwatchd 常駐程式。

在 Red Hat Enterprise Linux 第 6 版 (RHEL6) 中：
         使用下列指令停止常駐程式：initctl stop HSM。

在其他除 RHEL6 以外的所有系統上：
         從 /etc/inittab 檔中移除 dsmwatchd 項目。

註：

1. 如果是 IBM Spectrum Scale AIX，請在 /etc/environment 檔中設定 DSM_LOG 環境變數。

2. 如果是 IBM Spectrum Scale Linux，則 /etc/environment 檔不存在。 請使用
   errorlogname 選項。

語法

>>-DSMWATCHD--+---------+--------------------------------------><
              '-options-'



參數

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  指定此指令要使用之錯誤日誌檔的路徑與檔名。 只會將此指令的輸出記載至指定的檔案。
                  其他指令及常駐程式會將輸出寫入由選項檔 dsm.sys 或 dsm.opt 中的 errorlogname
                  選項指定的錯誤日誌檔中，或 DSM_LOG 環境變數指定的錯誤日誌檔中。
                  如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         -Help
                  顯示指令的語法和選項。 指定 help 選項時請勿指定其他選項。


3.0 選項檔案參照


空間管理用戶端提供系統和空間管理選項，供您在 dsm.sys 檔或 dsm.opt 檔中設定。
您為空間管理選項所設定的值，將會決定用戶端節點要聯絡以取得空間管理服務的伺服器，也會影響自動移轉、一致化及恢復。




3.1 afmskipuncachedfiles


afmskipuncachedfiles 選項指定是否處理 IBM Spectrum Scale Active File Management
檔案集中的未快取檔與錯誤檔，以進行備份、保存及移轉作業。

General Parallel File System 產品資訊 中說明了 IBM Spectrum Scale Active File
Management 及未快取和錯誤檔的狀態。

配置 IBM Spectrum Protect for IBM Spectrum Scale Active File Management
中說明了在使用 Active File Management 檔案集的 GPFS 檔案系統上執行 HSM。 若要從包含 Active File
Management 檔案集的檔案系統中備份、保存或移轉檔案，請設定 afmskipuncachedfiles=yes。

限制： 如果 Active File Management 是以本端更新 (LU) 模式執行，則快取檔集中的
afmskipuncachedfiles 選項必須設為 No。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

                         .-NO--.
>>-AFMSKIPUNCACHEDFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-YES-'



參數

NO
         在備份、保存及移轉作業期間會忽略 Active File Management 檔的狀態。
         對未快取檔或錯誤檔進行移轉作業會失敗並產生錯誤訊息 ANS9525E。 對未快取檔進行備份及保存作業需要 Active
         File Management 提取作業。 該提取作業可造成 Active File Management
         起始目錄與快取之間發生大量網路資料流量。

YES
         在備份、保存及移轉處理期間，系統會跳過 Active File Management 檔案集中的未快取檔或錯誤檔。


3.2 candidatesinterval


candidatesinterval 選項指定 dsmscoutd 常駐程式每隔多久會在檔案系統中搜尋移轉候選檔。

dsmscoutd 常駐程式會掃描檔案系統， 並將資訊儲存在用來搜尋移轉候選檔的完整檔案索引 (CFI) 中。

提示： 當 GPFS 原則驅動自動移轉時，dsmscoutd 常駐程式會停用， 且 candidatesinterval 選項沒有作用。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-CANDIDATESINTERVAL--scan_interval---------------------------><



參數

scan_interval
         指定 dsmscoutd 常駐程式每一次自動在檔案系統中掃描檔案之間所經歷的時間間隔上限。 值範圍是 0 到 9999。
         預設值是 1。

         指定 0 以連續掃描檔案系統。 當掃描抵達檔案系統尾端時，dsmscoutd 常駐程式會立即從檔案系統開頭，再次開始掃描。

         指定 1 會根據檔案系統內容的變更百分比，間隔地掃描檔案系統。 當檔案系統的變更百分比增加時，dsmscoutd
         常駐程式的掃描頻率也跟著增加。 當檔案系統的變更百分比下降時，dsmscoutd 常駐程式的掃描頻率也跟著下降。 此為預設值。

         請指定 2 到 9999 之間的值，來定義檔案系統掃描的間隔時數。 當掃描抵達檔案系統尾端時，dsmscoutd
         常駐程式會等到了指定的時數之後， 再開始下一次的掃描。


3.3 checkfororphans


checkfororphans 選項指定 dsmreconcile 指令是否檢查已移轉的檔案，這些檔案已不存在伺服器上，但其 Stub
檔仍然留在用戶端（孤立檔案）。 您設定的選項參數會決定 dsmreconcile 指令是否向 scout
常駐程式查詢所有已移轉和預先移轉的檔案。



選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

                     .-NO--.
>>-CHECKFororphans --+-----+-----------------------------------><
                     '-YES-'



參數

NO
         只有在您從檔案系統中移除 空間管理用戶端時，或在 dsmreconcile 指令中指定 -o 參數時，
         dsmreconcile 指令才會檢查孤立檔案。 不會向 scout 常駐程式查詢已移轉和預先移轉的檔案。 此為預設值。

YES
         dsmreconcile 指令會檢查孤立檔案。 當發現孤立檔案 Stub 時，其名稱會記錄在
         .SpaceMan/orphan.stubs 中。 dsmreconcile 指令會向 scout
         常駐程式查詢所有已移轉和預先移轉的檔案。

         如果 checkfororphans 選項設為 YES， 則 scout 常駐程式必須已在執行中。


3.4 checkthresholds


checkthresholds 選項指定空間監控常駐程式多久檢查一次檔案系統上的空間用量。
空間監控常駐程式會檢查每一個已新增空間管理的檔案系統。

提示： 當 GPFS 原則驅動自動移轉時，dsmmonitord 原則會停用，且 checkthresholds 選項沒有作用。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-CHECKThresholds--interval-----------------------------------><



參數

interval
         指定空間監控常駐程式在檢查檔案系統上的空間用量之前必須經歷的分鐘數。 值的範圍是 1 到 9999。 預設值是 5。


3.5 壓縮


壓縮選項可在您傳送檔案到伺服器之前先壓縮檔案。 壓縮檔案可以降低檔案的備份版本 和保存副本的資料儲存體。 不過，它會影響 IBM
Spectrum Protect 的產量。

提示： 只有在管理者指定用戶端節點可決定選擇時，此選項才會控制壓縮。 伺服器也可以定義此選項。

如果網路連線的速度較慢而處理器的速度較快，可從壓縮中取得好處，然而，如果網路連線的速度較快而處理器的速度較慢，則壓縮沒有好處。
請將此選項和備份保存用戶端選項 compressalways 一起使用。

如果您指定 compressalways YES，則即使檔案大小增加，仍會繼續壓縮。
如果要在檔案變大時停止壓縮，並重新傳送未經壓縮的檔案，請指定 compressalways NO。

如果您指定 compression YES， 可用下列方式控制壓縮處理：

*  在併入-排除選項檔中使用 exclude.compression 選項， 將特定檔案或檔案群組排除在壓縮處理之外。
*  在併入-排除選項檔中使用 include.compression 選項， 在許多已排除檔案的群組內併入檔案來進行壓縮處理。

選項檔

將此選項放置在伺服器段落內的用戶端系統選項檔案 dsm.sys 中。

語法

                .-NO--.
>>-COMPRESSIon--+-----+----------------------------------------><
                '-YES-'



參數

NO
         檔案傳送給伺服器之前，不進行壓縮。 此為預設值。

YES
         檔案傳送給伺服器之前，先予以壓縮。


3.6 defaultserver


defaultserver 選項指定您從本端檔案系統備份及保存檔案至其中的預設伺服器。 如果您未以 migrateserver
選項來指定移轉伺服器，此選項也可以指定從本端檔案系統移轉檔案至其中的伺服器。



選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-DEFAULTServer--servername-----------------------------------><



參數

servername
         如果 dsm.sys 檔中定義了多部伺服器， 您可以使用 defaultserver 選項，來指定要聯絡以進行備份/保存服務的
         IBM Spectrum Protect 伺服器名稱。 依預設，空間管理用戶端會聯絡 dsm.sys
         檔第一段落中所定義的伺服器。 只有在未指定 servername 選項時，才能使用這個選項。

         如果您未以 migrateserver 選項來指定移轉伺服器，可以使用這個選項來指定移轉檔案時的目標伺服器。

         您可以在下列指令中置換這個選項：dsmmigfs upd /FS -SErver=servername。
         以您的伺服器名稱來取代 servername。

         dsm.sys 檔中的 defaultserver 值會置換 dsm.opt 檔中的 defaultserver。


3.7 errorlogname


errorlogname 選項指定記載 空間管理用戶端和備份保存用戶端之錯誤訊息的檔案路徑。

這個選項指定錯誤日誌檔的完整路徑和檔名。 如果未指定此選項，則使用預設日誌檔。 預設錯誤日誌檔是現行工作目錄中的 dsmerror.log 檔。

授權使用者：此選項的值會置換 DSM_LOG 環境變數。

日誌檔路徑不得為符號鏈結。

選項檔

將此選項放置在伺服器段落內的用戶端系統選項檔案 dsm.sys 中。

語法

>>---ERRORLOGName--filespec------------------------------------><



參數

filespec
         要在其中儲存錯誤日誌資訊的完整路徑。 如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         日誌檔路徑不得為符號鏈結。


3.8 errorprog


errorprog 選項指定在空間管理處理期間發生嚴重錯誤時，您要傳送訊息的目標程式。

errorprog 選項指定在空間管理處理期間發生嚴重錯誤時，您要傳送訊息的目標程式。

只有在發生重大錯誤時（例如 DMI 或檔案系統錯誤），才會啟動此程式。 而且，只有沒有輸出通道的處理程序（例如常駐程式）才使用此選項。
請使用完整路徑來指定此程式。 錯誤訊息會傳送至程式的標準輸入。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-ERRORProg--program-name-------------------------------------><



參數

program-name
         指定在空間管理處理期間發生嚴重錯誤時，您要傳送訊息的目標程式的路徑和檔名。

         以下是一些範例：

            errorprog /usr/bin/cat >/tmp/tsm_severe_errors.txt

            errorprog /usr/bin/perl /root/dsmseverror.pl


3.9 hsmdisableautomigdaemons


您可以使用 hsmdisableautomigdaemons 選項來控制 dsmscoutd 和 dsmmonitord 常駐程式的啟動。

當 GPFS 原則監視移轉臨界值時， 可以停用 dsmscoutd 和 dsmmonitord 常駐程式。 停止並重新啟動 dsmwatchd
常駐程式以啟動 hsmdisableautomigdaemons 選項的新值。 dsmwatchd 常駐程式由 init 程序或
initctrl 程序重新啟動。

支援的用戶端

此選項僅在 GPFS 檔案系統上有效。

選項檔

將此選項放置在用戶端選項檔案 dsm.opt 中。

語法

                             .-NO--.
>>-HSMDISABleautomigdaemons--+-----+---------------------------><
                             '-YES-'



參數

NO
         指定啟動 空間管理用戶端自動移轉常駐程式 dsmscoutd 和 dsmmonitord。 此為預設值。

YES
         指定不啟動 dsmscoutd 和 dsmmonitord 常駐程式。

提示： dsmscoutd 和 dsmmonitord 常駐程式也可以由 GPFS 常駐程式 (mmfsd) 啟動。


3.10 hsmdistributedrecall


hsmdistributedrecall 選項指定，作為擁有者節點執行的節點是否可以委派恢復要求給 IBM Spectrum Scale
叢集中的其他節點。

如果要停止整個叢集的分散式恢復，請針對叢集中所有的 HSM 節點， 將此選項設定為 NO，並重新啟動 dsmrecalld 常駐程式。
那麼，只有 HSM 擁有者節點可以將已移轉的檔案恢復至其所擁有的空間管理檔案系統。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

                         .-YES-.
>>-HSMDISTRibutedrecall--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



參數

YES
         節點可以委派恢復要求給 IBM Spectrum Scale 叢集中的其他節點。 此為預設值。

NO
         節點無法委派恢復要求給 IBM Spectrum Scale 叢集中的其他節點。


3.11 hsmenableimmediatemigrate


hsmenableimmediatemigrate 選項決定在選擇性移轉期間，能否移轉時間不到 2 分鐘的檔案。

建立檔案後，IBM Spectrum Scale 節點間的檔案狀態資訊需經過一段時間才會同步化。
如果您建立檔案，然後在檔案資訊同步之前移轉檔案，則 dsmdu 或 dsmdf 指令傳回的檔案大小資訊可能不正確。 由於 IBM
Spectrum Scale 同步化通常需費時 2 分鐘以上，因此依預設，空間管理用戶端 不會移轉時間少於 2 分鐘的檔案。

若要移轉時間少於 2 分鐘的檔案，請設定 hsmenableimmediatemigrate=YES。 當您設定
hsmenableimmediatemigrate=YES 時，空間管理用戶端 會在移轉每一個時間不到 2 分鐘的檔案之前發出系統同步化指令。

此選項只適用於選擇性移轉期間。

選項檔

將此選項放置在用戶端選項檔案 dsm.opt 中。

語法

                              .-NO--.
>>-HSMENABLEIMMediatemigrate--+-----+--------------------------><
                              '-YES-'



參數

NO
         無法移轉時間不到 2 分鐘的檔案。 此為預設值。

YES
         在選擇性移轉期間，可移轉時間不到 2 分鐘的檔案。


3.12 hsmeventdestroy


hsmeventdestroy 選項指定是否進行立即核對。

設定 HSMEVENTDESTROY yes 時，dsmreconciled 常駐程式會在受影響的節點上啟動。 dsmreconciled
常駐程式會同步處理 IBM Spectrum Protect 伺服器上的到期與空間管理的檔案系統上的刪除。

選項檔

將此選項放置在用戶端選項檔案 dsm.opt 中。

語法

                    .-NO--.
>>-HSMEVENTdestroy--+-----+------------------------------------><
                    '-YES-'



參數

NO
         不立即進行核對。 僅在核對檔案系統期間，在空間管理的檔案系統上刪除的已移轉的檔案或已預先移轉的檔案才會在 IBM
         Spectrum Protect 伺服器上到期。 此為預設值。

YES
         進行核對。 當在空間管理的檔案系統上刪除已移轉的檔案或已預先移轉的檔案時，IBM Spectrum Protect
         伺服器上的移轉副本會立即到期。


3.13 hsmextobjidattr


hsmextobjidattr 選項指定 dsmreconcile、dsmmigrate、dsmrecall 或 dsmrecalld
指令是否將物件 ID 指派至檔案中作為「資料管理應用程式設計介面 (DMAPI)」延伸屬性 (extObjId)。

雙向孤立檔案檢查一致化需要有 extObjId DMAPI 延伸屬性。

雙向孤立檔案檢查處理可識別檔案系統和 IBM Spectrum Protect 伺服器上的孤立檔案。
雙向檢查在單一傳遞過程中執行，而孤立檔案識別程序使用平行處理。

將此選項放置在用戶端選項檔案 dsm.opt 中。

語法

                     .-YES-.
>>-HSMEXTOBjidattr --+-----+-----------------------------------><
                     '-NO--'



參數

YES
         物件 ID 儲存在含有 preptwo 選項的 dsmmigrate、dsmrecall、dsmrecalld 或
         dsmreconcile 指令所處理的檔案中。 此為預設值。

NO
         物件 ID 未指派給含有 preptwo 選項的 dsmmigrate、dsmrecall、dsmrecalld 或
         dsmreconcile 指令所處理的檔案。 若一致化與 preptwo 選項一起執行，則檔案未準備好進行雙向孤立檔案檢查。


3.14 hsmgroupedmigrate


hsmgroupedmigrate 選項指定 dsmmigrate 指令是否在每一次異動中移轉多個檔案。

在移轉許多中小型檔案（最多 100 MB）時，每次異動傳送多個檔案可改進效能。

預設動作是在單一異動中移轉每一個檔案， 並在異動成功時建立 Stub 檔。

當此選項設為 YES 時，會啟動 HSM 異動分組。 當達到異動位元組限制或異動群組限制時， 每一次異動都會在 IBM Spectrum
Protect 伺服器上移轉一組檔案。 異動位元組限制的預設值是 25 MB， 可利用 txnbytelimit 選項加以設定。 使用
txngroupmax 選項來指定交易群組限制。 txngroupmax 選項可在伺服器的選項檔或伺服器的節點定義中設定。
如果有不同管理類別設定的檔案新增至該群組，該群組會立即移轉。

如果有不同檔案系統 root 的檔案新增至該群組，該群組會立即移轉。

hsmgroupedmigrate 選項適用於不需 LAN 的配置以及透過 LAN 傳送資料的情況。

選項檔

將此選項放置在用戶端選項檔案 dsm.opt 中。

語法

                      .-NO--.
>>-HSMGROUPedmigrate--+-----+----------------------------------><
                      '-YES-'



參數

NO
         dsmmigrate 指令會在每一次異動中，在 IBM Spectrum Protect 伺服器上移轉一個檔案。 此為預設值。

YES
         dsmmigrate 指令會在每一次異動中，在 IBM Spectrum Protect 伺服器上移轉一組檔案。


3.15 hsmlogeventflags


hsmlogeventflags 選項指定要新增至 HSM 日誌檔的事件類型。

您必須使用授權使用者 ID 來使用此選項。

如果未指定此選項，或未在規格中包括旗標，則不會產生 HSM 日誌項目。

選項檔

將此選項放置在伺服器段落內的用戶端系統選項檔案 dsm.sys 中。

語法

>>---HSMLOGEVENTFLAGS--Flags-----------------------------------><



參數

Flags
         指出下列一或多個值：

         FILE
                  會記載檔案事件。 檔案事件包括檔案移轉和恢復處理。

         FS
                  會記載檔案系統事件。 檔案系統事件包括臨界值移轉、一致化和 HSM 相關檔案系統配置變更。


3.16 hsmlogmax


hsmlogmax 選項指定 HSM 日誌的大小上限，以 MB 為單位。

您必須使用授權使用者 ID 來使用此選項。

如果您使用 hsmlogretention 選項而非 hsmlogmax 選項， 則會保留所有現有的日誌項目，並根據新的
hsmlogretention 選項經歷時間準則來刪改日誌。

如果您使用 hsmlogmax 選項而非 hsmlogretention 選項， 則現有日誌中的所有記錄都會複製到已刪改的日誌檔
dsmhsm.pru 中。 然後現有日誌會清空，並開始根據 hsmlogmax 選項大小準則進行記載。

如果您變更 hsmlogmax 選項的值，則現有日誌會延伸或縮短來因應新的大小。 如果值變小，將先刪除最舊的項目，將檔案縮小至新的大小。

限制： 您不能指定非零 hsmlogmax 選項值及啟動 hsmlogretention 選項。

選項檔

將此選項放置在伺服器段落內的用戶端系統選項檔案 dsm.sys 中。

語法

>>---HSMLOGMAX--size-------------------------------------------><



參數

size
         指定日誌檔的大小上限（以 MB 為單位）。 值的範圍是 0 到 2047；預設值是 0， 其指定日誌檔沒有大小限制。


3.17 hsmlogname


hsmlogname 選項指定 HSM 日誌檔名稱。

這個選項指定 HSM 日誌檔的完整路徑和檔名。 如果未指定此選項，則使用預設日誌檔。 預設日誌檔是 dsmhsm.log，其所在目錄與
dsmerror.log 檔案相同。

您必須使用授權使用者 ID 來使用此選項。

這個選項的值會置換 DSM_LOG 環境變數。

選項檔

將此選項放置在伺服器段落內的用戶端系統選項檔案 dsm.sys 中。

語法

>>---HSMLOGName--filespec--------------------------------------><



參數

filespec
         HSM 日誌檔的完整路徑和檔名。 如果您指定的路徑有任何部分不存在，空間管理用戶端會建立它。

         日誌檔路徑不得為符號鏈結。


3.18 hsmlogretention


hsmlogretention 選項指定刪改之前要維護 HSM 日誌項目的天數，以及是否儲存已刪改的項目。

啟動 空間管理用戶端 指令或常駐程式之後，當第一個項目寫入日誌時會刪改 HSM 日誌。 部分常駐程式會連續執行。
請停止常駐程式並重新啟動它們，或啟動其中一個 HSM 指令，以刪改 HSM 日誌。

您必須使用授權使用者 ID 來使用此選項。

如果您使用 hsmlogmax 選項而非 hsmlogretention 選項， 則現有日誌中的所有記錄都會複製到已刪改的日誌檔
dsmhsm.pru 中。 然後現有日誌會清空，並開始根據新的大小準則進行記載。

如果您使用 hsmlogretention 選項而非 hsmlogmax 選項， 則會保留所有現有的日誌項目，並根據新的
hsmlogretention 選項經歷時間準則來刪改日誌。

限制： 您不能指定 hsmlogretention 選項並對 hsmlogmax 選項指定非零值。

選項檔

將此選項放置在伺服器段落內的用戶端系統選項檔案 dsm.sys 中。

語法

                    .-N-----------.
>>-HSMLOGRetention--+-------------+----------------------------><
                    |       .-D-. |
                    '-days--+---+-'
                            '-S-'



參數

N
         請勿刪改日誌。 HSM 日誌會無限期擴增。 此為預設值。

days
         刪改日誌之前要保留日誌檔項目的天數。 值的範圍是 0 到 9999。

D 或 S
         指定是否要儲存刪改的登錄。 您還必須指定 days 參數。 輸入一個空格或逗點來分隔 days 參數與 D 或 S 參數。

         D
                  當您刪改日誌時捨棄 HSM 日誌項目。 此為預設值。

                  作業範例：每隔 7 天刪改日誌。 捨棄刪改的日誌項目。

                  指令範例：hsmlogr 7 d

         S
                  當您刪改日誌時儲存 HSM 日誌項目。 刪改的項目會從 HSM 日誌複製到與 HSM 日誌相同之目錄中的
                  dsmhsm.pru 檔中。

                  作業範例：每隔 100 天刪改日誌。 儲存刪改的日誌項目。

                  範例指令：hsmlogr 100,s


3.19 hsmlogsampleinterval


hsmlogsampleinterval 選項指定多久一次收集 HSM 日誌檔的檔案系統資料。

您必須是授權使用者才能使用 hsmlogsampleinterval 選項。

選項檔

將此選項放置在伺服器段落內的用戶端系統選項檔案 dsm.sys 中。

語法

>>---HSMLOGSampleinterval--interval----------------------------><



參數

interval
         指定每次收集檔案系統資料的間隔秒數。 值的範圍是 0 到 9999999，預設值是 3600（一小時）。 如果指定
         0，則不收集檔案系統資料。


3.20 hsmmaxrecalltapedrives


hsmmaxrecalltapedrives 選項控制參與磁帶最佳化恢復處理的磁帶機數目。

限制磁帶機最佳化恢復處理的可用磁帶機數目，可防止所有磁帶機都遭到封鎖。 如此一來，部分磁帶機仍然可存取來進行透通的恢復處理和移轉。

如果 hsmmaxrecalltapedrives 選項的值大於可用的磁帶機數目， 恢復執行緒會等待下一個可用的磁帶機。
如果您打算平行執行磁帶最佳化恢復程序， 則可根據平行處理來減少此數目，以免磁帶機不足。

如果 maxnummp 選項是定義在 IBM Spectrum Protect 伺服器上， 您可以將
hsmmaxrecalltapedrives 選項設定為小於或等於 maxnummp 選項的數目。 如果您設定的數目低於 maxnummp
與磁帶機數目上限，則您可以保留磁帶機供其他作業使用。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>---HSMMAXREcalltapedrives--value-----------------------------><



參數

value
         指定可用於磁帶機最佳化恢復的磁帶機數目。 值的範圍是 1 到 10。 預設值是 5。


3.21 hsmmigzeroblockfiles


hsmmigzeroblockfiles 選項指定 空間管理用戶端 是否移轉在檔案系統上配置零個資料區塊的檔案。

部分檔案非常小，meta 資料及檔案內容可以完全裝入 inode 中。 檔案系統不會給此類小檔案配置任何資料區塊。
移轉此類小檔案並不會節省檔案系統的空間。 依預設，如果此類小檔案符合移轉準則，則 空間管理用戶端 會移轉這些檔案。
如果不想移轉此類小檔案，則可以設定 HSMMIGZEROBLOCKFILES NO。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

                         .-YES-.
>>-HSMMIGZEROBLOCKFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



參數

YES
         如果檔案在檔案系統上配置零個資料區塊，但邏輯大小大於零，則可以移轉。 此為預設值。

NO
         無法移轉在檔案系統上配置零個資料區塊的檔案。


3.22 hsmmultiserver


hsmmultiserver 選項可在具有多個 IBM Spectrum Protect 伺服器的環境中啟用及停用移轉和備份。

您可以啟用從單一檔案系統移轉及備份至多個 IBM Spectrum Protect 伺服器。 您必須為 IBM Spectrum Scale
叢集中的每個 空間管理用戶端 設定 hsmmultiserver=YES。

如果您設定 hsmmultiserver=NO，則會停用多伺服器環境的所有指令選項。 當設定 hsmmultiserver=NO 時， 您只能從
dsm.sys 選項檔中所配置的 IBM Spectrum Protect 移轉伺服器恢復檔案。 如果檔案已移轉至不是在 dsm.sys
選項檔中配置的伺服器，則您無法恢復該檔案。

支援的用戶端

此選項僅適用於 IBM Spectrum Scale AIX 用戶端和 IBM Spectrum Scale Linux 用戶端。

選項檔

將此選項放置在用戶端選項檔案 dsm.opt 中。

語法

                   .-NO--.
>>-HSMMULTIServer--+-----+-------------------------------------><
                   '-YES-'



參數

NO
         會停用多伺服器環境的所有指令選項。 所有 HSM 指令都有標準輸入和輸出。 此為預設值。

YES
         會啟用多伺服器環境的所有指令選項。 所有顯示清單的 HSM 指令會新增一欄來顯示 IBM Spectrum Protect
         伺服器名稱。


3.23 hsmoptimizedrecallonly


hsmoptimizedrecallonly 選項指定 空間管理用戶端 是否封鎖所有未經最佳化的恢復處理。

依預設，如果 hsmoptimizedrecallonly 設為 No，則接受所有恢復，且使用者和應用程式可以存取所有已移轉的檔案。 如果
hsmoptimizedrecallonly 設為 YES，則存取已移轉的檔案需要從 IBM Spectrum Protect
伺服器恢復資料，這些檔案將被封鎖且應用程式不可存取，錯誤碼為 EACCES。 不可存取包括讀取已移轉的檔案的內容，將內容變更為已移轉的檔案。
讀取前置移轉檔案不會封鎖，因為其資料位於本端檔案系統中。 如果封鎖恢復，則 dsmrecalld 指令會每隔 24 小時將訊息 ANS2735W
寫入錯誤日誌檔。 如果 dsmrecall 指令或 dsmc 指令觸發了恢復，則還會將訊息 ANS4007E 記入錯誤日誌檔。

當 hsmoptimizedrecallonly 設為 YES
時，若要恢復已移轉檔案的內容，請編譯檔案清單，並遵循《使用手冊》中「透過最佳化磁帶恢復檔案」中的指示。

支援的用戶端

此選項僅適用於 IBM Spectrum Scale AIX 用戶端和 IBM Spectrum Scale Linux 用戶端。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

                           .-NO--.
>>-HSMOPTIMIZEDRecallonly--+-----+-----------------------------><
                           '-YES-'



參數

NO
         容許所有恢復。 此為預設值。


YES
         封鎖所有未經最佳化的恢復。


3.24 hsmrecallbufferalignment


hsmrecallbufferalignment
選項指定恢復作業的內部緩衝區位址在恢復程序記憶體內是否對齊以及對齊方式。對齊可顯著影響恢復效能。



選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

                             .-4----------------.
>>-HSMRECALLBUFFERAlignment--+------------------+--------------><
                             '-address_boundary-'



參數

address_boundary
         指定對齊內部緩衝區位址的對齊量 (KB)。 值範圍是 1 - 2147483647。
         預設值是 4。如果指定值 2147483647，則不會對齊任何內部記憶體。
         該選項控制資料堆及系統記憶體中的緩衝區位址對齊。如需相關資訊，請參閱 posix_memalign() 系統呼叫的手冊頁面。


3.25 hsmrecallbuffersize


hsmrecallbuffersize 選項指定在恢復作業期間將資料寫入至檔案系統之前，用來收集資料的緩衝區大小 (KB)。



支援的用戶端

HSM 用戶端會在內部緩衝接收自 IBM Spectrum Protect 伺服器的資料，直到收集完 hsmrecallbuffersize
選項所指定的資料量為止，然後將收集到的資料寫入檔案系統。



選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

                        .-0-----------.
>>-HSMRECALLBUFFERSize--+-------------+------------------------><
                        '-buffer_size-'



參數

buffer_size
         指定將恢復的資料還原至檔案系統之前，用來儲存這些資料的緩衝區大小 (KB)。值範圍是 0 - 2147483647。
         預設值是 0。在此情況下，HSM 用戶端會使用檔案系統區塊大小作為緩衝區大小。如果指定了值
         2147483647，則不會進行任何內部緩衝，且資料從 IBM Spectrum Protect
         伺服器傳回之時便會寫回至檔案系統。
         您可以透過指定緩衝區大小（檔案系統區塊大小的倍數大小），來改進檔案系統效能。較大的值可減少檔案系統上資源密集型作業的數目。不過，值越大，需要的
         CPU 和記憶體資源就越多。


3.26 hsmrpcport


hsmrpcport 選項會為 HSM 恢復服務指定遠端程序呼叫 (RPC) TCP/IP 埠位址。



支援的用戶端

此選項僅適用於 IBM Spectrum Scale AIX 用戶端和 IBM Spectrum Scale Linux 用戶端。

選項檔

將此選項放置在伺服器段落內的用戶端系統選項檔案 dsm.sys 中。

語法

>>-HSMRPCPort--port_address------------------------------------><



參數

port_address
         指定 HSM 程序所使用的 TCP/IP 埠位址。 值範圍是 1024 - 65535。 依預設，HSM 服務會聯繫
         rpcbind 常駐程式以存取 RPC 埠。
         此選項在所有 HSM 用戶端節點上應該相同。 其他 HSM 常駐程式可能會使用 23152 至 23157（或更高）範圍的埠。
         請確保搭配 hsmrpcport 選項使用的埠不會與此埠範圍重疊。
         如果 dsmrecalld 啟動且無法使用透過 hsmrpcport 選項定義的埠，則會將 ANS8956E 或
         ANS8957E 訊息之一寫入錯誤日誌檔中。


3.27 inclexcl


使用 inclexcl 選項來定義併入/排除選項檔的檔名和路徑。



語法

>>-inclexcl --filespec-----------------------------------------><



參數

filespec
         指定併入/排除檔案的路徑和檔名。


3.28 maxcandprocs


maxcandprocs 選項指定 scout 常駐程式中可掃描檔案系統的平行執行緒數目。

提示： 當 GPFS 原則驅動自動移轉時，dsmscoutd 常駐程式會停用，且 maxcandprocs 選項沒有作用。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-MAXCANDProcs--number----------------------------------------><



參數

number
         指定 scout 常駐程式中可掃描檔案系統的平行執行緒數目上限。 值的範圍是 2 到 20。 預設值是 5。


3.29 maxmigrators


maxmigrators 選項指定可以針對每個檔案系統平行執行的平行移轉階段作業數目上限。 請確定伺服器上有足夠的資源可讓平行移轉發生。

提示： 當 GPFS 原則驅動自動移轉時，maxmigrators 選項沒有作用。

請不要將 maxmigrators 選項設成高於伺服器可用於儲存資料的平行階段作業數目。

此選項可以由 IBM Spectrum Protect 伺服器設定。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-MAXMIGRators--number----------------------------------------><



參數

number
         指定您可以設定的平行移轉階段作業數目上限。 範圍是 1 到 20。 預設值是 5。如果變更此選項的預設值，則在 IBM
         Spectrum Protect 伺服器配置中相對應地增加來更新 HSM 節點 MAXNUMMP 值。


3.30 maxrecalldaemons


maxrecalldaemons 選項指定為了對用戶端節點恢復檔案，可同時執行的恢復常駐程式數目上限。
如果同時執行的恢復常駐程式數目接近數目上限，請增加該值。

比方說，如果您使用的應用程式同時會開啟多個移轉檔案，則該應用程式可使用所有可用的恢復常駐程式。
在恢復常駐程式可用之前，另一個程序無法存取移轉檔案。

註： IBM Spectrum Scale 配置選項 dmapiWorkerThreads 可將並行恢復作業上限限制為小於值
maxrecalldaemons。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-MAXRECAlldaemons--number------------------------------------><



參數

number
         指定為了對用戶端節點恢復檔案，您可以平行執行的恢復常駐程式數目上限。 範圍是 2 到 99。 預設值是 20。


3.31 maxthresholdproc


maxthresholdproc 選項指定 空間管理用戶端可以同時啟動的臨界值移轉程序數目上限。 當檔案系統空間不足時，HSM
用戶端就不會驗證目前執行的臨界值移轉程序數目上限。 無論執行中的臨界值移轉程序數目，一律會在有條件移轉程序中啟動臨界值移轉。

提示： 當 GPFS 原則驅動自動移轉時，maxthresholdproc 選項沒有作用。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-MAXThresholdproc--number------------------------------------><



參數

number
         指定 空間管理用戶端 可以同時啟動的自動臨界值移轉程序數目上限。 值的範圍是 1 到 99。 預設值是 3。


3.32 migfileexpiration


migfileexpiration 選項指定在本端檔案系統上修改或刪除已移轉或預先移轉的檔案之後，這些檔案的副本保留在伺服器上的天數。



選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-MIGFileexpiration--days-------------------------------------><



參數

days
         指定在本端檔案系統上修改或刪除已移轉或預先移轉的檔案之後，這些檔案的副本保留在儲存體上的天數。 值的範圍是 0 到 9999。
         預設值是 7 天。

         註： 如果您將值指定為 0，則在下次執行一致化時，將會從伺服器上刪除已移轉或預先移轉的檔案的已作廢副本。
         如果您從本端檔案系統中刪除檔案，且以 migfileexpiration 值 0 來執行一致化，則無法以
         dsmmigundelete 程序來重建檔案。


3.33 migrateserver


migrateserver 選項指定您要從用戶端節點上將檔案移轉至其中的伺服器名稱。 請為每一個用戶端節點指定一個移轉伺服器。

如果您未使用 migrateserver 選項來指定伺服器，則檔案會移轉至您使用 defaultserver 選項指定的伺服器。
如果您未使用上述任何選項來指定伺服器，則檔案會移轉至您在 dsm.sys 檔案的第一個段落中指定的伺服器。

您可以在下列指令中置換這個選項：dsmmigfs upd /FS -SErver=servername。 以您的伺服器名稱來取代
servername。

dsm.sys 中的 migrateserver 值會置換 dsm.opt 中的 migrateserver。

當您的檔案移轉至指定的伺服器之後，除非管理者又從指定的伺服器將您已移轉的檔案傳送至另一個伺服器，否則請勿指定不同的移轉伺服器。
除非您指定檔案原先移轉至其中的伺服器，否則伺服器會找不到您已移轉的檔案。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-MIGRateserver--servername-----------------------------------><



參數

servername
         指定您要從用戶端節點上將檔案移轉至其中的伺服器名稱。 您的 dsm.sys 檔必須包含以 servername
         選項開始的段落，且該段落必須包含您以 migrateserver 選項所指定的伺服器的必要通訊選項。


3.34 minmigfilesize


minmigfilesize 選項指定適用於移轉檔案的檔案大小下限。

此選項適用於您沒有使用 dsmmigfs add 或 dsmmigfs add 指令指定 minmigfilesize
的檔案系統特定值的所有空間管理檔案系統。 如需詳細資料，請參閱2.12 dsmmigfs add and update。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-MINMIGfilesize --fileSize-----------------------------------><



參數

fileSize
         指定適用於移轉檔案的檔案大小下限（以位元組為單位）。 值的範圍是 0 到 2147483647。 預設值是 0。

         在 GPFS 檔案系統上，如果您指定預設值，則 空間管理用戶端 會使用現行檔案系統 stub 大小作為可以移轉的檔案大小下限。
         對於其他（非 GPFS）檔案系統，空間管理用戶端 會使用檔案系統區塊或片段大小或 Stub
         大小（視何者較大而定），作為可移轉的檔案大小下限。

         如果您針對 GPFS 檔案系統指定非零值，則該值必須大於 Stub 大小。 對於其他（非
         GPFS）檔案系統，該值必須大於檔案系統區塊或片段大小或 Stub 大小。 否則會忽略該值。


3.35 minrecalldaemons


minrecalldaemons 選項指定為了對用戶端節點恢復檔案，可平行執行的恢復常駐程式數目下限。



選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-MINRecalldaemons--number------------------------------------><



參數

number
         指定可以平行執行的恢復常駐程式數目下限。 值範圍是 1 到 99。 預設值是 3。


3.36 reconcileinterval


reconcileinterval 選項指定空間監控常駐程式多久進行一次檔案系統的一致化。 視 checkfororphans
選項而定，一致化會使伺服器上的已作廢物件到期或刪除已作廢物件，然後更新狀態檔，或檢查孤立 Stub 檔並更新 meta 資料。

提示： 當 hsmdisableautomigdaemons=YES 時，reconcileinterval 選項沒有作用。

選項檔

將此選項放置在任何伺服器段落之前的 dsm.sys 檔案開頭。

語法

>>-RECOncileinterval--interval---------------------------------><



參數

interval
         指定在您的工作站上每次自動進行檔案系統一致化之間必須經歷的時數。 如果您將值指定為 0，則不會自動將您的檔案系統一致化。
         值的範圍是 0 到 9999。 預設值是 24。


3.37 restoremigstate


restoremigstate 選項指定在還原/擷取作業期間，是否要還原或擷取已移轉檔案的 Stub 檔或備份保存版本。
請將此選項和備份保存用戶端 restore 及 retrieve 指令一起使用。

只有在下列情況為真時， 您才能還原或擷取已移轉的檔案的 Stub 檔：

*  檔案存在移轉儲存區中
*  檔案已備份或保存且移轉至相同的伺服器

當經過您以 migfileexpiration 選項所指定天數之後，就會從儲存體移除已移轉的檔案。

如果您指定 restoremigstate YES，且已移轉的檔案尚未過期，則無論檔案是否標示為到期，檔案都會還原或擷取到 Stub 檔。

在空間管理的檔案系統上，您只能在處理標準查詢還原期間還原 Stub 檔。 在針對空間管理的檔案系統進行非查詢還原處理期間，您無法還原 Stub
檔。

如果檔案是在移轉之後備份，則 restoremigstate 選項會還原檔案。 如果檔案是在移轉之前備份，則您無法還原 Stub 檔，因為伺服器
Stub 檔副本不存在。

無論 restoremigstate 的設定為何，具有存取控制清單 (ACL) 的檔案都會還原為常駐狀態。
還原作業會影響到還原至具有比預設系統儲存區更多儲存區的 GPFS 檔案系統的檔案。

如果您從 IBM Spectrum Protect 目標伺服器還原檔案，且檔案系統由 空間管理用戶端 管理，則您不得將檔案還原為 Stub 檔。
您必須還原完整檔案。 使用 restoremigstate=no 選項，來還原完整檔案。 如果您從目標伺服器將檔案還原為
Stub，則會產生下列結果：

*  您無法使用 空間管理用戶端，從 IBM Spectrum Protect 來源伺服器恢復檔案。

*  根據 IBM Spectrum Protect 來源伺服器執行的 空間管理用戶端 核對處理程序會將檔案過期。
   如果檔案由核對處理程序過期，則您可以使用備份保存用戶端及 restoremigstate=no 選項，來還原完整檔案。

提示： restoremigstate 選項不支援固定鏈結檔。 如果您要還原或擷取固定鏈結檔的 Stub
檔，請從本端檔案系統中刪除所有固定鏈結的檔案。 當一組固定鏈結檔中有一個檔案移轉，則該組所有的固定鏈結檔皆變成 Stub 檔。 當您在
restore 指令中輸入 restoremigstate 選項，以還原固定鏈結檔的 Stub 檔時，Stub 檔會與原先移轉的檔案同名。
對於先前在一組固定鏈結檔中的其他任何檔案，不會還原其 Stub 檔。

選項檔

將此選項放在 dsm.opt 或 dsm.sys 檔中。

語法

                    .-YES-.
>>-RESToremigstate--+-----+------------------------------------><
                    '-NO--'



參數

YES
         在還原或擷取作業期間，將已移轉的檔案還原或擷取到本端檔案系統上的 Stub 檔。 這些檔案仍會維持已移轉狀態。 此為預設值。

         註： 在還原或擷取作業期間建立的 Stub 檔，包含從儲存體恢復已移轉的檔案所需的資訊。 不含檔案中任何前導位元組的資料。
         Stub 檔中不儲存先前為已移轉的檔案所設定的任何恢復模式（例如，串流或局部檔案恢復）。 對於還原或擷取到 Stub
         檔的所有檔案，恢復模式會設為一般。

NO
         在還原或擷取作業期間，將已移轉的檔案的備份保存版本還原或擷取到本端檔案系統。 這些檔案會成為常駐檔案。

指令行

此選項適用於指令行。


3.38 skipmigrated


skipmigrated 選項指定 IBM Spectrum Protect 備份保存用戶端是否要在備份或保存作業期間處理移轉的檔案。
請將此選項和備份保存用戶端 archive、backup image、incremental 和 selective 指令一起使用。

skipmigrated 選項設為 yes 時，備份保存用戶端不會備份或保存 Stub 檔。 skipmigrated 選項設為 no
時，備份保存用戶端可在某些作業期間處理 Stub 檔。

選項檔

將此選項放在 dsm.opt 檔案中。

語法

                 .-NO--.
>>-SKIPMigrated--+-----+---------------------------------------><
                 '-YES-'



參數

NO
         備份保存用戶端不會在備份或保存作業期間檢查檔案的移轉狀態。 此為預設值。

YES
         備份保存用戶端會在備份或保存作業期間檢查檔案的移轉狀態。 備份保存用戶端不會備份或保存 Stub 檔。

指令行

此選項適用於指令行。


4.0 顯示訊息


如果要顯示訊息，請輸入訊息號碼。 字首是選用的。

------------------------------------------------------------------------
ANS0101E

Unable to open English message repository file name.



Explanation:

The default English message repository file cannot be opened. Either the
file access permissions prevent reading the file or the file is not
present in the expected location.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.
Processing is terminated.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0102W

Unable to open the message repository file name. The American English
repository will be used instead.



Explanation:

The default message repository file for the current locale cannot be
opened. Either the file access permissions prevent reading the file, the
file is not present in the expected location, or the language specified
in the option file is not supported on this workstation.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0103E

Error trying to read header record from message repository file name.



Explanation:

The message repository file header record cannot be obtained.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0104I

A message repository is not available for your system's configured
language 'language'. The US English message repository is used instead.



Explanation:

IBM Spectrum Protect does not have language support for the specified
language. Therefore, it uses the US English message repository by
default.

System action:

The US English message repository is used.

User response:

No action is necessary if you want to continue to use US English. If you
want to use a different language that is supported by IBM Spectrum
Protect, then: * (Windows) Add the LANGUAGE option to the client option
file and specify a supported language. For example, to configure the
client to use the French language repository, add the option LANGUAGE
FRA to the client option file. Refer to the reference information for
the LANGUAGE option in the backup-archive client product manual. * (UNIX
and Linux) Set the LANG environment variable to a supported language and
region code. For example, to configure the client to use the French
language repository, set LANG to fr_FR. Refer to the backup-archive
client manual for the supported language codes.

------------------------------------------------------------------------
ANS0105E

Error trying to read index for message number from repository file name.



Explanation:

The message text for the specified message number cannot be read.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0106E

Message index not found for message number.



Explanation:

The message repository file does not contain the message text for the
message number.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the DSM_DIR is set up properly and it does not point to an old
copy. If the problem continues, see your system administrator for
further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0107E

Error trying to read header for message number from repository file
name.



Explanation:

The message header information cannot be obtained for the message number
in the message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0108E

Error trying to read text for message number from repository file name.



Explanation:

The message text cannot be obtained for the message number in the
message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0109E

Insufficient memory for allocation of message structure.



Explanation:

There is not enough memory in your system to allocate the storage needed
for the message text.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, close all unneeded applications and
retry the operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS0110E

Unable to open error log file file name for output.



Explanation:

The error log cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation. File
permissions may be set such that writing is not allowed.

User response:

Stop and restart IBM Spectrum Protect. Then retry the operation. If
unsuccessful, make sure the file is not being locked by another
application and that file permissions allow write access.

------------------------------------------------------------------------
ANS0113E

Message repository file name has an invalid control record.



Explanation:

The message repository file contains an incorrect control information.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0118E

Unable to open schedule log file 'file name' for output.



Explanation:

The schedule log file cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, make sure the file has not been locked
by another application.

------------------------------------------------------------------------
ANS0119E

Error trying to read response string for message number from repository
file name.



Explanation:

The response string information for the message number cannot be
obtained from the message repository file. It is possible the message
repository has been corrupted.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0120E

Message number number contains an invalid multibyte sequence for the
current locale.



Explanation:

An illegal multibyte sequence for the current locale was found in the
message. Either the message repository has been corrupted or is coded in
a language other than that of the current locale.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

If the message repository is not corrupted, process the operation in the
supported locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS0121W

Unable to open the iconv converter for the message repository file name.
The American English repository will be used instead.



Explanation:

The iconv converter for the default message repository for the current
locale cannot be opened. The iconv converter used to convert from UTF-8
to the current locale is not installed on this work station.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the required iconv converter is installed properly. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0200E

虛擬機器 'VM-name' 是使用較新版備份保存用戶端進行備份。



Explanation:

虛擬機器是使用較新版備份保存用戶端進行備份。 已擷取之虛擬機器備份的物件無法正確顯示。

System action:

虛擬機器的備份資訊將不會顯示。

User response:

請查詢較新版備份保存用戶端上的虛擬機器以檢視備份詳細資料。 如果查詢所有虛擬機器均未顯示以相同用戶端版本備份的虛擬機器，請針對個別虛擬機器發出
Query VM 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS0201E

發現有無效的參數。



Explanation:

由於某個無效的參數，系統發現一個內部程式錯誤。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

詢問您的服務代表以便檢查錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS0202E

未獲授權還原其它節點的資料。



Explanation:

從屬站未獲授權，無法還原其他節點的資料。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

自其它節點取得權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS0203E

objName 欄位沒有先導的目錄分隔字元。



Explanation:

objName 欄位沒有先導的目錄分隔字元。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

更正 objName 的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0204E

在 objName 目錄路徑內不接受萬用字元。



Explanation:

在 objName 目錄路徑內不接受萬用字元。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

更正 objName 的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0205E

無法開啟錯誤日誌檔。



Explanation:

系統無法開啟開啟錯誤日誌檔。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

驗證 DSMI_LOG 值以及存取許\可。 在 AS/400 平台上，於 API 選項檔中 指定為 ERRORLOGNAME 值做驗證。

------------------------------------------------------------------------
ANS0206E

日誌檔無法寫入。



Explanation:

有一個寫入日誌檔錯誤。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

驗證 DSMI_LOG 值以及存取許\可。 在 AS/400 平台上，於 API 選項檔中 指定為 ERRORLOGNAME 值做驗證。

------------------------------------------------------------------------
ANS0207E

沒有指定日誌檔名。



Explanation:

系統無法開啟開啟錯誤日誌檔。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

驗證 DSMI_LOG 值以及存取許\可。 在 AS/400 平台上，於 API 選項檔中 指定為 ERRORLOGNAME 值做驗證。

------------------------------------------------------------------------
ANS0208E

找不到 TCP/IP WINSOCK.DLL 檔案。



Explanation:

找不到 TCP/IP WINSOCK.DLL 檔案。

System action:

已停止處理程序。

User response:

驗證您的 TCP/IP 安裝。

------------------------------------------------------------------------
ANS0209E

在載入某個檔案庫時發生一個錯誤。



Explanation:

在載入某個檔案庫時發生一個錯誤。 TCP/IP DLL 載入失敗。

System action:

已停止處理程序。

User response:

驗證您的 TCP/IP 安裝。

------------------------------------------------------------------------
ANS0210E

TCP/IP DLL 功\能失效。



Explanation:

在找出某個功\能時發生一個錯誤。 TCP/IP DLL 功\能失效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

驗證您的 TCP/IP 安裝。

------------------------------------------------------------------------
ANS0211E

物件名稱指標是空值。



Explanation:

沒有提供值給物件名稱指標。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

提供一個位址給 dsmObjName 結構。

------------------------------------------------------------------------
ANS0212E

資料區段指標是空值。



Explanation:

沒有提供值給資料區塊指標。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

提供一個位址給 DataBlk 結構。

------------------------------------------------------------------------
ANS0213E

物件屬性指標是空值。



Explanation:

沒有提供值給物件屬性指標。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

提供一個位址給 ObjAttr 結構。

------------------------------------------------------------------------
ANS0214E

沒有伺服器階段作業資訊。



Explanation:

伺服器沒有以階段作業資訊回應。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

驗證伺服器狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS0215E

沒有伺服器原則資訊。



Explanation:

伺服器沒有以原則資訊回應。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

驗證伺服器原則定義。

------------------------------------------------------------------------
ANS0216E

dataBlk bufferLen 值是零。



Explanation:

dataBlk bufferLen 的值是零。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

提供一個非零的值給 bufferLen 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0217E

dataBlk bufferPtr 是空值。



Explanation:

沒有提供值給 dataBlk bufferPtr 。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

提供一個位址給 bufferPtr 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0218E

objType 無效。



Explanation:

給 objType 的值是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

dsmObjName.objType 的值必須是:

   用於備份的 DSM_OBJ_FILE 或 DSM_OBJ_DIRECTORY，或
   用於保存的 DSM_OBJ_FILE 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0219E

dsmEndTxn 投票是無效的。



Explanation:

dsmEndTxn 投票是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

投票必須為 DSM_VOTE_COMMIT 或 DSM_VOTE_ABORT 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0220E

在選項剖析時，發現無效的選項。



Explanation:

發現某個無效的選項。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

驗證在 dsm.opt ，dsm.sys ，以及選項字串內的選項。 欲取得有關錯誤的更多詳細資訊，請檢查錯誤日誌。 在 AS/400 平台上，
請驗證 *LIB/QOPTIBM Spectrum Protect(APIOPT) 中的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS0221E

IBM Spectrum Protect API 內部有一個錯誤。



Explanation:

系統在 API 內部發現一個錯誤。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請將此處理關機然後重試作業。 請驗證先前的 dsmInit 呼叫已由某個 呼叫清除及終止。 如果問題繼續出現，請與您的系統管理者或服務代表聯絡。

------------------------------------------------------------------------
ANS0222E

儲存庫類型是無效的。



Explanation:

儲存庫類型是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

以 dsmDeleteFS 而言，儲存庫必須是下列其中一項:

*  DSM_ARCHIVE_REP

*  DSM_BACKUP_REP

*  DSM_REPOS_ALL.

------------------------------------------------------------------------
ANS0223E

檔案空間名稱應該以目錄定界符號做開始。



Explanation:

檔案空間名稱是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

檔案空間名稱應該以目錄定界符號做開始。

------------------------------------------------------------------------
ANS0224E

物件名稱是空字串，或者前面沒有定界符號。



Explanation:

由於某個空字串或沒有先導的定界符號，物件名稱是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

驗證 dsmObjName 完整的路徑的格式。

------------------------------------------------------------------------
ANS0225E

物件名稱的低層次限定元，應該以目錄定界符號開頭。



Explanation:

物件名稱的低層次限定元是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請以目錄定界符號做為物件名稱的低層次限定元的開始。

------------------------------------------------------------------------
ANS0226E

物件擁有者無效。



Explanation:

物件擁有者必須為 root 使用者，或物件擁有者必須為與階段作業擁有者相同的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證階段作業擁有者以及物件擁有者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0227E

dsmBindMC sendType 是無效的。



Explanation:

dsmBindMC sendType 是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

sendType 必須是下列其中一項:

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0228E

dsmSendObj sendType 是無效的。



Explanation:

dsmSendObj sendType 是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

sendType 必須是下列其中一項:

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0229E

dsmDeleteObj delType 是無效的。



Explanation:

dsmDeleteObj delType 是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

delType 必須為 dtBackup 或 dtArchive 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0230E

查詢備份 objState 是無效的。



Explanation:

查詢備份 objState 是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

qryBackupData.objState 必須是下列其中一項:

   DSM_ACTIVE
   DSM_INACTIVE
   DSM_ANY_MATCH

------------------------------------------------------------------------
ANS0231E

找不到管理類別名稱。



Explanation:

查詢或傳送作業找不到管理類別名稱。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證管理類別名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS0232E

磁碟機字母不是英文字母。



Explanation:

磁碟機字母不是一個英文字母。此回覆碼只有在 Microsoft Windows 方為有效。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證磁碟機名稱是一個英文字母。被參考到的欄位是 dsmDosFSAttrib.driveLetter 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0233E

登錄檔案空間名稱是空值。



Explanation:

沒有提供給登錄檔案空間名稱的值。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

在 dsmRegisterFS 上提供某個檔案空間名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS0234E

新的密碼值是空值，或是空白。



Explanation:

沒有提供給新的密碼的值。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

在 dsmChangePW 上提供一個新的密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS0235E

舊的密碼值是空值或空白。



Explanation:

沒有提供給舊的密碼的值。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

在 dsmChangePW 上提供一個舊的密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS0236E

在 dsmInit 上， 當 PASSWORDACCESS=generate 時，不允許擁有者建立階段作業。



Explanation:

PASSWORDACCESS=GENERATE 建立一個以目前的登入使用者作為擁有者的階段作業。 當
PASSWORDACCESS=GENERATE 生效時，應用程式應該將 clientOwnerNameP 設為 NULL。

System action:

系統返回呼叫的程序。應用程式能否繼續處理，視應用程式處理錯誤的方式而定。

User response:

這個訊息適用於運用 IBM Spectrum Protect API 的應用程式，主要是指訊息所針對的應用程式的供應商。
視應用程式而定，這可能有配置上問題。

請參閱應用程式的說明文件，並確認應用程式有正確配置。 如果問題持續發生，請聯絡應用程式供應商，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS0237E

在 dsmInit 上，當 PASSWORDACCESS=generate 時，系統不接受節點。



Explanation:

PASSWORDACCESS=generate 會建立一個以目前的主電腦名稱作為節點的 階段作業。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

使用 PASSWORDACCESS=generate 時，請將 clientNodeNameP 設定為 NULL。

------------------------------------------------------------------------
ANS0238E

呼叫順序無效。



Explanation:

API 需要以特定的順序進行函數呼叫。 未以預期的順序進行函數呼叫。 此錯誤可能是下列問題觸發的：

*  網路中的錯誤。

*  IBM Spectrum Protect API 中的錯誤。

*  IBM Spectrum Protect 伺服器中的錯誤。

*  使用 IBM Spectrum Protect API 的應用程式（IBM 或協力廠商）中的錯誤。

System action:

系統回到呼叫程序。

User response:

一般使用者可以採用下列方式回應：

*  檢查網路是否有誤。

*  在 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌檔、用戶端 dsierror.log
   日誌檔，以及該問題應用程式特定的日誌檔中尋找線索。

*  搜尋 IBM 支援頁面以取得符合該問題的 APAR。 支援網站位於 IBM Spectrum Protect Support Portal
   (https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect)

*  如果 API 應用程式是由協力廠商（非 IBM）所開發，請搜尋協力廠商的支援頁面，以取得符合該問題的已知問題。

如果以上動作都無法解決問題，請將該問題報告給使用 IBM Spectrum Protect API 的應用程式供應商。

使用 IBM Spectrum Protect API 的應用程式開發者必須調查該問題的原因，包括檢查 IBM Spectrum Protect
API 狀態圖。 IBM Spectrum Protect API 狀態圖位於產品說明文件中，其網址為 IBM Spectrum Protect
product documentation
(https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-protect/8.1.13)

------------------------------------------------------------------------
ANS0239E

在 dsmSendObj 上，objName 是不允許萬用字元的。



Explanation:

在 dsmSendObj 上，objName 是不允許萬用字元的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

提供 fs ，hl ，以及 ll 給 dsmObjName 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0240E

找不到刪除/設定存取的檔案空間要。



Explanation:

找不到欲刪除的檔案空間。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證檔案空間名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS0241E

在 dsmSendObj、dsmDeleteObj 或 dsmUpdateFS 上，檔案空間未登錄。



Explanation:

在 dsmSendObj ，dsmDeleteObj ，或 dsmUpdateFS 上，檔案空間未登錄。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證檔案空間名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS0242W

在 dsmRegisterFS 上檔案空間已登錄。



Explanation:

在 dsmRegisterFS 上檔案空間已登錄。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證檔案空間名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS0243E

在 dsmBeginGetData 上，objID 是空值。



Explanation:

在 dsmBeginGetData 上 objID 是空值。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

確認下列事實:

   dsmGetList 不是空值。
   每一個 objID 都不是空值。
   dsmGetList numObjId 不是零。

------------------------------------------------------------------------
ANS0244E

在 dsmInit 上，呼叫者 API 版本不同於 IBM Spectrum Protect 程式庫版本。



Explanation:

在 dsmInit 上，呼叫者 API 版本比 IBM Spectrum Protect 程式庫版本新。

System action:

系統回到呼叫程序。

User response:

請安裝最新的 IBM Spectrum Protect API 程式庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS0245E

呼叫者的結構版本與 IBM Spectrum Protect 檔案庫版本不同。



Explanation:

呼叫者的結構版本不同於 IBM Spectrum Protect 檔案庫版本。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請確保 stVersion 欄位是以表頭檔內的值來設定的。 請以最新的表頭檔來重新編譯應用程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS0246E

發出 dsmEndTxn，然後開始新的異動階段作業。



Explanation:

因為下列其中一項理由，此異動必須結束，新的異動必須開始:

   目的地改變。
   已超出位元組上限。
   已超出物件的最大值。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請發出 dsmEndTxn 並且啟動某個新的異動階段作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS0247E

備份或保存物件被排除在處理之外。



Explanation:

備份或保存物件被排除在處理之外。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證 objName 以及 Exclude 清單。

------------------------------------------------------------------------
ANS0248E

備份物件沒有一個副本群組。



Explanation:

備份物件沒有一個副本群組。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證伺服器原則定義。

------------------------------------------------------------------------
ANS0249E

備份物件沒有一個副本群組。



Explanation:

備份物件沒有一個副本群組。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證伺服器原則定義。

------------------------------------------------------------------------
ANS0250E

IBM Spectrum Protect API 所用的記憶體已損毀。



Explanation:

IBM Spectrum Protect API 所用的記憶體已損毀。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請再試一次。 如果問題繼續出現，請與您的系統管理者或服務代表聯絡。

------------------------------------------------------------------------
ANS0251E

sendObj 保存說明太長。



Explanation:

sendObj 保存說明太長。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

sndArchiveData.descr 字串必須小於或等於 DSM_MAX_DESCR_LENGTH 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0252E

sendObj ObjAttr.objInfo 太長。



Explanation:

sendObj ObjAttr.objInfo 太長。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

objInfo 欄位必須小於或等於 DSM_MAX_OBJINFO_LENGTH 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0253E

sendObj dsmObjName.hl 太長。



Explanation:

sendObj dsmObjName.hl 太長。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

hl 欄位必須小於或等於 DSM_MAX_HL_LENGTH 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0254E

提供的密碼或 encryptionPassword 字串太長。



Explanation:

提供的密碼或 encryptionPassword 的值太長。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

密碼或 encryptionPassword 欄位長度必須小於 DSM_MAX_VERIFIER_LENGTH。

------------------------------------------------------------------------
ANS0255E

sendObj dsmObjName.fs 太長。



Explanation:

sendObj dsmObjName.fs 太長。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

fs 欄位必須小於或等於 DSM_MAX_FS_LENGTH 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0256E

sendObj dsmObjName.ll 太長。



Explanation:

sendObj dsmObjName.ll 太長。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

ll 欄位必須小於或等於 DSM_MAX_LL_LENGTH 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0257E

在 RegisterFS 或 UpdateFS 上，fsAttr 的 fsInfo太長。



Explanation:

在 RegisterFS 或 UpdateFS，fsAttr 的 fsInfo 太長。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

fsInfo 欄位必須小於或等於 DSM_MAX_FSINFO_LENGTH 。

------------------------------------------------------------------------
ANS0258I

在 dsmGetNextQObj 或 dsmGetData 上，還有其他的可用資料。



Explanation:

在 dsmGetNextQObj 或 dsmGetData 上，還有其他的可用資料。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

再次呼叫此函數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0259E

對於查詢回應而言 dataBlk 緩衝區太小。



Explanation:

對於查詢回應而言 dataBlk 緩衝區太小。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

在 dsmGetNextQObj 上，請確保 dataBlk 緩衝區至少與查詢回應結構一樣大。

------------------------------------------------------------------------
ANS0260E

在選項剖析時，發現無效的選項關鍵字。



Explanation:

在 dsmInit 配置檔，選項字串，dsm.sys ，或 dsm.opt 內發現某個無效的選項關鍵字。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請更正選項關鍵字的拼字。 請驗證 dsmInit 配置檔僅有 dsm.sys 選項的一個子集。 欲取得有關錯誤的更多詳細資訊，請檢查錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS0261E

在 dsmInit 上指定的配置檔無法開啟。



Explanation:

在 dsmInit 上指定的配置檔無法開啟。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證檔名。

------------------------------------------------------------------------
ANS0262E

找不到併入/排除定義檔。



Explanation:

找不到 Include/Exclude 定義檔。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請驗證在 Inclexcl 選項上的檔名。

------------------------------------------------------------------------
ANS0263E

可能是找不到 dsm.sys 檔，或是找不到dsm.sys 中所指定的 Inclexcl 檔。



Explanation:

若不是找不到 dsm.sys ，就是找不到指定於 dsm.sys 內的 Inclexcl 檔案。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

dsm.sys 檔案必須在環境變數 DSMI_DIR 所參考到的目錄內。 請驗證在 dsm.sys 檔案內的 Inclexcl 選項上的檔名。

------------------------------------------------------------------------
ANS0264E

僅有 UNIX root 使用者可以執行 dsmChangePW 或 dsmDeleteFS 。



Explanation:

僅有 UNIX root 使用者可以執行 dsmChangePW 或 dsmDeleteFS 。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請由 root 使用者來執行此程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS0265E

您必須在 dsmSendObj 之前發出 dsmBindMC 。



Explanation:

您必須在 dsmSendObj 之前發出 dsmBindMC 。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請修改您的程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS0266I

中止 dsmEndTxn 投票，請檢查原因欄位。



Explanation:

在 dsmEndTxn 呼叫之後，異動會被具 DSM_VOTE_ABORT 的伺服器或從屬站 中止然後原因會被傳回。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請檢查原因欄位內用來解釋為什麼異動被中止的字碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS0267E

無效的指令行選項/值：'選項'



Explanation:

在這個指令行上的選項是無效的。

System action:

停止處理。

User response:

請驗證選項和值的拼法，並且在使用目前的指令時是有效的。

------------------------------------------------------------------------
ANS0268E

伺服器問題：目的地未定義。



Explanation:

伺服器問題：目的地未定義。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請服務代表檢查錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS0270S

資料緩衝區溢出。



Explanation:

資料緩衝區溢出。 這是程式設計失誤，從屬站程式結束。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請再試一次。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0271E

沒有檔案可以被還原或取回，因為目的地目錄已滿。



Explanation:

因為目的地目錄已滿，沒有更多的檔案可以被還原或取回。

System action:

已停止處理程序。

User response:

釋放磁碟空間，或將檔案還原或取回至另一個磁碟中。

------------------------------------------------------------------------
ANS0272I

作業完成。



Explanation:

作業完成。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

繼續進行下一個功\能呼叫。

------------------------------------------------------------------------
ANS0273E

dsmtca 執行/擁有者許可權無效。



Explanation:

dsmtca 執行/擁有者許可權無效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請系統管理者檢查用戶端的安裝指示，以確定已正確地設定 dsmtca 許可權。

------------------------------------------------------------------------
ANS0274S

清除處理。



Explanation:

已停止處理。 這是程式設計失誤，從屬站程式結束。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請再試一次。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0275S

dsmtca 會阻止作業進行。



Explanation:

dsmtca 會阻止作業進行。 此為設計程式失敗問題，用戶端程式因而結束。

System action:

已停止處理程序。

User response:

重試此作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0276S

併入／排除型樣的區域太小。



Explanation:

併入／排除型樣的區域太小。 這是程式設計失誤，從屬站程式結束。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請再試一次。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0277S

在型樣內沒有結束括弧。



Explanation:

在型樣內沒有結束括弧。 這是程式設計失誤，從屬站程式結束。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請再試一次。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0278S

中止異動。



Explanation:

伺服器發現一個錯誤並且將會中止異動。

System action:

異動將會被中止。 在 dsmEndTxn 呼叫上，原因碼被傳遞。

User response:

請發出具有 DSM_VOTE_COMMIT 一票的 dsmEndTxn ，然後檢查原因碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS0279I

還原作業期間略過某個檔案，因為檔案是離線的以及應用程式不等待磁帶裝載。



Explanation:

在還原作業期間，由於檔案是離線的以及應用程式不等待磁帶裝載，某個 檔案被略過。

System action:

略過該檔案。

User response:

請驗證應用程式在 dsmBeginGetData 上正確地設定 mountWait 值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0280E

找不到 dsmtca 模組。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在指定的目錄中找不到 dsmtca 模組。

System action:

處理程序結束。

User response:

請確定 dsmtca 模組位於 DSMI_DIR 指定的目錄中。

------------------------------------------------------------------------
ANS0282E

密碼檔無法使用。



Explanation:

包含指定 server-name 的儲存密碼的檔案無法使用。

System action:

處理程序結束。

User response:

root 使用者必須設定並儲存新密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS0283E

物件名稱的高層次限定元應該以目錄定界符號開頭。



Explanation:

物件名稱的高層次限定元是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

物件名稱的高層次限定元應該以目錄定界符號做開始。

------------------------------------------------------------------------
ANS0284E

在 dsmBeginGetData 上指定的物件數目，已經超過DSM_MAX_GET_OBJ |
DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ。



Explanation:

在 dsmBeginGetData 呼叫上指定的物件數目 (numObjId)， 已經超過 DSM_MAX_GET_OBJ |
DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

在呼叫 dsmBeginGetData 之前，先檢查物件數目。 如果物件數目大於 DSM_MAX_GET_OBJ |
DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ，則發出多個 Get 呼叫順序。

------------------------------------------------------------------------
ANS0285E

更新動作無效。



Explanation:

dsmUpdateFS 或 dsmUpdateObj 動作無效。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

更正動作值。 有效值是在 dsmapitd.h 中定義， 並記錄在我們的 Using the API 一書中。

------------------------------------------------------------------------
ANS0286E

遺漏金鑰檔。



Explanation:

找不到 Data Protection for Oracle 的金鑰檔。

System action:

系統回到呼叫程序。

User response:

請確定已訂購 Data Protection for Oracle，並安裝金鑰檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS0287E

金鑰檔內容無效。



Explanation:

Data Protection for Oracle 的金鑰檔內容無效。

System action:

系統回到呼叫程序。

User response:

請確定已訂購 Data Protection for Oracle，並安裝金鑰檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS0296I

加密金鑰密碼不相同。 請重試...



Explanation:

加密金鑰密碼不符。

System action:

提示您輸入加密金鑰密碼。

User response:

請輸入正確的加密金鑰密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS0297E

開啟指定的檔案時發生錯誤。



Explanation:

找不到或無法開啟指定的選取檔名。

System action:

試圖開啟檔案失敗。

User response:

請確定檔案存在。

------------------------------------------------------------------------
ANS0298E

階段作業被拒絕：指定的使用者 ID 目前被鎖定



Explanation:

您指定的使用者 ID 目前在伺服器上被鎖定。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

請向系統管理者查證，以瞭解您的使用者 ID 遭到鎖定的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS0299E

排程程式無法自行啟動，因為 MANAGEDSERVICES 選項的值是 SCHEDULE。



Explanation:

如果在選項檔中指出 MANAGEDSERVICES SCHEDULE， 就無法以傳統方法來啟動 IBM Spectrum Protect
排程程式。

System action:

已停止排程程式。

User response:

如果您不再使用 dsmcad 來管理排程時， 請停止 dsmcad，並且從選項檔中移除 MANAGEDSERVICES 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS0302I

已順利完成。



Explanation:

作業已順利完成。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS0304E

密碼太短。



Explanation:

新密碼沒有足夠的字元。

System action:

未更新伺服器上的密碼。

User response:

選擇不同的密碼。請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以瞭解密碼需求。

------------------------------------------------------------------------
ANS0305E

離前次更新的時間太短，不能變更密碼。



Explanation:

無法變更密碼，因為自前次密碼更新以來經歷時間不足。

System action:

未更新伺服器上的密碼。

User response:

稍後再次嘗試變更密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS0306E

以前使用過此密碼。



Explanation:

以前使用過您輸入的新密碼。

System action:

未更新伺服器上的密碼。

User response:

選擇不同的密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS0307E

此密碼不符合需求。



Explanation:

您輸入的新密碼不符合需求，如特殊字元數或數字位數。

System action:

未更新伺服器上的密碼。

User response:

選擇不同的密碼。 請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 管理者，以瞭解密碼需求。

------------------------------------------------------------------------
ANS0308E

遠端作業無法在 obj-name 上啟動。 狀態：status 原因：reason



Explanation:

對於指出的節點及檔案空間，要求啟動遠端作業失敗。 會顯示失敗的狀態及原因。

System action:

處理程序結束。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0309E

遠端作業無法在 obj-name 上啟動。 狀態：status



Explanation:

對於指出的節點及檔案空間，要求啟動遠端作業失敗。 會顯示失敗的狀態。

System action:

現行作業已結束。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0311E

tsmBuffHandle 無效，或 dataPtr 值無效。



Explanation:

傳送到 API 的 handle 或 dataPtr 的值無效。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

用來呼叫的應用程式有問題。請驗證傳送到 API 的 tsmBuffHandle 和 dataptr 值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0312E

複製到 tsmBuffer 的位元組數大於容許值。



Explanation:

複製到 tsmBuffer 的位元組數無效。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

用來呼叫的應用程式有問題。驗證複製到 tsmBuffer 的位元組數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0313E

dsmTerminate 無法完成，因為應用程式仍然保留一或多個 tsmBuffers。



Explanation:

應用程式嘗試終止階段作業，但仍保留部分 tsmBuffers。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

應用程式必須呼叫 tsmReleaseBuffer 來傳回這個階段作業的所有緩衝區，然後發出 dsmTerminate。

------------------------------------------------------------------------
ANS0314E

tsmBuffer 陣列中發生內部錯誤。



Explanation:

發生內部 API 緩衝區陣列錯誤。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

重試作業。如果問題繼續出現，請聯絡系統管理者或服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS0315E

無法開啟訊息文字檔。



Explanation:

系統無法開啟訊息文字檔（對於 AIX 來說是 dscenu.txt 或 dsmclientV3.cat）。在 AS/400 平台上此檔案是
QANSAPI/QAANSENU(TXT)。

System action:

系統返回呼叫的處理程序。

User response:

驗證 dscenu.txt 檔案位於由 DSMI_DIR 指向的目錄。 在 AIX 方面，請驗證 dsmclientV3.cat
檔中有一個符號鏈結至 /usr/lib/nls/msg/<locale>/dsmclientV3.cat。

------------------------------------------------------------------------
ANS0316E

無法使用訊息文字檔。



Explanation:

因為無效的標頭，系統無法使用訊息文字檔（對於 AIX 來說是 dscenu.txt 或 dsmclientV3.cat）。在 AS/400
平台上此檔案是 QANSAPI/QAANSENU(TXT)。

System action:

系統返回呼叫的處理程序。

User response:

再次安裝訊息文字檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS0317E

無法使用訊息文字檔。



Explanation:

因為無效的控制記錄，系統無法使用訊息文字檔（對於 AIX 來說是 dscenu.txt 或 dsmclientV3.cat）。在 AS/400
平台上此檔案是 QANSAPI/QAANSENU(TXT)。

System action:

系統返回呼叫的處理程序。

User response:

再次安裝訊息文字檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS0318E

指定的 DATEFORMAT 值無效。



Explanation:

設定了對 DATEFORMAT 無效的值。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

指定一個有效的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0319E

所指定的 TIMEFORMAT 值無效。



Explanation:

設定了對 TIMEFORMAT 無效的值。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

指定一個有效的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0320E

所指定的 NUMBERFORMAT 值無效。



Explanation:

設定了對 NUMBERFORMAT 無效的值。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

指定一個有效的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0321E

dsmRCMsg 的訊息參數是一個空值指標。



Explanation:

dsmRCMsg 的訊息參數是一個空值指標。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請配置足夠的空間給訊息參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0322E

此回覆碼沒有可用的文字。



Explanation:

dsmRCMsg 的 dsmRC 參數是不被支援的回覆碼。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

指定一個有效的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0323E

部份物件取回作業的 partialObjOffset 值無效。



Explanation:

部份物件取回的 partialObjOffset 值是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

指定一個有效的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0324E

部份物件取回的 partialObjLength 值是無效的。



Explanation:

部份物件取回的 partialObjLength 值是無效的。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

指定一個有效的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0325E

此伺服器不支援部份物件取回。



Explanation:

使用者指定的 IBM Spectrum Protect 伺服器不支援部份物件的取回。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請指定可支援部分物件取回功\能的 IBM Spectrum Protect 伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS0326E

此節點已超出其裝載點數的上限。



Explanation:

此作業不允許任何磁帶或循序磁碟裝載點，或使用中的裝載點數目已達容許上限。 無法完成此作業。 IBM Spectrum Protect
管理者以您節點定義的 MAXNUMMP 內容來定義裝載點數的上限。

System action:

跳過此物件

User response:

如果您正在執行任何其他可能使用裝載點的作業，請等待那些作業完成，然後再重新嘗試失敗的作業。 否則，請聯絡您的 IBM Spectrum
Protect 管理者，以取得進一步的協助

------------------------------------------------------------------------
ANS0327E

發現重複的物件，作業無法完成。



Explanation:

發現重複的物件，作業無法完成。

System action:

所要求的作業失敗。

User response:

請以不同的檔案規格重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS0328E

指定的物件無法通過合併測試。



Explanation:

指定的物件無法通過合併測試，作業無法完成。

System action:

所要求的作業失敗。

User response:

請參閱文件以取得合併測試參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0330E

dsmSetAccess 存取類型無效。



Explanation:

dsmSetAccess accessType 無效。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

accessType 必須是下列其中一項:

   atBackup
   atArchive

------------------------------------------------------------------------
ANS0331E

未事先為此檔名/檔案空間備份任何檔案。



Explanation:

您嘗試設定檔案的存取，而沒有事先備份所指定檔名，磁碟機或檔案系統的檔案。

System action:

已停止處理程序。

User response:

確定您指定了正確的磁碟機或檔案系統， 且這些檔案已備份以供您設定存取。

------------------------------------------------------------------------
ANS0332E

先前保存的檔案沒有此檔名/檔案名稱。



Explanation:

您嘗試設定檔案的存取，而沒有事先保存所指定檔名，磁碟機或檔案系統的檔案。

System action:

已停止處理程序。

User response:

確定您指定了正確的磁碟機或檔案系統， 且這些檔案已保存以供您設定存取。

------------------------------------------------------------------------
ANS0333E

不明的「遠端移轉裝置」類型



Explanation:

指定的「遠端移轉裝置」類型不明。

System action:

現行作業已結束。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0334E

所要求的節點和檔案空間的作業已在進行中。



Explanation:

已提出要求以使用資料移轉裝置，來執行所指出節點和檔案空間的作業。 因為此節點和檔案空間的作業已在進行中，所以無法執行新的作業。

System action:

現行作業已結束。

User response:

請稍後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS0335E

系統資源使用中



Explanation:

另一個指令或處理程序正在使用所需的資源。

System action:

現行作業已結束。

User response:

請稍後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS0336E

伺服器外掛程式通訊錯誤



Explanation:

伺服器外掛程式模組及 NAS 檔案管理器之間的通訊失敗。

System action:

現行作業已結束。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0337E

伺服器外掛程式偵測到不受支援的 NAS 檔案管理器作業系統。



Explanation:

外掛程式模組偵測到 NAS 檔案管理器正在執行不受支援的作業系統或作業系統層次。

System action:

現行作業已結束。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0338E

在節點上嘗試無效的作業



Explanation:

作業無效。

System action:

現行作業已結束。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0339E

未定義指定的目標儲存區。



Explanation:

未定義儲存區。

System action:

現行作業已結束。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0340E

目標儲存區沒有給定節點類型的正確資料格式。



Explanation:

無

System action:

現行作業已結束。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0341E

未定義給定節點的相關聯資料移轉裝置。



Explanation:

無

System action:

現行作業已結束。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0342E

從伺服器接收的 CRC 與從屬站所計算的 CRC 不符。



Explanation:

伺服器為緩衝區傳送 CRC。從屬站為相同的緩衝區計算 CRC。結果兩者不符。這表示通信失敗。

System action:

在某些情況下，從屬站可能會對伺服器指出失敗， 並且重試作業。

User response:

請檢查追蹤日誌以取得其餘資訊，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0343E

試圖對群組領導者或群組成員進行無效的作業。



Explanation:

試圖對邏輯群組執行無效的作業。

System action:

現行作業停止。

User response:

請重試有效的作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS0344E

無法傳送 sizeEstimate 為零位元組的資料。



Explanation:

您無法傳送物件 size estimate = 0 的資料。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

將 dsmSendObj 中的 size estimate 設成大於零。

------------------------------------------------------------------------
ANS0345E

未定義遠端磁碟。



Explanation:

在未定義的遠端磁碟試圖作業。

System action:

現行作業停止。

User response:

定義適當的遠端磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS0346E

輸入的目的地與預期目的地不相符。



Explanation:

輸入的目的地與預期目的地不相符。

System action:

現行作業停止。

User response:

請在適當的目的地重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS0347E

資料移動器無法使用。



Explanation:

資料移動器無法使用。

System action:

現行作業停止。

User response:

請用適當的資料移動器重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS0348E

作業失敗，因為繼續複製選項設定為「否」。



Explanation:

作業失敗，因為繼續複製選項設定為「否」。

System action:

現行作業停止。

User response:

這個中止程式碼指出有個儲存作業（例如備份或保存） 失敗，因為繼續複製選項設定為「否」。系統管理者必需解決 伺服器端的問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS0349E

異動失敗，因為在儲存作業期間發生問題。



Explanation:

異動失敗，因為在儲存作業期間發生問題。 這個問題常見於當下個儲存池有一個不同的副本儲存池清單， 而我們在異動中間切換至這個儲存池時。

System action:

異動中止。

User response:

請在個別異動中重送物件。

------------------------------------------------------------------------
ANS0350E

現行的用戶端配置不符合這個節點的 DATAWRITEPATH 或 DATAREADPATH 伺服器選項值。



Explanation:

DATAWRITEPATH 和 DATAREADPATH
伺服器選項的值指定容許用戶端傳送資料的位置，以及讀取資料的位置。指定的節點名稱的值應該與用戶端配置相對應。 例如，當 DATAWRITEPATH
包含 LAN 值，而用戶端是配置成使用不需透過 LAN 的通訊協定，就會收到這則錯誤訊息（反之亦然）。

System action:

已停止處理程序。

User response:

檢查用戶端、伺服器和儲存體代理程式的日誌，以判斷為何用戶端無法使用不需透過 LAN
的通訊協定來傳送資料。請確定用戶端配置和伺服器的選項是相容的。

------------------------------------------------------------------------
ANS0351E

節點或使用者沒有適當的權限可以執行這個作業



Explanation:

節點或使用者沒有適當的權限可以執行這個作業。

System action:

異動結束。

User response:

檢查指定物件的權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS0352E

因為伺服器授權值的關係，所以不允許執行這項作業。



Explanation:

節點或使用者嘗試執行的作業超出授權值，或者未授權。

System action:

拒絕階段作業或取消異動，結束現行作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0353E

使用 useTsmBuffers 時，對 dsmSendObj 和 dsmGetObj 的呼叫中， dataBlk 必須為 NULL。



Explanation:

使用 useTsmBuffers 時，dataBlk 的值必須為 NULL。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

用來呼叫的應用程式有問題。請聯絡應用程式供應商。

------------------------------------------------------------------------
ANS0354E

使用 useTsmBuffers 時不容許加密。



Explanation:

useTsmBuffers 不支援加密。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

不使用 useTsmBuffers 並重試作業，或者停用這個作業的加密。

------------------------------------------------------------------------
ANS0355E

這個物件無法使用 useTsmBuffers 來還原/擷取，因為它已壓縮。



Explanation:

useTsmBuffers 不支援壓縮。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

不使用 useTsmBuffers 並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS0356E

這個物件無法使用 useTsmBuffers 來還原/擷取，因為它已加密。



Explanation:

useTsmBuffers 不支援加密。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

不使用 useTsmBuffers 並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS0357E

使用 useTsmBuffers 時，不容許還原/擷取部分物件。



Explanation:

useTsmBuffers 不支援部分物件還原。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

確定呼叫應用程式使用 Partial 物件還原或 useTsmBuffers。

------------------------------------------------------------------------
ANS0358E

找不到加密金鑰。 如果使用 -encryptkey=prompt，請確定 encryptionPasswordP 欄位有值，且
bEncryptKeyEnabled 設為 true。



Explanation:

密碼檔中找不到加密金鑰，或應用程式未提供金鑰。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

如果使用 -encryptkey=prompt，請確定 encryptionPasswordP 有值，且 bEncryptKeyEnabled
設為 true。

------------------------------------------------------------------------
ANS0359E

指定衝突的加密金鑰選項。



Explanation:

使用 ENABLEENCRYPTKEY 選項時， IBM Spectrum Protect API dsmInitExIn_t 和
tsmInitExIn_t 結構的參數 bEncryptKeyEnabled 不可設為 bTrue。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請從選項檔中移除 ENABLEENCRYPTKEY 選項，或在程式中使用 IBM Spectrum Protect API，將參數
bEncryptKeyEnabled 設為 bFalse。

------------------------------------------------------------------------
ANS0360E

用戶端接收器無法啟動，因為 MANAGEDSERVICES 選項的值為 NONE。



Explanation:

如果在選項檔案中設定 MANAGEDSERVICES NONE，則用戶端接收器不會啟動。 用戶端接收器設計用來管理 Web 用戶端或 IBM
Spectrum Protect 排程。 指定 NONE 時，用戶端接收器不會管理任何服務。

System action:

用戶端接收器將停止處理。

User response:

請在選項檔案中為 MANAGEDSERVICES 選項指定 WEBCLIENT 或 SCHEDULER，然後再重新啟動用戶端接收器。

------------------------------------------------------------------------
ANS0361I

DIAG:



Explanation:

此訊息內文僅供診斷使用，這是為了提供資訊給 IBM 技術支援中心來進行問題判斷。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS0362E

Windows 系統資源不足，無法處理此指令。



Explanation:

在備份共用目錄期間，可能會發生此問題。最可能的原因是，管理共用目錄之電腦上的 'IRPStackSize' 設定太小。

System action:

跳過此檔案。

User response:

在管理共用目錄的電腦上，檢查 Windows 事件檢視器是否有事件 ID 2011。此事件指示配置參數 IRPStackSize 太小。
IRPStackSize 是位於 Windows 登錄機碼
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters
中類型 DWORD 的設定。如果 IRPStackSize 值小於 20，或未指定 IRPStackSize，則將值設定為
20，重新啟動系統，然後重試作業。預設 IRPStackSize 值為 15。 注意：在對 Windows 登錄進行變更之前，或將
IRPStackSize 值變更為 20 之後問題持續存在，請洽詢 Windows 系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS0363E

content.spsig 檔的簽章檢查失敗。 將會移除擷取的檔案。



Explanation:

未正確地擷取 IBM Spectrum Protect 簽章檔案 content.spsig。 該檔案已被操作或損壞。

System action:

停止處理程序。

User response:

找不到 content.spsig 檔。 請確保 Operations Center 中的資料（例如用戶端套件或更新管理程式套件）正確，或在
Operations Center 中下載正確的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS0364W

content.spsig 檔的簽章檢查失敗。



Explanation:

未正確地擷取 IBM Spectrum Protect 簽章檔案 content.spsig。 該檔案已變更或已損壞。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

content.spsig 檔已損壞或已變更。 請確保所擷取的資料未毀損。 資料可能已損壞或已變更。

------------------------------------------------------------------------
ANS0365E

一或多個檔案的簽章檢查失敗。 將會移除擷取的檔案。



Explanation:

未正確地擷取一或多個檔案。 這些檔案可能已變更或損壞。

System action:

停止處理程序。

User response:

一或多個檔案已變更或已損壞。 請確保 Operations Center 中的資料（例如用戶端套件或更新管理程式套件）正確，或在
Operations Center 中下載正確的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS0366W

一或多個檔案的簽章檢查失敗。



Explanation:

未正確地擷取一或多個檔案。 這些檔案可能已變更或損壞。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

一或多個檔案已變更或已損壞。 請確保所擷取的檔案未毀損。

------------------------------------------------------------------------
ANS0367E

在簽章檢查期間找不到一或多個檔案。 將會移除擷取的檔案。



Explanation:

未擷取一或多個檔案。

System action:

停止處理程序。

User response:

未擷取一或多個檔案。 請確保 Operations Center 中的資料（例如用戶端套件或更新管理程式套件）正確，或在 Operations
Center 中下載正確的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS0368W

在簽章檢查期間找不到一或多個檔案。



Explanation:

未擷取一或多個檔案。 可能遺漏重要檔案。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

一或多個檔案已損壞或已變更。 請確保所擷取的檔案未毀損。 遺漏的檔案可能很重要或有意未擷取。 例如，檔案可能未擷取，因為它在伺服器上已移除。

------------------------------------------------------------------------
ANS0369E

content.spsig 檔不是 IBM Spectrum Protect 簽章檔案。 將會移除擷取的檔案。



Explanation:

找到 content.spsig 檔，但它不是 IBM Spectrum Protect 簽章檔案。 無法驗證擷取內容。

System action:

停止處理程序。

User response:

如果在擷取期間找到 content.spsig 檔，用戶端將嘗試將此檔案識別為簽章檔案。 如果該檔案不是 IBM Spectrum
Protect 簽章檔案，則用戶端無法驗證檔案。 請確保 Operations Center
中的資料（例如用戶端套件或更新管理程式套件）正確，或在 Operations Center 中下載正確的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS0370W

content.spsig 檔不是 IBM Spectrum Protect 簽章檔案。



Explanation:

找到 content.spsig 檔，但它不是 IBM Spectrum Protect 簽章檔案。 無法驗證擷取內容。 如果在擷取期間找到
content.spsig 檔，用戶端將嘗試將此檔案識別為簽章檔案。 如果該檔案不是 IBM Spectrum Protect
簽章檔案，則用戶端無法驗證資料。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

使用者不需執行任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS0371E

找不到 content.spsig 檔。 無法完成簽章檢查。 將會移除所有擷取的檔案。



Explanation:

找不到 IBM Spectrum Protect 簽章檔案 content.spsig。 無法執行簽章檢查。
無法檢查所擷取的檔案是否損壞或變更。

System action:

停止處理程序。

User response:

找不到 content.spsig 檔。 請確保 Operations Center 中的資料（例如用戶端套件或更新管理程式套件）正確，或在
Operations Center 中下載正確的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS0372E

找到多個 content.spsig 檔。 無法完成簽章檢查。 將會移除所有擷取的檔案。



Explanation:

找到多個 IBM Spectrum Protect 簽章檔 content.spsig。 無法執行簽章檢查。
無法檢查所擷取的檔案是否損壞或變更。

System action:

停止處理程序。

User response:

找到多個 content.spsig 檔。 請確保 Operations Center 中的資料（例如用戶端套件或更新管理程式套件）正確，或在
Operations Center 中下載正確的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS373I

系統的 SAN 原則設為 'san_policy_value'。



Explanation:

用來開啟、關閉、讀取及寫入 VMware VMDK 的 VMware Virtual Disk Development
Kit，需要所用資料移轉裝置及傳輸類型的指定 Windows SAN 原則設定。

System action:

系統的 Windows SAN 原則已配置，現行作業會繼續。

User response:

當系統設為「全部離線」時，您需將新磁碟手動設為「線上」。

------------------------------------------------------------------------
ANS0374E

CAD 服務未在本端節點上執行。



Explanation:

CAD 服務未在執行中。

System action:

沒有與 CAD 服務的連線，作業無法繼續進行。

User response:

請確保 CAD 服務正在執行中且已正確地配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS0375E

fileSpace 參數未定義或太長。



Explanation:

fileSpace 參數不能是空的，並且長度不能超過 1024 個字元。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請確保已正確地使用 fileSpace 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0376E

codePage 參數的值不正確。



Explanation:

codePage 參數只能是 "MBCS" 或 "UCS2"。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請確保已正確地使用 codePage 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0377E

path 參數的值不正確。



Explanation:

路徑參數的長度不能超過 6000 個字元。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請確保已正確地使用 path 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0378E

name 參數的值不正確。



Explanation:

name 參數的長度不能超過 512 個字元，並且不能以目錄定界字元開頭。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請確保已正確地使用 name 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0379E

status 參數的值不正確。



Explanation:

status 參數只能是 "ALL"、"ACTIVE" 或 "INACTIVE"。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請確保已正確地使用 status 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0380E

type 參數的值不正確。



Explanation:

type 參數只能是 "FILE" 或 "DIR"。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請確保已正確地使用 type 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0381E

startDateTime 或 endDateTime 參數的值不正確。



Explanation:

startDateTime 及 endDateTime 參數只能採用有效的 JSON 日期時間格式。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請確保已正確地使用 startDateTime 及 endDateTime 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS0382E

REST 呼叫 JSON 資料遺漏了值。



Explanation:

REST 呼叫的 JSON 資料不正確，因此無法予以處理。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請確保 REST 呼叫的 JSON 正確，且具有所有必要的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS0400E

無法開啟授權檔。



Explanation:

因權限不足或檔案毀損，而找不到授權檔，或無法開啟。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請檢查檔案許\可權，並察看授權檔是否在正確的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS0401E

授權檔讀取失效。



Explanation:

因許\可權或檔案毀損，而找不到授權檔，或無法開啟。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請檢查檔案許\可權，並察看授權檔是否在正確的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS0402E

授權檔寫入失效。



Explanation:

因權限不足或檔案毀損，而找不到授權檔，或無法開啟。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

請檢查檔案許\可權，並察看授權檔是否在正確的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS0403E

授權檔的資料並非有效格式。



Explanation:

授權檔無效。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

使用者需要取得一個新的授權。

------------------------------------------------------------------------
ANS0404E

授權檔的總和檢查與授權登錄字串不符。



Explanation:

登錄字串無效。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

使用者需要取得一個新的授權。

------------------------------------------------------------------------
ANS0405E

這是過期的試用版授權。



Explanation:

登錄字串無效。

System action:

系統返回呼叫的程序。

User response:

使用者需要取得一個新的授權。

------------------------------------------------------------------------
ANS0420W

警告！建議您不要還原非作用的系統狀態物件。您要繼續嗎？



Explanation:

還原非作用的系統狀態物件可能會導致系統不穩定。可能的問題範例包括：

*  在還原非作用的系統狀態後，在備份系統狀態之後所安裝的應用程式將無法正常運作。

*  在備份非作用的系統狀態後所安裝的重要作業系統更新可能會遺失，或者無法正確運作。

建議您不要還原非作用的系統狀態物件，除非您確定這是您要執行的步驟。

System action:

如果使用者的回應是「是」，用戶端就會還原物件。如果使用者的回應是「否」，用戶端就會取消作業。

User response:

回覆提示。如果您不確定，請回答「否」，在執行下一步之前，請聯絡系統管理者或作業系統供應商。

------------------------------------------------------------------------
ANS0421W

無法同步化節點密碼與所提供的使用者 ID 密碼。



Explanation:

由於此錯誤訊息前面的錯誤訊息中說明的原因，未更新節點密碼。

System action:

未更新伺服器上的節點密碼。下一次執行用戶端時，系統會再次提示您輸入密碼。

User response:

請參閱前面的錯誤訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS0422W

選取的日誌位置是網路磁碟機，可能無法供日誌服務存取。請在本端磁碟機上選取位置。



Explanation:

不建議您使用網路磁碟機作為日誌資料庫的存放位置。將日誌資料庫放在網路磁碟機上，會讓日誌服務無法執行。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請選擇將會存放日誌資料庫的本端磁碟機。

------------------------------------------------------------------------
ANS0423E

無法建立目錄 '檔案空間名稱 路徑名稱 檔名'。 路徑不存在。



Explanation:

當 IBM Spectrum Protect 試圖建立自動式系統回復 (ASR) 所需的目錄時，作業系統傳回「找不到路徑」狀態。
可能的一個原因是多個磁碟系統還原至單一磁碟系統。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請驗證您正在還原至相同的硬體，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS0649E

磁區 volume-name 的磁碟提供者不支援 snap of a snap 功能。



Explanation:

您僅可以在 SVC、XIV 及 Storwize 系統上使用 snap of a snap 功能。

System action:

處理結束。

User response:

在 Data Protection 配置檔中將 USESNAPOFASNAPTOMOUNT 選項重設為「否」，並設定 MOUNTRW=Yes
以裝載讀寫備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS0990W

找不到選項檔 'file-name'。 將使用預設的選項值。



Explanation:

出現這個警告的常見原因包括：

*  預設的選項檔不存在，

*  您在啟動 IBM Spectrum Protect 用戶端時並未指定 -OPTFILE 選項，

*  未設定環境變數 DSM_CONFIG。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端會假定所有的用戶端選項都使用預設值， 並使用在 dsm.sys
檔中找到的預設伺服器名稱和相關選項，繼續進行處理。

User response:

如果預設的系統動作是可以接受的，您可以在安裝目錄中建立一個空白的 dsm.opt 檔，來省略這則訊息。

如果您有用戶端使用者選項檔 (dsm.opt)，您可以將它放置在安裝目錄中， 或者將 DSM_CONFIG 環境變數設為選項檔的完整路徑和檔名。

請檢閱您的作業系統特定的 IBM Spectrum Protect 用戶端手冊中，有關配置 IBM Spectrum Protect
的資訊。如果問題持續發生，請洽詢 IBM Spectrum Protect 管理者以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS0991I

IBM Spectrum Protect 排程器正在接聽埠 port number 上的伺服器要求



Explanation:

此訊息指出用戶端用來接聽伺服器要求的埠號。 如果訊息中的埠號不同於預設值或您以 TCPCLIENTPORT
選項指定的埠號，則是因為有不同的處理程序正在使用這個埠。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

通常不需要執行進一步的動作。 如果您需要使用特定的埠號，則需要配置您的系統或應用程式，這樣該埠號才能使用。 請重新啟動 IBM Spectrum
Protect 用戶端，並確認它使用所需的埠。

------------------------------------------------------------------------
ANS0992E

目的地檔案空間或磁碟機代號無法使用。若需詳細資料，請參閱 dsmerror.log。



Explanation:

系統嘗試還原或擷取至無法聯絡的目的地。 指定的檔案空間名稱或磁碟機代號無效，或不存在，或是無法解析您指定的本端共用名稱。

System action:

未處理屬於此檔案空間的物件。

User response:

請重試指令，並對未處理的物件指定不同目的地。

------------------------------------------------------------------------
ANS0993E

來源規格 "source" 的格式無效。



Explanation:

檔案系統必須括上大括弧，且除了下層外，不能使用萬用字元。

System action:

指令處理終止。

User response:

請更正規格，然後重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS0994E

無效的虛擬檔案空間名稱或群組名稱規格字串 'string'。



Explanation:

您所輸入的虛擬檔案空間名稱或群組名稱規格中，含有萬用字元。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請輸入正確的虛擬檔案空間名稱和群組名稱，然後再試一次。請使用 pick 選項來顯示一份群組清單，您可以從中選取一個群組。

------------------------------------------------------------------------
ANS0995E

無法鎖定磁區 '磁區名稱'。



Explanation:

鎖定磁區的系統呼叫失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確認沒有其他應用程式在存取此磁區。 在映像檔還原期間，IBM Spectrum Protect 必須能專用磁區。

------------------------------------------------------------------------
ANS1000E

所指定的是未支援的通訊方法。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

在作業系統上指定 IBM Spectrum Protect 用戶端支援的通訊介面。 請參閱您作業系統的 IBM Spectrum Protect
用戶端手冊，以取得有關配置 IBM Spectrum Protect 用戶端通訊的進一步資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1001E

備份的磁碟區不是系統磁碟區。 將忽略之。



Explanation:

指定的使用者僅可備份系統磁碟區。 無法備份此磁碟區， 由於此磁碟區不是一個系統磁碟區。

System action:

未備份此磁碟區。

User response:

請使用所有選項或使用影像備份指令來備份此磁碟區。

------------------------------------------------------------------------
ANS1002I

正在建立 MOS 映像檔。 可能需要一些時間。



Explanation:

正在建立「迷你作業系統」映像檔。 可能需要一些時間來建立。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1004W

節點已超出所容許的磁帶量上限。稍後將重試 'filespace-name' 的作業。



Explanation:

節點已超出所容許的磁帶量上限。稍後將重試該作業。

System action:

將重試作業。

User response:

在伺服器上增加此節點所容許的磁帶量數目，以避免此狀況再次發生。

------------------------------------------------------------------------
ANS1005I

TCP/IP 讀取錯誤，Socket = socket-id， 錯誤碼 = error-code， 原因：'error-reason'。



Explanation:

使用 TCP/IP 連線嘗試接收資料時失敗。若原因為：'同層級進行連線重設'， 可能是因為伺服器控制連線逾時。 如果檔案轉送時間超過伺服器所設
IDLETIMEOUT 值， 就可能發生這個錯誤。

System action:

對伺服器的 TCP/IP 連線失敗。

User response:

如果逾時是因為大型檔案的轉送時間較長，則您可以忽略這則訊息。從屬站會自動重新連接伺服器，完成資料的轉送，
並且傳送統計值。您也可以考慮增加伺服器選項檔中的 IDLETIMEOUT 值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1006I

TCP/IP 寫入錯誤，socket = socket-id， errno = error-code， 原因：error-reason



Explanation:

使用 TCP/IP 連線嘗試傳送資料時失敗。

System action:

伺服器的連接失效。

User response:

請再試一次。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1007E

物件 'object-nameobject-nameobject-name' 傳送失敗。缺少備份副本群組。



Explanation:

此檔案 (object-name) 的管理類別沒有備份副本群組。 預設管理類別沒有備份副本群組，或 INCLUDE
陳述式試圖將檔案連結至沒有備份副本群組的管理類別。

System action:

IBM Spectrum Protect 未備份該檔案。

User response:

執行 DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL 以檢視可用的管理類別的相關資訊。

*  如果檔案連結至預設管理類別，請確定管理類別有備份副本群組。

*  如果檔案連結至 INCLUDE 陳述式指定的管理類別，請確定管理類別有備份副本群組。

*  如果您有超過一個 IBM Spectrum Protect 伺服器，請確定有連接到正確的伺服器。

*  如果找不到適當的管理類別，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1008E

傳送物件 'object-nameobject-nameobject-name' 失敗：沒有保存副本群組



Explanation:

此檔案 (object-name) 的管理類別沒有指定的保存副本群組。

System action:

無法備份檔案。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1009W

處理作業系統併入/排除陳述式時發生錯誤。 處理：subsystemname 時偵測到此錯誤。



Explanation:

用戶端在從作業系統取得自動併入/排除陳述式時，發現此錯誤。這個錯誤的可能原因包括：

*  無法開啟指定的系統登錄鍵以便讀取

*  此登錄鍵下的登錄具有錯誤資料

System action:

繼續執行處理程序，但沒有作業系統併入/排除陳述式的完整清單。

User response:

請確定您有指定系統登錄鍵的存取權，且登錄是包含下列項目的 MULTISZ 值：

*  個別檔案

*  目錄

*  萬用字元項目

*  環境變數

*  /s 切換（/s 切換用於目錄和/或萬用字元項目，表示應該排除 此目錄的所有子目錄）

如果無法判定或解決此訊息的原因， 請連絡 IBM 技術支援人員以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1010E

錯誤處理 'filespace-name'：未支援的檔案系統作業。



Explanation:

此檔案系統不支援處理檔案或目錄時需要執行的作業。

System action:

略過該檔案或目錄。視發生的特定錯誤而定，Solaris 用戶端處理可能會停止。

User response:

請驗證 IBM Spectrum Protect 用戶端支援檔案系統。 如果還原或擷取失敗，請在另一個位置上重試此作業。
如果問題持續發生，請尋找系統問題的其他指示。 可能需要執行作業系統公用程式以檢查檔案系統是否有不一致並加以修復。 如果問題無法解決，請聯絡
IBM Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1015E

已拒絕階段作業。 伺服器不允許未啟用保存保留保護的用戶端登入。



Explanation:

用戶端無法對伺服器建立連線，因為伺服器已啟用保存保留保護，但用戶端未啟用此功能。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1016I

未發現符合 'pathname' 的合法檔案。



Explanation:

備份或保存作業已完成，但未處理任何檔案。 可能的原因如下：

   已備份或保存的目錄不含任何檔案
   已從備份或保存中排除檔案

System action:

無

User response:

檢查您輸入的路徑。

------------------------------------------------------------------------
ANS1017E

已拒絕階段作業：TCP/IP 連線失敗。



Explanation:

嘗試使用 TCP/IP 通訊來連接伺服器失敗。 這可能是因為用戶端選項檔中的 TCP/IP 選項設定不正確。 如果 LAN
連線中斷，或系統管理者取消備份作業，則也會發生此錯誤。

System action:

已拒絕階段作業。 處理程序已停止。

User response:

請重試作業，或等待伺服器開始備份，然後重試作業。 若問題仍在，請聯絡您的系統管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1018E

埠 port number 已在使用中



Explanation:

另一個處理程序正在使用 TCPCLIENTPORT 選項所指定的埠。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請聯絡伺服器管理者為伺服器起始的連線設定另一個埠。以此新埠號更新 TCPCLIENTPORT。

------------------------------------------------------------------------
ANS1019E

無法開啟容體。



Explanation:

當 IBM Spectrum Protect 嘗試開啟容體以進行備份或還原作業時， 發生錯誤。

System action:

不執行所要求的作業。

User response:

檢查用戶端錯誤日誌中與此錯誤相關的其他訊息。 確認該容體可供使用，而且未被另一個程序鎖定。 重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1020E

系統物件備份失敗。



Explanation:

在備份 Windows 系統物件檔時發生錯誤。備份並未完成。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請要求系統管理者檢查錯誤日誌。重新啟動與錯誤日誌中指出的系統物件相關的 Windows 服務，然後重試備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1021E

系統物件還原失敗。



Explanation:

在還原 Windows 系統物件檔時發生錯誤。還原並未完成。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請要求系統管理者檢查錯誤日誌。重新啟動機器，然後重新還原錯誤日誌中指出的系統物件。

------------------------------------------------------------------------
ANS1022E

取消節點失敗：node-name 檔案系統：fs-name 作業：op-type 錯誤：error



Explanation:

要求取消遠端作業失敗。 會顯示失敗的節點、檔案空間、作業及原因。

System action:

未取消作業。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1023E

階段作業遭拒絕：節點類型不符



Explanation:

您的節點名稱與不同的作業系統類型相關聯，因而無法在此系統上使用。

System action:

已取消現行作業。

User response:

如果需要新的節點名稱，請洽詢您的系統管理者為您指派新的節點名稱。
一般而言，對於需要存取該伺服器的每一台機器及作業系統配對，您有一個唯一的節點名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS1024E

無法針對 'file_space_namepath_namefile_name'、物件 ID 'object_id:object_id' 回覆碼
'return code' 的 'backup_type' 備份，在伺服器上更新備份屬性。



Explanation:

無法在伺服器上更新所指定備份物件的屬性。 伺服器可能不會反映正確的備份狀態。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

如需相關資訊，請參閱錯誤日誌中之前的錯誤訊息。 重試此作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1025E

已拒絕階段作業：鑑別失敗



Explanation:

鑑別失敗。 您輸入了不正確使用者 ID 或密碼。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請輸入正確的使用者 ID 和密碼。 如果您無法記起正確的使用者 ID 或密碼，請洽詢您的系統管理者以為您節點名稱取得新的指派認證。

------------------------------------------------------------------------
ANS1026E

階段作業遭拒絕：發生通訊協定錯誤。



Explanation:

用戶端收到非預期的網路訊息。 這可能由網路問題或程式設計錯誤造成。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請驗證通訊路徑是否正確地發揮作用，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的 IBM Spectrum Protect
管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1028S

發生內部程式錯誤。



Explanation:

發現非預期的狀況，作業無法繼續。 這可能是程式設計的錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 管理者或 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1029E

遺失與 IBM Spectrum Protect 伺服器的通訊。



Explanation:

與 IBM Spectrum Protect 伺服器的階段作業異常中斷之後，就會發出這個訊息。 用戶端錯誤日誌可能包含此問題的相關資訊。

System action:

停止處理程序。

User response:

*  重新啟動 IBM Spectrum Protect 用戶端，然後重試此作業。

*  如果問題持續，請檢閱用戶端錯誤日誌中是否有與此問題相關的其他訊息。

*  請確認 IBM Spectrum Protect 用戶端機器與 IBM Spectrum Protect 伺服器機器之間的網路連結存在。

*  請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得 進一步的協助。如需本問題的相關資訊，IBM Spectrum
   Protect 管理者可檢閱 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS1030E

作業系統拒絕記憶體配置的要求。



Explanation:

需要存取記憶體，以在處理作業進行時儲存資訊。 在此情況下，所要求的記憶體超過作業系統的配置。 可能的原因如下：

   系統的記憶體不足。
   在其中執行程式的處理程序超出允許配置的最大記憶體數量。
   發生其他錯誤狀況使得程式認為記憶體不足。

System action:

無法完成所要求的作業。

User response:

請關閉所有不需要的應用程式，並重試作業。 如果作業仍失敗，請嘗試將作業分割成幾個較小單位。
例如，如果檔案規格包含數個高階目錄，請依序對每一個目錄執行 IBM Spectrum Protect 作業。 如果 IBM Spectrum
Protect 作業是增量備份，請使用 "-memoryefficientbackup=yes" 選項。

對於支援資源限制的 UNIX 系統，請輸入下列指令來查看記憶體資源限制是否太低： ulimit -a

根據結果資料，您可要求 UNIX 系統 root 使用者增加資源限制，以置換現行預設值。 UNIX 系統 root
使用者擁有增加資源限制的權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS1031E

建立 TCP/IP 連線的嘗試在連線完成之前逾時。



Explanation:

連線嘗試的物件無法在所分配的等待時間之內回應。如果是 B/A 用戶端，這則訊息會顯示在 dsmerror.log 中的訊息 ANS5216E
之前，該訊息提供失敗連線的詳細資料。 此狀況可能是暫時的。

System action:

已停止處理。

User response:

*  請重新啟動 IBM Spectrum Protect 用戶端，然後重試該作業。

*  檢查用戶端選項檔， 並確認 TCPSERVERADDRESS 和 TCPPORT 指定您 IBM Spectrum Protect
   伺服器的正確 TCP/IP 位址和埠號。

*  確認 IBM Spectrum Protect 用戶端機器與 IBM Spectrum Protect 伺服器機器之間存在網路連線功能。

*  如果問題持續發生，請洽詢 IBM Spectrum Protect 管理者提供進一步協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1032E

試圖建立一個 TCP/IP 連接但被主電腦拒絕



Explanation:

建立 TCP/IP 連接的嘗試已被伺服器拒絕。

System action:

已停止處理。

User response:

伺服器未完全起始設定；目前未執行； 未啟動供 TCP/IP 通信使用；或指定了不正確的 TCP/IP 埠號。
如果問題持續發生，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1033E

所指定的 TCP/IP 位址無效。



Explanation:

在網路上找不到由 IBM Spectrum Protect 用戶端的 TCPSERVERADDRESS 設定所指定的 TCP/IP 位址。
發生錯誤的可能原因包括：

*  TCPSERVERADDRESS 用戶端選項指定錯誤的 TCP/IP 位址給 IBM Spectrum Protect 伺服器。

*  主控 IBM Spectrum Protect 伺服器的機器不在網路上。

*  網路問題阻止 IBM Spectrum Protect 用戶端連上主控 IBM Spectrum Protect 伺服器的機器。

System action:

停止處理程序。

User response:

請確認 IBM Spectrum Protect 伺服器的 TCPSERVERADDRESS 和 TCPPORT 設定 為正確的值。使用作業系統
"ping"（或類似工具）公用程式， 以確定機器可以透過網路找到主控 IBM Spectrum Protect 伺服器的機器。
重試作業。如果問題持續發生，請詢問 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1034E

無法呼叫到指定的 TCP/IP 主電腦名稱



Explanation:

無法呼叫到 TCPSERVERADDRESS 陳述式中指定的 TCP/IP 主電腦名稱。

System action:

已停止處理。

User response:

檢查您的選項檔，以察看 TCPSERVERADDRESS 陳述式是否正確。 請聯絡管理者以得知伺服器的正確名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS1035S

找不到或無法讀取選項檔 '檔名'。



Explanation:

發生此錯誤的常見原因包括：

*  預設選項檔不存在。

*  您在啟動 IBM Spectrum Protect 用戶端時指定了 -OPTFILE 選項，但您提供的選項檔不存在。

*  DSM_CONFIG（或 DSMI_CONFIG，如果您使用 IBM Spectrum Protect API
   的話）環境變數指定的選項檔不存在。

*  您在啟動 IBM Spectrum Protect 用戶端時指定了 -OPTFILE 選項，但您提供的選項檔不是使用系統的標準檔案編碼。
   例如，在 Windows 上，預期的檔案編碼是 ANSI。

*  您在啟動 IBM Spectrum Protect 用戶端時指定了 -OPTFILE
   選項，但您提供的選項檔沒有為執行該作業的使用者授與適當的讀取權。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端處理程序停止。

User response:

請確定您要使用的選項檔存在，它有為執行該作業的使用者設定讀取權，而且它使用系統的標準檔案編碼。 例如，在 Windows 上，預期的檔案編碼是
ANSI。請在您作業系統的專用 IBM Spectrum Protect 用戶端手冊中，檢閱配置資訊。 如果問題持續發生，請 IBM
Spectrum Protect 管理者提供進一步協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1036S

選項 'option' 或提供給此選項的值無效。 它位於選項檔案 'file-name' 中 行號為：number 完整項目為：'entry'



Explanation:

所指定的選項或選項值無效。 對於包含日期或時間規格的選項，日期或時間的格式可能不符合 DATEFORMAT 或 TIMEFORMAT
選項指定的格式。

System action:

停止處理程序。

User response:

請更正選項名稱或值。 對於指定日期或時間的選項，請確保指定的日期或時間符合 DATEFORMAT 及 TIMEFORMAT 設定。
如果在指令行上指定 -DATEFORMAT 或 -TIMEFORMAT，則它們必須位於指定日期或時間的選項前面。 例如，使用
-DATEFORMAT=3 -FROMDATE=yyyy-mm-dd，而不是 -FROMDATE=yyyy-mm-dd
-DATEFORMAT=3。

------------------------------------------------------------------------
ANS1037S

指定的關鍵字無效



Explanation:

在選項檔案中發現不正確的關鍵字。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請以有效的項目來更正選項檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS1038S

指定的選項無效。



Explanation:

指定給 IBM Spectrum Protect 的選項不正確。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請更正執行 IBM Spectrum Protect 的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1039S

無法剖析併入或排除型樣。



Explanation:

型樣不正確地格式化，或太複雜而無法解譯。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請驗證已正確地指定併入或排除型樣。 如果型樣正確無誤，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1040S

併入/排除型樣漏了一個右括弧



Explanation:

併入或排除型樣的建構不正確。 缺少結束的方括弧（]）。

System action:

已停止處理。

User response:

更正該型樣的語法。

------------------------------------------------------------------------
ANS1041S

併入/排除型樣必須以目錄定界符號開頭



Explanation:

併入或排除型樣必須以目錄定界符號開頭。

System action:

已停止處理。

User response:

更正該型樣的語法。

------------------------------------------------------------------------
ANS1042S

「併入/排除」型樣遺漏開始或結尾目錄定界字元。



Explanation:

1. 併入/排除型樣含有 '...' 但沒有開始或結尾目錄定界字元。

2. 如果是 Windows，磁碟機區隔字元未緊接在目錄定界字元之後。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請更正型樣的語法。

------------------------------------------------------------------------
ANS1043S

引號不對稱



Explanation:

型樣中指定的引號不相同且不成一組。

System action:

已停止處理。

User response:

請在語法裡用符合的引號來更正此型樣。

------------------------------------------------------------------------
ANS1044W

不支援磁碟區塊大小為 'block-size' 的磁碟映像檔備份 'option-name'。 映像檔備份僅支援 512 位元組區塊的磁碟。



Explanation:

映像檔備份作業支援區塊大小為 512 位元組的磁碟。 不支援其他區塊大小。

System action:

僅對 512 位元組區塊的磁碟使用映像檔備份。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1047E

無法使用目的地檔案系統。已略過下列物件： 檔案空間：'filespace-name' 路徑名稱：' path-name'
檔案名稱：'file-name'



Explanation:

用戶端嘗試將指定的物件還原或擷取至無效的、不存在的或無法聯絡的目的地。

System action:

未還原或擷取該物件。繼續處理下一個物件。

User response:

請使用另一個目的地重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1048E

裝置 'volname' 不是本端的



Explanation:

選取的路徑不是本端裝置，因此不是影像檔作業的有效物件。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區作業。

User response:

請改選其它物件。

------------------------------------------------------------------------
ANS1049E

'filename' 不是影像檔還原的有效目的地檔案



Explanation:

您指定的檔名不是檔案的有效名稱或它是目錄。

System action:

還原處理程序已停止。

User response:

指定正確檔名以還原影像檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS1050E

無法鎖定磁區 'volume-name'，以進行 VSS 即時還原。



Explanation:

無法鎖定磁區，因為另一個應用程式正在存取磁區上的檔案系統。

System action:

停止處理程序。

User response:

停止或暫停在磁區上開啟控點的應用程式。 為進行檔案系統還原，請關閉正在存取「VSS 即時還原」所用檔案系統的應用程式。

如果無法關閉正在存取檔案系統的應用程式，請卸載該檔案系統。 卸載程序完成之後，重新裝載改檔案系統，然後執行「VSS 即時還原」。

如需相關資訊，請參閱錯誤日誌檔 DSMERROR.LOG。

------------------------------------------------------------------------
ANS1051I

無效的使用者 ID 或密碼



Explanation:

您輸入了無效的使用者 ID 或密碼。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法使用不正確的認證來連接伺服器。

User response:

請聯絡您的系統管理者以取得正確的認證。

------------------------------------------------------------------------
ANS1052E

不容許直接連線到「儲存體代理程式」。



Explanation:

您不能直接連線到「儲存體代理程式」。

System action:

已停止處理程序。

User response:

如果要使用「儲存體代理程式」來執行免用 LAN 作業， 請在選項檔中指定 ENABLELANFREE 選項，然後重新啟動處理程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS1053I

現有的檔案空間 file_space_name 已重新命名為 file_space_name



Explanation:

如果檔案空間是供 Windows 系統狀態使用，則會在 IBM Spectrum Protect
備份保存用戶端偵測到多個系統狀態檔案空間（名稱只有大小寫不同）時，發出此訊息。 如果在稍早之前，您的 IBM Spectrum Protect
管理者將系統狀態檔案空間重新命名為相同的名稱，但使用不同的大小寫字元，或電腦的名稱從全大寫字元變更為全小寫或混合的大小寫字元時，可能會有多個系統狀態檔案空間。
如果檔案空間名稱代表磁碟機磁區標籤時，則此檔案空間由較舊的 IBM Spectrum Protect 備份保存用戶端建立。

System action:

如果檔案空間是供 Windows 系統狀態使用，則 IBM Spectrum Protect 會將系統狀態備份到包含最新備份的檔案空間。
舊有檔案空間會重新命名為這則訊息中指定的名稱。 後續的系統狀態備份會繼續將系統狀態備份到相同的（最近使用的）檔案空間。
如果檔案空間名稱代表磁碟機磁區標籤，則它會重新命名為相對應的 UNC 名稱，並繼續將磁碟機備份到此重新命名的檔案空間。

User response:

無須採取進一步的動作。 但是，如果檔案空間是供 Windows
系統狀態使用，則在將來，當您決定不再需要較舊的重新命名之系統狀態檔案空間時，您可以要求 IBM Spectrum Protect 管理者從
IBM Spectrum Protect 儲存體中刪除較舊的檔案空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS1054E

無法將現有的檔案空間 filespace-name 更名為新的檔案空間 filespace-name。IBM Spectrum
Protect回覆碼 = retcode。



Explanation:

用戶端無法將檔案空間名稱從容體標籤命名慣例移轉到 UNC 命名慣例。

System action:

已停止處理。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌和 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌，
以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。如果問題無法解決，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1055I

嘗試將現有的檔案空間 「檔案空間名稱」 更名為新的檔案空間 「檔案空間名稱」， 但磁碟機字母不符合，舊的=「磁碟機字母」、新的=「磁碟機字母」。
忽略舊的檔案空間並備份新的檔案空間。



Explanation:

嘗試將使用磁碟區標籤的現有檔案空間名稱更名為 UNC 格式命名慣例， 但磁碟機字母不符合。 留下現有的檔案空間而建立新的檔案空間。

System action:

程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1056E

無法解析共用/網路路徑 share。 路徑不存在。



Explanation:

備份：嘗試備份的共用/網路不存在，或沒有正確的專用權而無法存取共用。 還原：嘗試還原無法解析的共用/網路路徑。 目錄路徑不存在。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請重試指令並指定目的地，或在嘗試還原共用點之前，先還原目錄樹狀結構。

------------------------------------------------------------------------
ANS1057I

檔案空間 file_space_name 無法重新命名為新的檔案空間 file_space_name， 因為新的檔案空間已存在。



Explanation:

用戶端無法從磁區標籤命名慣例中將檔案空間名稱移轉為 UNC 命名慣例，因為新的檔案空間已存在於 IBM Spectrum Protect
伺服器。

System action:

此作業會使用新的檔案空間繼續作業。 會忽略舊的檔案空間。

User response:

不需要任何動作，但如果不再需要舊檔案空間中的資料，可以將它從 IBM Spectrum Protect 伺服器中刪除。

------------------------------------------------------------------------
ANS1058E

無法聯絡到還原目的地。



Explanation:

可能是目的地檔案系統無效或連絡不到。

System action:

已停止處理。

User response:

請使用另一個目的地重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1059E

選取兩個具有相同影像名稱的非作用中物件。 處理終止



Explanation:

您針對同一影像物件（邏輯磁碟區）選取了一份以上的非作用中版本。 系統無從判斷您要還原的是哪一個。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區還原作業。

User response:

請再試一次，亦即針對您要還原的磁碟區，選取一作用版本或只選取一非作用中版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS1060E

指定的路徑不是已裝載的檔案系統



Explanation:

您所輸入的檔案系統名稱不是對應到此系統的已裝載檔案系統。 可能是檔案系統名稱拼字有錯，或純粹是目前未裝載檔案系統。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區作業。

User response:

請使用已裝載的檔案系統名稱再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1061E

指定的裝置對應到已裝載的檔案系統；您必須使用名稱來指定檔案系統。



Explanation:

您所輸入的邏輯裝置名稱是映射到一個裝載的檔案系統。 只有其檔案系統名稱才能參照此磁區。

System action:

未執行所要求的邏輯磁區作業。

User response:

使用檔案系統名稱代替裝置名稱，並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1062E

當輸入目的地時只能選取單一影像。



Explanation:

您選取了一個以上的影像物件（邏輯磁碟區）準備還原。 您亦指定一目的地。 系統無法將一個以上的影像置於單一目的地磁碟區中。
當選取的物件超過一個時， 必須將每一個還原到其原始的位置中。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區還原作業。

User response:

請再試一次，亦即選取一個要還原到給定目的地的物件，或在不輸入目的地的情況下再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1063E

指定的路徑不是有效的檔案系統或邏輯容體名稱。



Explanation:

無。

System action:

未執行邏輯容體作業。

User response:

請使用有效的路徑重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1064E

處理影像檔作業時，發生非預期的錯誤。



Explanation:

無。

System action:

不執行所要求的作業。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能在此訊息前後發出的其他訊息。盡可能更正所有的問題。如果無法判定或解決此訊息的原因， 請連絡 IBM
技術支援人員以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1065E

影像公用程式的檔案庫版本與 IBM Spectrum Protect API 的不相符



Explanation:

現行系統中所安裝的元件相混。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區作業。

User response:

請重新安裝所有 IBM Spectrum Protect 元件

------------------------------------------------------------------------
ANS1066E

已順利完成還原作業，但是無法重新裝載檔案系統。



Explanation:

無。

System action:

檔案系統仍保持為未裝載。

User response:

請使用裝載指令來裝載檔案系統。在 AIX 上，請執行 fsck（如果作業系統要求這麼做）。

------------------------------------------------------------------------
ANS1067E

系統函數呼叫傳回非預期的錯誤。



Explanation:

如果您執行的是 JFS2 Snapshot 型作業，有可能是 Snapshot 不夠大， 無法包含在建立 Snapshot
之後，對檔案系統所做的所有變更。這可能會導致 Snapshot 無效，使得 IBM Spectrum Protect 用戶端無法讀取
Snapshot。

System action:

不執行所要求的作業。

User response:

檢查用戶端錯誤日誌中與此錯誤相關的其他訊息。 重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

如果您執行的是 JFS2 Snapshot 型作業，請 100% 使用預設 snapshotcachesize，
並確定磁區群組有足夠的磁碟空間（至少與檔案系統一樣大）來配置 Snapshot，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1068E

此裝置不是本端裝置。



Explanation:

選取的路徑對於映像檔作業而言不是有效的物件。選取的路徑是遠端裝置或是位於多路徑裝置上的分割區。

System action:

不會執行所要求的邏輯磁區作業。

User response:

請選擇另一個物件。

------------------------------------------------------------------------
ANS1069E

在讀取裝置中的資料期間發生錯誤



Explanation:

在讀取裝置中的資料時發生錯誤。 僅適用 Windows：可能是因為磁碟機上的損壞磁區所造成。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區作業。

User response:

重試作業，然後檢查錯誤日誌查看詳細資訊。僅適用 Windows：請執行 chkdsk /r 然後重試作業。如果問題持續存在，
可能的解決做法是使用一般 (非影像式) 備份來備份整個磁碟機。請確定已備份您所有的資料。然後使用完整格式化來格式化磁碟機 (不使用 /q
快速格式化選項)。然後還原資料並重試影像檔備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1070E

寫入錯誤



Explanation:

在將資料寫入裝置時發生錯誤。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區作業。

User response:

請重試一次，並查閱錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1071E

輸入的網域名稱 'domain-name' 無效



Explanation:

您輸入了無效的網域名稱。請確認網域名稱是檔案系統，而且此檔案系統已裝載。不能在網域選項中指定目錄，除非目錄是虛擬裝載點。

System action:

如果網域選項中有其他要備份的檔案系統，則會繼續執行處理程序。

User response:

請輸入有效的磁碟機或檔案系統名稱（網域）。

------------------------------------------------------------------------
ANS1072E

無法繼續作業；磁碟機 'drive-name' 沒有磁區標籤。



Explanation:

網域清單中指定的 drive-name 沒有磁區標籤。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請使用系統格式公用程式，將唯一的磁區標籤置於您想要執行 IBM Spectrum Protect 的所有磁碟機上。

------------------------------------------------------------------------
ANS1073E

在 IBM Spectrum Protect 伺服器上找不到領域 'domain-name' 的檔案空間。



Explanation:

原預期在伺服器上可以找到指定的檔案空間， 但是它已不再存在。可能是當現行作業在進行時， 從伺服器發出了刪除檔案空間的指令。

System action:

停止 IBM Spectrum Protect 處理。

User response:

重試作業。如果問題再度發生， 請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請嘗試更正所有指出的問題，
然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1074W

作業遭到使用者所停止。



Explanation:

作業依照使用者的要求而停止。這種情況通常會在按下 'Q' 鍵兩次時發生。

System action:

已停止處理。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1075E

檔名 (行號) 作業系統拒絕對記憶體配置的 IBM Spectrum Protect 要求。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 需要存取記憶體才能在進行處理時儲存資訊。 在此情況下，所要求的記憶體超過作業系統的配置。
可能的原因如下：

   系統的記憶體不足。
   在其中執行程式的處理程序超出所配置的最大記憶體數量。
   發生其他的一些錯誤狀況。沒有可用的記憶體。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成要求的作業。

User response:

請關閉所有不需要的應用程式，並重試作業。如果作業仍然失敗，請嘗試將作業分割成幾個較小單位。比方說，如果檔案規格包含數個高階目錄，請依序對每一個目錄執行
IBM Spectrum Protect 作業。如果 IBM Spectrum Protect 作業是增量備份，請使用
"-memoryefficientbackup=yes" 選項。

對於支援資源限制的 UNIX 系統，您可以輸入下列指令，來檢查記憶體資源限制是否太低： ulimit -a

根據結果資料，您可要求 UNIX 系統 root 使用者將資源限制增加到超過現行預設限制。UNIX 系統 root
使用者擁有增加資源限制的權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS1076E

找不到指定的目錄路徑 'pathname'。



Explanation:

指定的目錄路徑無效或無法存取。

System action:

處理程序已停止。

User response:

使用有效的目錄路徑重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1078S

發生不明的系統錯誤 error-code。



Explanation:

用戶端程式中發生不明錯誤 error-code。

System action:

用戶端已停止。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。 請嘗試更正所有指出的問題，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1079E

未輸入任何檔案規格



Explanation:

您未依提示輸入檔案規格。

System action:

該處理程序不會繼續所要求的作業。

User response:

請輸入檔案規格以繼續。

------------------------------------------------------------------------
ANS1081E

輸入的搜尋檔案規格 '字串' 無效。



Explanation:

您輸入的檔案規格或搜尋字串中包含不正確的字元，或在磁帶機規格或檔案系統名稱中包含萬用字元。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請輸入正確檔案規格，如特定作業系統的相應使用備份保存用戶端書籍所述。

------------------------------------------------------------------------
ANS1082E

所輸入的目的檔規格 '「檔名」' 無效



Explanation:

您輸入的目的檔 「檔名」 規格包含不正確的字元或萬用字元。

System action:

已停止處理程序。

User response:

以對特定的作業系統適當的使用備份/保存從屬站一書中所示來輸入一個正確的檔案規格。

------------------------------------------------------------------------
ANS1083E

先前並未保存 '「檔案空間名稱」' 的任何檔案



Explanation:

您嘗試取回檔案，但先前並未保存指定之磁碟機或檔案系統 (「檔案空間名稱」) 的任何檔案。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請確定您指定了正確的磁碟機或檔案系統， 且是否已保存這些檔案並可供取回。

------------------------------------------------------------------------
ANS1084E

先前並未備份 'filespace-name' 的任何檔案，或者對現行作業系統來說，指定的檔案空間無效。



Explanation:

您不能還原檔案。 檔案空間或磁帶機無效，或備份副本不存在。

System action:

處理程序停止。

User response:

請指定有效的磁帶機或檔案空間。 請驗證備份副本已存在。

------------------------------------------------------------------------
ANS1085E

VMware vStorage API 報告 Snapshot 配置無效。



Explanation:

由於 Snapshot 配置無效，發生 VMware vStorage API 錯誤。

System action:

發生 VMware vStorage API 錯誤，並且虛擬機器備份失敗。

User response:

請檢查 VMware 日誌，以取得可能的錯誤原因，並重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1086E

在備份、保存或移轉處理過程中，找不到檔案



Explanation:

備份、保存或移轉所處理的檔案不在從屬站上。 另一個程序在 IBM Spectrum Protect 備份、 儲存或移轉這個檔案之前先刪除了它。

System action:

略過該檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1087E

存取指定檔案或目錄被拒絕



Explanation:

存取指定的檔案或目錄被拒絕。 您試著讀取或寫入某個檔案，但是您沒有該檔案或目錄的存取權。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請確定您指定了正確的檔案或目錄名稱、更正許\可權，或指定新的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1088E

檔案空間 '「檔案空間名稱」' 不存在



Explanation:

指定的檔案空間（領域）不正確或不存在於機器中。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請指定現存的領域（磁碟機代號或檔案系統名稱）來重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1089E

目的目錄路徑長度超出了系統最大值



Explanation:

將指定的路徑名稱和還原檔名中的路徑名稱合併所建立的名稱長度超出系統最大值。

System action:

已停止處理程序。

User response:

指定一個目的地路徑，其合併長度必須小於系統最大值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1090E

這個用戶端不再支援 LVM1 裝置。



Explanation:

所選的路徑參照由 LVM 第 1 版所管理的磁區裝置。這個版本的用戶端已不再支援 LVM 1，因此 LVM 1 不是 影像作業的有效物件。

System action:

未執行所要求的邏輯磁區作業。

User response:

請使用支援 LVM1 的舊版用戶端來執行邏輯磁區作業。另一種方法是，您可以升級至 LVM2，並將磁區移轉至 LVM2。這個用戶端支援 LVM2
進行邏輯磁區作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1091E

在物件查詢期間發生伺服器通信錯誤。



Explanation:

在伺服器的物件查詢期間，發生異常的通信錯誤。

System action:

已停止處理程序。

User response:

驗證從屬站與伺服器機器之間的通信為作用中。 伺服器停用、處理器停用以及通信控制器停用都會導致此錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1092W

找不到符合搜尋準則的檔案



Explanation:

您輸入了在伺服器資料庫中找不到的搜尋模式或檔名。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請確定搜尋模式是正確的，或指定新的搜尋字串。

------------------------------------------------------------------------
ANS1093E

您的 IBM Spectrum Protect 伺服器不支援時間點處理。



Explanation:

用戶端要求了時間點查詢或還原作業， 但是用戶端連接到的 IBM Spectrum Protect 伺服器不支援時間點作業。

System action:

已停止處理。

User response:

請確定您已連接到正確的 IBM Spectrum Protect 伺服器。如果您已連接到正確的伺服器， 則請在不指定任何時間點選項下，重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1094E

嘗試連接至虛擬機器上的還原位置時發生錯誤。請確認還原位置存在於虛擬機器上，而且您的帳戶有權存取此位置。



Explanation:

執行還原處理程序期間，系統會建立共用以存取虛擬機器上的還原位置。在此狀況下，系統無法建立共用。通常，如果還原位置不存在或者使用者帳戶無權存取此位置，則會發生此錯誤。

System action:

系統無法建立共用。

User response:

請確認還原位置存在於虛擬機器上，而且您的帳戶有權存取此位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1096S

該節點可能不在伺服器上，或該節點沒有作用原則集。



Explanation:

當您嘗試存取另一個節點的資料時會發生此錯誤。該節點未向 IBM Spectrum Protect 伺服器登錄，或該節點沒有作用原則集。

System action:

停止處理程序。

User response:

請確認您嘗試存取其資料的節點已向 IBM Spectrum Protect 伺服器登錄。如果您有超過一個 IBM Spectrum
Protect 伺服器，請確定有連接到正確的伺服器，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect
管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1097E

無法從說明檔中讀取用戶端說明文字。



Explanation:

已順利開啟說明檔且其目錄可以使用，但從說明檔中讀取文字時發生問題。

System action:

已停止處理程序。

User response:

如果已設定 DSM_DIR 環境變數，請驗證它指向包含現行層次 IBM Spectrum Protect 程式檔案的目錄，然後再重試該作業。
如果問題再次發生，請重新安裝用戶端軟體。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1098E

處理終止；程式記憶體已經用盡。



Explanation:

程式使用了所有的可用儲存體。

System action:

已停止處理程序。

User response:

釋放任何執行中但不必要的程式（TSR），然後重試此作業。 縮減查詢範圍以及傳回的資料量也可以解決這個問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS1099E

不是先前保存的檔案 '「檔名」'



Explanation:

您嘗試存取的檔案未儲存於伺服器上。

System action:

已停止處理程序。

User response:

確保指定的檔名是正確的。

------------------------------------------------------------------------
ANS1100E

不是先前備份的檔案 '「檔名」'



Explanation:

您嘗試存取的檔案未儲存於伺服器上。

System action:

已停止處理程序。

User response:

確保指定的檔名是正確的。

------------------------------------------------------------------------
ANS1101E

使用者未獲授權加密 檔案空間名稱目錄路徑檔名。



Explanation:

使用者未獲授權加密該檔案。通常，只有 IBM Spectrum Protect 授權的使用者或 root 使用者才可以使用 IBM
Spectrum Protect 加密。 不過，PASSWORDACCESS 和 ENCRYPTKEY
選項的特定組合容許非授權使用者執行加密作業。

System action:

檔案未備份或未還原。

User response:

以 root 或 IBM Spectrum Protect 授權使用者身分登入，並重試此作業。如需 ENCRYPTKEY
選項的正確用法，請參閱《IBM IBM Spectrum Protect 備份保存用戶端安裝和使用手冊》。

------------------------------------------------------------------------
ANS1102E

過多的指令行引數個數已傳遞到程式。



Explanation:

此指令處理常式接收到的運算元比它可以使用的還多。 規則為：

*  查詢只可以包含一個檔案規格。

*  「還原」(Restore) 及「擷取」(Retrieve) 可以包含兩個檔案規格。

*  「保存」(Archive)、「增量」(Incremental) 及「選擇性」(Selective) 最多可以包含 20 個檔案規格。
   若要略過 20 個運算元的限制，請在失敗的 archive、incremental 或 selective 指令上使用
   -REMOVEOPERANDLIMIT 選項。

附註：如果用戶端在內部展開萬用字元（而不是接受 Shell 中的展開清單），則它的運作效率會更高。

System action:

已停止處理程序。

User response:

減少引數的個數，然後再重試該作業。 對於 UNIX 型的系統，請確定您以引號括住包含型樣相符字元的規格。 另一種替代方案是，在失敗的
archive、incremental 或 selective 指令上使用 -REMOVEOPERANDLIMIT 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1103E

輸入了無效的管理類別



Explanation:

您輸入了無效的管理類別。

System action:

無法執行所要求的作業。

User response:

請使用有效的管理類別來重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1104E

此檔案的管理類別沒有有效的保存副本群組。 系統將不保存此檔。



Explanation:

此檔案的管理類別沒有指定的保存副本群組。 此檔案不會被保存。

System action:

已停止處理程序。

User response:

新增一個有效的保存副本群組到此管理類別，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1105E

這個檔案的管理類別沒有有效的備份副本群組。 系統不會備份此檔案。



Explanation:

這個檔案的管理類別沒有指定備份副本群組。 系統不會備份此檔案。

System action:

處理程序已停止。

User response:

將有效的備份副本群組新增至管理類別， 然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1106E

ENCRYPTKEY SAVE 的配置不正確。未使用加密。



Explanation:

此訊息是在設定 ENCRYPTKEY SAVE 和 PASSWORDACCESS PROMPT 選項時， 針對 IBM Spectrum
Protect 授權的使用者以及 root 使用者所發出。請注意，這些是預設值。這些值並不容許加密。

System action:

檔案未加密。

User response:

如果要儲存加密金鑰，就必須變更配置值。請將 PASSWORDACCESS GENERATE 新增至您的系統選項檔中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1107E

無效的選項/值：'option'



Explanation:

您指定的 IBM Spectrum Protect 選項或選項值不正確。

System action:

對於指令行用戶端：處理程序會停止。

對於原生 GUI
用戶端：存在對起始設定用戶端非常重要的一小部分選項。如果在其中一個選項中發現錯誤，則會顯示此訊息，且用戶端會終止，而不進一步處理。

User response:

指定正確的 IBM Spectrum Protect 選項，如特定作業系統的適當 使用備份保存用戶端書籍所定義。

------------------------------------------------------------------------
ANS1108E

function 指令的選項 (option) 無效。



Explanation:

此訊息有兩個可能的原因：

*  針對指令或次指令 (function) 指定的 option 選項，該指令或次指令無法使用該選項。

*  該選項出現在起始指令行上，但在那裡不是有效的。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請參閱《備份保存用戶端安裝與使用手冊》，以取得具名選項的正確用法。

------------------------------------------------------------------------
ANS1110E

無法開啟用戶端說明檔 file-name。



Explanation:

找不到說明檔 file-name 時通常會發生此問題。

System action:

已停止處理程序。

User response:

如果已設定 DSM_DIR 環境變數，請驗證它指向包含現行層次 IBM Spectrum Protect 程式檔案的目錄，然後再重試該作業。
如果問題再次發生，請重新安裝用戶端軟體。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1111E

所要求的作業無法使用輸入的管理類別。



Explanation:

管理類別無效，因為「資料版本存在數」值大於 30。 針對 VVOL 資料儲存庫上的本端備份，此值必須為 1 - 30。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請使用有效的管理類別來重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1113E

Snapshot 快取位置無效。



Explanation:

Snapshot 快取位置必須指向已格式化為 NTFS 的本端磁區。預設的快取位置是在執行 Snapshot 的相同磁區上。作業將繼續且無
Snapshot 支援。

System action:

用戶端不執行 Snapshot 備份作業。

User response:

請使用 SNAPSHOTCACHELOCATION 選項來指定不同的 Snapshot 快取位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1114I

正在等待裝載離線媒體。



Explanation:

在作業可以繼續之前，伺服器正等待所要求的媒體變成可用。

System action:

等待所要求的資料。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1115W

檔案 'file-namefile-namefile-name' 被「併入/排除」清單排除



Explanation:

您無法備份、保存或移轉被排除的檔案。

System action:

無法處理檔案。

User response:

如果是刻意排除檔案，請忽略此訊息。 否則，請修改併入/排除清單、重新啟動用戶端，並重試作業。 請聯絡您的 IBM Spectrum
Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1116E

程序是在非互動式模式下執行，但需要有使用者輸入。



Explanation:

這個程序需要鍵盤輸入，但非互動式程序無法從鍵盤讀取輸入資料。

System action:

已停止處理。

User response:

請執行下列動作來解決這個錯誤：

*  在互動式模式下執行產品。

*  確定設定的密碼是正確的。

------------------------------------------------------------------------
ANS1117E

PICK 和 LATEST 選項同時使用時便無效



Explanation:

在還原期間，不可同時使用 PICK 與 LATEST 選項。

System action:

已停止處理程序。

User response:

只使用 PICK 或 LATEST 選項重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1118I

輸入了無效的檔案空間數字。 請重試。



Explanation:

當您使用 PICK 選項時，代表檔案空間的數字不正確。

System action:

處理程序等待您的規格。

User response:

請輸入正確的檔案空間數字。

------------------------------------------------------------------------
ANS1119I

正在起始設定 '「檔案空間名稱」' 檔案空間的移除作業。



Explanation:

指出已開始刪除指定之 「檔案空間名稱」 上的 檔案空間。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1120E

移除檔案空間 'filespace-name' 失敗



Explanation:

試圖刪除檔案空間（NAS 或一般檔案空間），但是該試圖不成功。

*  您的用戶端登錄可能未獲授權刪除伺服器上的檔案空間。請尋找訊息 ANS1126E。

*  伺服器上不存在指名的檔案空間。請尋找訊息 ANS1122W。

*  此訊息之後的訊息中將會說明其他原因

System action:

已停止處理。

User response:

請按照此訊息隨附的其他訊息的建議來採取動作。如果指示重新移除檔案空間，請按照指示。如果問題持續存在，則您的 IBM Spectrum
Protect 管理者有權限可以為您刪除檔案空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS1121I

已順利將移除檔案空間 'filespace-name' 的要求送至伺服器。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已要求刪除指定的 filespace-name。 當顯示這則訊息，
實際上可能尚未完成刪除程序。如果要確認刪除已順利完成，請參閱伺服器日誌。

在刪除程序期間，伺服器上有可能發生錯誤， 或是檔案空間可能包含處於刪除保留狀態的保存物件。在任一情況下，都不會刪除檔案空間。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1122W

檔案空間 '「檔案空間名稱」' 不存在於伺服器上。 檔案空間可能 已被另一個使用您節點名稱的從屬站或 管理者刪除。



Explanation:

指定的 「檔案空間名稱」 不存在於伺服器上。 您的系統管理者可能已經刪除檔案空間，或者是另一個使用從屬站節點名稱的從屬站已將之刪除。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1123E

垂直螢幕尺寸太小，無法顯示 「說明」目錄。 請加高視窗高度。



Explanation:

執行 HELP 指令需要使用者提示以及至少一行 HELP 目錄的空間。

System action:

未顯示說明目錄，且 help 指令未完成。

User response:

增加顯示視窗的大小，以顯示更多列的文字。

------------------------------------------------------------------------
ANS1125E

不對稱引號： '「字串」'



Explanation:

型樣中指定的引號不相同且不成一組。

System action:

已停止處理程序。

User response:

在語法中使用對稱的引號來更正該型樣。

------------------------------------------------------------------------
ANS1126E

因為此節點沒有刪除已保存或已備份資料的許可權，所以無法刪除檔案空間。



Explanation:

除非您的 IBM Spectrum Protect 管理者已授權您的節點執行此動作，否則您無法刪除檔案空間。
授權將允許您刪除備份資料及/或保存資料。

System action:

刪除處理失敗。

User response:

請使用 DSMC QUERY SESSION 指令驗證您的授權。 請要求您的 IBM Spectrum Protect
管理者提供必要的授權或為您刪除檔案空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS1127E

節點沒有許可權可刪除保存檔。



Explanation:

您無法刪除保存檔，除非 IBM Spectrum Protect 管理者授權您的節點這麼做。

System action:

IBM Spectrum Protect 未刪除保存檔。

User response:

使用 DSMC QUERY SESSION 指令驗證授權。請 IBM Spectrum Protect 管理者提供必要的授權。

------------------------------------------------------------------------
ANS1128S

指定至目錄的管理類別不存在。



Explanation:

DIRMC 選項所指名的管理類別不存在於伺服器已指定的原則集中。 錯誤日誌包含一個顯示無效管理類別名稱的項目。

System action:

停止處理程序。

User response:

從用戶端選項檔移除目前的 DIRMC 選項，然後執行 DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL 以檢視可用的管理類別的相關資訊。
請確定您選取的管理類別有備份副本群組。 如果您有超過一個 IBM Spectrum Protect 伺服器，請確定有連接到正確的伺服器。
如果找不到適當的管理類別，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1129S

目錄所使用的管理類別沒有備份副本群組。



Explanation:

DIRMC 選項所指名的管理類別不包含備份副本群組。

System action:

停止處理程序。

User response:

從用戶端選項檔移除目前的 DIRMC 選項，然後執行 DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL 以檢視可用的管理類別的相關資訊。
請確定您選取的管理類別有備份副本群組。 如果您有超過一個 IBM Spectrum Protect 伺服器，請確定有連接到正確的伺服器。
如果找不到適當的管理類別，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1130E

磁碟機沒有標籤。無法繼續執行作業。



Explanation:

備份或保存抽取式媒體需要具有容體標籤的媒體。試圖在沒有標籤的抽取式容體上備份或保存資料。

System action:

不執行所要求的作業。

User response:

請在抽取式媒體上建立容體標籤，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1131E

存在重複的容體標籤。無法繼續執行作業。



Explanation:

如果是抽取式媒體，IBM Spectrum Protect 使用容體標籤作為檔案空間名稱。為了防止不同容體中的資料儲存在 IBM
Spectrum Protect 伺服器上的相同檔案空間中，因此不容許備份或保存具有重複容體標籤的抽取式媒體容體。

System action:

不執行所要求的作業。

User response:

請變更抽取式媒體容體上的容體標籤， 以便能沒有重複的標籤。然後重新啟動 IBM Spectrum Protect，再重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1132E

已經為節點 '「節點」'定義了 '「存取規則」' 存取規則。 舊的規則必須先刪除，才能定義新的規則。



Explanation:

您嘗試為指定的節點定義權限，但該節點已定義過權限。

System action:

IBM Spectrum Protect 未重新定義指定之節點的權限。

User response:

更新權限；或刪除舊的規則再 定義新的規則；或使用現行權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS1133W

表示式中可能有未以引號括住的萬用字元。



Explanation:

無法處理這個指令，因為 UNIX Shell 展開一個萬用字元表示式， 例如，沒有引號的星號 (*) 或問號 (?)。

如果表示式未包含萬用字元，而您想要在「保存」、「選擇性」或「遞增式」指令中放置 超出指定限制的運算元，請在指令中新增
-REMOVEOPERANDLIMIT 選項，然後重試。

System action:

視指令而定。

User response:

用引號括住萬用字元表示式，或新增 -REMOVEOPERANDLIMIT 選項，然後重新輸入指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1134E

磁碟機 drive-name 為不正確的磁碟機規格



Explanation:

指定的磁碟機名稱無效；磁碟機可能尚未定義。

System action:

處理程序會跳過不正確的磁碟機，並繼續處理下一個磁碟機。

User response:

請檢查不正確的磁碟機。

------------------------------------------------------------------------
ANS1135E

磁碟機 drive-name1 是虛擬磁碟機 drive-name2。它無法備份或保存。



Explanation:

一個磁碟機是另一個磁碟機的替代磁碟機 (SUBST)。SUBST 磁碟機無法備份或保存。

System action:

已跳過 SUBST 磁碟機。繼續處理下一個磁碟機。

User response:

如果一個磁碟機是另一個磁碟機的替代磁碟機，請勿給此磁碟機指定任何檔案規格。將任何明確的替代磁碟機從 DOMAIN 陳述式中移除，或者使用
-<drive:> 表示法來移除替代磁碟機（如果指定 ALL-LOCAL 的話）。

------------------------------------------------------------------------
ANS1136E

不是檔案擁有者



Explanation:

因為用戶端不是檔案擁有者，所以無法備份檔案。

System action:

已跳過此檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1137W

略過無效索引 '「號碼」'。



Explanation:

您為「索引」索引的 「號碼」 不正確。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正「索引」登錄，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1138E

'「指令名稱」' 指令後面一定要跟著子指令



Explanation:

您輸入了不完整的 「指令名稱」。

System action:

已停止處理程序。

User response:

輸入具有正確語法的指令，然後繼續執行。

------------------------------------------------------------------------
ANS1139W

'object-nameobject-nameobject-name' 已被還原為 'temp-name'。 需要重新開機才能完成還原。



Explanation:

另一個應用程式正在使用被還原的檔案，所以無法立即取代它。 該檔案會在下次重新啟動作業系統期間被取代。
注意直到重新開機發生時，系統或其應用程式可能不穩定，這是很重要的。 不穩定的程度視檔案對作業系統或應用程式的時間關鍵性而定。

System action:

已使用暫時的名稱還原檔案，並指示作業系統在下次重新啟動作業系統期間，將原始檔案取代為還原的檔案。

User response:

請在還原作業結束之後，儘快重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS1140E

Set Access 指令的格式無效。



Explanation:

SET ACCESS 指令至少必須有三個運算元，其中第一個運算元必須是 BACKUP 或 ARCHIVE。必須遵循格式有效的檔案規格。

System action:

處理程序已停止，未執行指令。

User response:

請使用 HELP SET ACCESS 指令以取得用法的完整詳細資料， 然後使用正確語法輸入 SET ACCESS 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1141W

不明指令 - 「指令名稱」



Explanation:

您輸入了不正確的 「指令名稱」。

System action:

無。

User response:

輸入正確的指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1143E

DIRSONLY 和 FILESONLY 選項同時使用時便無效



Explanation:

DIRSONLY 和 FILESONLY 選項不能同時使用。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請用 DIRSONLY 或 FILESONLY 選項，重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1144W

伺服器的密碼身份驗證不是在作用中



Explanation:

無。

System action:

已停止處理程序。

User response:

因為伺服器上的密碼身份驗證已關閉， 所以您不需更新密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS1145E

已超出巨集巢套層次上限。巨集最多可以巢套 10 個層次。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 容許巨集呼叫其他巨集，例如，巨集 'A' 呼叫巨集 'B'，接著它再呼叫巨集 'C'。這是巢套至 3
個層次。上限為 10 個層次（起始巨集加上目前執行巨集內的九個呼叫層次）。只要呼叫未巢套， 在巨集內可以進行的不同巨集呼叫數就沒有限制。

System action:

將忽略巨集並傳回錯誤。

User response:

請減少巨集巢套的層次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1146E

無法開啟巨集檔案 '「檔案規格」'。



Explanation:

您輸入了一個巨集指令，並指定所顯現的巨集檔名稱。 然而，無法開啟該檔案以供讀取。

System action:

系統不處理該巨集，且會傳回錯誤。

User response:

以適當的巨集名稱輸入指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1147E

檔案目前是無法使用的。



Explanation:

檔案目前是無法使用的。

System action:

略過該檔案。

User response:

請檢查是否此檔案被其它的程序鎖住了。 如果不是，請重試該指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1148I

'Command-name' 指令已順利完成



Explanation:

指定的 command-name 已順利完成。

System action:

指令已完成。

User response:

請繼續正常操作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1149E

沒有網域可用於增量備份。網域可能是空的，或者已排除網域中的所有檔案系統。



Explanation:

已啟動增量備份，但未選取任何網域。 此訊息的可能原因包括：

*  已嘗試備份使用 EXCLUDE.FS 選項排除的檔案系統。

*  DOMAIN 是空的。即，DOMAIN 陳述式排除一個以上檔案系統，但是沒有任何 DOMAIN 陳述式包括任何檔案系統。

*  DOMAIN ALL-LOCAL 已生效，但系統沒有任何本端檔案系統。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請驗證是否已適當地配置 DOMAIN 陳述式，然後重試該備份。DOMAIN
陳述式可以位於用戶端選項檔案（dsm.opt、dsm.sys）、用戶端選項集、排程定義及 Script 化 IBM Spectrum
Protect 指令中。 更正動作包括：

*  確保 DOMAIN 選項設定指定您要備份的檔案系統。

*  如果 EXCLUDE.FS 陳述式已排除應該備份的檔案系統，請移除 EXCLUDE.FS 陳述式。

*  如果 DOMAIN 陳述式中列出不應該備份的檔案系統，請從 DOMAIN 陳述式中移除檔案系統。

*  確保 DOMAIN 不是空的。即，如果任何 DOMAIN 陳述式從備份中排除檔案系統，請確保 DOMAIN 陳述式包括應該備份的檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS1150E

由於您以本端系統帳戶來執行， 而無法還原現行使用者設定檔。



Explanation:

本端系統帳戶沒有設定檔。 因此您無法還原其設定檔。

System action:

處理程序停止。

User response:

請登入您想還原其設定檔的使用者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1151E

'drive-name1' 不是叢集磁碟。



Explanation:

指出的檔案系統不是叢集磁碟。 由於 CLUSTERNODE 選項設為 YES， 因此無法備份或保存檔案系統。

System action:

停止處理程序。

User response:

如果 CLUSTERNODE 選項不正確地設為 YES，請將該選項變更為 NO，然後重試作業。
否則，請參閱用戶端手冊，以取得關於配置用戶端以在叢集環境中執行的進一步資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1152E

VMware vStorage API 報告靜止虛擬機器失敗。



Explanation:

靜止虛擬機器時，發生 VDDK 錯誤。

System action:

發生 VMware vStorage API 錯誤，並且虛擬機器備份失敗。

User response:

如果發生 Snapshot 時，虛擬機器上存在大量活動，則可能發生此錯誤。 請嘗試設定 INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS
選項，以解決此問題。 此外，請檢查 VMware 日誌，以取得可能的讀取錯誤原因，並再次嘗試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1153E

'drive-name1' 是叢集磁碟。



Explanation:

指出的檔案系統是叢集磁碟。 由於 CLUSTERNODE 選項設為 NO， 因此無法備份或保存檔案系統。

System action:

停止處理程序。

User response:

如果 CLUSTERNODE 選項不正確地設為 NO，請將該選項變更為 YES，然後重試作業。
否則，請參閱用戶端手冊，以取得關於配置用戶端以在叢集環境中執行的進一步資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1154E

物件名稱 'filespace namepath-namefile-name' 包含現行語言環境無效的多位元組序列。



Explanation:

在物件名稱中發現對於現行語言環境無效的多位元組序列。 可能是路徑或檔名已毀損，或者以不同於現行語言環境的語言編碼。

System action:

已跳過物件。

User response:

如果檔名和路徑未經毀損，請以有效的語言環境處理檔案。 在備份 snapdiff
的情況下，請聯絡管理者以檢查環境，並在修正錯誤之後執行完整增量備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS1155E

影像檔備份沒有可用的領域。



Explanation:

已啟動影像檔備份，但未指定任何領域。

System action:

已停止處理程序。

User response:

選擇一個領域，然後重新啟動影像檔備份。請以手動方式或透過 GUI 喜好設定編輯器，使用 dsm.opt 檔中的 domain.image
選項來設定影像檔領域。

------------------------------------------------------------------------
ANS1156E

當 CLUSTERNODE 設為 YES 時，NODENAME 不能是本端機器名稱。



Explanation:

若 IBM Spectrum Protect 當成叢集節點執行，則節點名稱不能是本端機器名稱。

System action:

處理程序停止。

User response:

請將節點名稱改成叢集名稱或其他任何名稱，然後重新啟動 IBM Spectrum Protect。

------------------------------------------------------------------------
ANS1157E

當用戶端以叢集節點執行時，無法備份或還原登錄。



Explanation:

CLUSTERNODE 選項設為 YES 時， 無法備份或還原登錄。

System action:

不會備份或還原登錄。

User response:

如果 CLUSTERNODE 選項不正確地設為 YES，請將該選項變更為 NO，然後重試作業。
否則，請參閱用戶端手冊，以取得關於配置用戶端以在叢集環境中執行的進一步資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1158E

當用戶端以叢集節點執行時，無法備份或還原事件日誌。



Explanation:

CLUSTERNODE 選項設為 YES 時， 無法備份或還原事件日誌。

System action:

不會備份或還原事件日誌。

User response:

如果 CLUSTERNODE 選項不正確地設為 YES，請將該選項變更為 NO，然後重試作業。
否則，請參閱用戶端手冊，以取得關於配置用戶端以在叢集環境中執行的進一步資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1159E

另一程序正在使用指定的檔案



Explanation:

另一程序正在使用指定的檔案。 您試著讀取或寫入另一個程序正在使用的檔案。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請確定您指定了正確的檔案或目錄名稱、更正許\可權，或指定新的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1162E

無法裝載檔案系統



Explanation:

裝載檔案系統的系統呼叫失敗。

System action:

檔案系統維持卸載狀態。

User response:

請使用裝載指令裝載檔案系統。 在 AIX 方面，如果是由作業系統提出此要求，請執行 fsck。

------------------------------------------------------------------------
ANS1163E

無法卸載檔案系統。



Explanation:

卸載檔案系統的系統呼叫失敗。

System action:

未執行邏輯磁碟區作業。

User response:

請確定目前未存取裝置或檔案系統，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1164E

未裝載檔案系統



Explanation:

目前未裝載指名的檔案系統。 必須為 IBM Spectrum Protect 裝載此檔案系統，才能執行影像備份。

System action:

未執行邏輯磁碟區作業。

User response:

請裝載檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS1165E

目的地小於來源



Explanation:

配置給所選定的目的地的空間小於來源。

System action:

未執行還原作業。

User response:

請選擇另一個較大的目的地，或增加目的地檔案空間的大小。

------------------------------------------------------------------------
ANS1166E

來源與目的地的檔案系統類型不同。



Explanation:

來源與目的地檔案系統類型不相符。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區作業。

User response:

請選擇一個檔案系統類型與來源相同的目的地。

------------------------------------------------------------------------
ANS1168E

錯誤：無法建立影像物件。



Explanation:

可能是下列的某一個原因，使得無法建立影像物件：

*  執行影像指令的是非 root 使用者。

*  找不到影像外掛程式檔案庫。

System action:

不支援所要求的邏輯磁碟區功\能。

User response:

請在更正失敗原因之後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1169W

沒有 「影像名稱」 的目次。



Explanation:

所要求之目次的影像項目為原始邏輯磁碟區，或者未以 -TOC 選項備份。

System action:

未顯示任何目次。

User response:

請改選其它影像物件以顯示其 TOC。

------------------------------------------------------------------------
ANS1170I

輸入了無效的選項數字。 請重試。



Explanation:

所選取的數字未在映像檔清單中顯示。 它小於 1 或大於所顯示的最高項目數字。

System action:

用戶端提示您輸入一個有效的選項。

User response:

請輸入一個清單中的數字，或輸入 'Q' 以退出。

------------------------------------------------------------------------
ANS1177E

您必須為這個作業指定一個路徑。



Explanation:

您必須為這個作業指定一個路徑，它才能順利執行。

System action:

處理程序停止。

User response:

請指定一個有效路徑，然後重新執行指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1181E

與日誌服務程式通訊失敗。



Explanation:

使用具名管線與日誌服務程式通訊時發生錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

請重新啟動日誌服務程式，然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1183E

在處理系統物件 'sys-obj-name' 時發生不明錯誤： MS API 函數 'func-name' 失敗， 錯誤為
error（error）



Explanation:

在處理系統物件時發生不明錯誤。取回的錯誤資訊會指出失敗的原因。這項資訊可用來診斷問題。

System action:

IBM Spectrum Protect 已結束現行作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者以取得其他相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1184W

這個從屬站不支援 command subcommand 指令。



Explanation:

這部電腦的作業系統上所執行的從屬站不支援 command subcommand 指令。

System action:

無法處理此指令。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1185E

您提供的說明搜尋引數 "字串" 太長或包含不對稱的引號。



Explanation:

有效的引數包括區段編號、指令名稱、選項名稱及訊息號碼之類的名稱。這些搜尋引數全部都很簡短，且都不需要引號。

System action:

未執行說明要求，但您還有另一次機會可以輸入有效的引數、顯示目錄或結束說明。

User response:

請依指示來回應後續的提示。

------------------------------------------------------------------------
ANS1186I

所指定檔案沒有支援說明區段的內容。 對訊息說明的要求會導致都找不到主題。 請輸入區段編號、選項名稱、指令名稱， 或指令與次指令。 否則，請按
Enter 鍵，或按 't' 以顯示 目錄，或按 'q' 以結束說明：



Explanation:

請重新安裝產品以更正說明檔。

System action:

說明指令暫停，可讓您另做選擇。

User response:

安裝期間，已建立適當的說明檔。 您的系統管理者可協助您取得原始說明檔來取代指名的無效檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1187E

具名的說明檔 "filename" 有無效的內容。



Explanation:

請重新安裝產品以更正說明檔。

System action:

說明指令已終止。

User response:

安裝期間，已建立適當的說明檔。 您的系統管理者可協助您取得原始說明檔來取代指名的無效檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1188E

選取的檔案系統是由 HSM 所管理，因此對影像作業而言，它不是有效的物件



Explanation:

HSM 不容許在受管理的檔案系統上進行影像備份。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區作業。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1189E

DIRSONLY 和 V2ARCHIVE 選項同時使用時便無效



Explanation:

DIRSONLY 和 V2ARCHIVE 選項可同時使用。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請用 DIRSONLY 或 V2ARCHIVE 選項，重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1190E

已順利刪除「符號」鏈結 '鏈結名稱' 到 '目標' 。



Explanation:

日誌 '鏈結名稱' 不可以是一個符號鏈結。

System action:

符號鏈結 '鏈結名稱' 已刪除，已建立日誌，並停止處理程序。

User response:

請檢查新檔案的位置。 若要指定新日誌檔的位置，請參考使用者手冊中的 'errorlogname' 選項， 'schedlogname' 選項和
'DSM_LOG' 環境變數。

------------------------------------------------------------------------
ANS1191E

無法刪除符號鏈結 '鏈結'。



Explanation:

日誌 '鏈結名稱' 不可以是一個符號鏈結。

System action:

停止處理。

User response:

刪除符號鏈結 '鏈結名稱'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1192E

不可指定錯誤日誌 '鏈結' 為符號鏈結 。



Explanation:

錯誤日誌 '鏈結名稱' 不可以是一個符號鏈結。

System action:

符號鏈結 '鏈結名稱' 已刪除，已建立錯誤日誌，並停止處理程序。

User response:

請檢查新錯誤日誌的位置。 若要指定新錯誤日誌的位置，請參考使用者手冊中的 'errorlogname' 選項和 'DSM_LOG' 環境變數。

------------------------------------------------------------------------
ANS1193E

不可指定追蹤檔 '鏈結' 為符號鏈結。



Explanation:

基於安全性和系統整合原因，追蹤檔 'linkname' 不得為符號連結。

System action:

符號鏈結 '鏈結名稱' 已刪除，已建立追蹤檔，並停止處理程序。

User response:

使用 TRACEFILE 選項指定實際追蹤檔位置，而不使用符號連結。

------------------------------------------------------------------------
ANS1194E

VMware vStorage API 報告虛擬機器正在進行另一項作業。



Explanation:

由於另一項虛擬機器作業正在進行中，發生 VMware vStorage API 錯誤。

System action:

發生 VMware vStorage API 錯誤，並且虛擬機器備份失敗。

User response:

請等待其他作業完成，然後再次嘗試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1197E

讀取資料以進行備份時，發生 VMware 虛擬磁碟套件 (VDDK) API 讀取失敗。



Explanation:

讀取資料以進行備份時，發生 VMware 虛擬磁碟套件 (VDDK) API 讀取錯誤。

System action:

發生 VMware 虛擬磁碟套件 (VDDK) API 讀取錯誤，並且虛擬機器備份失敗。

User response:

請檢查 VMware 日誌，以取得可能的讀取錯誤原因，並再次嘗試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1198E

讀取資料以進行備份時，VMware 虛擬磁碟套件 (VDDK) API 報告記憶體不足狀況。



Explanation:

讀取資料以進行備份時，由於記憶體不足狀況，發生 VMware 虛擬磁碟套件 (VDDK) API 讀取錯誤。

System action:

發生 VMware 虛擬磁碟套件 (VDDK) API 讀取錯誤。 虛擬機器備份失敗。

User response:

請檢查 VMware 日誌，以取得可能的讀取錯誤原因，並再次嘗試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1199E

PRESNAPSHOTCMD 指令失敗。影像檔 Snapshot 備份將不會執行。



Explanation:

PRESCHEDULECMD 選項所指定的指令必須順利完成， 才能執行影像檔 Snapshot 備份。如果指令完成時的回覆碼是 0（零），
就表示指令順利完成。如果指令完成時有其他的回覆碼， 則表示指令失敗。如果指令失敗， 就不會執行影像檔 Snapshot 備份。

System action:

從屬站未執行影像檔 Snapshot 備份作業。

User response:

請找出造成指令失敗的問題並加以修復。 如果對這個指令來說非零的回覆碼是正常的， 請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1200W

POSTSNAPSHOTCMD 指令已完成，但回覆碼不是零。



Explanation:

如果 POSTSNAPSHOTCMD 選項所指定的指令在完成時的回覆碼不是零， 則影像檔 Snapshot
備份作業將繼續執行，但是其結果屬於警告層次。請注意， POSTSNAPSHOTCMD 指令的結果並不會比影像檔 Snapshot
備份指令的最高結果更重要。例如，如果影像檔 Snapshot 備份指令完成時的回覆碼為 12， 則不論 POSTSNAPSHOTCMD
指令的結果為何， 影像檔 Snapshot 備份將被視為順利完成，且回覆碼為 12。

System action:

影像檔 Snapshot 備份會繼續執行，但是會產生警告結果碼，而且最少是 8。

User response:

請找出造成指令失敗的問題並加以修復。 如果對這個指令來說非零的回覆碼是正常的， 請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1201E

IBM Spectrum Protect 無法建置目錄路徑， 因為存在一個與 目錄同名的檔案。



Explanation:

無

System action:

已停止處理。

User response:

請移除或更名與目錄同名的檔案。 另一種方法是，可以將目錄還原到不同的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1202E

影像的 TOC 備份失敗。請查看日誌檔。



Explanation:

在備份目次期間發生錯誤。有關其餘資訊請檢查錯誤日誌。

System action:

未執行所要求的邏輯磁碟區作業。

User response:

請查看錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS1203E

已選取的備份集沒有「目錄」。 請聯絡伺服器管理者。



Explanation:

已選取的備份集沒有 TOC

System action:

不可能展開已選取的備份集。只能還原整個備份集。

User response:

請聯絡伺服器管理者，先重新產生備份集的 TOC 才能展開備份集。

------------------------------------------------------------------------
ANS1204E

IBM Spectrum Protect Express 伺服器不支援此用戶端



Explanation:

IBM Spectrum Protect Express 伺服器不支援此用戶端。在下列情況中會發生此事件：

1. 使用 CLIENTVIEW 選項，將用戶端配置成 IBM Spectrum Protect Express 用戶端

2. 此用戶端試圖連線至 IBM Spectrum Protect Express 伺服器。

System action:

停止處理程序。

User response:

使用受支援的 IBM Spectrum Protect Express 用戶端身份來登入。

------------------------------------------------------------------------
ANS1205E

這是不受支援的 IBM Spectrum Protect Express 平台



Explanation:

這是不受支援的 IBM Spectrum Protect Express 平台。

System action:

停止處理程序。

User response:

使用受支援的 IBM Spectrum Protect Express 用戶端身份來登入。

------------------------------------------------------------------------
ANS1206E

不支援原始裝置的 TOC 備份。 但已備份原始裝置。



Explanation:

不支援原始裝置的 TOC 備份。 但已備份原始裝置。

System action:

備份了原始裝置，但未備份 TOC 物件。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1207E

先前沒有為此檔案系統備份 TOC。



Explanation:

使用者嘗試查詢檔案系統的 TOC。 先前並未完成為檔案系統備份的 TOC。

System action:

查詢停止。

User response:

以 -TOC 選項再次備份檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS1209E

在 command_name 指令中使用 -FILELIST 選項時，不支援 option_name 選項。



Explanation:

當也有指定 -FILELIST 選項時，指定的指令並不支援指定的選項。

System action:

不處理此指令。

User response:

>當在這個指令中指定了 -FILELIST 選項時，請勿指定不當的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1212I

輸入了無效的處理程序數字。 請重試。



Explanation:

所選取的數字未在處理程序清單中顯示。 它小於 1 或大於所顯示的最高項目數字。

System action:

用戶端提示輸入一個有效的選項。

User response:

請輸入一個清單中的數字，或輸入 'Q' 以退出。

------------------------------------------------------------------------
ANS1213W

無法執行裝置 device-name 的 Snapshot 影像檔備份。 啟動靜態影像檔備份。



Explanation:

在 Linux 平台上，只能針對 Linux 邏輯磁區管理程式 (LVM) 所建立邏輯磁區進行 Snapshot
影像檔備份。由於預設的影像檔備份類型是 Snapshot，在備份未使用 LVM 建立的分割區時，會自動執行靜態影像檔備份。

System action:

Snapshot 影像檔備份將會失效，由靜態影像檔備份接管。

User response:

如果要避免這則訊息，請使用 imagetype 選項來指定靜態或動態影像檔備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS1214E

邏輯磁區群組沒有足夠的可用空間來容納磁區 Snapshot。



Explanation:

Snapshot 會建立在含有要備份之邏輯磁區的磁區群組中。該磁區群組中的可用空間不足以容納 Snapshot。

System action:

作業結束。

User response:

減少 SNAPSHOTCACHESIZE 值，或在邏輯磁區群組中挪出其它可用空間。然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1215E

在 RAW（原始）磁區或 FAT32 格式的磁區上，在所備份的同一個磁區中，找不到 Snapshot 快取位置。



Explanation:

在所備份的同一個磁區中尋找 Snapshot 快取位置時，該磁區的格式必須是 NTFS。預設的快取位置是在執行 Snapshot 的相同磁區上。

System action:

用戶端不執行影像檔 Snapshot 備份作業。

User response:

請使用 SNAPSHOTCACHELOCATION 選項來指定不同的 Snapshot 快取位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1216E

未獲授權執行 IBM Spectrum Protect。 請聯絡系統管理者。



Explanation:

您試圖連接之伺服器的系統選項檔包含使用者登錄、群組登錄或兩者。 在登錄項目中找不到您的使用者 ID，或群組 ID。 您目前未獲授權在此伺服器執行
IBM Spectrum Protect。

System action:

IBM Spectrum Protect 起始設定失效，且程式終止。

User response:

請聯絡您系統的 IBM Spectrum Protect 管理者， 並要求加入此伺服器的使用者或群組清單中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1217E

系統選項檔中找不到伺服器名稱



Explanation:

系統選項檔未包含 SERVERNAME 選項。

System action:

IBM Spectrum Protect 起始設定失效，且程式終止。

User response:

請聯絡您系統的 IBM Spectrum Protect 管理者， 並確定系統選項檔中含有該伺服器的名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS1218E

「系統選項檔」中，沒有為此伺服器定義 TCPSERVERADDRESS



Explanation:

此伺服器的 TCPSERVERADDRESS 未定義在系統選項檔的伺服器名稱一節中。

System action:

IBM Spectrum Protect 起始設定失效，且程式終止。

User response:

請聯絡您系統的 IBM Spectrum Protect 管理者， 確定在系統選項檔中，已為您要連接的伺服器定義了有效的
TCPSERVERADDRESS。

------------------------------------------------------------------------
ANS1219E

虛擬節點名稱不可同於節點名稱或系統主機名稱。



Explanation:

在 VIRTUALNODENAME 選項中輸入的名稱與 NODENAME 選項或系統主機名稱相同。

System action:

起始設定失效，且程式終止。

User response:

如果輸入的虛擬節點名稱與主機名稱相同， 請移除虛擬節點名稱選項。如果同於節點名稱選項，您可以移除其中一個，視用途而定。
節點名稱是用來指定系統的替代名稱。 虛擬節點名稱是用來存取另一個系統的伺服器資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS1220E

IBM Spectrum Protect 伺服器資源耗盡。



Explanation:

缺少儲存體資源或出現達到上限值的情況時，則不會允許任何新的活動。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請稍後再重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 管理者，來隔離無法使用的資源。 IBM
Spectrum Protect 管理者可檢查 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌，以取得可能說明該問題的訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS1221E

交易已中斷



Explanation:

伺服器與用戶端之間的現行交易已停止。 無法回復伺服器、用戶端或通訊失敗問題。

System action:

已取消現行作業。

User response:

重試此作業。 如果問題持續發生，請洽詢您的系統管理者來隔離該問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS1222E

已達此處理的磁碟空間限制



Explanation:

為此從屬站擁有者配置的磁碟空間已滿。

System action:

已停止處理程序。

User response:

釋放磁碟空間，然後重試還原或取回作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1223E

檔案沒有壓縮；系統失效。



Explanation:

已標記為壓縮的檔案並未壓縮，系統失效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請向您的系統管理者報告這個問題。 這是一個系統失敗錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1224E

在另一台有更多記憶體的用戶端機器上壓縮檔案



Explanation:

您試著還原的檔案，已經備份並壓縮在另一個從屬工作站中，此工作站的記憶體大於您的從屬工作站。 您不能還原此檔案。
當您還原該檔案時，它會被展開，但您的工作站並無足夠的記憶體。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請準備一部具有較多記憶體的機器，然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1225E

記憶體不足，無法壓縮/展開檔案



Explanation:

沒有足夠的可用記憶體來執行資料壓縮或展開。 若為還原或取回作業， 除非有更多可用的儲存體，否則此檔案無法自伺服器回復。
若為備份或保存作業，如果沒有可用的儲存體， 請嘗試執行但不要壓縮。

System action:

已停止處理程序。

User response:

為此作業釋放更多的儲存體以繼續執行， 或執行備份或保存程序，但不要啟用壓縮。

------------------------------------------------------------------------
ANS1226E

目的檔或目錄已被寫入鎖定



Explanation:

無法寫入從伺服器還原或取回的檔案或目錄，因為目的地寫入已經被鎖定。 另一個作業可能已經開啟檔案，而且不容許更新檔案。

System action:

略過該檔案。

User response:

判斷將檔案寫入鎖定的作業，或者將檔案還原到另一個名稱或位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1227E

處理停止；磁碟已滿



Explanation:

無法還原或取回其他檔案，因為目的地磁碟已經滿了。

System action:

已停止處理程序。

User response:

釋放磁碟空間，或將檔案還原或取回至另一個磁碟中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1228E

傳送物件 'object-nameobject-nameobject-name' 失敗。



Explanation:

無法將指定的檔案 (object-name) 傳送至伺服器。 此訊息至少還伴有一個其他訊息，其中包含無法處理檔案的更具體原因。

System action:

略過該檔案。

User response:

請檢查先前與此檔案相關的訊息，其中指出了失敗的原因。 如果適用，請更正阻止將檔案傳送至伺服器的狀況。 特定更正動作將視失敗原因而定。

------------------------------------------------------------------------
ANS1229E

檔案空間上的 MODE=INCREMENTAL 無效。未處理影像檔備份。



Explanation:

因為檔案空間有至少一個進行中的遞增式備份，MODE=INCREMENTAL 選項 (按影像日期遞增) 無法配合備份影像指令使用。

System action:

略過檔案系統。

User response:

如果需要指名之檔案空間的影像檔備份，請不要使用 MODE=INCREMENTAL 選項再試一次。若要防止以後有此行為，
請從伺服器中刪除檔案空間，並在之後僅執行 BACKUP IMAGE -mode=selective 以及 BACKUP IMAGE
-mode=incremental。

------------------------------------------------------------------------
ANS1230E

NFS 檔案 handle 失效



Explanation:

某個 NFS 檔案系統失效。

System action:

略過該檔案系統。

User response:

檢查 NFS 裝載的檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS1231E

沒有可用的檔案 handle



Explanation:

您系統所有的檔案 handle 目前都在使用中。 沒有其它可用的檔案 handle。

System action:

已停止處理程序。

User response:

結束其他程序來釋放出某些檔案 handle，或修改您的系統設定以容許同時開啟更多檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1232E

此檔案已存在，且無法覆寫。



Explanation:

要還原或擷取的檔案已存在且無法覆寫，因為缺少權限或存取權。

System action:

略過該檔案。

User response:

請確認您有足夠的存取權可覆寫此檔案，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡系統管理者或 IBM Spectrum Protect
管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1233E

傳送無效的檔案 handle；系統錯誤。



Explanation:

發生內部系統錯誤：因為無效檔案 handle，故檔案作業失敗。

System action:

停止處理程序。

User response:

重試作業。如果持續發生失敗狀況，請備妥問題的服務追蹤，然後聯絡 IBM 技術支援中心來取得其他協助。 IBM Spectrum Protect
管理者可幫助您配置追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1234E

通訊協定違規



Explanation:

發生通訊協定錯誤。 通訊子系統未適當地定義，或本身在錯誤中。

System action:

處理結束。

User response:

請驗證通訊處理程序正在適當地運作中，然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1235E

發生不明的系統錯誤，IBM Spectrum Protect 無法從中回復。



Explanation:

發生不明錯誤。 這可能是低階系統或通訊錯誤，而 IBM Spectrum Protect 無法從中回復。

System action:

停止處理程序。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請檢閱任何相關訊息的 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌。 請取得會擷取問題的服務追蹤，並聯絡
IBM 技術支援人員，以取得其他的協助。 您的 IBM Spectrum Protect 管理者可以協助您配置追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1236E

發生非預期的錯誤。



Explanation:

這通常是因低階系統錯誤或通訊錯誤所造成，而 IBM Spectrum Protect 無法從中回復。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌，以取得可能與此問題相關的任何其他訊息。 請重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1237E

問題已在 IBM Spectrum Protect 伺服器上發生。



Explanation:

用戶端錯誤日誌及 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌可能包含與此錯誤相關的其他資訊。

System action:

停止處理程序。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請檢查用戶端錯誤日誌及 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌，以取得與此錯誤相關的其他資訊。
如果問題無法解決，請取得用於擷取問題的 SERVICE 追蹤，並聯絡 IBM 技術支援人員，以取得其他的協助。 您的 IBM Spectrum
Protect 管理者可以協助您配置追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1238S

原則管理問題已在 IBM Spectrum Protect 伺服器上發生。



Explanation:

用戶端錯誤日誌及 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌可能包含與此錯誤相關的其他資訊。

System action:

處理已停止。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請檢查用戶端錯誤日誌及 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌，以取得與此錯誤相關的其他資訊。
如果問題無法解決，則請取得會擷取問題的服務 (SERVICE) 追蹤，並聯絡 IBM 技術支援人員，以取得其他的協助。 您的 IBM
Spectrum Protect 管理者可以協助您配置追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1241E

檔案正在使用中；寫入許\可權被拒絕。



Explanation:

無法開啟現行檔案執行寫入動作，因為它目前正由另一個作業執行中。

System action:

略過該檔案。

User response:

停止正在執行檔案的作業，然後重試作業，或者將檔案還原或取回到不同的名稱或目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS1242E

解析名稱時，偵測到太多的符號鏈結



Explanation:

在嘗試解析檔名時發現太多的符號鏈結。

System action:

略過該檔案。

User response:

確定檔案的符號鏈結沒有循環。

------------------------------------------------------------------------
ANS1243E

檔名太長，IBM Spectrum Protect 無法處理



Explanation:

檔名的大小限制可能會隨作業系統而異。最常見的限制是 256 個字元。正在處理的檔名超過受此系統上 IBM Spectrum Protect
所支援的限制。

System action:

跳過此檔案。

User response:

輸入 HELP FILE SPEC 或參閱用戶端手冊， 以取得您在其中接收此錯誤的作業系統。手冊的「檔案規格語法」區段說明 IBM
Spectrum Protect 支援的檔名長度。

------------------------------------------------------------------------
ANS1244E

檔案系統被系統鎖定



Explanation:

由於系統鎖定了檔案系統而無法存取。

System action:

無法完成該作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1245E

檔案有不明的格式。



Explanation:

處理程序嘗試還原或擷取檔案，但它有不明的格式。

System action:

已跳過此檔案。

User response:

另一個應用程式已備份檔案，或資料無效。 如果檔案屬於此系統，請重試該作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1246E

指令行引數已超出單一 token 的最大長度 (「最大長度」)。



Explanation:

指令行引數不能超出「最大長度」字元。

System action:

無法處理此指令。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1247I

正在等待來自伺服器的檔案...



Explanation:

還原要求已經傳送到伺服器。 等待時間是根據您所還原的檔案數量而定。

System action:

IBM Spectrum Protect 會等待檔案從伺服器還原。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1248E

同一個原始檔規格已有一個作用中的還原。 無法繼續執行此要求。



Explanation:

目前，同一個原始檔規格已有一個作用中的還原。 同一個原始檔規格不能啟動另一個還原。

System action:

所要求的還原失效。

User response:

以不同的原始檔規格啟動另一個還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1249W

伺服器無法重新啟動前次還原要求。 您要在不重新啟動或中止該要求的情況下還原嗎？



Explanation:

重新啟動還原 token 已經過期。伺服器無法從它上次結束的地方，重新啟動還原作業。

System action:

處理停止；等待使用者調整。

User response:

在不重新啟動或中止該要求的情況下，重試該要求。

------------------------------------------------------------------------
ANS1251E

檔案系統/磁碟機未備妥



Explanation:

檔案系統/磁碟機還不能存取。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請確定磁碟機可用，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1252W

您連接的伺服器不支援這項功能。



Explanation:

在連接虛擬伺服器時，您試圖執行備份/保存用戶端作業。當連接虛擬伺服器時，不支援備份/保存用戶端作業。

System action:

作業失敗。

User response:

在試圖執行這項功能之前，請連接有效的伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS1253E

檔案輸入/輸出（I/O）錯誤



Explanation:

在讀寫檔案時發現錯誤。

System action:

略過檔案或檔案系統。

User response:

檢查您的系統以確定其在適當地運作。 以 OS/2 而言，對於可在 dsmerror.log 找到的失效磁碟機執行 CHKDSK /F。

------------------------------------------------------------------------
ANS1254E

檔案寫入錯誤



Explanation:

在寫入檔案時發現錯誤。

System action:

略過該檔案。

User response:

檢查您的系統以確定其在適當地運作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1255E

檔案超出了系統/使用者檔案限制



Explanation:

要還原或取回的檔案超出了此使用者的系統設定上限。

System action:

略過該檔案。

User response:

確定系統限制設定正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS1256E

無法製作檔案/目錄



Explanation:

無法建立要還原或取回之檔案的目錄路徑。

System action:

略過該檔案。

User response:

確定您有適當的權限來建立 要還原或取回之檔案的目錄。 請確定您具備寫入權。

------------------------------------------------------------------------
ANS1257E

在準備還原系統物件時發生錯誤。



Explanation:

這則訊息通常會在用戶端在準備還原系統物件時無法刪除 ADSM.SYS 暫置目錄的情況下發出。

System action:

未還原此系統物件。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得任何可能指出失敗原因的其他訊息， 更正所有指出的問題，然後重試作業。如果問題再度發生， 請自行刪除 ADSM.SYS
目錄，然後重試作業。如果問題無法解決，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1258E

影像檔 Snapshot 作業失敗。



Explanation:

處理程序無法對指定的磁區進行 Snapshot。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。 請嘗試更正所有指出的問題，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1259E

映像檔 Snapshot 作業失敗。診斷文字：diag_text。



Explanation:

在映像檔備份 Snapshot 處理期間發生錯誤。視錯誤而定，診斷文字有可能不同。

System action:

作業結束。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌中可能指出問題原因的其他訊息。 請採取訊息所建議的任何更正動作，然後重試此作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1260E

檔案正在回復，或者已經回復。。



Explanation:

檔案正被另一個程序回復或已經回復。

System action:

略過該檔案。

User response:

None

------------------------------------------------------------------------
ANS1261W

您指定的保存說明是空字串。 處理程序將使用預設的說明（保存日期：現行日期）。



Explanation:

保存指令上的說明選項不能指定空值的字串。

System action:

處理繼續，忽略說明選項。

User response:

無。 請在說明中至少指定一個字元

------------------------------------------------------------------------
ANS1262E

未更新密碼。可能是提供的現行密碼無效，或是新密碼不符合伺服器的密碼需求。



Explanation:

因下列其中一項原因，而未更新密碼：

*  您輸入的現行密碼不正確，或是

*  您輸入的新密碼不符合密碼長度需求。 長度需求係設定在伺服器上。

System action:

未更新伺服器上的密碼。

User response:

請輸入另一個密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS1263E

作用原則集不含任何備份副本群組。 備份作業無法繼續。



Explanation:

若要備份檔案，原則集必須包含至少一個備份副本群組。

System action:

IBM Spectrum Protect 未將此檔案備份。

User response:

IBM Spectrum Protect 管理者需要在包含備份副本群組的原則集內，更新或定義至少一個管理類別，
或將您指定至包含至少一個備份副本群組的不同原則領域。 請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得 進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1264E

作用原則集不含任何保存副本群組。無法繼續執行保存作業。



Explanation:

為了保存檔案，原則集至少必須包含一個保存副本群組。

System action:

IBM Spectrum Protect 未保存檔案。

User response:

IBM Spectrum Protect 管理者需要在包含保存副本群組的原則集內，更新或定義至少一個管理類別，
或將您指定至包含至少一個保存副本群組的不同原則領域。 請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得 進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1265E

遇到不正確的裝載或檔案系統，處理停止。



Explanation:

getmnt 系統呼叫傳回錯誤指示。 在嘗試判斷所裝載的檔案系統為何 時發現錯誤。

System action:

已停止處理。 無法復原。

User response:

您的系統上有一個壞掉的檔案系統或裝載點。 查看檔案系統以及裝載，並且更正錯誤。 如果不成功，請聯絡系統管理者以取得其餘資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1266E

發現不正確的裝載或檔案系統，已停止處理程序。



Explanation:

嘗試判斷裝載的檔案系統時，發生錯誤。

System action:

已停止處理。 無法回復。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1267E

檔案 file-name 的管理類別 不允許移轉。 不會移轉此檔案。



Explanation:

此檔案的管理類別不允許移轉

System action:

跳過檔案。

User response:

請 IBM Spectrum Protect 管理者將管理類別內的「空間管理技術」變更為不是「無」(NONE)
的值，或變更併入/排除清單，以適當的「空間管理技術」值指定管理類別。

------------------------------------------------------------------------
ANS1268E

此檔案已移轉。



Explanation:

該錯誤可能是由於移轉含固定鏈結的檔案所致。 移轉含固定鏈結的檔案之後，嘗試移轉別名檔會產生錯誤。

System action:

跳過此檔案。

User response:

如果此錯誤不是固定鏈結的檔案移轉所致，則此錯誤可能是由於先前取消的移轉或恢復作業所致。 在此情況下，請重新啟動 dsmrecalld
常駐程式，並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1269I

檔案隱含排除。



Explanation:

您嘗試備份或移轉一個被隱含地排除的檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會備份或移轉一個被隱含地排除的檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1270E

執行此指令需要有效的 NetApp Snapshot Differential c-模式 授權檔。



Explanation:

NetApp Snapshot Differential c-模式授權檔不存在或無效。

System action:

停止處理程序。

User response:

請聯絡 IBM 支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS1271E

壓縮檔已毀損， 無法正確地展開。



Explanation:

由於下列其中一項原因，無法正確地展開壓縮檔：

   磁帶發生問題。
   發生通訊問題。
   IBM Spectrum Protect 伺服器中的壓縮檔已毀損。

System action:

已略過檔案。

User response:

1) 由於磁帶發生問題，導致壓縮檔已毀損。 要知道是否發生這個問題，請在 IBM Spectrum Protect 伺服器發出下列指令：
audit volume <volume_name> fix=no 如果報告了任何問題，您可以將資料從該磁區移至新的磁區（請參閱 MOVE
DATA 指令），再重試還原作業。 2) IBM Spectrum Protect 伺服器和 IBM Spectrum Protect
用戶端之間發生通訊問題， 結果造成檔案在傳輸期間被損毀。 如果您在伺服器上使用的是超高速乙太網路卡，請升級網路卡驅動程式（AIX 平台）， 或將
SUN 提供的建議更新加入某些系統網路選項，以解決這個問題（SUN 平台）。 3) 如果在還原期間，導致檔案毀損的 IBM Spectrum
Protect 用戶端/伺服器之間沒有任何問題， 請驗證您的網路支援。

------------------------------------------------------------------------
ANS1272W

已在用戶端配置調適式子檔案備份，但伺服器不允許這種類型的備份。 這項作業將不會使用調適式子檔案備份。



Explanation:

伺服器已強制關閉調適式子檔案備份。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請設定伺服器來容許用戶端備份子檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1273I

Microsoft Windows hotfix 'hotfix-number' 未安裝。



Explanation:

這則訊息是在 Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Vista 和 Windows Server
2008 上發出。這個緊急修復程式用於發放 Windows 的新 API
加強功能，以協助正確且安全地載入外部程式庫。如需緊急修復程式的相關資訊，請造訪 Microsoft support page
http://support.microsoft.com。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

在 Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Vista 和 Windows Server 2008
上，您必須先套用套件 KB2533623，再執行 Snapshot 差異備份。如果使用 OpenSSL 的備份保存用戶端作業由於 OpenSSL
相關錯誤而未順利完成，請安裝緊急修復程式，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1274E

載入 WINSOCK.DLL 發生錯誤



Explanation:

載入 Windows socket 支援檔到記憶體發生錯誤。 此錯誤只有在 使用 TCP/IP 通信時才適用。

System action:

伺服器的連接失效。

User response:

由於此錯誤是因記憶體不足導致，請關閉執行中之應用程式後重試。 如果這個問題繼續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1275E

從 WINSOCK.DLL 載入功\能時發生錯誤



Explanation:

自 Windows socket 支援檔載入一或多個功\能發生錯誤。

System action:

伺服器的連接失效。

User response:

可能是記憶體不足所引起，因此請關閉執行中的應用程式， 再重試一次。 如果這個問題繼續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1276E

偵測到虛擬機器備份毀損。 IBM Spectrum Protect 伺服器上的檔案空間必須刪除。



Explanation:

由於 APAR IT22660，IBM Spectrum Protect 伺服器上的備份已毀損。

System action:

跳過虛擬機器的備份。

User response:

要求IBM Spectrum Protect 管理者刪除或重新命名IBM Spectrum Protect 伺服器上的虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS1277E

VMware vStorage API 報告找不到虛擬機器的檔案。



Explanation:

由於虛擬機器上找不到某個檔案，發生 VMware vStorage API 錯誤。

System action:

發生 VMware vStorage API 錯誤，並且虛擬機器備份失敗。

User response:

請檢查 VMware 日誌，以取得可能的錯誤原因，並再次嘗試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1278W

虛擬裝載點 'filespace-name' 是檔案系統。 將會被備份成一個檔案系統。



Explanation:

虛擬裝載點是一個無效且必須刪除的檔案系統。

System action:

虛擬裝載點被忽略。

User response:

刪除虛擬裝載點。

------------------------------------------------------------------------
ANS1279W

虛擬裝載點 'filespace-name' 無法使用於自動裝載器所處理的檔案系統上，因此被忽略。



Explanation:

虛擬裝載點不能用在由自動裝載器掌理的檔案系統中。 如果虛擬裝載點常駐於一個從自動裝載器處理的檔案系統中，
當檔案系統未裝載時，虛擬裝載點底下的備份檔會過期。

System action:

虛擬裝載點被忽略。

User response:

刪除虛擬裝載點。

------------------------------------------------------------------------
ANS1286E

此作業需要 -nasnodename 選項。



Explanation:

使用者發出一個 NAS 相關的指令但缺少 NASNodename 選項。

System action:

作業中止。

User response:

在指令中使用 -nasnodename 選項或將 nasnodename 選項置於選項檔中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1287E

無法所定磁區。



Explanation:

鎖定磁區的系統呼叫失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確認沒有其他應用程式在存取此磁區。 如果此磁區正由在備份期間無法關閉的其他應用程式存取， 請改為執行線上映像檔備份 (Snapshot)。
在還原期間，映像 IBM Spectrum Protect 必須專用磁區。

------------------------------------------------------------------------
ANS1288E

SET EVENT 指令需要搭配 (-TYPE) 選項。



Explanation:

-TYPE 選項沒有預設值。必須隨指令一起明確地輸入它。

System action:

現行指令結束。

User response:

再次輸入 SET EVENT 指令，以及 TYPE 選項和值 HOLD、RELEASE 或 ACTIVATERETENTION。

------------------------------------------------------------------------
ANS1289W

'volume' 上的磁區 hi:lo 及 hi:lo 之間有損壞區域



Explanation:

影像作業期間，在磁碟區上的指出範圍內偵測到有一些損壞磁區。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

請使用系統工具，如 chkdsk (Windows) 或 fsck (UNIX)，確定磁碟區資料未毀損。

------------------------------------------------------------------------
ANS1299E

無法產生用於儲存密碼的加密金鑰



Explanation:

已嘗試啟動會導致在 IBM Spectrum Protect 用戶端上儲存密碼的作業，但該用戶端無法產生加密金鑰，原因很可能是配置了已啟用
FIPS 的作業系統環境。

System action:

處理程序已停止。

User response:

IBM Spectrum Protect 用戶端不支援在已啟用「美國聯邦資訊處理標準 (FIPS)」的作業系統環境本端儲存密碼。
請洽詢您的系統管理者，以協助您重新配置已啟用 FIPS 的作業系統環境。 如需 FIPS
支援的相關詳細資料，請參閱下列技術文件：http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007756

------------------------------------------------------------------------
ANS1300E

檔案 'file_name' 無法重新建構，因為必要的元件未還原。



Explanation:

子檔案備份技術會用來備份此檔案。在還原期間，未從伺服器取得檔案的一部分。

System action:

訊息所指出的檔案未還原。所有其他檔案的還原會繼續進行。

User response:

請從使用者介面選取要還原的檔案，重試還原該檔案。 您也可以檢查用戶端錯誤日誌和伺服器活動日誌，是否有該訊息所指出檔案的任何相關訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS1301E

由於 IBM Spectrum Protect 伺服器上發生錯誤，此作業無法繼續。 請參閱您的 IBM Spectrum Protect
伺服器管理者以取得協助。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器發生阻止 IBM Spectrum Protect 用戶端作業繼續執行的錯誤狀況。 您的 IBM
Spectrum Protect 伺服器管理者可檢查 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌，以取得錯誤的其他詳細資料。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者以取得協助。 管理者可檢查 IBM Spectrum Protect
伺服器活動日誌，以進一步取得導致此錯誤的狀況資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1302E

伺服器上沒有一個物件符合查詢



Explanation:

伺服器上沒有符合正執行之查詢作業的物件。若此物件屬於節點所產生的備份集的一部分，
而伺服器上的節點名稱已經改變，則在變更名稱之前所產生的所有備份集物件都會與新的節點名稱不符。

System action:

已停止處理程序。

User response:

確定輸入的名稱正確。如果物件屬於節點名稱改變之前所產生的備份集的一部分， 請確定節點名稱與之前產生備份集的節點名稱相同。

------------------------------------------------------------------------
ANS1303E

從屬站中斷異動



Explanation:

從屬站系統終止了伺服器的作業， 並終止了現行異動。

System action:

已停止處理程序。

User response:

重新啟動階段作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1304W

找不到作用中的備份版本。



Explanation:

嘗試使物件到期，但 IBM Spectrum Protect 伺服器找不到物件的現行的備份版本。 此訊息之前是 ANS1228E
訊息，它指定物件名稱。 例如，如果有兩個個別的用戶端程序同時在備份相同的檔案系統，則會發出此訊息。 如果其中一個程序使檔案到期，則 IBM
Spectrum Protect 伺服器會使該檔案成為非現行檔案。 如果第二個程序後來又嘗試使相同的檔案到期， 則 IBM Spectrum
Protect 伺服器會找不到該檔案的現行版本，因此第二個程序會針對此檔案發出此訊息。

System action:

物件未過期。繼續處理下一個物件。

User response:

*  檢閱主控台輸出、排程日誌或錯誤日誌，並尋找緊鄰在此訊息之前的 ANS1228E 訊息。ANS1228E 將識別無法使之過期的物件。

*  檢查發生問題的狀況， 並評定那些狀況是否能說明此訊息出現的原因。 例如，如果有多個用戶端實例嘗試同時備份檔案系統，則會出現此訊息。

*  如果無法判定出現此訊息的原因，而且在重試作業之後仍出現此訊息， 請聯絡 IBM 支援人員以取得進一步的協助。也可以到
   http://www.ibm.com 網站搜尋此訊息號碼，以取得可能的解決方案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1305E

IBM Spectrum Protect 伺服器沒有物件的資料。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 嘗試執行還原或擷取的物件並未包含相關聯的資料。 如果更正動作可行，則與 IBM Spectrum
Protect 伺服器有關。

System action:

IBM Spectrum Protect 結束現行作業。

User response:

要求 IBM Spectrum Protect 管理者檢查 IBM Spectrum Protect 活動日誌，
以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS1306E

您輸入的密碼不正確。



Explanation:

輸入的現行密碼不正確，或是輸入的新密碼不符合伺服器上設定的密碼長度需求。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用正確的密碼，來重試該階段作業。如果失敗，或是您忘記密碼，請要求 IBM Spectrum Protect 管理者指派新密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS1307E

節點使用中



Explanation:

您要執行的節點被伺服器上的另一個作業使用中。 可能是其它從屬站或伺服器上的某些活動。

System action:

已停止處理程序。

User response:

重試作業，或請您的系統管理者察看是什麼作業在您的節點上執行。

------------------------------------------------------------------------
ANS1308E

到期日必須大於今天的日期



Explanation:

保存到期日太低，日期必須大於今天的日期。

System action:

IBM Spectrum Protect 取消了現行作業。

User response:

請重試保存具有高於今天日期之到期日的檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1309I

所要求的資料離線。



Explanation:

對於回復或擷取作業，必須由離線儲存媒體（一般而言是磁帶）擷取 一或多個所要求的檔案。等待時間視您的離線儲存體管理原則而定。

System action:

IBM Spectrum Protect 等待離線的儲存媒體成為可用的，然後繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1310E

物件太大，超出了伺服器限制



Explanation:

物件太大。 伺服器的配置沒有任何資料儲存體空間 可接受此物件。

System action:

略過該檔案。

User response:

請聯絡您的系統管理者，以判斷您的伺服器端的最大檔案（物件）大小已架構。

------------------------------------------------------------------------
ANS1311E

伺服器已用盡資料儲存體空間



Explanation:

伺服器沒有任何空間可以儲存物件。

System action:

處理結束。

User response:

您可以採取下列其中一個動作：

*  請要求系統管理者向儲存區新增空間。

*  對於 IBM Spectrum Protect 用戶端，請在選項檔 (DSM.OPT) 中設定 COMPRESSALWAYS=NO 及
   COMPRESSIon=YES，如果檔案在壓縮期間有所增長，則將重新傳送未經壓縮的檔案。

*  如需「API 應用程式」，請查閱應用程式的文件，以取得壓縮有關的建議事項。

*  關閉磁碟儲存區中的磁碟快取，並對每一個磁碟儲存區發出 MOVE DATA 指令，以清理快取的位元檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1312E

無法執行伺服器媒體裝載



Explanation:

無法執行伺服器媒體裝載。 伺服器等待裝載一個離線磁碟區已逾時。

System action:

略過該檔案。

User response:

稍後等伺服器磁碟區可裝載時再重試。 確定伺服器上針對此節點而定義的 MAXNUMMP （裝載點上限）大於 0。

------------------------------------------------------------------------
ANS1313E

已超出預估大小



Explanation:

備份或保存作業的總資料量超出了原先傳給伺服器以配置資料儲存體空間的預估大小。
若許多檔案在備份或保存作業在階段作業中執行時大量增加，即會發生此狀況。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請再試一次。 如果問題仍在，請檢查是哪些其它的程序在從屬站機器上執行產生了大量的資料。 當備份或保存時停止那些作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1314E

檔案資料目前無法在伺服器上使用



Explanation:

檔案資料目前無法在伺服器上使用。 嘗試一個取回或回復作業。 可能的原因有：

*  伺服器上的資料已損壞

*  伺服器發現讀取錯誤

*  檔案暫時用於伺服器上的收回作業

*  伺服器要求的磁帶磁碟區已標記為無法使用。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請再試一次。 如果問題持續發生， 請聯絡系統管理者自伺服器主控台或活動日誌判斷問題。 檢查是否對無法使用的磁帶磁碟區提出了任何要求。 如果
之前發現了讀取錯誤或磁碟區已移出磁帶庫， 則該磁帶磁碟區可能會被標記為無法使用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1315W

重試要求不符合預期。寫入資料時，IBM Spectrum Protect 伺服器發現錯誤。



Explanation:

無。

System action:

如果現行作業支援另一次嘗試，則用戶端會重試作業。否則，處理程序會停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1316E

伺服器沒有足夠的回復日誌空間，可以繼續執行現行作業



Explanation:

伺服器已用盡回復日誌空間。

System action:

處理程序結束。

User response:

此錯誤是暫時的問題。 請稍後重試，或找您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1317E

伺服器沒有足夠的資料庫空間，可以繼續執行現行作業



Explanation:

伺服器已用盡資料庫空間。

System action:

處理程序結束。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1318E

伺服器沒有足夠的記憶體，可以繼續執行現行作業。



Explanation:

伺服器已用盡記憶體。

System action:

處理程序結束。

User response:

這是暫時的問題。 請稍後重試，或找您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1319E

嘗試重新命名檔案空間 檔案空間名稱 時，IBM Spectrum Protect 伺服器發生錯誤



Explanation:

無。

System action:

因為無法重新命名檔案空間，所以作業停止。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌和 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌，是否有可以協助找出問題癥結的任何其他訊息。
如果問題無法解決，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得其他協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1320E

指定的檔案空間不存在於伺服器上。 檔案空間可能已被另一個用戶端或管理者刪除。



Explanation:

指定的檔案空間不存在於伺服器上。 您的系統管理者已刪除該檔案空間，或另一個使用您的用戶端節點名稱的用戶端已刪除它。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請檢查該檔案空間名稱，以查看它是否正確，然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1321S

「開放式登錄」失敗，因為在伺服器中已定義指定的節點名稱



Explanation:

開放式登錄失敗，因為在伺服器中已定義相同名稱的節點。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請使用另一個節點名稱重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS1322S

「開放式登錄」失敗，因為沒有預設的網域存在



Explanation:

開放式登錄失敗，因為可讓您放置節點的預設原則網域不存在。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1323S

「開放式登錄」失敗，因為指定了無效的節點名稱



Explanation:

開放式登錄失敗，因為指定的節點名稱包含無效的字元。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請使用另一個沒有無效字元的節點名稱重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS1326S

對於此檔案，IBM Spectrum Protect 伺服器目前在儲存區中沒有空間。 這可能是暫時的狀況。



Explanation:

當放置資料的儲存區沒有足夠的空間來儲存資料時，通常會發出此訊息，但空間不久即可使用。 例如，儲存區移轉可能會釋放足夠的空間來儲存資料。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請稍後再試該作業。 如果這個失敗，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者並要求更多的儲存區空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS1327W

'volname' 的 Snapshot 作業失敗， 帶有錯誤碼：retcode。



Explanation:

無法做指定容體的 Snapshot。

System action:

已停止 Snapshot 處理。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。如果問題無法解決，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1328W

產生 'file-name' 的差異檔時發生錯誤。回覆碼為 retcode。



Explanation:

發生了錯誤，使差異檔無法建立。這個錯誤的可能原因包括：

*  無法開啟基礎檔案以便讀取

*  無法開啟正在備份的檔案以便讀取

*  無法開啟差異檔以便寫入

*  正在備份的檔案已擴充至大於 2 GB 的大小

*  無法建立檔案的記憶體檔對映

System action:

已完成檔案的完整備份， 同時新版的參照檔已儲存在子檔案快取記憶體中。

User response:

如果訊息指出回覆碼 4504， 請檢查差異子檔案快取記憶體目錄中是否有剩餘的差異檔。差異子檔案快取記憶體目錄是由用戶端選項
SUBFILECACHEPATH 指定。請在此目錄中搜尋名為 \".dXXXXXXXX\" 的檔案， 其中 \"XXXXXXXX"\
是一個八位數字。如果沒有備份作業在進行中， 則 SUBFILECACHEPATH 中應該不會有任何具有此名稱的檔案。如果沒有備份作業在進行中，
而且這些檔案存在，則可以放心地移除它們。 如果您持續收到這則訊息，但是子檔案快取記憶體目錄中並沒有剩餘的差異檔， 而且檔案沒有擴充至大於 2
GB 的大小， 則請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1329S

伺服器已用盡資料儲存體空間



Explanation:

伺服器沒有可用來儲存該物件的空間。

System action:

處理結束。

User response:

向您的系統管理者報告伺服器上的儲存區已滿。

------------------------------------------------------------------------
ANS1330S

此節點目前具有擱置的可重新啟動的還原階段作業。 在此階段作業完成或取消後，才能完成所要求的作業。



Explanation:

此作業無法完成，因為可重新啟動的還原階段作業處於擱置狀態。 不容許執行此作業，因為可重新啟動的階段作業和現行作業會影響相同的檔案空間。

System action:

處理結束。

User response:

請發出查詢還原以查看衝突。 發出「取消還原」指令，以刪除任何不需要的可重新啟動的還原階段作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1331E

只有 IBM Spectrum Protect 授權的使用者才能執行此動作。



Explanation:

使用者必須是 IBM Spectrum Protect 授權的使用者，才可執行此動作。 使用者未獲密碼授權，且此動作需要權限。

System action:

已停止處理程序。

User response:

使用者必須為 root 使用者，或必須為可執行檔的擁有者及設定有效的使用者 ID 位元為 'on' ('s' 位元)。

------------------------------------------------------------------------
ANS1332E

執行應用程式的 「...for Administrators」 版本。



Explanation:

使用者必須是 root 或系統管理者，然後使用提供的授權工具來啟動 IBM Spectrum Protect

System action:

IBM Spectrum Protect 終止。

User response:

使用者必須以 root 使用者身份登入，或者是系統管理者，然後使用下列其中一個授權工具來啟動 IBM Spectrum Protect：

*  "IBM Spectrum Protect Backup for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler Daemon for Administrators"

------------------------------------------------------------------------
ANS1333E

未在 IBM Spectrum Protect 伺服器上適當地配置遠端節點。



Explanation:

未在 IBM Spectrum Protect 伺服器上適當地配置遠端節點。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請確保遠端節點已適當地配置並透過使用 TLS 連接至 IBM Spectrum Protect
伺服器。這會驗證遠端節點配置，並確保將與遠端節點相關的資訊傳送至伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS1334W

未還原磁區裝載點 'filespace namepath-namedir-name'， 因為目標目錄不是空的。



Explanation:

可以還原磁區裝載點的條件是：目標目錄尚未存在， 或是目標目錄存在，但是是空的。如果目標目錄存在，而且不是空的，
或已經是接合點，則無法還原磁區裝載點。

System action:

未還原磁區裝載點。繼續處理下一個物件。

User response:

請更正非空目錄的衝突， 然後重試作業。此訊息是針對位於 SYSVOL 中的磁區裝載點而發出， 因為不完整的 SYSVOL
還原可能導致系統的穩定性問題，所以特別重要。請參閱用戶端手冊中有關 RESTORE 指令的參考資訊， 以取得還原磁區裝載點的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1335E

無法還原 RSM 資料庫檔案。



Explanation:

無。

System action:

未還原 RSM 資料庫。除此之外，處理會繼續執行。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。請重新啟動系統，然後重試 RSM 還原作業。 如果問題無法解決，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1336I

RSM 服務程式必須重新啟動，變更才能生效。



Explanation:

RSM 資料庫檔案已從伺服器中還原並匯入 RSM 服務程式必須重新啟動，更新才能生效。

System action:

程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1337I

正在重新啟動 RSM 服務...



Explanation:

RSM 資料庫檔案已從伺服器中還原且已匯入。 處理程序即將停止，然後重新啟動 RSM 服務。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1338I

重新啟動 RSM 服務已完成。



Explanation:

RSM 資料庫檔案已從伺服器中還原且已匯入。 處理程序已代表使用者重新啟動 RSM 服務。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1339E

重新啟動 RSM 服務失敗。 請手動重新啟動 RSM 服務。



Explanation:

RSM 資料庫檔案已從 IBM Spectrum Protect 伺服器中還原且已匯入。 處理程序已嘗試代表使用者重新啟動 RSM
服務，但遇到問題。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請手動重新啟動 RSM 服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS1340E

備份 RSM 資料庫時發生錯誤。



Explanation:

在備份 RSM 資料庫檔案時發生錯誤。將不會備份資料庫。

System action:

已停止處理。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1341E

運算元中出現無效的字元：operand。



Explanation:

operand 包含在現行語言環境和字碼頁中無效的字元。該字元無法轉換成其內部字元格式。

System action:

處理程序停止。

User response:

變更工作站的語言環境，以符合用來記錄運算元的語言，然後重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1342E

已鎖定從屬站快取；無法繼續作業。



Explanation:

從屬站快取目前正被另一個程序所鎖定。

System action:

已停止處理程序。

User response:

將此程式錯誤報告給服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS1343E

必須先輸入 '另一個選項'，才能輸入選項 '指定的選項'。



Explanation:

指令失敗，因為只輸入指定的選項（指定的選項），但未輸入另一個選項（另一個選項）。

System action:

指令已終止。

User response:

請執行指令，但不要輸入指定的選項。或者，增加另一個選項再執行指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1344E

工作正在在背景中執行。 無法提示金鑰。



Explanation:

當工作在背景中執行時，從屬站無法提示金鑰。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請將工作執行於前景。

------------------------------------------------------------------------
ANS1345E

伺服器上的任何物件皆不符合 'object-nameobject-nameobject-name'



Explanation:

指定的檔案在伺服器上沒有相符項。

System action:

已跳過此檔案。

User response:

請備份檔案，然後重試作業。如果問題持續發生，請洽詢系統管理者，以透過使用伺服器主控台來找出問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS1346E

影像檔 Snapshot 作業失敗。SNAPSHOTCACHELocation 沒有足夠的空間給這個 snapshot 影像備份。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法取得指定磁碟區的 Snapshot。SNAPSHOTCACHELocation 指向一個
沒有足夠空間來管理 snapshot 的位置。這可能是因為一個非預期數量的磁碟活動，
這個磁碟活動在一個特定時間點中，產生了超過可用空間所能容納數量的變更；或者， 需要變更這個
SNAPSHOTCACHELocation，因為指定的位置大小不足以處理一般數量的磁碟區 變更。另一個可能的原因是所指定的
SNAPSHOTCACHESize 設定太小，不足以處理磁碟區 進行 snapshot 影像備份期間所作的一般數量變更。

System action:

已停止處理程序。

User response:

若問題仍然存在，請增加 SNAPSHOTCACHESize 及/或 變更 SNAPSHOTCACHELocation 的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1347E

影像檔 Snapshot 作業失敗。已超出透過 SNAPSHOTCACHESize 指定的空間百分比。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法做指定磁區的 Snapshot。透過 SNAPSHOTCACHESize
選項分配的空間百分比不足， 無法執行這個 Snapshot 映像檔備份。這可能是由於非預期磁碟活動產生的變更，
超過這個特定時間點分配空間中可包含的變更所導致。失敗的另一個原因，可能是指定的 SNAPSHOTCACHESize 未設為足夠的值，以便處理
Snapshot 映像檔備份期間磁區的一般變更量。

System action:

已停止處理。

User response:

如果問題持續發生，請增加 SNAPSHOTCACHESize； 如果是 Windows，請變更 SNAPSHOTCACHELocation
的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1348E

無法滿足 SNAPSHOTFSIDLEWait 和 SNAPSHOTFSIDLERetries 選項，因為磁碟區寫入活動的關係。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法快照指定的磁碟區。「邏輯磁碟區快照代理程式」 在開始指定磁碟區的快照之前，無法滿足
SNAPSHOTFSIDLEWait 以及 SNAPSHOTFSIDLERetries 選項。

System action:

已停止處理程序。

User response:

如果問題仍然存在，請修改 SNAPSHOTFSIDLEWait 和 SNAPSHOTFSIDLERetries
選項，以符合被備份的磁碟區的一般磁碟寫入活動。

------------------------------------------------------------------------
ANS1349E

處理「邏輯磁區 Snapshot 代理程式」Snapshot 期間發生錯誤。



Explanation:

Snapshot 處理期間發生無法復原的錯誤。這可能是因為各種錯誤所造成， 因此應檢查錯誤和系統事件日誌以取得其他訊息。

System action:

已停止處理。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌和系統事件日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1350E

邏輯磁碟區快照代理程式 (LVSA) 目前執行此相同磁碟區的快照而忙碌。



Explanation:

另一個 IBM Spectrum Protect 處理程序已經在執行此磁碟區的快照。

System action:

作業已停止。

User response:

請等到其他 IBM Spectrum Protect 處理程序完成磁碟區之後再重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1351E

階段作業遭拒絕：所有伺服器階段作業目前全在使用中



Explanation:

IBM Spectrum Protect 的所有可用的階段作業全在使用中，因而此時無法接受新的階段作業。

System action:

已取消現行作業。

User response:

重試此作業。 如果問題持續發生，請洽詢您的系統管理者，以增加伺服器上同時處於作用中的階段作業數目。

------------------------------------------------------------------------
ANS1352E

階段作業遭拒絕。 您的密碼已到期。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 使用者 ID 的密碼已過期。 它可能是 IBM Spectrum Protect
節點名稱密碼或管理使用者 ID 密碼，或這兩種。

System action:

已取消現行作業。 除非更新密碼，否則您將無法再連接到伺服器。

User response:

更新您的密碼。 您可能需要更新節點名稱密碼及/或對應的管理 ID 密碼。 您可以使用 SET PASSWORD 指令，或要求 IBM
Spectrum Protect 管理者更新您的節點或您的管理 ID。

------------------------------------------------------------------------
ANS1353E

已拒絕階段作業：使用者 ID 不正確、不具有管理權限或伺服器不認得



Explanation:

伺服器不知道此使用者 ID（是 IBM Spectrum Protect 節點名稱或管理使用者 ID）。 可能的原因如下：

   您的節點名稱未向 IBM Spectrum Protect 伺服器進行登錄
   節點名稱正確，但不具有包含相同名稱和用戶端擁有者權限的對應管理 ID
   您正在試圖存取已移轉至其他節點的檔案。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請執行下列檢查：

   檢查是否已正確輸入 IBM Spectrum Protect 使用者 ID。
   檢查與您的 IBM Spectrum Protect 節點相關聯的管理 ID，並驗證 IBM Spectrum Protect
   節點名稱是否有相符的管理 ID（具有該節點的用戶端擁有者權限）。 如果它沒有，您的 IBM Spectrum Protect
   管理者需要建立它。
   檢查伺服器是否在使用封閉式登錄，並且您的節點名稱是否已在該伺服器中登錄。
   如果試圖存取已移轉的檔案，則您的節點名稱必須與移轉該檔案的節點相同。

------------------------------------------------------------------------
ANS1354E

階段作業遭拒絕：輸入了重複的 ID



Explanation:

另一個使用此節點名稱的處理程序正在作用於此伺服器。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法連接至伺服器。 已取消現行作業。

User response:

如果您在執行 UNIX 型的系統，請確定另一個同名的處理程序對 IBM Spectrum Protect 不是處於作用中的狀態。
同時，請確定您的節點名稱對伺服器是唯一的，這樣另一個人才不能使用它。 請聯絡系統管理者，以識別該節點名稱的擁有者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1355E

已拒絕階段作業：已停用伺服器。



Explanation:

伺服器處於已停用狀態，無法存取進行正常活動。

System action:

已取消現行作業。

User response:

在 IBM Spectrum Protect 伺服器上，執行 ENABLE SESSIONS 管理指令。
請在伺服器回復為已啟用狀態之後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1356E

伺服器未配置成容許開放式登錄



Explanation:

沒有權限。 必須由您的系統管理者登錄。 伺服器未配置成容許開放式登錄。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

您必須從系統管理者那裡取得 IBM Spectrum Protect 節點和密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS1357S

階段作業遭拒絕：舊版的用戶端程式碼版本



Explanation:

伺服器版本與您的用戶端版本不符。 用戶端程式碼為舊版。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者，以查看您的位置上執行哪一個版本的 IBM Spectrum Protect。

------------------------------------------------------------------------
ANS1358S

階段作業遭拒絕：舊版的伺服器程式碼版本



Explanation:

伺服器版本與您的用戶端版本不符。 伺服器程式碼為舊版。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者，以查看您的位置上執行哪一個版本的 IBM Spectrum Protect。

------------------------------------------------------------------------
ANS1359E

階段作業被拒絕：指定的節點名稱目前正在使用中



Explanation:

您所指定的節點名稱在伺服器上使用中。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

伺服器可能在執行會防止您的節點建立階段作業的 工作。 稍後再重試，或詢問系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1360I

壓縮的資料增加



Explanation:

檔案在壓縮之後的大小超過壓縮前的檔案大小。

System action:

即使檔案大小增加，仍然會壓縮檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1361E

已拒絕階段作業：指定的節點名稱目前已鎖定。



Explanation:

您指定的的節點名稱目前在伺服器上已鎖定。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者，以找出鎖定節點名稱的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS1362S

超出 SLM 授權：已超出 IBM Spectrum Protect 的從屬站授權。 請向系統管理者查詢。



Explanation:

新增一個新的登記將會超出 IBM Spectrum Protect 的產品授權。

System action:

從屬站登錄或連接要求的執行結束。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1363E

階段作業被拒絕：伺服器沒有足夠的記憶體 讓您建立連接。



Explanation:

伺服器沒有足夠的記憶體可讓您的從屬站與伺服器建立連接。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

稍後再重試，或聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1364E

階段作業被拒絕：伺服器沒有足夠的復原日誌空間 可以建立連線。



Explanation:

伺服器復原日誌空間已用盡。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

這個錯誤是一個暫時性的問題。 稍後再重試，或聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1365E

階段作業被拒絕：伺服器沒有足夠的 資料庫空間讓您建立連線。



Explanation:

伺服器資料庫空間已用盡。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1366E

拒絕階段作業。IBM Spectrum Protect 伺服器發生內部錯誤。



Explanation:

用戶端無法建立 IBM Spectrum Protect 伺服器的連線，因為發生內部伺服器錯誤。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

通知 IBM Spectrum Protect 管理者發生此錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1367E

用戶端無法登入 IBM Spectrum Protect 伺服器， 因為伺服器不容許 Unicode 用戶端登入。



Explanation:

不容許此用戶端連接至 IBM Spectrum Protect 伺服器。

System action:

不啟動階段作業。

User response:

請連絡 IBM Spectrum Protect 管理者， 以取得有關配置適用於您環境的工作用 IBM Spectrum Protect
用戶端的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1368S

階段作業被拒絕：伺服器並未取得此平台類型的使用權。 請向您的系統管理者請教。



Explanation:

未對這個所要求的從屬站類型授權伺服器。

System action:

從屬站登錄或連接要求的執行結束。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1369E

階段作業遭到拒絕：伺服器管理者已取消階段作業。



Explanation:

伺服器管理者已取消現行用戶端階段作業。

System action:

用戶端連線要求執行結束。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1370E

所輸入的使用者 ID 沒有正確的權限層次可以存取用戶端機器。



Explanation:

所輸入的使用者 ID 無法存取此 IBM Spectrum Protect 用戶端。

System action:

作業結束。

User response:

請授與權限給 IBM Spectrum Protect 伺服器上的這個使用者 ID，這樣它才可以存取此 IBM Spectrum Protect
用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS1371E

無法從子檔案元件重新建構檔案 ' '。



Explanation:

從其子檔案元件重新建構此檔案時發生錯誤。

System action:

訊息所指出的檔案未還原。所有其他檔案的還原會繼續進行。

User response:

請從使用者介面選取要還原的檔案，重試還原該檔案。 您也可以檢查用戶端錯誤日誌和伺服器活動日誌，是否有該訊息所指出檔案的任何相關訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS1372E

用戶端節點與向 IBM Spectrum Protect 伺服器進行登錄的節點之間偵測到不一致。



Explanation:

使用者可能已不正確地對節點選項進行編碼。 例如，向 IBM Spectrum Protect 伺服器進行登錄的節點可能是 NAS
類型，但此節點實際上是非 NAS 用戶端。

System action:

作業結束。

User response:

請確定節點名稱在用戶端選項檔中是正確的。 請確定只以 nasnodename 選項使用類型 NAS 的節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS1373W

對磁區 檔案空間 執行的 PRESNAPSHOTCMD 指令已完成，傳回非零的回覆碼。



Explanation:

PRESNAPSHOTCMD 選項指定的指令必須順利完成，才能執行 Snapshot 備份/保存作業。 如果指令完成時的回覆碼為
0（零），即表示順利完成。如果指令完成時傳回其他任何回覆碼，則表示失敗。 如果指令失敗，仍然會執行備份，只是無法享有 Snapshot
技術的好處。

System action:

用戶端執行備份/保存作業，但不使用 Snapshot。

User response:

指出並解決造成指令失敗的問題。如果此指令傳回非零的回覆碼才算正常，請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1374W

對磁區 檔案空間 執行的 POSTSNAPSHOTCMD 指令已完成，傳回非零的回覆碼。



Explanation:

以 POSTSNAPSHOTCMD 選項指定的指令已完成，並傳回非零的回覆碼。 Snapshot 型的備份作業產生了至少為 8 的回覆碼。

System action:

Snapshot 型的備份作業會繼續執行。

User response:

請指出並解決造成後置 Snapshot 指令失敗的問題。 如果這個指令傳回非零的回覆碼是正常的，請考慮將此後置 Snapshot
指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1375W

使用者跳過了 Filesystem路徑FileName 檔



Explanation:

您要求在現行作業期間跳過這個檔案。

System action:

在現行作業期間跳過檔案

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1376E

處理 '處理名稱 path-namefile-name' 時發生錯誤；端對端摘要驗證失敗。



Explanation:

所還原或擷取資料的加密摘要，不符合備份或保存作業期間產生的摘要。可能的原因是傳輸錯誤、資料毀損，或是雜湊衝突。

System action:

處理程序已停止

User response:

請重試還原作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得其他協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1377W

用戶端無法取得 'volname' 的 Snapshot。 作業將會在沒有 Snapshot 支援下繼續執行。



Explanation:

因為某些原因，IBM Spectrum Protect 用戶端無法建立磁區的 Snapshot。但 IBM Spectrum Protect
用戶端不會使作業失敗，相反地，它會執行非 Snapshot 型備份。

System action:

停止 Snapshot 處理。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1378E

快照作業失敗。SNAPSHOTCACHELocation 沒有足夠的空間給這個快照作業。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法快照指定的磁碟區。SNAPSHOTCACHELocation 指向一個
沒有足夠空間來管理快照的位置。失敗的原因包括：

*  非預期數量的磁碟活動，這個磁碟活動在一個特定時間點中，產生了超過可用空間所能容納數量的變更。

*  SNAPSHOTCACHELocation 不夠大而無法處理磁碟區的一般變更數量。

*  指定的 SNAPSHOTCACHESize 設定值太小而無法處理快照備份或保存作業期間對磁碟區所作的一般數量變更。

System action:

已停止處理程序。

User response:

如果問題仍然存在，請增加 SNAPSHOTCACHESize 或變更 SNAPSHOTCACHELocation 的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1379E

快照作業失敗。已超過透過 SNAPSHOTCACHESize 所指定的， 用於 SNAPSHOTCACHELocation 的空間百分比。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法快照指定的磁碟區。透過 SNAPSHOTCACHESize 選項
所指定的空間百分比不足以執行此快照備份/保存作業。失敗的原因包括：

*  SNAPSHOTCACHELocation 不夠大而無法處理磁碟區的一般變更數量。

*  指定的 SNAPSHOTCACHESize 設定值太小而無法處理快照備份或保存作業期間對磁碟區所作的一般數量變更。

System action:

已停止處理程序。

User response:

如果問題仍然存在，請增加 SNAPSHOTCACHESize 或變更 SNAPSHOTCACHELocation 的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1380W

Snapshot 作業失敗。檔案系統寫入活動防止「邏輯磁區 Snapshot 代理程式」 滿足 SNAPSHOTFSIDLEWait 以及
SNAPSHOTFSIDLERetries 選項。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法做指定磁區的 Snapshot。「邏輯磁區 Snapshot 代理程式」 在開始指定磁區的
Snapshot 之前，無法滿足 SNAPSHOTFSIDLEWait 以及 SNAPSHOTFSIDLERetries 選項。

System action:

Snapshot 處理停止。

User response:

如果問題仍然存在，請修改 SNAPSHOTFSIDLEWait 和 SNAPSHOTFSIDLERetries
選項，以符合被備份的磁區的一般磁碟寫入活動。

------------------------------------------------------------------------
ANS1381W

在 RAW（原始）磁區或 FAT32 格式的磁區上，在所備份的同一個磁區中，找不到 Snapshot 快取位置。



Explanation:

在所備份的同一個磁區中尋找 Snapshot 快取位置時，該磁區的格式必須是 NTFS。預設的快取位置是在執行 Snapshot
的相同磁區上。作業將繼續且無 Snapshot 支援。

System action:

用戶端未執行 Snapshot 作業。

User response:

請使用 SNAPSHOTCACHELOCATION 選項來指定不同的 Snapshot 快取位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1382E

伺服器不接受此節點的用戶端起始的連線。



Explanation:

因為伺服器上的這個節點的配置參數，所以不允許節點起始連線。伺服器能夠起始連線到在提示模式中執行的用戶端排程程式。

System action:

終止 IBM Spectrum Protect 作業。

User response:

聯絡系統管理者以啟用節點的用戶端起始的階段作業或更新 SESSIONINITIATION 選項並執行用戶端排程程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS1383E

錯誤伺服器埠。



Explanation:

您嘗試在只針對管理階段作業所設定的伺服器埠開啟備份/保存用戶端階段作業。

System action:

終止 IBM Spectrum Protect 作業。

User response:

聯絡系統管理者並/或使用 TCP 埠和「TCP 管理者埠」的正確值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1384E

異動中的物件已經連結到無效的管理類別。



Explanation:

異動的其中一個物件所連結的管理類別不屬於這個節點的原則， 或者這個用戶端層次不支援這個管理類別。

System action:

現行作業結束。

User response:

確定所有的物件都是連結到有效的管理類別，或將用戶端升級至適當的層次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1385E

此伺服器不支援備份作業。



Explanation:

此伺服器僅支援保存作業，不容許備份。

System action:

現行作業結束。

User response:

僅將保存作業與此伺服器搭配使用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1386E

不容許刪除這個物件： "fshlll"。



Explanation:

物件已經被保留，而且無法刪除，或者物件位於啟用保留保護的伺服器上，而且尚未過期。

System action:

已略過此物件，並繼續進行處理。

User response:

透過查詢來檢查物件的狀態，看看物件是否已經被保留，或者何時將會過期。

------------------------------------------------------------------------
ANS1387E

此交易中的物件數超出 TXNGROUPMAX 值。



Explanation:

此交易中有太多物件。

System action:

現行作業結束。

User response:

請在交易中使用較少物件，或增加伺服器上的 TXNGROUPMAX 值，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1388E

fshlll 已在保留中。



Explanation:

指定的物件已在保留中，因此不能放在新的保留中。

System action:

會跳過此物件並繼續執行處理程序。

User response:

發出查詢來查看物件的狀態，並在沒有處於已保留狀態的物件下重新嘗試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1389W

排定的 function 指令的選項 (option) 無效。



Explanation:

發生這個訊息有兩種可能的原因：

*  option 選項指定給無法使用該選項的排定指令或子指令 (function)。

*  選項出現在排定的指令中，但是選項只在用戶端排程程式的起始指令行上有效，而在來自伺服器之排程中的指令上無效。

System action:

系統不處理這個選項。

User response:

請參閱備份保存用戶端安裝與使用手冊，以取得指名選項的正確用法。系統管理者應該從伺服器上的排程定義中移除無效的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1395E

目的地檔案空間或磁碟機代號無法使用。未處理下列物件： 檔案空間：'檔案空間名稱'



Explanation:

系統嘗試還原或擷取至無法聯絡的目的地。 指定的檔案空間名稱或磁碟機代號無效，或不存在，或是無法解析您指定的本端共用名稱。

System action:

未處理屬於此檔案空間的物件。

User response:

請重試指令，並對未處理的物件指定不同目的地。

------------------------------------------------------------------------
ANS1396E

存取指定的日誌或追蹤檔 (filename) 被拒絕。



Explanation:

存取指定的檔案時被拒絕。現行使用者無法寫入您指定的日誌或追蹤檔名稱。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定您指定了正確的檔案或目錄名稱、更正許可權，或指定新的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1397W

無法取得 Snapshot，因為 SNAPSHOTCACHELocation 沒有足夠的空間給這個 Snapshot 作業。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法做指定磁區的 Snapshot。SNAPSHOTCACHELocation 所指的位置
並未包含足夠的空間來建立 Snapshot；可能是磁碟已滿。作業將繼續，但不支援 Snapshot。

System action:

用戶端未執行 Snapshot 作業。

User response:

變更 SNAPSHOTCACHELocation 的值，或者清理 SNAPSHOTCACHELocation 所指的磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS1398E

起始設定功能無法開啟其中一個 IBM Spectrum Protect 日誌或相關檔案： 日誌名稱。錯誤碼 = 錯誤碼值， 原因



Explanation:

起始設定期間無法開啟 "日誌名稱" 檔。 系統將錯誤碼設為 錯誤碼值。 如果給定的 原因
為「拒絕存取」，表示現行使用者沒有權限來寫入指定目錄中的日誌。也可能是給定的日誌位置沒有可用的空間。

在 Unix 系統上，日誌不一定位於根目錄中。嘗試這樣做會導致「拒絕存取」錯誤。

System action:

處理程序終止。

User response:

請將 DSM_LOG（或 DSMI_LOG）環境變數設為現行使用者可寫入的目錄。您也可以使用 ERRORLOGNAME
選項來指定現行使用者有寫入權的檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1399W

邏輯磁區 Snapshot 代理程式 (LVSA) 目前執行此相同磁區的 Snapshot 而忙碌。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法取得指定磁區的 Snapshot， 因為另一個程序已經在執行這個磁區的 Snapshot。
作業將繼續，但不支援 Snapshot。

System action:

Snapshot 處理停止。

User response:

請等到其他 IBM Spectrum Protect 程序完成磁區後，再重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1400W

Snapshot 快取位置無效。



Explanation:

Snapshot 快取位置必須指向已格式化為 NTFS 的本端磁區。預設的快取位置是在執行 Snapshot 的相同磁區上。作業將繼續且無
Snapshot 支援。

System action:

Snapshot 處理停止。

User response:

請使用 SNAPSHOTCACHELOCATION 選項來指定不同的 Snapshot 快取位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1401W

無法存取 Snapshot 虛擬磁區。



Explanation:

邏輯磁區 Snapshot 代理程式 (LVSA) 在啟用 OFS 的備份/保存作業期間無法存取虛擬磁區， 因為 IBM Spectrum
Protect 可能已經透過終端機服務程式來啟動。作業將繼續，但不支援 Snapshot。

System action:

Snapshot 處理停止。

User response:

請不要使用終端機服務程式來進行 Snapshot。 請在本端機器中重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1402W

遠端、可移除或 SAN 磁碟機並不支援 Snapshot。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法取得指定磁區的 Snapshot， 因為只有本端固定磁區（包括磁區裝載點）才支援開放式檔案。
作業將繼續，但不支援 Snapshot。

System action:

用戶端未執行 Snapshot 作業。

User response:

如果要利用開放式檔案支援的優點，您可以在本端機器上重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1403E

載入必要的 檔名 DLL 時發生錯誤



Explanation:

載入動態鏈結程式庫時發生錯誤。 DLL 載入失敗。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證您的系統軟體是最新版本，且 IBM Spectrum Protect 用戶端所需的所有 DLL 都存在。

------------------------------------------------------------------------
ANS1404E

從所需的 檔名 DLL 中載入一個（或以上）函數時發生錯誤



Explanation:

從動態鏈結程式庫中載入函數時發生錯誤。 DLL 載入失敗。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證您的系統軟體是最新版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS1405I

'service-name' 服務程式必須重新啟動。



Explanation:

必須重新啟動服務程式，讓還原的變更生效。

System action:

變更不會生效。

User response:

重新啟動服務程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS1407W

已忽略選項 DiskBuffSize 的值，因為已啟用「不需要 Lan」功能。



Explanation:

由於已啟用「不需要 Lan」功能，選項 DiskBuffSize 的值將會重設為預設值

System action:

處理會繼續。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS1408W

尚未確定先前的變更。 機器必須先重新啟動，才能執行 Snapshot



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法取得指定磁區的 Snapshot， 因為先前的作業要求重新啟動機器使變更生效，
但是機器尚未重新啟動。 作業將繼續且無 Snapshot 支援。

System action:

用戶端未執行 Snapshot 作業。

User response:

重新啟動機器，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1409I

已針對虛擬機器指定 include.resetcbt 選項，因此將會執行 vm name 虛擬機器的完整備份。



Explanation:

include.resetcbt 陳述式中已指定 VM。將執行完整備份與「變更區塊追蹤 (CBT)」重設。

System action:

將針對此虛擬機器重設「變更區塊追蹤 (CBT)」且執行完整備份。

User response:

無需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1410E

無法存取網路路徑。



Explanation:

由於可能有網路問題，因此無法存取網路路徑。

System action:

從屬站終止。

User response:

確定網路已啟動且您可使用系統指令 存取路徑，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1411E

已移除通信階段作業。



Explanation:

由於可能有網路問題，因此移除了一個通信階段作業。

System action:

從屬站終止。

User response:

確定網路已啟動，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1412E

目錄或檔案具有不正確的 EA 資料或不一致的資料。



Explanation:

目錄或檔案具有不正確的 EA 資料或不一致的資料。

System action:

從屬站終止。

User response:

檢查失效的目錄或檔案，以找出損壞的 EA 資料。 將目錄複製到新的位置，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1413W

系統無法辨識檔案 'filespace namepath-namefile-name' 為磁碟檔，所以無法處理。 略過該檔案。



Explanation:

從屬站無法處理不是 'disk' 的檔案類型，例如 'character' 和 'pipe'。
此訊息通常（但不一定）是針對一般保留給作業系統使用的檔名而發出。 在 Windows 視窗中，保留名稱包括
AUX、CON、NUL、PRN、COMx 或 LPTx， 其中 'x' 是 1 到 9 其中一個數字（例如，COM1、LPT3 等等...）。

System action:

略過該檔案。

User response:

如果不需要檔案則刪除檔案，或者在從屬站選項中使用 EXCLUDE 陳述式來防止從屬站嘗試處理該檔案。 在 Windows
環境中，一般刪除指令大部份都沒有作用。 您需要在檔名之前加上 '\\.\' 字元作為字首。 例如， "del c:\mydir\lpt4"
無法執行，但 "del \\.\c:\mydir\lpt4" 可執行。

------------------------------------------------------------------------
ANS1414W

沒有足夠的權限可以刪除伺服器上已開啟的群組。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器上有開啟的影像檔群組， 但是因為遺失了此節點的備份刪除權利，無法將它刪除。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請要求您的 IBM Spectrum Protect 管理者授與這個節點的備份刪除權利。

------------------------------------------------------------------------
ANS1417W

受保護的系統狀態檔 'filename' 備份 至磁碟機檔案空間，而不是系統狀態檔空間。



Explanation:

由 Microsoft Windows File Protection (WFP) 或 Microsoft Windows Resource
Protection (WRP) 保護的檔案是「Microsoft Volume ShadowCopyServices (VSS)
系統寫出器」的一部分，而「系統寫出器」是系統狀態的一部分。通常，這些檔案作為系統狀態的一部分備份，而不是作為檔案所在檔案系統的一部分備份。
作業系統環境中的問題會導致訊息文字中指定的受保護檔案無法列舉為系統狀態檔，從而作為系統狀態的一部分備份。
導致此訊息的狀況並不正常。為確保檔案受保護，檔案會作為所在檔案系統的一部分備份。

System action:

檔案作為所在檔案系統的一部分備份。

User response:

可以使用檔案系統和系統狀態備份還原系統。但是，應解決會導致系統狀態檔無法正確列舉的狀況。 在 Microsoft Windows 2008 和
Microsoft Windows 2008 R2 上，您可以使用 DiskShadow 公用程式次指令 LIST WRITERS
DETAILED，來列舉系統狀態檔。 在其他版本的 Microsoft Windows 上，您可以使用 vshadow 公用程式和 -wm2
選項，來列舉系統狀態檔。請驗證未列出此訊息中指示的檔案。 附註：vshadow 是一種您可以從 Microsoft 取得的公用程式。
在確認未列舉檔案之後，請聯絡作業系統技術支援人員，以協助診斷及解決會導致檔案無法正確列舉為系統狀態的一部分的問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS1418E

鑑別錯誤。 nodename 的管理及/或節點密碼已過期。



Explanation:

伺服器的階段作業鑑別失敗，因為節點的管理或節點密碼已過期。

System action:

現行作業的處理已停止。

User response:

請更新所識別節點的管理及/或節點密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS1420E

找不到磁區對映文件 (tsmvolmap.txt)。



Explanation:

執行 VSS 自動化系統修復 (ASR) 時發生錯誤。 如需其他相關資訊，請檢查 dsmerror.log。

System action:

處理程序停止。

User response:

要求您的系統管理者檢查錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS1421E

伺服器中找不到影像物件 'object-type'。



Explanation:

伺服器中找不到類型為 object-type 的指定影像物件。沒有這個物件，作業無法完成。

System action:

作業結束。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌，以取得可指出問題原因的其他訊息。請依照訊息的建議採取任何更正動作，然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1423W

'filesystem' 是虛擬裝載點。在虛擬裝載點上不支援移轉。



Explanation:

IBM Spectrum Protect HSM 不支援受管理檔案系統中的虛擬裝載點。在虛擬裝載點資料夾中的檔案無法進行移轉。

System action:

IBM Spectrum Protect 會嘗試繼續現行作業。

User response:

請勿使用由 HSM 所管理之檔案系統中的虛擬裝載點。 請改用併入/排除規則。

------------------------------------------------------------------------
ANS1424W

重試磁碟區 filespace-name 影像檔作業失敗。



Explanation:

因為前述訊息所說明的理由，導致磁碟區 filespace-name 的影像檔作業異動失敗。

System action:

將重試所要求的影像檔作業。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1425E

無法重試容體 filespace-name 的影像檔作業， 因為發生嚴重錯誤。



Explanation:

無。

System action:

所指出容體的影像檔作業失敗。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1426E

建立「系統登錄檔」(Registry) 備份目錄結構時發生錯誤



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端使用用戶端機器上的中介目錄結構，作為「Windows 系統登錄檔」(Windows
Registry) 備份處理程序的一部分。 因為用戶端無法建立此中介目錄結構，所以「Windows 系統登錄檔」無法被備份。
如果您沒有足夠的專用權來執行備份作業、如果用戶端無法從系統中來配置更多的記憶體，或如果目錄結構內的元件已存在成為檔案時，可能會發生此問題。

System action:

不會備份「Windows 系統登錄檔」。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌，以取得寫入此訊息時可能已記載的任何其他訊息，並採取那些訊息所建議的更正動作（如果有的話）。
請確定該作業執行時所使用的帳戶有足夠的專用權。 請確定系統有足夠的記憶體來執行處理程序。 從系統磁碟機的根目錄移除 ADSM.SYS
目錄，然後再重試該作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM 支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1427I

登錄備份功\能已順利完成。



Explanation:

登錄備份順利完成。

System action:

無。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1428E

備份登錄失敗。



Explanation:

無。

System action:

未備份系統登錄。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1429I

登錄還原功\能已順利完成。



Explanation:

登錄還原順利完成。

System action:

無。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1430W

此機器必須重新開機，變更才會生效。



Explanation:

還原作業已做出變更，必須重新開機，變更才會生效。 注意直到重新開機發生時，系統或其應用程式可能不穩定，這是很重要的。

System action:

無

User response:

請在還原作業結束之後，儘快重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS1431E

還原系統登錄失敗。



Explanation:

無。

System action:

未還原系統登錄。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1432E

關鍵字 '「關鍵字」' 之後只接受的關鍵字。



Explanation:

不正確地輸入了一個登錄指令。

System action:

未啟動登錄功\能。

User response:

請參閱此指令的指令參照。

------------------------------------------------------------------------
ANS1433E

外來引數 '「輸入」' 放在關鍵字 '「關鍵字」' 之後



Explanation:

不正確地輸入了一個登錄指令。

System action:

登錄功\能未被啟動。

User response:

請參閱此指令的指令參照。

------------------------------------------------------------------------
ANS1434E

關鍵字 '「關鍵字」' 之後的引數 '「輸入」' 無效



Explanation:

不正確地輸入了一個登錄指令。

System action:

登錄功\能未被啟動。

User response:

請參閱此指令的指令參照。

------------------------------------------------------------------------
ANS1435E

儲存系統登錄鍵時發生錯誤。



Explanation:

無。

System action:

未備份系統登錄。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1436E

置換系統登錄鍵時發生錯誤。



Explanation:

無。

System action:

已從伺服器還原系統登錄鍵， 但是無法在系統登錄中加以啟動。現行系統登錄鍵仍保持作用中。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1437I

事件日誌備份功\能已順利完成。



Explanation:

事件日誌備份順利完成。

System action:

無。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1438E

備份事件日誌失敗。



Explanation:

無。

System action:

未備份事件日誌。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1439I

事件日誌還原功\能已順利完成。



Explanation:

事件日誌還原順利完成。

System action:

無。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1440E

還原事件日誌失敗。



Explanation:

無。

System action:

未還原事件日誌。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1441E

關鍵字 '「關鍵字」' 之後只接受的關鍵字。



Explanation:

不正確地輸入了事件日誌指令。

System action:

未呼叫事件日誌功\能。

User response:

請參閱此指令的指令參照。

------------------------------------------------------------------------
ANS1442E

外來引數 '「輸入」' 放在關鍵字 '「關鍵字」' 之後



Explanation:

不正確地輸入了事件日誌指令。

System action:

未啟動事件日誌功\能。

User response:

請參閱此指令的指令參照。

------------------------------------------------------------------------
ANS1443E

關鍵字 '「關鍵字」' 之後的引數 '「輸入」' 無效



Explanation:

不正確地輸入了事件日誌指令。

System action:

未啟動事件日誌功\能。

User response:

請參閱此指令的指令參照。

------------------------------------------------------------------------
ANS1444E

建立「事件日誌」備份目錄結構時發生錯誤



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端使用用戶端機器上的中介目錄結構，作為「Windows 事件日誌」(Windows Event
Log) 備份處理程序的一部分。 因為用戶端無法建立此中介目錄結構，所以「Windows 事件日誌」無法被備份。
如果您沒有足夠的專用權來執行備份作業、如果用戶端無法從系統中來配置更多的記憶體，或如果目錄結構內的元件已存在成為檔案時，可能會發生此問題。

System action:

不會備份「Windows 事件日誌」。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌，以取得寫入此訊息時可能已記載的任何其他訊息，並採取那些訊息所建議的更正動作（如果有的話）。
請確定該作業執行時所使用的帳戶有足夠的專用權。 確定系統有足夠的記憶體來執行 IBM Spectrum Protect。
從系統磁碟機的根目錄移除 ADSM.SYS 目錄，然後再重試該作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM 支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1445E

錯誤：無法建立 NAS 影像物件。



Explanation:

可能是下列其中一個原因而無法建立 NAS 影像物件：

*  有未經授權的使用者呼叫 NAS 指令

*  現行平台不支援 NAS 作業

*  找不到 NAS 外掛程式檔案庫。

System action:

未執行所要求的 NAS 作業。

User response:

請在更正失敗原因之後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1446E

找不到 VSS ASR 備份文件 (ASRBackupDoc.xml)。



Explanation:

執行 VSS 自動化系統修復 (ASR) 時發生錯誤。 如需其他相關資訊，請檢查 dsmerror.log。這項錯誤的可能原因如下：

*  您正在嘗試回復執行舊式作業系統（如 Windows XP 或 Windows 2003）的機器。舊式作業系統不支援 VSS ASR 還原。

*  您正在嘗試從早於 6.2.2 版之用戶端所建立的備份來執行 ASR 回復。這類的備份沒有 ASRBackupDoc.xml 檔。

System action:

處理程序停止。

User response:

要求您的系統管理者檢查錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS1447W

因內部錯誤，無法開啟包含指定 server-name 段落之儲存密碼的檔案。



Explanation:

IBM Spectrum Protect for Space Management 用戶端中發生內部錯誤。無法開啟用來儲存 IBM
Spectrum Protect 認證的檔案。

System action:

處理會繼續。

User response:

請重試作業。如果問題持續發生，請聯絡系統管理者或客戶服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS1448E

現行伺服器不支援 command 指令。



Explanation:

用戶端所連接的伺服器不支援此指令。

1. 如果指令為 "set event"，則伺服器不支援事件型原則。此指令需要伺服器支援事件型原則。只有 IBM Spectrum
   Protect 伺服器層次 5.2.2 以及更新的版本才提供此支援。

2. 如果訊息顯示任何其他指令，則伺服器會配置成支援保存檔保留保護，而且無法處理與該裝置無關的作業。

System action:

跳過指令，並繼續執行其他處理程序。

User response:

請登入適當的伺服器並再次執行指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1449W

發生不重大的非預期錯誤。 Snapshot(Set/Volume) 刪除失敗。可能是因為 Snapshot 已不存在。繼續處理... IBM
Spectrum Protect Snapshot ID ：snapshot-id IBM Spectrum Protect
函數名稱　　　：function-name IBM Spectrum Protect 函數　　　　　：function-desc IBM
Spectrum Protect 回覆碼　　　　：TSM-rc IBM Spectrum Protect 檔案　　　　　：file-name
(line-number)



Explanation:

無。

System action:

程序繼續執行。

User response:

聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1450W

已指定 -FILENAME 選項但沒有檔名。輸出將會寫入 filename。



Explanation:

已指定 -FILENAME 選項，但省略了檔名。

System action:

輸出寫入預設檔案。

User response:

重新發出指令並指定有效的檔名，或使用寫入預設檔案的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1453W

以非 NTFS 檔案系統而言，不支援 IMAGEGAPSIZE 選項。 將會備份整個容體。



Explanation:

無。

System action:

已備份整個容體。

User response:

請參閱用戶端手冊， 以取得有關 IMAGEGAPSIZE 選項的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1454W

無法取得 name 的已用區塊資訊。 將會備份整個容體。



Explanation:

無。

System action:

已備份整個容體。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得任何可能有助於釐清問題的其他訊息。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1455E

-vmname 選項的值 'vmname-option-value' 會造成還原同名的數個虛擬機器。 請使用關鍵字 '*'、<time> 或
<timestamp> 來區分所還原的虛擬機器名稱。



Explanation:

虛擬機器還原指令指定兩個或兩個以上虛擬機器。 -vmname 選項的值會造成所還原的虛擬機器具有相同的名稱。

System action:

還原已停止。

User response:

請在 -vmname 選項中使用關鍵字 '*'、'<time>' 或 '<timestamp>'，以便以不同名稱還原每一個虛擬機器。 如果未指定
-vmname 選項，則會以原始名稱來還原每一個虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS1458I

磁碟區 name 的 OBF 檔太小，無法使用免用伺服器轉送。



Explanation:

磁碟區的 OBF 檔案太小，無法起始免用伺服器資料轉送。 因此這個檔案無法透過免用伺服器資料路徑轉送。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1459E

VSS 自動化系統修復 (ASR) 失敗。



Explanation:

執行 VSS 自動化系統修復 (ASR) 時發生錯誤。 如需其他相關資訊，請檢查 dsmerror.log。

System action:

處理程序停止。

User response:

要求您的系統管理者檢查錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS1461E

處理 'filespace namepath-namefile-name' 時發生錯誤： 不支援的加密類型。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端的較新版本已經備份或保存您嘗試還原或擷取的檔案。現行用戶端不支援這個檔案加密方法。

System action:

物件略過

User response:

使用最新的 IBM Spectrum Protect 用戶端來還原或擷取 檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1463E

加密媒體庫中發生非預期的錯誤。



Explanation:

加密媒體庫中發生非預期的錯誤。 請參閱錯誤日誌以取得其他相關資訊。

System action:

停止處理程序。

User response:

請在錯誤日誌中檢查 ANS1467E，找出失敗的原因。 請確認已適當安裝 IBM Spectrum Protect
用戶端。必要時，請重新安裝用戶端及（或）API。如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect 技術支援。

------------------------------------------------------------------------
ANS1464S

無法載入 ICC 加密程式庫。



Explanation:

處理程序正在使用自動與用戶端一起安裝並在執行時期載入的加密法程式庫。 若未載入該程式庫，則用戶端無法繼續進行。

System action:

用戶端結束。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得 ANS1467E 錯誤訊息，從而判斷失敗的原因。 請驗證您的 IBM Spectrum Protect
用戶端是否已適當地安裝。 必要的話，請重新安裝用戶端及（或）API。 如果問題仍存在，請聯絡 IBM Spectrum Protect
技術支援人員。

------------------------------------------------------------------------
ANS1465E

指定了衝突的選項 ERRORLOGMAX 及 ERRORLOGRETENTION。



Explanation:

指定了 ERRORLOGMAX 及 ERRORLOGRETENTION 選項的值。 這些選項互斥。

System action:

停止處理程序。

User response:

如果您希望錯誤日誌在達到指定的上限值時收尾結束，請指定 ERRORLOGMAX 選項的非零值。
如果您希望根據時間型排程來限制錯誤日誌的大小，請使用 ERRORLOGRETENTION 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1466E

指定的選項 SCHEDLOGMAX 和 SCHEDLOGRETENTION 發生衝突。



Explanation:

同時指定 SCHEDLOGMAX 和 SCHEDLOGRETENTION 選項的值。這些選項互斥。

System action:

處理程序停止。

User response:

如果您要讓 IBM Spectrum Protect 排程程式日誌在到達指定的最大值時折返，請為 SCHEDLOGMAX 指定一個非零的值。
如果您要根據時間的排程來限制排程程式日誌的大小，請使用 SCHEDLOGRETENTION。

------------------------------------------------------------------------
ANS1467E

ICC 常式 icc-routine 傳回： majRC = majRC、minRC = minRC、 desc = 'desc'。



Explanation:

ICC 加密媒體庫內發生錯誤。這個訊息報告回覆碼和問題描述， 可供 IBM Spectrum Protect 技術支援人員判斷錯誤原因。

System action:

用戶端結束。

User response:

請確認已適當安裝 IBM Spectrum Protect 用戶端。必要時，請重新安裝用戶端及（或）API。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
Spectrum Protect 技術支援。

------------------------------------------------------------------------
ANS1468E

備份「自動式系統復原」(ASR) 檔失敗。不會備份任何檔案。



Explanation:

在備份「自動式系統復原」(ASR) 所需要的檔案時發生錯誤。未備份任何檔案。

System action:

處理程序停止。

User response:

請要求系統管理者檢查錯誤日誌。驗證您用來執行這個指令的 Windows 帳戶具備管理者權限，然後重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1469E

處理 'filespace namepath-namefile-name' 時發生錯誤；加密金鑰無效。



Explanation:

您輸入的金鑰不符合備份期間用來加密檔案的金鑰。 除非輸入符合的金鑰，否則無法還原檔案。

System action:

停止處理程序。

User response:

重試還原作業，並提供正確金鑰。

------------------------------------------------------------------------
ANS1470E

無法載入 ACL 和延伸屬性支援所需的 GPFS 函數：跳過 路徑名稱



Explanation:

未載入處理 GPFS ACL 和延伸屬性的 GPFS 函數。

System action:

已略過物件。繼續處理下一個物件。

User response:

請確定 GPFS 軟體已安裝在系統上，並重試此作業。 在 Linux 上，請確定已在 GPFS libgpfs.so 共用程式庫的
/usr/lib/ 目錄中建立適當的符號鏈結。

------------------------------------------------------------------------
ANS1471E

ASR 系統資訊檔建立失敗。ASR 備份未順利完成。



Explanation:

在建立「自動式系統復原」(ASR) 所需要的系統資訊檔 (asr.sif) 時發生錯誤。ASR 備份未順利完成。

System action:

處理程序停止。

User response:

請要求系統管理者檢查錯誤日誌。請確認您用來執行此指令的 Windows 帳戶具有管理者權限， 且您可以存取系統物件暫置目錄 <system
drive> :\adsm.sys。重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1472E

無法新增項目至 ASR 系統資訊檔。ASR 備份未順利完成。



Explanation:

在新增項目至「自動式系統復原」(ASR) 所需要的系統資訊檔 (asr.sif) 時發生錯誤。ASR 備份未順利完成。

System action:

處理程序停止。

User response:

請要求系統管理者檢查錯誤日誌。驗證您用來執行這個指令的 Windows 帳戶具備管理者權限，然後重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1473E

階段作業被拒絕：共用記憶體的 TCP/IP 連線失敗



Explanation:

試圖用共用記憶體通信協定連接到本端伺服器在初始的 TCP/IP 通信期間失敗。 如果伺服器不是在接收正確的埠或伺服器當掉時可能會發生這個錯誤。

System action:

階段作業被拒絕。 已停止處理。

User response:

重試此作業，或等到伺服器可備份，再重試此作業。 如果問題持續發生，請聯絡系統管理者以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1474E

使用共用記憶體通信協定時發生錯誤



Explanation:

經由共用記憶體通信協定來讀取或寫入資料時發生錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成要求的作業。

User response:

有關其餘資訊，請檢查追蹤日誌裡然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡系統管理者以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1475E

權限不足，無法連接共用記憶體範圍



Explanation:

發出指令的使用者，無權連接到共用記憶體範圍。 如果共用記憶體範圍是由伺服器建立時， 其擁有者是伺服器處理的有效 uid (dsmserv)。
只有在此 uid 或 root 下執行的處理， 才能連接到該範圍 (以及連接到伺服器)。

System action:

階段作業被拒絕，處理因而停止。

User response:

儘可能在執行 dsmserv 之處理的 uid 下，執行該指令。 否則，就聯絡您的系統管理者，向他求助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1476E

CLUSTERNODE 是設定為 YES，但是「叢集資訊常駐程式」並未啟動。



Explanation:

「HACMP 叢集資訊常駐程式」必須啟動，才能指定 CLUSTERNODE 選項。

System action:

終止處理程序。

User response:

啟動「HACMP 叢集資訊常駐程式」。

------------------------------------------------------------------------
ANS1477E

CLUSTERNODE 是設定為 YES，但是叢集載入檔案庫無效。



Explanation:

作業系統提供用來取得叢集名稱的載入檔案庫無效。可能的原因是過期載入檔案庫，此檔案庫沒有包含本產品預期的適當常式。

System action:

終止處理程序。

User response:

請確定系統已安裝最新的叢集軟體。

------------------------------------------------------------------------
ANS1478E

CLUSTERNODE 是設定為 YES，但是此系統上沒有叢集軟體。



Explanation:

此系統沒有作業系統提供用來取得叢集名稱的載入檔案庫。

System action:

終止處理程序。

User response:

請確定系統已安裝叢集軟體。

------------------------------------------------------------------------
ANS1479E

CLUSTERNODE 是設定為 YES，但是此機器不是叢集的成員。



Explanation:

此機器不是叢集節點的成員。 可能是叢集服務的配置不正確，或者叢集正在起始設定中。

System action:

終止處理程序。

User response:

請確定叢集軟體的配置正確。 若叢集正在起始設定， 請稍後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1480E

CLUSTERNODE 是設定為 YES，但是此系統並未啟用叢集服務。



Explanation:

此系統尚未啟用叢集服務。

System action:

終止處理程序。

User response:

啟用系統的叢集服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS1481E

此系統不支援 CLUSTERNODE 選項。



Explanation:

此系統不支援這個選項。

System action:

終止處理程序。

User response:

停用本端選項檔中的 CLUSTERNODE 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1482E

當程式嘗試從系統中取得叢集名稱時，發生非預期的錯誤 (retcode)。



Explanation:

程式嘗試從叢集服務中取得叢集名稱時發生不明錯誤。 錯誤碼是直接由此作業系統環境所使用的叢集服務中提供的原因碼。

System action:

終止處理。

User response:

請參閱叢集軟體的說明文件，以取得原因碼的說明。 請確定叢集服務運作正常，然後再試一次 IBM Spectrum Protect 作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1483I

已啟動排程日誌刪改。



Explanation:

已開始排程日誌刪改功\能。

System action:

刪改排程日誌。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1484I

排程日誌刪改已順利完成。



Explanation:

已完成排程日誌刪改功\能，且沒有錯誤。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1487E

備份 WMI 儲存庫時發生錯誤。 不會備份資料庫。



Explanation:

Windows 事件日誌及錯誤日誌可能包含與此錯誤相關的其他資訊。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查 Windows 事件日誌及錯誤日誌，以取得與 WMI 相關的訊息。 請確定 Windows Management
Instrumentation 服務已啟動。

------------------------------------------------------------------------
ANS1489E

WMI 服務失敗而導致作業停止。 不會還原任何檔案。



Explanation:

停止 Windows Management Instrumentation (WMI) 服務時發生錯誤。 不會還原資料庫。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查 Windows 事件日誌及用戶端錯誤日誌，以取得與 Windows Management Instrumentation (WMI)
相關的訊息。 您可能需要靜止 WMI 活動或重新開機，才能釋出阻止 WMI 服務停止的資源。

------------------------------------------------------------------------
ANS1490W

檔案規格 'file-spec' 不予處理。 已經指定檔案清單。



Explanation:

在處理 -FILELIST 之後發現非選項的引數（檔案規格）。

System action:

引數將被忽略。

User response:

您可以在這個指令中加上 -FILELIST 或明確的檔案規格， 但不能同時使用兩者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1492S

無效的虛擬裝載點 file_space_name：找不到檔案。



Explanation:

系統選項檔案中的指定 VIRTUALMOUNTPOINT 選項無效，因為在檔案系統中找不到它。

System action:

處理程序嘗試繼續進行現行作業。

User response:

請檢查系統選項檔中的虛擬裝載點，並確定它存在於檔案系統中。 重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1493S

無效的虛擬裝載點 file_space_name：拒絕存取。



Explanation:

系統選項檔案中的指定 VIRTUALMOUNTPOINT 選項無效，因為對它的存取遭到拒絕。

System action:

處理程序嘗試繼續進行現行作業。

User response:

請檢查系統選項檔案中 VIRTUALMOUNTPOINT 選項的值，並確定可存取虛擬裝載點。 重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1494S

無效的虛擬裝載點 file_space_name：符號鏈結。



Explanation:

系統選項檔案中的指定 VIRTUALMOUNTPOINT 選項無效，因為它是一個符號鏈結，而且未設定 FOLLOWSYMBOLIC 選項。

System action:

處理程序嘗試繼續進行現行作業。

User response:

請在使用者選項檔案中，將選項 FOLLOWSYMBOLIC 設為 YES。 重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1495S

無效的虛擬裝載點 file_space_name：其他錯誤，回覆碼 = return-code。



Explanation:

系統選項檔案中的指定 VIRTUALMOUNTPOINT 選項無效。

System action:

處理程序嘗試繼續進行現行作業。

User response:

請確定虛擬裝載點是一個目錄，且可從 Shell 中存取，然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1496W

處理從屬站選項檔時發現重複的併入/排除選項 '「選項」 「檔名」'。 這可能會產生非預期的結果。



Explanation:

在處理從屬站選項檔時，IBM Spectrum Protect 找到重複的陳述式，這可能會產生非預期的結果。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請驗證是否已取得想要的結果。 如果沒有，您需要移除重複的選項陳述式來更正從屬站選項檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS1497W

處理伺服器所傳遞的從屬站選項時，發現重複的 併入/排除選項 '「選項」「檔名」'。 這可能會產生非預期的結果。



Explanation:

在處理伺服器的從屬站選項時，IBM Spectrum Protect 找到重複的陳述式，這可能會產生非預期的結果。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請驗證是否已取得想要的結果。 如果沒有，您需要移除從屬站選項檔或伺服器所傳送的從屬站選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1498E

IIS 服務失敗而導致作業停止。 不會還原任何檔案。



Explanation:

停止 Internet Information Services (IIS) 服務時發生錯誤。 不會還原 Metabase。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查 Windows 事件日誌及用戶端錯誤日誌，以取得與 Internet Information Services (IIS) 相關的訊息。
您可能需要靜止 IIS 活動或重新開機，才能釋出阻止 IIS 服務停止的資源。

------------------------------------------------------------------------
ANS1499E

建立目錄失敗。



Explanation:

在建立目錄時伺服器發生失敗。

System action:

未建立目錄。

User response:

此中斷碼指出在伺服器上建立目錄時發生問題。sysadmin 將需要查詢伺服器上的活動日誌以判斷原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS1500E

在安裝目錄中找不到 dsmtca 模組。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在適當的目錄中找不到 dsmtca 模組。

System action:

處理程序結束。

User response:

請重新安裝產品。

------------------------------------------------------------------------
ANS1501E

dsmtca 執行/擁有者許可權無效



Explanation:

dsmtca 執行/擁有者許可權無效。

System action:

IBM Spectrum Protect 結束。

User response:

請系統管理者檢查用戶端的安裝指示，以確定已正確地設定 dsmtca 許可權。

------------------------------------------------------------------------
ANS1502E

拒絕執行 dsmtca 或 dsmenc 模組的存取。



Explanation:

備份保存用戶端的使用者無權執行 dsmtca 或 dsmenc 模組。

System action:

處理程序結束。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1503E

伺服器 'server-name' 沒有有效的密碼可用。 您系統的管理者必須執行備份保存用戶端，並輸入密碼以在本端將其進行儲存。



Explanation:

包含針對指定伺服器 server-name 儲存之密碼的檔案無法使用。

System action:

處理程序結束。

User response:

您系統的管理者必須設定並儲存新密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS1504E

啟動 dsmtca 或 dsmenc 處理程序時發生錯誤。



Explanation:

啟動 dsmtca 或 dsmenc 處理程序時發生錯誤；具體來說，fork() 函數已失敗。

System action:

處理程序結束。

User response:

可能是系統錯誤。 如果問題持續發生，請重新啟動工作站。

------------------------------------------------------------------------
ANS1505W

正在執行 volume name 整個磁區的影像檔備份。image gap size 的 IMAGEGAPSIZE 選項值會被忽略，
因為這個層次的作業系統不支援用過的區塊影像檔備份。請升級至 AIX 5.3 Maintenance Level 7
以上的版本，以便執行用過的區塊映像檔備份。



Explanation:

AIX 5.3 Maintenance Level 7 以上的版本具有支援用過的區塊映像檔備份所需的一些必要修正程式。

System action:

已備份整個磁區。

User response:

請升級至 AIX 5.3 Maintenance Level 7 以上的版本，以便執行用過的區塊映像檔備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS1506E

IBM Spectrum Protect dsmtca 收到無效的要求。



Explanation:

dsmtca 或 dsmenc 處理程序由備份保存用戶端呼叫，且在呼叫中收到不明要求引數。

System action:

處理程序結束。

User response:

可能是 dsmtca 或 dsmenc 處理程序由備份保存用戶端以外的處理程序錯誤地呼叫。 如果不是這種情況，那麼這是一個內部錯誤。
如果問題再發生，請聯絡您的 IBM 客戶服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS1507E

此動作需要在此系統上具有 IBM Spectrum Protect 管理權限。



Explanation:

已嘗試必須由 IBM Spectrum Protect 管理者執行的活動（例如，開放登錄、檔案空間刪除或密碼更新）。

System action:

處理程序結束。

User response:

若需要活動，則此系統的管理者必須執行它。

------------------------------------------------------------------------
ANS1508E

配置號誌 (Semaphore) 發生錯誤。



Explanation:

由於您試著配置的信號不足，而發生錯誤。

System action:

終止處理。

User response:

請求助於您的系統管理者， 並儘可能增加您系統中的信號數目。

------------------------------------------------------------------------
ANS1509E

在設定號誌（Semaphore）值或等待號誌（Semaphore）時發生錯誤。



Explanation:

在試圖設定號誌（Semaphore）或等待號誌（Semaphore）時發生錯誤。

System action:

終止處理。

User response:

可能是系統錯誤。 如果仍有問題，請重新啟動工作站。

------------------------------------------------------------------------
ANS1510W

指定的備份集不存在，或未包含檔案資料。



Explanation:

指定的備份集不存在，或未包含指定之節點名稱的檔案資料。 restore backupset 指令僅適用於含有檔案資料的備份集。
若要從備份集還原映像檔備份，請使用 restore image 指令。

System action:

處理程序已停止。

User response:

如果指定不正確的備份集名稱，請以正確的備份集名稱來重試指令。如果嘗試從備份集還原映像檔，請參閱 restore image 指令的正確語法。

------------------------------------------------------------------------
ANS1511I

輸入了無效的「還原」階段作業數字。 請重試。



Explanation:

您輸入了一個可重新啟動的還原清單中未顯示的數字。 您輸入的數字小於 1 或大於所顯示的最高項目數字。

System action:

用戶端提示輸入一個有效的選項。

User response:

請從清單中輸入一個數字，或輸入 'Q' 退出。

------------------------------------------------------------------------
ANS1512E

排程的事件 'event' 失敗。回覆碼 = value。



Explanation:

發生一個以上錯誤狀況，這會阻止排程順利完成。在此訊息之前，是指出作業期間發生特定問題的其他訊息。

System action:

排程事件失敗。

User response:

請檢查排程及錯誤日誌檔，以取得指定作業期間所發生問題的訊息。請更正導致發出那些訊息的狀況。特定更正動作將取決於發生的特定錯誤。

如需回覆碼的相關資訊，請在產品資訊 (www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7/)
中搜尋「用戶端回覆碼」。

------------------------------------------------------------------------
ANS1513E

已跳過物件 'object_name'，不重新命名。 錯誤狀況。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 跳過指定的物件而不重新命名，因為伺服器上有相同完整名稱但不同屬性的物件。

System action:

備份作業繼續進行。指定的物件將在下一次增量備份期間過期。

User response:

如果發生下列其中一種狀況，則跳過物件：

   完整名稱物件 (LN) 的插入日期比簡短名稱物件 (SN) 還要新。
   LN 和 SN 的管理類別不符。
   LN 和 SN 的複製群組不符。
   LN 和 SN 有不同的擁有者。
   LN 和 SN 的建立日期不符。
   LN 的簡短名稱屬性不符合 SN。

如果您無法判斷哪裡出錯，請向客戶服務代表報告問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS1514W

加密金鑰密碼不相同。



Explanation:

金鑰密碼不同。

System action:

處理程序允許您重試。

User response:

請輸入正確的密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS1515E

載入目錄失敗。



Explanation:

在載入目錄時伺服器發生失敗。

System action:

未載入目錄。

User response:

此中斷碼指出無法在伺服器載入目錄。sysadmin 將需要查詢伺服器上的活動日誌以判斷原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS1519E

您沒有許可權可以刪除備份檔。



Explanation:

伺服器不允許您的節點刪除備份檔。

System action:

處理程序未刪除備份檔。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1520E

無法寫入到 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌： errno = errno-value。



Explanation:

寫入到 dsmerror 日誌或 dsierror 日誌時發生失敗。 系統設定錯誤碼 errno-value。
可能是指定的日誌位置沒有可用的空間。

System action:

終止處理程序。

User response:

將 DSM_LOG（或 DSMI_LOG）環境變數設定成具有足夠空間的目錄以寫入日誌資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS1521E

無法寫入 IBM Spectrum Protect 日誌或與日誌相關的檔案： file-name，錯誤碼 = errno-value，
reason



Explanation:

寫入其中一個日誌檔或相關檔案 file-name 時，發生失敗的狀況。 系統設定錯誤碼 errno-value。 reason
是該錯誤碼的系統說明。除此之外，也有可能是指定的日誌位置沒有可用的空間。

System action:

終止處理程序。

User response:

將 DSM_LOG（或 DSMI_LOG）環境變數設定成具有足夠空間的目錄以寫入日誌資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS1522W

filespace 檔案系統的類型太舊，且只能執行還原



Explanation:

備份保存用戶端支援檔案系統的舊還原

System action:

對此檔案系統只能執行還原。

User response:

Apple 不再支援此檔案系統 ，因此只能對這個檔案系統執行還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1523E

在連線到 TSA/SMDR 服務時發生錯誤。



Explanation:

在呼叫 TSA/SMDR 服務期間發現錯誤。這則訊息通常出現在先前包含問題更多詳細資訊的訊息之後。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請參閱 dsmerror.log 中的上一則訊息，以取得進一步資訊。如果這些訊息無法協助您識別問題的原因，
請聯絡系統管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1528I

處理程序正在將 log-file 從連續（刪改）模式轉換為覆蓋模式。 此程序可能需要幾分鐘的時間。



Explanation:

log-file 之前處於連續模式，在此模式中，唯一的大小控制是透過使用 ERRORLOGRETENTION 或
SCHEDLOGRETENTION 選項來達成的。 這是第一個針對此日誌指定 ERRORLOGMAX 或 SCHEDLOGMAX
選項的場合，因此必須變更其格式並儲存舊資料。

System action:

繼續執行轉移處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1529I

處理程序正在將 log-file 從覆蓋模式轉換為連續（刪改）模式。 此程序可能需要幾分鐘的時間。



Explanation:

log-file 之前處於覆蓋模式，在此模式中，大小控制是透過使用 ERRORLOGMAX 或 SCHEDLOGMAX 選項來達成的。
這是第一個未針對此日誌指定 ERRORLOGMAX 或 SCHEDLOGMAX 選項的場合，因此必須變更其格式並儲存舊資料。

System action:

繼續執行轉移處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1530I

已處理 count 日誌記錄。



Explanation:

這只是個進度報告，讓您知道處理程序仍在進行中。

System action:

繼續處理轉移作業。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1532E

Proxy 遭到拒絕：未對此節點授予 Proxy 權限。



Explanation:

尚未授予 proxy 權限給節點來存取 ASNODENAME 選項指定的節點。 IBM Spectrum Protect 管理者必須先授予
proxy 權限。

System action:

IBM Spectrum Protect 作業終止。

User response:

IBM Spectrum Protect 伺服器管理者必須授予這個節點的 proxy 權限。 請參閱管理者指令 "Grant
Proxynode"。

------------------------------------------------------------------------
ANS1533E

Proxy 遭到拒絕：您在 ASNODENAM 選項中指定的節點名稱遭到鎖定。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 管理者已鎖定您在 ASNODENAME 選項中指定的節點。

System action:

IBM Spectrum Protect 作業終止。

User response:

在您存取該節點之前，IBM Spectrum Protect 伺服器管理者必須先將它解除鎖定。 請稍後再重試，或聯絡 IBM Spectrum
Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1534E

已拒絕 Proxy：IBM Spectrum Protect 伺服器已耗盡記憶體。



Explanation:

沒有足夠的記憶體可用，以允許此作業繼續進行。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請洽詢您的系統管理者，以增加伺服器的記憶體數量。

------------------------------------------------------------------------
ANS1535E

Proxy 遭拒：ASNODENAME 與 NODENAME 選項具有相同的值。



Explanation:

ASNODENAME 與 NODENAME 選項不能具有相同的值。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請只使用 ASNODENAME 選項來存取另一個節點。 無需設定 ASNODENAME 選項來存取您自己的節點。 從您的選項檔案中移除
ASNODENAME 選項，除非您實際上正在嘗試存取已經以管理指令 "Grant Proxynode" 授與您存取權的節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS1536E

Proxy 遭拒：伺服器有內部錯誤。



Explanation:

用戶端無法代理 (Proxy) 到由 ASNODENAME 選項所命名的節點，因為有內部伺服器錯誤。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請立即找您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1537E

對 FROMNODE 選項而言，ASNODENAME 選項無效。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

請從選項檔中移除 ASNODENAME 選項，或不要使用 FROMNODE 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1538E

無法使用 ASNODENAME 選項來呼叫正在嘗試的作業。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

移除 ASNODENAME 選項，然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1539E

ASNODENAME 選項不可與 CLUSTERNODE 選項一起使用。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

請移除 ASNODENAME 選項再重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1540E

選項 'option-name' 需要標籤啟用的資料移轉裝置。



Explanation:

用戶端選項 'VMTAGDATAMOVER' 必須設為 YES，以便 IBM 種類及標記可以套用至虛擬機器。
作用中資料移轉裝置不是標籤啟用的資料移轉裝置。

System action:

資料移轉裝置作業會停止。

User response:

透過將 'VMTAGDATAMOVER' 選項設為 'YES'，在此資料移轉裝置上啟用標籤支援，然後嘗試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1541E

作業需要標籤啟用的資料移轉裝置。



Explanation:

用戶端選項 'VMTAGDATAMOVER' 必須設為 YES，以便 IBM 種類及標記可以套用至虛擬機器。
作用中資料移轉裝置不是標籤啟用的資料移轉裝置。

System action:

資料移轉裝置作業會停止。

User response:

透過將 'VMTAGDATAMOVER' 選項設為 'YES'，在此資料移轉裝置上啟用標籤支援，然後嘗試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1544E

WAS 處理程序中發生錯誤。



Explanation:

無。

System action:

無

User response:

請執行下列指令來查看可以備份的節點： dsmc query was -wastype=local 請確定其結果對於您的環境是正確的，
然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1545W

IT22692：邏輯檔案大小不符：（已移轉的）migrated_file_size 不等於 (file_path)
的（本端）local_file_size



Explanation:

dsmreconcile 指令在 APAR IT22692 問題偵測模式中執行（在 dsm.opt 中指定了 'testflag
HSM_IT22692_DETECTION'）。 在此模式中，會針對每一個可能受 APAR IT22692 問題影響的檔案報告此警告訊息。

System action:

核對處理程序將繼續處理下一個物件。

User response:

等待核對處理程序完成，然後針對此警告所識別的每一個檔案執行下列更正動作： - 如果有備份副本，請還原備份副本，改寫受影響的檔案： root>
dsmc restore /affected_file -repl=yes - 如果沒有備份副本，請解除鏈結受影響的檔案，然後使用
dsmmigundelete 指令還原適當的摘要： root> rm /affected_file1 /affected_file2
/affected_file_n root> dsmmigundelete /HSM_fs - 為確保其餘的前置移轉檔案最終不會包含遭到
IT22692 毀損的檔案資料， 請重新建立所有現有前置移轉檔案的摘要： root> dsmmigrate -stubpremigrated
-R /HSM_fs

------------------------------------------------------------------------
ANS1546W

IBM Spectrum Protect 無法鎖定 WebSphere 配置儲存庫。



Explanation:

無。

System action:

鎖定 WebSphere 配置儲存庫失敗。

User response:

確定 WebSphere 伺服器正在執行中。如果伺服器已經在執行中， 請確定儲存庫未被鎖定。請確定您正在備份的節點是正確的。
如果要查看可備份節點的清單，請輸入：'dsmc q was -wastype=local'。

------------------------------------------------------------------------
ANS1547W

IBM Spectrum Protect 無法解除鎖定 WebSphere 配置儲存庫。



Explanation:

無。

System action:

解除鎖定 WebSphere 配置儲存庫失敗。

User response:

確定 WebSphere 伺服器正在執行中。如果儲存庫已鎖定，請解除鎖定並重試作業。請確定您備份的節點是正確的。
如果要查看可備份的節點清單，請執行：'dsmc q was -wastype=local'。

------------------------------------------------------------------------
ANS1548E

機器上未安裝支援的 WebSphere 版本。



Explanation:

機器上找不到支援的 WebSphere 版本。僅支援 WebSphere 5.0.x。

System action:

無

User response:

在機器上安裝 WebSphere 5.0。

------------------------------------------------------------------------
ANS1549E

找不到任何應用程式伺服器實例。無法執行備份。



Explanation:

此機器並未安裝應用程式伺服器。

System action:

未執行備份。

User response:

安裝應用程式伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS1550E

找不到網路部署管理程式實例以供備份。



Explanation:

此機器並未安裝部署管理程式。

System action:

未執行備份。

User response:

安裝網路部署管理程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS1551E

已超出搜尋回應的數目上限。



Explanation:

本端檔案系統搜尋結果已超出所容許的上限。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請精簡搜尋準則以傳回更少的結果，或者增加配置的上限。

------------------------------------------------------------------------
ANS1552E

本端檔案系統搜尋已逾時。



Explanation:

在分配的時間量中，本端檔案系統搜尋未完成。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請精簡搜尋準則，或增加配置的逾時值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1553W

提供給 Data Protection for WebSphere 的使用者名稱和密碼無效。



Explanation:

無。

System action:

Data Protection for WebSphere 無法執行。

User response:

執行 dsmc set WASPassword 指令來設定 WebSphere 安全的使用者名稱和密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS1556E

設定 WAS 使用者和密碼時失敗。



Explanation:

WAS 使用者和密碼的密碼驗證失敗。

System action:

WAS 密碼驗證失敗。

User response:

使用正確的使用者和密碼值，重新執行 set WASPassword 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1557W

WAS Server 未執行，並且在沒有驗證的情況下儲存密碼檔。



Explanation:

如果 WAS 伺服器停止運作，則無法連接伺服器，也就無法驗證使用者輸入的密碼。 仍然會儲存密碼，但不執行驗證。

System action:

設定的 WAS 密碼指令未驗證密碼。 仍然會儲存密碼，但不執行驗證。 密碼可能不正確。

User response:

有兩種對策：

*  嘗試備份。 如果嘗試執行失效接管，且錯誤日誌中出現密碼錯誤訊息，則表示輸入的密碼不正確。

*  啟動 WAS 伺服器，重新執行設定密碼指令。 因為伺服器現在已啟動，所以將正常執行驗證，輸入正確/錯誤密碼之後，也會通知使用者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1560W

WebSphere 伺服器未執行。



Explanation:

WebSphere 伺服器未執行。WAS 伺服器正在執行以進行備份作業。

System action:

WebSphere 伺服器未執行。

User response:

啟動 WAS 伺服器並重新執行備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS1562E

在 EAR 擴增期間，WAS 還原失敗。



Explanation:

「EAR 擴增」是在 WebSphere Application Server 檔案還原失敗後執行的。

System action:

WAS 還原失效。

User response:

重新執行還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS1565E

找不到 WebSphere EARExpander。請從基本 WebSphere bin 目錄將 EARExpander 工具複製到
instance bin 目錄，然後重新執行還原作業。



Explanation:

EAR 檔是針對應用程式伺服器實例來擴增， EARExpander 工具並不在 instance bin 目錄中。

System action:

找不到 WebSphere EARExpander。

User response:

請從基本安裝架構的 bin 目錄將 WAS EARExpander 工具複製到實例的 bin 目錄中。然後在複製 EARExpander
工具後，重新執行 WAS 還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1566E

機器上的 WebSphere 版本與備份的 WebSphere 版本不符。這些版本必須相符，才能執行 WAS 還原作業。



Explanation:

機器上的 WebSphere 版本與備份的 WebSphere 版本不符。這些版本必須相符，才能執行 WAS 還原作業。

System action:

WAS 還原作業失敗。

User response:

在機器上安裝正確的 WebSphere 版本，然後再執行還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1568E

用戶端接收器嘗試不使用 TCPCADADDRESS 選項來登錄其 tcpport 及 tcpip 位址。



Explanation:

用戶端接收器將埠及位址資訊傳送給伺服器，但是，向伺服器登錄問題時發生問題。 因為未提供 tcpip 位址的預設值而發生此問題。 因為通訊方法不是
tcpip，所以伺服器無法判斷 tcpip 位址的預設值。

System action:

伺服器無法登錄用戶端接收器的資訊。 用戶端接收器處理會繼續，但一些用戶端接收器的功能可能無法適當地運作。

User response:

請在用戶端選項檔案中使用 TCPCADADDRESS，來為此用戶端接收器指示適當的 TCP/IP 位址。

------------------------------------------------------------------------
ANS1569E

用戶端接收器嘗試登錄其 tcpport 及 tcpip 位址，但是 TCP/IP 位址解析為迴圈位址，而被伺服器拒絕。



Explanation:

用戶端接收器將埠及位址資訊傳送給伺服器，但是，向伺服器登錄問題時發生問題。 因為伺服器偵測到所提供的位址解析為迴圈位址，所以發生此問題。

System action:

伺服器未登錄用戶端接收器的資訊。 用戶端接收器處理會繼續，但一些用戶端接收器的功能可能無法適當地運作。

User response:

請在用戶端選項檔案中使用 TCPCADADDRESS，來為此用戶端接收器指示適當的 TCP/IP 位址。 迴圈位址無效。

------------------------------------------------------------------------
ANS1570E

向伺服器登錄用戶端接收器的這個實例失敗。 用戶端接收器處理程序會繼續進行。



Explanation:

由於發生錯誤，用戶端接收器無法將位址資訊登錄到伺服器。此訊息之前一條訊息應該已準確指出該問題。

System action:

伺服器未登錄用戶端接收器的資訊。 用戶端接收器處理會繼續進行，但是用戶端接收器的部分功能可能無法適當地運作。

User response:

請檢閱緊接在此訊息前面的訊息，以協助判斷發生什麼錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1571E

在使用 time-option 選項時，一定要指定 date-option 選項



Explanation:

如果指定 to/from/pit 時間選項，就必須指定對應的 to/from/pit 日期。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請移除 to/from/pit 時間選項，或新增對應的 to/from/pit 日期選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1572E

從伺服器查詢中收到非預期的錯誤，RC=re tcode。



Explanation:

用戶端收到非預期的錯誤。 這可能由網路問題或程式設計錯誤造成。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請驗證通訊路徑是否正確地發揮作用，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的 IBM Spectrum Protect
管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1573E

FROMDATE 和 TODATE 不能與 PITDATE 一起使用。



Explanation:

PITDATE 選項指定的日期選取準則與 FROMDATE 和 TODATE 選項不同且衝突。因此無法結合這些選項。

System action:

未執行還原作業。

User response:

請決定您需要的是 PITDATE 或是 FROMDATE 和 TODATE 的功能， 然後重試作業。如果您要還原某特定日期和時間的檔案， 請使用
PITDATE 及 PITTIME。如果您要從指定的日期範圍還原檔案， 請使用 FROMDATE、TODATE、FROMTIME 及
TOTIME。請參閱您作業系統的 IBM Spectrum Protect 用戶端手冊， 以取得這些選項的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1574E

日誌查詢失敗。



Explanation:

日誌常駐程式無法處理所要求的日誌查詢。

System action:

日誌備份處理已岔斷。

User response:

重試備份，並檢查日誌常駐程式的錯誤日誌，以取得失敗的原因。領域中其他檔案系統的備份會繼續進行。

------------------------------------------------------------------------
ANS1575E

日誌常駐程式通訊錯誤。



Explanation:

與日誌常駐程式通訊時發生錯誤。

System action:

日誌備份處理已岔斷。

User response:

重試備份，並檢查日誌常駐程式和用戶端的錯誤日誌，以取得失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS1577I

Windows 主控台事件處理常式接收到 事件' 主控台事件。



Explanation:

IBM Spectrum Protect程序或程式接收到主控台事件。 可接收到下列事件：

*  Ctrl-C - 表示使用者已輸入 ctrl-c 順序或已停止其中一項 Windows 服務。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1578E

指定的路徑 'path' 對備份或保存無效。



Explanation:

指定的路徑是特殊檔案系統，或是特殊檔案系統的一部分。特殊檔案系統包含由作業系統所產生的動態資訊， 不應將其備份或保存。請參閱 IBM
Spectrum Protect 用戶端手冊以取得作業系統之特殊檔案系統的完整清單。

System action:

如果要備份其他檔案系統，請繼續執行處理程序。

User response:

請勿指定特殊檔案系統來進行備份或保存。

------------------------------------------------------------------------
ANS1579E

GSKit 函數 func-name 失敗，傳回 error-code： session



Explanation:

GSKit 函數失敗，傳回指定的錯誤碼。

System action:

已停止處理

User response:

請確定您已依照文件的說明來配置 SSL 通訊的金鑰資料庫。如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect 客戶支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS1580W

指定的磁碟機已存在設定效能演算法的 Include.Fs 陳述式。 您要取代該陳述式嗎？



Explanation:

使用者嘗試對已經有相關聯之效能演算法的磁碟機， 建立重複的 Include.Fs 項目。這適用於 MFC GUI 的「喜好設定編輯器」

System action:

使用者可以用新的陳述式來取代該陳述式，也可以取消這項作業

User response:

系統會提示使用者以新的陳述式來取代該陳述式， 或者使用者可以指定「否」來取消這項作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1581W

'object-name' 被還原為 'temp-name'。 需要重新開機才能完成還原。



Explanation:

這是被還原的系統檔，而無法立即被取代。 該檔案會在下次重新啟動作業系統期間被取代。 注意直到重新開機發生時，變更才會生效，這是很重要的。

System action:

用戶端已使用暫時的名稱來還原檔案，並指示作業系統在下次重新啟動作業系統期間，將原始檔案取代為還原的檔案。

User response:

請在還原作業結束之後，儘快重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS1582E

Web 用戶端在連接至 IBM Spectrum Protect 8.1.2 版或更新版本伺服器時，不再受支援。



Explanation:

Web 用戶端功能不再受支援，且無法用於連接至 IBM Spectrum Protect 8.1.2 版以及更新版本伺服器。

System action:

處理已停止

User response:

請使用其他某個受支援的用戶端介面來執行 IBM Spectrum Protect 作業。 請參閱 IBM Spectrum Protect
說明文件，以取得受支援的用戶端介面的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1583E

「硬體公用程式」外掛程式模組找不到或無法載入。



Explanation:

停止處理程序。

System action:

無。

User response:

在指令行用戶端提示中執行 "dsmc show plugins" 指令，以查看系統上可用的外掛程式，並驗證用來載入外掛程式的路徑。
如果有外掛程式路徑可用，而且存在「硬體公用程式」外掛程式 (libPiHDW.a)，請確定 LIBPATH 變數設為「硬體」產品的程式庫路徑。
例如，LIBPTH=/usr/opt/db2_08_01/lib。

------------------------------------------------------------------------
ANS1584E

載入 LVM2 磁區之映像檔作業所需的系統程式庫 'libdevmapper.so' 時，發生錯誤。



Explanation:

無法載入 LVM2 映像檔作業所需的系統程式庫
libdevmapper.so。當系統上不存在此程式庫，或此程式庫的層次比所需層次更舊時，可能會發生此錯誤。當 IBM Spectrum
Protect 用戶端處理程序無法開啟程式庫時，也會發生此錯誤。

System action:

LVM2 磁區的映像檔作業無法使用。

User response:

檢查系統上安裝的套件和程式庫版本。如果已安裝正確的版本，請檢查是否存在與存取相關的問題。如果系統未安裝這些程式庫，請聯絡 Linux OS
配銷商。此外，請參閱 Technote
1452629：https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21452629

------------------------------------------------------------------------
ANS1587W

無法讀取物件 物件完整名稱 的延伸屬性，因為錯誤碼是：錯誤碼值，原因：錯誤碼說明



Explanation:

無法讀取物件的延伸屬性。系統設定錯誤碼「錯誤碼值」和原因「錯誤碼說明」。
如果原因「錯誤碼說明」是「拒絕存取」或「權限遭拒」，則現行使用者沒有權限可讀取該物件的延伸屬性。

System action:

已略過物件。繼續處理下一個物件。

User response:

如果作業嘗試存取您未擁有或沒有存取權之物件的延伸屬性，則可能發生此錯誤。如果此原因指出有輸入/輸出錯誤，請執行檔案系統一致性檢查程序，並重試此作業。如果問題持續發生，請聯絡
IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1588W

在讀取檔案 file-name 的檔案屬性 attr-name 時發生 I/O 錯誤。錯誤碼 = errno-value，



Explanation:

無法擷取檔案 file-name 的屬性 attr-name。 系統設定的錯誤碼為 errno-value。
如果提供的原因是「拒絕存取」，就表示現行使用者沒有讀取檔案屬性的許可權。

System action:

繼續執行處理程序，但不會備份指定的檔案屬性。

User response:

請更正導致實體錯誤發生的狀況。

------------------------------------------------------------------------
ANS1589W

無法寫入 物件完整名稱 的延伸屬性，因為錯誤碼是：錯誤碼值，原因：錯誤碼說明



Explanation:

無法寫入物件的延伸屬性。 系統設定錯誤碼「錯誤碼值」和原因「錯誤碼說明」。
如果原因是「拒絕存取」或「權限遭拒」，則現行使用者沒有權限可寫入該物件的延伸屬性。

System action:

繼續執行處理程序，但不還原延伸屬性。

User response:

如果作業嘗試將延伸屬性寫入您未擁有或沒有存取權的物件，則可能發生此錯誤。如果此原因指出有輸入/輸出錯誤，請執行檔案系統一致性檢查程序，並重試此作業。如果問題持續發生，請聯絡
IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1590W

在寫入檔案 file-name 的檔案屬性 attr-name 時發生 I/O 錯誤。錯誤碼 = errno-value，



Explanation:

無法設定檔案 file-name 的屬性 attr-name。 系統設定的錯誤碼為 errno-value。
如果提供的原因是「拒絕存取」，就表示現行使用者沒有設定檔案屬性的許可權。

System action:

繼續執行處理程序，但不會還原指定的檔案屬性。

User response:

請更正導致實體錯誤發生的狀況。

------------------------------------------------------------------------
ANS1592E

無法起始設定 SSL 通訊協定。



Explanation:

處理程序無法起始設定 SSL 通訊協定。

System action:

處理已停止

User response:

請檢查錯誤日誌中的 GSKit 相關訊息。 請確定您已依照文件的說明來配置 SSL 通訊的金鑰資料庫。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM
Spectrum Protect 客戶支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS1593E

無法開啟金鑰資料庫。



Explanation:

處理程序無法開啟預期包含 SSL 通訊之伺服器憑證的金鑰檔。

System action:

處理已停止

User response:

請確定您已依照文件的說明來配置 SSL 通訊的金鑰資料庫。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect 客戶支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS1594E

金鑰資料庫密碼不正確或無法使用。



Explanation:

用戶端無法使用儲存的密碼開啟憑證金鑰資料庫，或無法讀取儲存的密碼。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定您已依照「用戶端安裝」及《使用手冊》中所述配置金鑰資料庫以進行 SSL 通訊。 此外，請確定現行使用者可讀取隱藏檔
dsmcert.sth。

------------------------------------------------------------------------
ANS1595E

不當的伺服器憑證。



Explanation:

處理程序因不正確的憑證而無法開啟伺服器的 SSL 連線。 此錯誤通常是因為用戶端無法驗證伺服器憑證。

System action:

處理已停止

User response:

請確定您已依照文件的說明來配置 SSL 通訊的金鑰資料庫。 請確定從您正嘗試連接 IBM Spectrum Protect
伺服器中匯入正確的憑證。

------------------------------------------------------------------------
ANS1596E

不支援 SSL 通訊協定。



Explanation:

此平台不支援 SSL 通訊協定。

System action:

已停止處理

User response:

如需支援的平台清單，請參閱 IBM Spectrum Protect 文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS1597E

-pick 和 -deltype=all 選項在一起使用時無效。



Explanation:

-deltype=all 用於刪除整個目錄樹狀結構。您無法使用 -pick 從樹狀結構選取個別的物件。-pick 只有和
-deltype=active 或 -deltype=inactive 同時存在時才有效。

System action:

已停止處理。

User response:

以有效的選項組合重試作業。 如果您要刪除整個樹狀結構，請使用 -deltype=all，但請勿使用 -pick。
如果您要選擇要刪除哪些備份版本，請指定 -deltype=active 或 -deltype=inactive，並使用 -pick
選項。如果您要將檔案選項納入檔案規格子目錄中的檔案，請一併使用 -subdir=yes。 如需相關資訊，請參閱用戶端手冊或指令行說明。

------------------------------------------------------------------------
ANS1598E

-deltype=all 不適用於此檔案規格。



Explanation:

-deltype=all 用於刪除整個目錄樹狀結構。使用 -deltype=all 時，您必須指定一個完整的萬用字元目錄。

System action:

已停止處理。

User response:

以有效的選項組合重試作業。 如果您要刪除整個目錄樹狀結構的所有備份版本，請使用 -deltype=all 和完整萬用字元檔案規格。
如果您要刪除部分完整檔名的備份版本，請使用 -deltype=inactive 或
-deltype=active。如果您要刪除檔案規格子目錄中的備份版本，請一併使用 -subdir=yes。
如需相關資訊，請參閱用戶端手冊或指令行說明。

------------------------------------------------------------------------
ANS1599E

無法載入 SSL 執行時期程式庫。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法動態地載入 SSL 通訊協定所需的 SSL 執行時期程式庫。

System action:

已停止處理

User response:

請確定已正確安裝 IBM Spectrum Protect 用戶端。嘗試重新安裝用戶端軟體。如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum
Protect 客戶支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS1600E

無法載入 Data Protection for Lotus Domino 程式庫。



Explanation:

無法載入 Data Protection for Lotus Domino 程式庫。

System action:

已結束處理。

User response:

請確定 Domino 外掛程式已適當地配置，並檢查用戶端機器上的錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1601E

Domino 外掛程式作業因內部錯誤而失敗。



Explanation:

發生 Domino 外掛程式內部錯誤。

System action:

已結束處理。

User response:

請檢查用戶端機器上的錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1602E

Domino 外掛程式作業因找不到喜好設定檔案而失敗。



Explanation:

找不到 Data Protection for Lotus Domino 喜好設定檔案。

System action:

已結束處理。

User response:

找不到 Data Protection for Lotus for Domino 配置檔 (預設名稱
domdsm.cfg)。請檢查用戶端機器上的錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1603E

Domino 外掛程式作業因內部 TCP/IP 錯誤而失敗。



Explanation:

發生 TCP/IP 錯誤。

System action:

已結束處理。

User response:

請檢查用戶端機器上的錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1604E

Domino 外掛程式作業在嘗試啟動 dsmdomp 位址空間時失敗。



Explanation:

無法啟動 dsmdomp 位址空間。這可能是安裝錯誤。

System action:

已結束處理。

User response:

請確定 lotus/bin 目錄具有 dsmdomp 的工具目錄之符號鏈結， 且 lotus/notes 目錄具有 dsmdomp
可執行檔的符號鏈結。 如果問題持續存在，請聯絡「系統管理者」以取得進一步協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1605E

Domino 外掛程式作業在起始設定與 dsmdomp 位址空間的通訊時失敗。



Explanation:

Domino 外掛程式通訊起始設定失敗。

System action:

已結束處理。

User response:

dsmdomp 位址空間在起始設定時失敗。可能是安裝錯誤。請確定 lotus/bin 目錄具有 dsmdomp 的工具目錄之符號鏈結， 且
lotus/notes 目錄具有 dsmdomp 可執行檔的符號鏈結。 如果問題持續存在，請聯絡「系統管理者」以取得進一步協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1606E

啟動 dsmdomp 位址空間時，Domino 外掛程式作業失敗。



Explanation:

dsmdomp 位址空間無法啟動。

System action:

Data Protection for Domino 處理停止。

User response:

dsmdomp 位址空間在其起始設定期間失敗。 這可能是安裝錯誤。 請確定 lotus/bin 目錄含有連接到 dsmdomp
工具目錄的符號鏈結，以及 lotus/notes 目錄含有連接到 dsmdomp 執行檔的符號鏈結。 如需相關資訊，請檢查
/tmp/dsmdomp* 檔。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1607E

現行的 IBM Spectrum Protect 用戶端層次不支援在外掛程式媒體庫中找到的某個外掛程式。



Explanation:

未載入外掛程式，繼續進行處理。

System action:

未載入外掛程式，繼續進行處理。

User response:

這可能是安裝錯誤。請確定 plugins 目錄包含有效的外掛程式媒體庫，而且已經安裝正確的 IBM Spectrum Protect
用戶端層次。如果問題持續發生，請聯絡系統管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1608E

Domino 外掛程式作業失敗，訊息如下： messsage



Explanation:

發生 Domino 外掛程式作業錯誤。

System action:

已結束處理。

User response:

請更正造成作業失敗的錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1609E

Domino 外掛程式處理程序失敗。下面是與錯誤相關的訊息： messsage。



Explanation:

發生 Domino 外掛程式作業錯誤。

System action:

已結束處理。

User response:

請更正造成作業失敗的錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1611E

因為發生內部錯誤，外掛程式作業失敗。



Explanation:

外掛程式發生內部錯誤。

System action:

外掛程式作業停止。

User response:

如果錯誤持續發生，請啟用追蹤再執行，並且聯絡系統管理者和 IBM，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1612E

Domino 外掛程式作業因 IBM Spectrum Protect API 錯誤而失敗。



Explanation:

發生 IBM Spectrum Protect API 錯誤。

System action:

已結束處理。

User response:

請檢查用戶端機器上的錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1613E

無法載入 IBM Spectrum Protect API。



Explanation:

無法載入 IBM Spectrum Protect API。

System action:

已結束處理。

User response:

請檢查用戶端機器上的錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1614E

Domino 外掛程式「試用版」軟體授權已到期。



Explanation:

偵測到已到期的「試用版」軟體授權。

System action:

已結束處理。

User response:

不能夠再使用此產品。請在執行產品前，先取得有效的使用權。

------------------------------------------------------------------------
ANS1615E

Domino 外掛程式作業因授權錯誤而失敗。



Explanation:

Domino 外掛程式授權驗證失敗。

System action:

已結束處理。

User response:

請檢查錯誤日誌以取得進一步資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1616E

Domino 外掛程式作業因無法載入 Lotus Domino API 而失敗。



Explanation:

無法載入 Lotus Domino API。

System action:

已結束處理。

User response:

請確定已正確安裝了 Lotus Domino Server。

------------------------------------------------------------------------
ANS1617E

因 Data Protection for Domino API 錯誤，導致 Domino 外掛程式作業失敗。



Explanation:

執行 Domino 外掛程式作業期間，發生 Data Protection for Domino API 錯誤。

System action:

處理程序終止。

User response:

如需詳細資料，請檢視下列 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌。

API 錯誤日誌 (dsierror.log) 和 Data Protection for Domino 活動日誌
(domdsm.log)。這些日誌的預設位置是 Data Protection for Domino 安裝目錄。

備份保存用戶端錯誤日誌 (dsmerror.log)、Web 用戶端錯誤日誌 (dsmwebcl.log)，以及排程器活動日誌
(dsmsched.log)。這些日誌的預設位置是備份保存安裝目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS1618E

Domino 外掛程式作業已經在處理中。請等到作業完成。



Explanation:

Domino 外掛程式作業正在處理中。

System action:

Domino 外掛程式作業停止。

User response:

啟動新的 Domino 外掛程式作業之前，請先等到 Domino 外掛程式作業完成。

------------------------------------------------------------------------
ANS1619E

IBM Spectrum Protect 應用程式用戶端無法搭配使用您所安裝的 Domino 外掛程式版本。



Explanation:

目前安裝在系統上的 Domino 外掛程式版本早於建置 IBM Spectrum Protect 應用程式用戶端所使用的版本。

System action:

已結束處理。

User response:

請安裝與 IBM Spectrum Protect 應用程式用戶端層次相同或更新的 Domino 外掛程式版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS1621E

無法針對 'file_space_namepath_namefile_name'、物件 ID
'object_id':'object_id'、回覆碼 'return_code' 的本端備份，在伺服器上更新備份屬性。



Explanation:

處理程序無法在伺服器上更新所指定備份物件的屬性。 伺服器可能不會反映正確的備份狀態。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

如需相關資訊，請參閱錯誤日誌中之前的錯誤訊息。 重試此作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1622I

在伺服器上已清除的備份物件數目：可供使用的本端 Snapshot 資源 'number' 數目：'number'。



Explanation:

執行伺服器的資料庫以及在用戶端系統上維護的本端儲存庫一致性檢查時，發現一些已報告過的不一致。無法還原不一致備份，因此 IBM Spectrum
Protect 會刪除所有不一致備份物件並釋放佔據在本端儲存庫的空間。

System action:

程序繼續執行。

User response:

關於在伺服器上已刪除哪些物件的詳細資訊，請參閱錯誤日誌。如果數目看來異常的高，請檢查您的配置，之後如果數目還繼續增加，請聯絡 IBM
Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1623W

已跳過 NSF DB2 資料庫的備份。 NSF DB2 資料庫不受支援。



Explanation:

此版本的 DP for Domino 外掛程式不支援 NSF DB2 資料庫。

System action:

已跳過 NSF DB2 資料庫的備份。

User response:

請從備份中排除 NSF DB2 資料庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS1624E

'值' 不是 '指令' 指令之 '選項' 選項的有效值



Explanation:

指定的選項值在這個環境定義中無效。

System action:

作業已停止

User response:

請在選項中指定有效值。 請參閱說明文件以取得有效值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1626E

在使用硬體或 Snapshot 函數來處理 IBM Spectrum Protect 作業時，發現非預期的錯誤。 IBM Spectrum
Protect 函數名稱：函數名稱 IBM Spectrum Protect 函數：函數敘述 IBM Spectrum Protect
回覆碼：TSM-rc IBM Spectrum Protect 檔案：檔名 (行號)



Explanation:

無。

System action:

處理程序停止。

User response:

聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1632I

未指定 '選項名稱'，將預設為 '預設值'



Explanation:

未指定選項的值，將使用預設值。

System action:

作業將使用選項的預設值繼續進行

User response:

若要置換預設值，請在選項中指定有效值。 請參閱說明文件以取得有效值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1647E

'輸入規格'：輸入規格格式無效。



Explanation:

為此指令指定的輸入無效。

System action:

作業已停止。

User response:

請驗證隨參數指定的語法正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS1648W

PREViewsize 選項值大於指定的片段大小。



Explanation:

指定的 PREViewsize CLI 選項值不得大於檔案的片段大小。

System action:

作業已停止。略過該檔案。

User response:

相應地變更 PREViewsize 的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1649E

選項 'specified-option' 與選項 'other-option' 不一致。



Explanation:

指令失敗，因為這兩個選項不可同時使用。

System action:

已停止指令。

User response:

請在執行指令時勿同時指定這兩個選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1650I

指令：command-string



Explanation:

訊息中所列的指令字串由備份保存用戶端發出。

System action:

此訊息僅用作審核用途。

User response:

此訊息僅用作審核用途。

------------------------------------------------------------------------
ANS1651I

已備份：fshlll



Explanation:

物件的備份作業已順利完成。

System action:

此訊息僅用作審核用途。

User response:

此訊息僅用作審核用途。

------------------------------------------------------------------------
ANS1652I

已保存：fshlll



Explanation:

物件的保存作業已順利完成。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1653I

已更新:fshlll



Explanation:

物件的更新作業已順利完成。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1654E

已失敗：fshlll



Explanation:

物件的 backup、archive、restore 或 retrieve 作業失敗。

System action:

此訊息僅用作審核用途。

User response:

此訊息僅供審核之用。 如需失敗的相關資訊，請參閱備份保存用戶端錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS1655I

已還原：fshlll



Explanation:

物件的還原作業已順利完成。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1656I

已擷取：fshlll



Explanation:

物件的擷取作業已順利完成。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1657I

已過期：fshlll



Explanation:

物件的作用中版本在 IBM Spectrum Protect 資料庫中已過期。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1658I

已刪除：fshlll



Explanation:

已從 IBM Spectrum Protect 資料庫中刪除物件。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1659I

已略過:fshlll



Explanation:

在備份或保存處理程序期間，使用者已略過物件。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1660I

已排除:fshlll



Explanation:

備份或保存處理程序已排除物件。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1661I

未變更:fshlll



Explanation:

自前次執行遞增式備份之後，物件就未變更，因此不需重送。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1662I

代理站節點： 'agent_node' 目標節點： 'target_node'



Explanation:

Proxy 節點資訊。

System action:

無

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS1663W

磁區 磁區名稱 的選項部分保留降到 100% 以下。



Explanation:

當部分保留設定為小於 100% 時，Network Appliance
強烈建議您主動監視磁區的空間耗用情形及資料變更率，以確保不會耗盡針對改寫所保留的空間。在此情況下，如果耗盡改寫保留空間，則寫入作用中檔案系統時會失敗，而主機應用程式或作業系統也可能會當機。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

請記得監視空間耗用情形。請聯絡 Network Appliance 以取得工具來監視磁區的可用空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS1664E

對具有 Snapshot 名稱 Snap 名稱 的磁區 磁區名稱 執行 Snap 還原會破壞後續的
Snapshot，但其他應用程式或磁區複本需要這些 Snapshot。



Explanation:

當 Snap 還原使用特定的 Snapshot 時，ONTAP 會刪除磁區較新的 Snapshot。

System action:

處理程序停止。

User response:

在執行 Snap 還原之前，請確定其他應用程式或磁區複本中沒有使用較新的 Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS1665W

IBM Spectrum Protect for ACS 在 N 系列編檔器上找不到磁區 磁區名稱 的任何 Snapshot。



Explanation:

在 N 系列編檔器上找不到此磁區的 Snapshot。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1666W

IBM Spectrum Protect for ACS 找不到 N 系列磁區 磁區名稱 的任何相關資訊。



Explanation:

查詢此磁區的相關資訊未傳回任何資料。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1667E

在 N 系列編檔器的 Snapshot 清單中，找不到磁區 磁區名稱 的 Snapshot 名稱 Snap 名稱。



Explanation:

此名稱所指的 Snapshot 不存在。

System action:

處理程序停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1668E

'磁碟機名稱 1' 不是本端磁碟。



Explanation:

指定的檔案系統是網路磁碟或網路共用。由於 CLUSTERNODE 選項設為 YES， 因此無法備份或保存檔案系統。

System action:

處理程序停止。

User response:

如果 CLUSTERNODE 選項不正確地設為 YES， 則請將該選項變更為 NO，然後重試作業。否則請參閱用戶端手冊， 以取得關於將 IBM
Spectrum Protect 用戶端配置為在叢集環境中執行的進一步資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1669W

指令 次指令 指令只能在 Windows WinPE 模式下執行。



Explanation:

目前執行的作業系統不支援 指令 次指令 指令。必須重新啟動為 Windows WinPE 模式，才能執行此指令。

System action:

不處理此指令。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1670E

檔案規格無效。指定有效的 Network Appliance 或 N-Series NFS（AIX、Linux）或 CIFS (Windows)
磁區。



Explanation:

檔案規格無效。透過 -SNAPDIFF 選項使用 Snapshot 差異來進行的增量備份，只能在 Network Appliance 或
N-Series NFS 磁區（若為 AIX 和 Linux），以及 CIFS 磁區（若為 Windows）上執行。請勿指定 Network
Appliance 或 N-Series Qtrees，或是 Network Appliance 或 N-Series
磁區內的路徑。僅支援完整磁區。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用 -SNAPDIFF 選項來重試增量備份作業。 請指定有效的 Network Appliance 或 N-Series NFS 磁區（在
AIX 或 Linux 上），或是 CIFS 磁區（若為 Windows）。

------------------------------------------------------------------------
ANS1672I

無法讓叢集資源 資源名稱 離線。 MS rc 回覆碼。忽略錯誤。



Explanation:

Microsoft 建議在授權性叢集資料庫還原期間讓叢集資源離線。不過，即使資源無法離線，也能執行還原。已忽略錯誤。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

無須任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1673W

無法啟動節點 節點名稱 上的叢集服務。您必須手動啟動此服務。



Explanation:

已還原叢集資料庫。在還原期間，叢集服務已離線。 IBM Spectrum Protect 無法重新啟動叢集服務。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

您可以對此節點手動啟動服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS1674I

已還原叢集資料庫，但無法啟動某些節點上的叢集服務。 請使用「失效接手叢集管理」工具來手動啟動這些節點。



Explanation:

已還原叢集資料庫。在還原期間，除還原中的節點以外，其他叢集服務已離線。IBM Spectrum Protect
無法自動啟動這些叢集服務。您必須手動啟動這些叢集服務。用戶端錯誤日誌中會記載無法啟動服務的節點。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

您可以手動啟動叢集服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS1675W

還原叢集資料庫之後，無法取得要重新啟動的叢集節點清單。 呼叫 '指令' 傳回 MS rc 回覆碼。
完成還原之後，您必須重新啟動所有節點上的叢集服務。



Explanation:

由於發生錯誤，IBM Spectrum Protect
無法擷取叢集中要重新啟動的節點清單。必須手動啟動這些節點上的叢集服務。視失敗發生的位置而定，用戶端錯誤日誌可能會包含其他資訊。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

手動啟動所有節點上的叢集服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS1676W

您正在執行授權性叢集資料庫還原。在檔案還原前後，處理程序可能會看似停滯。這是因為處理程序需要啟動叢集服務（如果未啟動），並使所有資源離線。還原叢集資料庫之後，將會重新啟動叢集服務，讓變更生效。其他所有節點上的叢集服務也都已關閉。將會重新啟動。這可能需要幾分鐘的時間。



Explanation:

還原時偶而會看似暫停，這是因為在還原之前，IBM Spectrum Protect 必須先確定還原中節點上的叢集服務已啟動，且所有資源都已離線。
還原叢集資料庫之後，還原中節點的叢集服務會處於暫停狀態。其他節點上的叢集服務會關閉。需要重新啟動所有服務。如果某些服務無法自動啟動，您可以嘗試重新啟動這些服務。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

無須任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1677W

因為發生錯誤，IBM Spectrum Protect 無法設定磁碟來執行快速格式化。
如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。磁碟會執行慢速格式化，造成還原過程緩慢。



Explanation:

依預設，IBM Spectrum Protect 會嘗試設定
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession 機碼的 QuickFormat 值，以便在所有磁碟上執行快速格式化。
由於發生錯誤，在重建磁碟時會執行慢速格式化。此處理程序會造成還原過程緩慢。

System action:

無

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS1678E

找不到 ASR 路徑 '路徑'。



Explanation:

您指定的目錄不存在。

System action:

處理程序停止。

User response:

請重新檢查所有拼字和標點，特別是目錄定界字元（例如："\"）的位置。如果語法不正確，請加以更正，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1679W

無法更新登錄來指出已還原的磁區。這不影響已還原的磁區。如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。已忽略錯誤並繼續執行處理程序。



Explanation:

還原重要磁區之後，IBM Spectrum Protect 會嘗試更新
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession 機碼的 RestoredVolumes 值，以指出已還原的磁區。
由於存取登錄時發生錯誤，已記載錯誤，但繼續執行處理程序。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS1680E

僅資料保護（SnapVault 或 SnapMirror）磁區可以使用「Snapshot 差異備份」。 磁區 'NetApp-Volume'
不是 SnapVault 或 SnapMirror 磁區。



Explanation:

NetApp 授權僅容許將 Snapshot 差異分析用於資料保護（SnapVault 或 SnapMirror）磁區。

System action:

未處理此指令。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1681E

未設定 DSM_DIR，也未指定 ASRFILESPATH 選項。



Explanation:

ASR 檔案依預設可以放入 DSM_DIR 路徑中，或以 ASRFILESPATH 選項來置換。設定其中一個。

System action:

處理程序停止。

User response:

請設定 DSM_DIR 環境變數，或在 "RESTORE MACHINEASR" 指令上指定 ASRFILESPATH 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1682E

磁區 'NetApp-Volume' 是唯讀資料保護（SnapMirror 或 SnapVault）磁區。
無法在唯讀磁區上建立「Snapshot 差異備份」Snapshot，必須指定 USEEXISTINGBASE 和
DIFFSNAPSHOT=latest 選項，才能選取現有 Snapshot 以供備份使用。



Explanation:

指定的 NetApp 磁區是唯讀磁區，禁止建立「Snapshot 差異備份」使用的 Snapshot。 USEEXISTINGBASE 和
DIFFSNAPSHOT=latest 選項使用現有的 Snapshot 指定，可與 BASESNAPSHOTNAME 和
DIFFSNAPSHOTNAME 選項一起使用。

System action:

未處理此指令。

User response:

使用適當的選項指定現有的 Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS1684W

存取子檔案快取時發生磁碟已滿錯誤：異常狀況名稱



Explanation:

在子檔案遞增式備份期間，嘗試存取或寫入指定的子檔案快取檔時，發生磁碟已滿錯誤。 請參閱用戶端錯誤日誌以取得詳細資訊。

System action:

處理程序繼續執行，但不處理子檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1685E

只有 N 系列/Netpp 編檔器磁區才能使用以 Snapshot 差異來執行的遞增式備份作業， 不是 NetApp 磁區。



Explanation:

無法在裝載或對映的磁區上執行使用 Snapshot 差異的 NAS NFS/CIFS 遞增式備份作業，因為磁區不是 N 系列/NetApp
編檔器磁區。

System action:

處理程序停止。

User response:

請指定整個 NAS NFS 或 CIFS 磁區來重試遞增式備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1686I

「單一實例儲存庫」鏈結 'file-name' 會被還原或擷取成一般檔案。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 會將「單一實例儲存庫」(Single Instance Store, SIS) 鏈結還原成一般檔案。
如果還原的版本是複製 SIS Common Store 中的副本，則 SIS Groveler 最後會重建 SIS 鏈結。

System action:

處理程序會建立一般檔案，而不是重新剖析點。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS1687E

「VSS 即時還原」作業失敗。 如需詳細資料，請檢查 IBM Spectrum Protect 用戶端錯誤日誌檔
(DSMERROR.LOG)、「Windows 應用程式事件日誌」、「Windows 系統事件日誌」及 VSS 提供者日誌檔（如果適用的話）。
請查閱 VSS 提供者文件，以取得錯誤回覆碼的意義。



Explanation:

在執行磁區層次副本還原作業時，無法執行 VSS 硬體提供者。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請嘗試判斷錯誤來源，方法是檢查 Application Client 日誌檔、用戶端錯誤日誌檔 (DSMERROR.LOG)、「Windows
應用程式事件日誌」、「Windows 系統事件日誌」及 VSS 提供者日誌檔（如果適用的話）。 Windows VSS
作業的其他指示位於「IBM Spectrum Protect 問題判斷手冊」。 請更正問題，然後重試作業。
如果此錯誤持續存在，請聯絡客戶服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS1688I

因為備份檔案時的來源磁區不支援稀疏檔案，所以無法正確地備份 'file-name' 檔案的稀疏屬性。



Explanation:

如果備份檔案時的來源磁區不支援稀疏檔案，就無法備份稀疏檔案的配置範圍。即使檔案具有其稀疏屬性集也一樣。舉例來說，當稀疏檔案是建立於 NAS
磁區，但是透過 CIFS 備份該磁區，而 CIFS 並不支援稀疏檔案，就會發生這個狀況。

System action:

稀疏屬性和檔案的配置範圍將不會被備份。 當還原檔案時，還原的檔案將不再是稀疏檔案。

User response:

如果您不需要備份稀疏屬性及配置範圍，就不需採取任何動作。 如果您需要備份檔案的稀疏屬性和配置範圍，則 IBM Spectrum Protect
備份該檔時的磁區，就必須支援稀疏檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1689E

在 VSS ASR 還原之後，並未更新登錄。



Explanation:

在 VSS 自動化系統修復 (ASR) 之後，於更新登錄時發生錯誤。如需其他相關資訊，請檢查 dsmerror.log。

System action:

處理程序停止。

User response:

要求您的系統管理者檢查錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS1690E

僅資料保護（SnapVault 或 SnapMirror）磁區可以使用「Snapshot 差異備份」。 磁區 'NetApp-Volume'
不是 SnapVault 或 SnapMirror 磁區。



Explanation:

使用 Snapshot 差異分析的 NetApp 授權合約只容許備份資料保護（SnapVault 或 SnapMirror）磁區。

System action:

已停止處理程序。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS1691I

不支援選項檔 '檔名' 第號碼行的選項 '選項'，用戶端會忽略它。



Explanation:

指定的選項是有效的，但現行平台不支援，因此會被用戶端忽略。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

您可以忽略此訊息，或是將該選項從選項檔中移除。

------------------------------------------------------------------------
ANS1692E

憑證未授信。



Explanation:

用戶端無法開啟伺服器的 SSL 連線，因為伺服器憑證未授信。

System action:

已停止處理

User response:

請確定您已依照說明文件所述，來配置 SSL 通訊的金鑰資料庫。如果 IBM Spectrum Protect
伺服器使用自簽憑證，請確定您是從嘗試連接的伺服器中匯入正確的憑證。當伺服器使用憑證管理中心所簽署的憑證時，請確定已將管理中心的主要憑證匯入至用戶端金鑰資料庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS1693E

憑證有效期不正確。



Explanation:

用戶端無法開啟伺服器的 SSL 連線，因為憑證有效期不正確。

System action:

已停止處理

User response:

請向 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者報告這個問題。伺服器必須安裝正確的憑證。

------------------------------------------------------------------------
ANS1694E

無法驗證憑證身分。



Explanation:

處理程序無法開啟伺服器的 SSL 連線，因為無法驗證憑證身分。 當憑證所有權資訊與 IBM Spectrum Protect 網域名稱或 IP
位址不相符時，會發生此問題。

System action:

處理已停止

User response:

請確定伺服器網域名稱或 IP 位址（TCPSERVERADDRESS 選項的值）正確。 如果問題持續發生，請將它報給您的 IBM
Spectrum Protect 伺服器管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1695E

憑證無效。



Explanation:

處理程序無法開啟伺服器的 SSL 連線，因為憑證無效。 用戶端無法判斷確切的失敗原因。

System action:

處理已停止

User response:

需要進一步分析伺服器憑證及/或用戶端金鑰資料庫。 如需相關資訊，請參閱 IBM Spectrum Protect 說明文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS1696E

只有 root 才能執行此動作。



Explanation:

使用者必須是 root 才能執行此動作。

System action:

處理程序已停止。

User response:

以 root 身分登入，並重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1698I

在指令中找到的選項 'option_name' 不受支援，用戶端將忽略該選項。



Explanation:

指定的選項是有效的，但現行平台不支援，因此會被用戶端忽略。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請從指令行移除指定的選項，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS1700W

已順利回復資料庫 '資料庫'（儲存日期=日期）。



Explanation:

已順利回復指定的資料庫（已在指定的日期儲存）。

System action:

已使用前次儲存的版本來回復指定的資料庫。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1704W

應用程式無法提供選項 '選項名稱'，並予以忽略。



Explanation:

API 應用程式提供的選項。此選項不能由應用程式指定。此選項只能在 dsm.sys 選項檔中指定。

System action:

已忽略提供的選項。處理程序會繼續執行。

User response:

請更正應用程式配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1705E

系統寫出器 writersname 不存在。



Explanation:

這些寫出器是作業系統的必要部分。無法使用時，備份仍可順利完成，但是這些寫出器的資料將不會備份至 IBM Spectrum Protect
伺服器。這會導致在還原系統狀態後電腦無法開機。

System action:

系統狀態備份已停止。

User response:

使用 'vssadmin list writers' 指令驗證這些寫出器是否存在。請重試作業。如果問題持續發生，請洽詢系統管理者或 IBM
Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1706E

建立目錄 '目錄' 時發生錯誤。



Explanation:

系統無法建立指定的目錄。

System action:

處理程序終止。

User response:

請確認系統有適當的權限建立此目錄，然後重新啟動作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1707E

無法為現有檔案 'exist-file-name' 建立固定鏈結 'new-file-name'。 Microsoft Windows
回覆碼：'windows-return-code' 'windows-error-text'



Explanation:

某些系統狀態檔是指向另一個檔案的固定鏈結。 在系統狀態還原期間，IBM Spectrum Protect
會重新建立所還原系統狀態檔案的固定鏈結。 如果在還原時已存在與固定鏈結同名的檔案，IBM Spectrum Protect 會嘗試
以固定鏈結來取代該檔。 當 IBM Spectrum Protect 無法用固定鏈結來取代現行檔案時，就會發出此訊息。
訊息包含固定鏈結名稱、固定鏈結指向的系統狀態檔名，以及 Microsoft Windows 回覆碼資訊。回覆碼資訊會指出無法取代檔案的原因。
如果無法重新建立固定鏈結，作業系統或應用程式的運作可能會不正常。

System action:

固定鏈結會被跳過，而系統狀態還原會繼續。

User response:

使用訊息中所提供的 Microsoft Windows 回覆碼資訊來判斷錯誤的基本原因。
根據錯誤的基本原因和還原系統狀態的理由，您可以選擇修正基本原因並再次執行還原，或嘗試手動建立固定鏈結。
因為此錯誤訊息代表不尋常且非預期的狀況，請謹慎考慮各種選擇的可能結果。 您可以下列方式來手動建立固定鏈結：將與固定鏈結同名的檔案重新命名。
然後按下列方式來使用 Microsoft Windows 公用程式 fsutil.exe： FSUTIL HARDLINK CREATE
hardlinkname originalfilename

------------------------------------------------------------------------
ANS1708E

備份作業已失敗。只有一個 root 使用者可以執行這項作業。



Explanation:

由非 root 使用者起始的備份已被 IBM Spectrum Protect 管理者停用。

System action:

作業已停止。

User response:

要求 IBM Spectrum Protect 管理者啟用非 root 備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS1710I

重新連結：fshlll



Explanation:

物件的作用中版本已重新連結至 IBM Spectrum Protect 資料庫中的 MC。

System action:

此訊息僅用作審核用途。

User response:

此訊息僅用作審核用途。

------------------------------------------------------------------------
ANS1711E

無法在備份期間存取 VM 'vmname' 的磁碟 'disk name'。



Explanation:

用戶端無法存取 VM 磁碟。 如果是卸載備份，則當 RDM 磁碟存在於 VM 上且無法在輔助 ESX 主機上存取時，可能會發生此狀況。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

請確保 VM 磁碟在 ESX 上可供存取。

------------------------------------------------------------------------
ANS1712W

磁碟提供者類型 'LUN-provider-name' (LUN-provider-type) 不支援在 Snapshot of a
Snapshot 磁區 'uncVolumePath' 上作業。



Explanation:

在此類型的 LUN 上無法使用功能。

System action:

作業繼續。

User response:

在儲存裝置或子系統上手動刪除 LUN。

------------------------------------------------------------------------
ANS1714E

虛擬機器 (VM_name) 的檔案空間已存在，但卻具有不同的虛擬機器 UUID，而不是現行虛擬機器 UUID。



Explanation:

已備份具有此名稱的虛擬機器，它具有與現在備份的虛擬機器不同的虛擬機器
UUID。如果有兩個同名的虛擬機器備份成相同的資料中心節點名稱，則可能會發生此情形。在此情況下，備份無法繼續，因為備份保存用戶端會使用虛擬機器名稱，單獨地參照
IBM Spectrum Protect 伺服器上的虛擬機器。

如果在前一項備份作業之後虛擬機器 UUID 已變更，亦可能會發生此問題。這是在下列事件之後的狀況：

1. 虛擬機器 VM_1 已備份。

2. 使用新名稱 VM_2 還原虛擬機器 VM_1。將新的 UUID 指派給 VM_2。

3. 虛擬機器 VM_1 已刪除。

4. 虛擬機器 VM_2 已重新命名為 VM_1。

System action:

此虛擬機器的備份失敗。備份處理程序可以繼續處理其他虛擬機器。

User response:

如果資料中心庫存中有兩個以上同名的虛擬機器，您可以完成下列任一動作：

*  重新命名虛擬機器，以使資料中心庫存中的所有名稱都是唯一的。

*  將同名的虛擬機器備份到不同的 IBM Spectrum Protect 伺服器。

如果 VM 的 UUID 已變更，請搭配 VMBACKUPUPDATEGUID 選項來執行 BACKUP VM
指令。VMBACKUPUPDATEGUID 選項會更新 IBM Spectrum Protect 伺服器上的 UUID。

------------------------------------------------------------------------
ANS1715E

虛擬機器 (VM_name) 的檔案空間已存在，但具有的虛擬機器 UUID (VM_UUID) 不同於現行的虛擬機器 UUID
(VM_UUID)。



Explanation:

已備份具有此名稱的虛擬機器，它具有與現在備份的虛擬機器不同的虛擬機器 UUID。
如果有兩個同名的虛擬機器備份成相同的資料中心節點名稱，則可能會發生此情形。
在此情況下，備份無法繼續，因為備份保存用戶端會使用虛擬機器名稱，單獨地參照 IBM Spectrum Protect 伺服器上的虛擬機器。

如果在前一項備份作業之後虛擬機器 UUID 已變更，亦可能會發生此問題。 這是在下列事件之後的狀況：

1. 虛擬機器 VM_1 已備份。

2. 使用新名稱 VM_2 還原虛擬機器 VM_1。 將新的 UUID 指派給 VM_2。

3. 虛擬機器 VM_1 已刪除。

4. 虛擬機器 VM_2 已重新命名為 VM_1。

System action:

此虛擬機器的備份失敗。 備份處理程序可以繼續處理其他虛擬機器。

User response:

如果資料中心庫存中有兩個以上同名的虛擬機器，您可以完成下列任一動作：

*  重新命名虛擬機器，以使資料中心庫存中的所有名稱都是唯一的。

*  將同名的虛擬機器備份到不同的 IBM Spectrum Protect 伺服器。

如果 VM 的 UUID 已變更，請搭配 VMBACKUPUPDATEGUID 選項來執行 BACKUP VM 指令。
VMBACKUPUPDATEGUID 選項會更新 IBM Spectrum Protect 伺服器上的 UUID。

------------------------------------------------------------------------
ANS1716E

VMware vStorage Web 服務作業已逾時。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端正在等待 VMware vCenter 或 ESX 主機完成所要求的 Web
服務作業，但發生逾時。資源可能過低，或系統可能過忙。

System action:

已停止處理

User response:

請檢查 VMware vCenter 或 ESX 主機是否發生錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1717E

VMware vStorage Web 服務作業失敗。



Explanation:

VMware vCenter 或 ESX 主機 Web 服務作業失敗。

System action:

已停止處理

User response:

請檢查 VMware vCenter 或 ESX 主機是否發生錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS1729E

傳遞的檔案清單 '檔案清單' 不是有效的輸入檔清單。 請將標準檔案清單或集合檔案清單傳遞至 dsmrecall 指令。



Explanation:

使用者已傳遞無效檔案清單類型給 dsmrecall 指令

System action:

已停止處理

User response:

將標準檔案清單或集合檔案清單傳遞至 dsmrecall 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1730E

IBM Spectrum Protect 伺服器對排序資訊的查詢失敗。



Explanation:

磁帶最佳化恢復無法從 IBM Spectrum Protect 伺服器擷取排序資訊。

System action:

已停止處理

User response:

請檢查 IBM Spectrum Protect 伺服器的連線，以查看 IBM Spectrum Protect
伺服器是否可用，且您是否配置了正確的存取權。

------------------------------------------------------------------------
ANS1731E

檔案清單 '檔案清單' 的磁帶最佳化恢復失敗，回覆碼 = 回覆碼。



Explanation:

磁帶最佳化恢復無法從 IBM Spectrum Protect 伺服器擷取排序資訊。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查此訊息上方的所有錯誤訊息，以取得關於問題的詳細資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS1732W

檔案 '檔案' 是來自不同的檔案系統，正在將檔案寫入未處理的檔案清單：'檔案清單'。



Explanation:

dsmrecall 指令指定要處理的檔案系統。 系統會跳過來自其他檔案系統的檔案並寫入未處理的清單。

System action:

系統會跳過檔案並將資訊寫入未處理檔案

User response:

請檢查輸入檔清單中所有的檔案是否都來自正確的檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS1733I

集合檔案為指定的 '檔案清單'。已跳過排序程序。



Explanation:

以輸入檔清單傳遞了集合檔案。 排序並非必要，因為已經排序檔案。只啟動恢復。

System action:

未啟動處理的排序，只啟動恢復。

User response:

不需要進一步的動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1734W

虛擬機器 'VM-name' 包含一個以上獨立磁碟。在此配置中不支援備份。指定
'-vmprocessvmwithindependent=yes' 選項，從備份中將這些磁碟排除。



Explanation:

獨立磁碟不受 Snapshot 影響，因此 IBM Spectrum Protect 用戶端不支援備份它們。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

關閉虛擬機器，並變更磁碟獨立模式，或從虛擬機器中移除它們。或者，指定 '-vmprocessvmwithindependent=yes'
選項，從備份中將這些磁碟排除。

------------------------------------------------------------------------
ANS1735W

虛擬機器 'VM-name' 包含一個以上實體「原始裝置對映 (RDM)」。在此配置中不支援備份。指定
'-vmprocessvmwithprdm=yes' 選項，從備份中將這些磁碟排除。



Explanation:

實體 RDM 不包括在 Snapshot 中，因此 IBM Spectrum Protect 用戶端不支援備份它們。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

關閉虛擬機器，並將 RDM 切換至虛擬模式，或從虛擬機器中移除它們。或者，指定 '-vmprocessvmwithprdm=yes'
選項，從備份中將這些磁碟排除。

------------------------------------------------------------------------
ANS1736W

無法備份虛擬機器 'VM-name'，因為它包含一或多個不受支援類型的磁碟。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 不支援具有不受支援的磁碟類型的虛擬機器。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

請將不受支援的磁碟轉換為受支援的類型，或從虛擬機器中移除不受支援的磁碟，或從備份中排除虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS1737E

PRESNAPSHOTCMD 指令失敗。



Explanation:

PRESNAPSHOTCMD 選項指定的指令必須順利完成，才能執行 VSS Snapshot 備份。如果指令完成時的回覆碼為
0（零），即視同已順利完成。如果指令完成時有任何其他回覆碼，則視同失敗。 如果指令失敗，則不執行 VSS Snapshot 備份。

System action:

用戶端不執行 VSS Snapshot 備份作業。

User response:

指出並糾正造成指令失敗的問題。如果此指令傳回非零的回覆碼才算正常，請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1738W

POSTSNAPSHOTCMD 指令失敗。



Explanation:

如果 POSTSNAPSHOTCMD 選項指定的指令完成時有非零的回覆碼，則會繼續執行 VSS Snapshot
備份作業。作業在帶有警告層次結果下繼續進行。 POSTSNAPSHOTCMD 指令的結果不會取代來自 VSS Snapshot
備份指令的較上層結果。比方說，如果 VSS Snapshot 備份指令完成時的回覆碼為 12，則來自 POSTSNAPSHOTCMD
指令的較低回覆碼不會變更該回覆碼。

System action:

VSS Snapshot 備份會繼續進行，但會有至少為 8 的警告回覆碼。

User response:

指出並糾正造成指令失敗的問題。請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1739E

不允許系統磁碟機的還原。



Explanation:

您要還原到的目標磁碟包含作業系統。

System action:

處理程序已停止。

User response:

重試作業，但不指定系統磁碟機。

------------------------------------------------------------------------
ANS1740W

無法讀取 檔案系統 路徑 名稱 物件的 ACL。 如需相關資訊，請檢查 dsmerror.log。



Explanation:

未讀取物件的 ACL。

System action:

已略過物件。繼續處理下一個物件。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌中可能指出問題原因的其他訊息。 請試著遵循所建議的更正動作（如果有的話），並重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1741W

無法讀取 檔案系統 路徑 名稱 的延伸屬性。 如需相關資訊，請檢查 dsmerror.log。



Explanation:

未讀取物件的延伸屬性。

System action:

已略過物件。繼續處理下一個物件。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌中可能指出問題原因的其他訊息。 請遵循所建議的更正動作（如果有的話），並重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1742E

備份 '備份名稱' 的公開 Snapshot 失敗。



Explanation:

公開 Snapshot 失敗。

System action:

處理程序已停止

User response:

如需進一步詳細資料，請參閱 dsmerror.log 檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS1743E

備份 '備份名稱' 的不公開 Snapshot 失敗。



Explanation:

不公開 Snapshot 失敗。

System action:

處理程序已停止

User response:

如需進一步詳細資料，請參閱 dsmerror.log 檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS1744E

找不到還原作業所需的一或多個 Snapshot（磁區）。如需進一步詳細資料，請參閱 dsmerror.log 檔。



Explanation:

在系統上找不到還原所需的一或多個 Snapshot。

System action:

處理程序已停止

User response:

如需進一步詳細資料，請參閱 dsmerror.log 檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS1745I

要還原的虛擬機器有一或多個已配送的埠群組。完成還原之後，可能需要進一步配置才能選取埠號。



Explanation:

虛擬機器是以已配送的埠群組為基礎的一或多張 NIC 卡加以儲存。由於還原時發生衝突，所以未儲存埠號。

System action:

還原繼續進行。

User response:

請編輯虛擬機器設定，必要的話，選取一個埠。

------------------------------------------------------------------------
ANS1746E

找不到可用的 LUN。請確認已在主機上正確配置儲存體配接卡，且 LUN 未對映到另一部虛擬機器。



Explanation:

虛擬機器是以 LUN 為基礎的「原始裝置對映」磁碟加以儲存。所需的 LUN 遺漏或仍對映到另一部虛擬機器。

System action:

無法還原虛擬機器。

User response:

請確認已在主機上正確配置「儲存體配接卡」，且 LUN 未對映到另一部虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS1747E

加密金鑰密碼無法使用。



Explanation:

非授權使用者未針對已加密的備份/還原作業啟用用戶端，或者管理者未儲存加密金鑰密碼。

System action:

已跳過無法加密或解密的物件。

User response:

請聯絡系統管理者，以配置非授權使用者的已加密作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1748E

虛擬機器是以 LUN 為基礎的「原始裝置對映」磁碟加以儲存。所需的 LUN 遺漏或仍對映到另一部虛擬機器：LUN UUID lun。



Explanation:

虛擬機器是以 LUN 為基礎的「原始裝置對映」磁碟加以儲存。所需的 LUN 遺漏或仍對映到另一部虛擬機器。

System action:

無法還原虛擬機器。

User response:

找到所需要的 LUN，使它可供虛擬機器使用。

------------------------------------------------------------------------
ANS1749W

所備份的物件 '檔案空間名稱hl 名稱ll 名稱' 包含無效的檔案系統類型屬性。



Explanation:

用戶端會使用檔案系統類型來決定物件名稱是否區分大小寫。 對於區分大小寫的檔案系統，錯誤的檔案系統類型會導致伺服器樹狀結構排序不正確。
最後，有些未變更的檔案可能過期，然後在完整遞增式備份期間重新備份。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

建議在 IBM Spectrum Protect 伺服器上重新命名對應的檔案空間，並重新執行完整遞增式備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS1750I

磁區裝載點 'volumemountpoint' 已裝載至磁區 '磁區'。 使用 Snapshot 磁區來備份 '磁區'。



Explanation:

磁區裝載點已解析至已 Snap 的磁區。將使用相同的 Snapshot 磁區。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1751E

處理 'filespace name' 時發生錯誤：無法存取檔案系統。



Explanation:

用戶端無法存取檔案系統。這種錯誤兩個常見的原因是， 用戶端執行的帳戶無權存取檔案系統的根目錄， 或是檔案系統不存在。

System action:

已略過無法存取的檔案系統。繼續處理下一個檔案系統。

User response:

請檢查錯誤日誌以取得其他訊息， 其中可能含有關於無法存取檔案系統之問題的其他資訊。請更正問題，然後重試作業。如果帳戶無權存取檔案系統，
則系統管理者需要授予存取權，或是必須使用有權存取檔案系統的帳戶。如果檔案系統不存在，請移除或更正檔案系統規格。

------------------------------------------------------------------------
ANS1752E

無法存取檔案系統。



Explanation:

用戶端無法存取檔案系統。這種錯誤兩個常見的原因是， 用戶端執行的帳戶無權存取檔案系統的根目錄， 或是檔案系統不存在。

System action:

無法存取的檔案系統會被忽略。

User response:

請檢查錯誤日誌以取得其他訊息， 其中可能含有關於無法存取檔案系統之問題的其他資訊。請更正問題，然後重試作業。如果帳戶無權存取檔案系統，
則系統管理者需要授予存取權，或是必須使用有權存取檔案系統的帳戶。如果檔案系統不存在，請移除或更正檔案系統規格。

------------------------------------------------------------------------
ANS1753E

檔案空間 'filespace name' 是以舊版的用戶端備份，無法使用此用戶端版本來還原。 將跳過此檔案空間。



Explanation:

舊版用戶端中 SYSTEM STATE 和 SYSTEM SERVICES 的備份集格式與現行用戶端版本不相容。
將跳過這些檔案空間。當用戶端在這些檔案空間中跳過物件時，還原可能會出現停頓。 將還原其他剩下的檔案空間資料。

System action:

跳過此檔案空間中的物件。將還原其他剩下的檔案空間資料。

User response:

請使用舊版用戶端來還原位於備份集裡的這個特定檔案空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS1754E

當 ASNODENAME 選項作用時，無法還原檔案空間 'filespace name'。 將跳過此檔案空間。



Explanation:

另一個節點的系統狀態資料無法還原至不同節點。 將跳過這些檔案空間。當用戶端在這些檔案空間中跳過物件時，還原可能會出現停頓。
將還原其他剩下的檔案空間資料。

System action:

跳過此檔案空間中的物件。將還原其他剩下的檔案空間資料。

User response:

在備份集內還原此特定檔案空間之前，請移除 ASNODENAME 選項，或使用用來備份系統狀態資料的節點名稱進行還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS1755W

與 Active Directory 通訊時發生錯誤。 將忽略 USEDIRECTORY 選項，並繼續執行處理。



Explanation:

處理程序嘗試查詢 Active Directory 以取得 IBM Spectrum Protect 伺服器參數，但發生錯誤。 這可能是因
Active Directory 或 IBM Spectrum Protect 伺服器配置所造成的。

System action:

IBM Spectrum Protect 將忽略 USEDIRECTORY 選項，並繼續用戶端處理作業。

User response:

請確定您的電腦已適當地設定在具有 Active Directory 的網域中。 同時，請確定您的 IBM Spectrum Protect
管理者已為您的節點適當地配置 IBM Spectrum Protect 伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS1756W

'backup-specification' 的日誌已經重設：自從完成前次備份之後， 已經刪除伺服器檔案空間。



Explanation:

用戶端已重設日誌，因為自從完成前次備份之後，已經刪除對應的伺服器檔案空間。

System action:

日誌已重設，現行的備份將不會使用日誌， 而在順利完成完整的遞增式備份之前，將無法使用日誌。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1757W

'backup-specification' 的日誌已經重設：自從完成前次備份之後， 已經刪除伺服器檔案空間。



Explanation:

用戶端已重設日誌，因為自從完成前次備份之後，已經刪除對應的伺服器檔案空間。

System action:

日誌已重設，現行的備份將不會使用日誌， 而在順利完成完整的遞增式備份之前，將無法使用日誌。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1758W

'backup-specification' 的日誌已經重設：自從完成前次備份之後， 已經刪除伺服器檔案空間。



Explanation:

用戶端已重設日誌，因為自從完成前次備份之後，已經刪除對應的伺服器檔案空間。

System action:

日誌已重設，現行的備份將不會使用日誌， 而在順利完成完整的遞增式備份之前，將無法使用日誌。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1759W

'backup-specification' 的日誌已經重設：自從完成前次備份之後， 已經更新原則集。



Explanation:

用戶端已重設指定檔案系統的日誌，因為自從完成前次備份之後，已經更新節點原則集。

System action:

日誌已重設，現行的備份將不會使用日誌， 而在順利完成完整的遞增式備份之前，將無法使用日誌。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1760I

已經為節點 'nodename' 和伺服器 'servername' 啟用 'backup-specification' 的日誌



Explanation:

指定檔案系統的日誌現在有效，而且當指定的 IBM Spectrum Protect 節點與伺服器下次執行完整遞增式備份時，將使用該日誌。

System action:

檔案系統的下一次完整遞增式備份將使用日誌。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1761I

在順利完成備份時，將啟用 'backup-specification' 的日誌。



Explanation:

正在備份的檔案系統有作用中但無效的日誌。一旦備份順利完成， 日誌將可供具有相同 IBM Spectrum Protect
節點與伺服器的檔案系統的下一次完整遞增式備份所使用。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1763W

在磁區 'volume' 的 Snapshot 'snapshot' 清除期間，無法卸載 Snapshot 裝載點 snapshot
mountpoint。錯誤是 'error'。作業繼續。請在完成備份之後手動卸載、移除 Snapshot 裝載點目錄，並刪除 Snapshot。



Explanation:

在 IBM Spectrum Protect 用戶端作業的終止階段期間，因為某些原因而無法卸載 Snapshot。不過，IBM Spectrum
Protect 作業已順利完成。

System action:

繼續執行處理程序，並忽略卸載錯誤。

User response:

請依下列方式手動清除 Snapshot： 查詢 Snapshot：snapshot -q -c: <來源 FS>。 Snapshot
名稱的格式如下：tsmxxxxxxxxxx。 檢查其是否已裝載：df -k | grep tsmxxxxxxxxxx。 卸載
Snapshot：umount -f tsmxxxxxxxxxx。 移除 Snapshot 裝載點：rmdir tsmxxxxxxxxxx。
刪除 Snapshot：snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx。 如果刪除 Snapshot
時，因「裝置繁忙」或其他錯誤而失敗，請卸載 Snapshot 來源檔案系統：umount -f <來源 FS>。 重試刪除
Snapshot：snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx. 檢查是否有任何剩餘的邏輯磁區：ls -l /dev/tsm*。
移除任何剩餘的邏輯磁區：rmlv -f tsmxxxxxxxxxx。 重新裝載來源檔案系統（如果之前未裝載）：mount <來源 FS>。

------------------------------------------------------------------------
ANS1764W

在磁區 'volume' 的 Snapshot 'snapshot' 清除期間，無法移除 Snapshot 裝載點目錄 snapshot
mountpoint。錯誤是 'error'。作業繼續。請在完成備份之後手動移除 Snapshot 裝載目錄，並刪除 Snapshot。



Explanation:

在 IBM Spectrum Protect 用戶端作業的終止階段期間，因為某些原因而無法移除 Snapshot 的裝載點目錄。不過，IBM
Spectrum Protect 作業已順利完成。

System action:

繼續執行處理程序，並忽略 rmdir 錯誤。

User response:

請依下列方式手動清除 Snapshot： 查詢 Snapshot：snapshot -q -c: <來源 FS>。 Snapshot
名稱的格式如下：tsmxxxxxxxxxx。 檢查其是否已裝載：df -k | grep tsmxxxxxxxxxx。 卸載
Snapshot：umount -f tsmxxxxxxxxxx。 移除 Snapshot 裝載點：rmdir tsmxxxxxxxxxx。
刪除 Snapshot：snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx。 如果刪除 Snapshot
時，因「裝置繁忙」或其他錯誤而失敗，請卸載 Snapshot 來源檔案系統：umount -f <來源 FS>。 重試刪除
Snapshot：snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx. 檢查是否有任何剩餘的邏輯磁區：ls -l /dev/tsm*。
移除任何剩餘的邏輯磁區：rmlv -f tsmxxxxxxxxxx。 重新裝載來源檔案系統（如果之前未裝載）：mount <來源 FS>。

------------------------------------------------------------------------
ANS1765W

在清理磁區 'volume' 的 Snapshot 'snapshot' 期間，無法刪除 Snapshot。錯誤是 'error'。
作業會繼續。 請在完成備份之後手動刪除 Snapshot。



Explanation:

在備份保存用戶端作業期間，因某個原因而無法刪除 Snapshot。 但是，作業已順利完成。 此錯誤可能是由於非預期的 Snapshot
指令順序引起的。 AIX JFS2 預期針對給定檔案系統的 Snapshot 刪除要求發出順序如下：最舊的 Snapshot 優先，接著是次舊的
Snapshot，以此類推。 如果有使用相同檔案系統較舊的 Snapshot 的其他處理程序，將無法執行刪除要求。
同時，備份保存用戶端只會刪除它其中的一個處理程序所建立的 Snapshot。 將不會刪除由其他應用程式或使用者所建立較舊的 Snapshot。
在此情況下，使用者必須手動刪除所有較舊的 Snapshot，這樣下一個備份保存指令才能順利完成。

System action:

繼續執行處理程序，並忽略 Snapshot 刪除錯誤。

User response:

請手動清理 Snapshot，如下所示： 查詢 Snapshot：snapshot -q -c: <source_FS> Snapshot
名稱的格式會是：tsmxxxxxxxxxx。 檢查是否已裝載 Snapshot：df -k | grep tsmxxxxxxxxxx 卸載
Snapshot：umount -f tsmxxxxxxxxxx 移除 Snapshot 裝載點：rmdir tsmxxxxxxxxxx 刪除
Snapshot：snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx 如果因為「裝置忙碌」或某個其他錯誤而導致 Snapshot
刪除作業失敗，請卸載 Snapshot 來源檔案系統：umount -f <source_FS> 重試 Snapshot 刪除：snapshot
-d /dev/tsmxxxxxxxxxx 檢查是否有任何剩餘的邏輯磁區：ls -l /dev/tsm* 移除任何剩餘的邏輯磁區：rmlv -f
tsmxxxxxxxxxx 重新裝載來源檔案系統（如果之前已卸載的話）：mount <source_FS>

------------------------------------------------------------------------
ANS1766E

無法起始設定 SSH2：rc=error-code.



Explanation:

在 SSH2 起始設定期間發生問題。

System action:

作業已停止。

User response:

請檢查目標主機的網路、DNS 及連線設定，或 SSH 是否正常工作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1767E

無法利用以下指令建立 Snapshot 邏輯磁區： 'cmd'。錯誤為
'error'。作業繼續。請確定磁區群組有足夠的可用分割區來滿足配置要求。



Explanation:

在 IBM Spectrum Protect 用戶端作業的起始設定階段，無法建立 Snapshot 的邏輯磁區。

System action:

繼續執行處理程序，忽略建立 Snapshot 邏輯磁區發生的錯誤。IBM Spectrum Protect 作業會在沒有 Snapshot
的情況下執行。

User response:

請確定磁區群組有足夠的可用分割區來滿足 mklv 配置要求，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1768E

IBM Spectrum Protect 找不到新 Snapshot 的可用空間。 IBM Spectrum Protect
函數名稱：function-name IBM Spectrum Protect 函數 ：function-desc IBM Spectrum
Protect 回覆碼 ：TSM-rc IBM Spectrum Protect 檔案 ：file-name (line-number)



Explanation:

無。

System action:

處理程序停止。

User response:

之前的備份檔可能仍在擱置中。如果問題持續發生，請與 IBM Spectrum Protect 管理者聯絡，提供他這則訊息的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1769E

Data ONTAP 版本為 'version.modification.submodification' 的 NetApp 檔案伺服器
'server-name' 不支援使用 Snapshot 差異來執行增量備份。



Explanation:

使用 Snapshot 差異的增量備份需要 Data ONTAP 7.3 版或更新版本。但若您從 Data ONTAP 7.3.3
版（或以上）升級至 8.0 版，您將失去對於 Unicode 檔名的 Snapshot 差異支援。請升級至 Data ONTAP 8.1
版或以上版本。

System action:

處理程序停止。

User response:

將檔案伺服器升級至支援的 Data ONTAP 層次，然後再試一次作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1770E

無法解析位址 'TCP/IP 位址'。錯誤 = 錯誤碼，'錯誤訊息'



Explanation:

系統無法取得 TCP/IP 第 6 版位址。

System action:

已停止處理

User response:

確認顯示的位址是 TCP/IP 第 6 版位址，且可以用 ping 或 ping6 解析。

------------------------------------------------------------------------
ANS1771W

無法將系統狀態檔案空間 '檔案空間名稱' 還原至不同的位置。



Explanation:

無法將系統狀態檔案空間還原至不同的位置。已跳過這個檔案空間。

System action:

跳過系統狀態檔案空間中的物件。會還原其餘的檔案空間。 當用戶端在這個檔案空間中跳過物件時，還原可能會出現暫停。

User response:

將系統狀態還原至其原始位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS1772E

載入 Snapshot 外掛程式時發生錯誤。可能未安裝該外掛程式。



Explanation:

無法載入 Snapshot 外掛程式，可能是因為尚未安裝該外掛程式。

System action:

Snapshot 備份已停止。

User response:

在 Linux 86/86_64 平台上，請安裝 TIVsm-BAhdw 套件（如果尚未安裝）。請重試作業。在 AIX 平台上，安裝 hdw 和
snphdw 檔案集（如果尚未安裝的話）。請重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1773I

虛擬機器 'VM-name' 包含一或多個獨立磁碟，而這些磁碟已從虛擬機器備份排除。



Explanation:

您無法執行獨立磁碟的 Snapshot。 指定選項 '-vmprocessvmwithindependent=yes' 可跳過這些磁碟。

System action:

不會備份虛擬機器的獨立磁碟。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1774I

虛擬機器 'VM-name' 包含一或多個實體「原始裝置對映 (RDM)」磁碟，而這些磁碟已從虛擬機器備份排除。



Explanation:

您無法執行實體 RDM 磁碟的 Snapshot。指定選項 '-vmprocessvmwithprdm=yes' 可跳過這些磁碟。

System action:

不會備份虛擬機器的實體 RDM 磁碟。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1780E

寫出器名稱 無法起始設定及訂閱 VSS。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在「Windows 磁區備份副本服務 (VSS)」的控制下建立 寫出器名稱 時發現錯誤。 請檢查
IBM Spectrum Protect 錯誤日誌及應用程式事件日誌中關於此錯誤的其他資訊。

System action:

已結束處理。

User response:

請重試作業。如果持續發生錯誤，請檢查 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌及 Windows 事件日誌，以取得此錯誤的相關資訊。

重新啟動「Windows 磁區備份副本服務 (VSS)」，然後重試此作業。

在某些情況下，必須重新開機，以清除 VSS 錯誤狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS1782E

寫出器名稱 無法停止。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在停止 寫出器名稱 時發現錯誤。 請檢查 IBM Spectrum Protect
錯誤日誌及應用程式事件日誌中關於此錯誤的其他資訊。

System action:

已結束處理。

User response:

請重試作業。如果持續發生錯誤，請檢查 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌及 Windows 事件日誌，以取得此錯誤的相關資訊。

重新啟動「Windows 磁區備份副本服務 (VSS)」，然後重試此作業。

在某些情況下，必須重新開機，以清除 VSS 錯誤狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS1784E

無法在 '磁區名稱' 上執行依據 Snapshot 差異的增量，因為它是 vFiler 磁區。



Explanation:

在 vFiler 磁區上不支援 Snapshot 差異增量備份。

System action:

處理程序已停止。

User response:

只能在一般 NetApp/N-Series 磁區上執行 Snapshot 差異增量備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS1787I

虛擬機器的 NIC 是由已配送的虛擬埠群組備份，但遺漏 portgroupKey 屬性，無法還原 NIC。



Explanation:

虛擬機器的 NIC 遺漏必要的 portgroupKey 屬性。

System action:

可還原虛擬機器，但無法還原 NIC。

User response:

還原虛擬機器之後，便可新增 NIC 卡。

------------------------------------------------------------------------
ANS1788I

目標 ESX 主機遺漏所需的已配送的虛擬埠群組，無法還原虛擬機器的 NIC。使用 VMDEFAULTDVPORTGROUP
選項，設定以指定新的埠群組。如果目標 ESXi 伺服器沒有任何埠群組，請使用 VMDEFAULTNETWORK 選項。



Explanation:

虛擬機器的 NIC 是由已配送的虛擬埠群組備份，但目標 ESX 主機遺漏這個埠群組。

System action:

可還原虛擬機器，但無法還原 NIC。

User response:

還原虛擬機器之後，便可新增 NIC 卡。

------------------------------------------------------------------------
ANS1789I

在目標 ESX 主機上找不到任何的已配送的虛擬埠群組。無法還原虛擬機器的 NIC。



Explanation:

虛擬機器的 NIC 是由已配送的虛擬埠群組備份，但目標 ESX 主機沒有埠群組可用。

System action:

可還原虛擬機器，但無法還原 NIC。

User response:

還原虛擬機器之後，便可新增 NIC 卡。

------------------------------------------------------------------------
ANS1790E

無法備份磁區 '磁區名稱'，因為在檔案管理工具上設定了 'nosnapdir=on'。



Explanation:

當對訊息所指出的磁區設定選項 'nosnapdir=on' 時，會發出此訊息。當設定此選項時，磁區 Snapshot 會隱藏而無法備份。

System action:

該訊息所指出的磁區未備份。繼續處理下一個磁區。

User response:

如果要備份磁區，請變更檔案管理工具上的磁區：請設定選項 'nosnapdir=off'。然後重試此磁區的備份作業。
如果不備份該磁區，請從備份保存用戶端 DOMAIN 設定中將它移除。

------------------------------------------------------------------------
ANS1794I

在編檔器 'filerName' 上設定選項 'cifs.enable_share_browsing = off'。



Explanation:

在訊息中指示的 NAS 編檔器上設定選項 'cifs.enable_share_browsing = off' 時，發出此訊息。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

設定選項 'cifs.enable_share_browsing = on'。然後，重試 Snapshot 差異備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1795I

作業將在沒有使用 Snapshot 提供者下繼續進行， 因為檔案系統 'volname' 沒有寫入許可權。



Explanation:

Snapshot 的來源檔案系統應為讀寫， 因為 Snapshot 的定義為變更檔案系統的時間點 Snapshot。Snapshot
建立會更新檔案系統超級區塊， 其需要檔案系統為讀寫

System action:

繼續執行處理程序，但不使用 Snapshot 提供者。

User response:

如果需要透過 Snapshot 提供者來備份磁區，請將其許可權變更為讀寫。

------------------------------------------------------------------------
ANS1796I

無法將 'fullpath-name' 的簡稱設為原始簡稱 'file-name'：Windows 函數 'func-name' 失敗，回覆碼為
return-code，原因：'錯誤文字'



Explanation:

用戶端無法設定指定物件的簡稱。 這通常是因為同一目錄中的另一個物件已使用該簡稱。 另一個可能的原因是，用來執行用戶端的帳戶沒有
SE_RESTORE_NAME 專用權。

System action:

未設定指定物件的簡稱。 該物件將保留預設簡稱。 此外，處理程序將繼續。

User response:

此訊息為參考資訊，可安全地忽略。 如果您要求將物件還原為其原始簡稱，您將需要移動或刪除衝突的物件。
從作業系統指令提示字元，切換至包含您要還原之物件的目錄。 然後使用 \"dir /x\" 指令辨識衝突的物件。 此外，確定您具有
SE_RESTORE_NAME 專用權。 如果需要協助，請聯絡您的系統管理者。 解決衝突之後，嘗試再次還原檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1797E

嘗試存取物件 'object-name' 時，函數 function-name 收到來自 Microsoft API
MS-function-name 的非預期錯誤：回覆碼=error。檔案 file-name (line-number) 發生錯誤。



Explanation:

處理物件時發生錯誤。錯誤碼會指出失敗原因。可以使用此資訊來診斷問題。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端不一定會使作業失敗，視錯誤碼而定。

User response:

如需相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1798W

存取物件 'object-name' 時發生錯誤，略過物件。Windows 系統錯誤碼 error、原因 'error-reason'



Explanation:

處理物件的加密資料時發生錯誤。攫取的錯誤資訊指出失敗的原因。 可以使用此資訊來診斷問題。

System action:

物件略過

User response:

其他相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1799I

無法重設 'fullpath-name' 的前次存取日期， 因為檔案是唯讀的。



Explanation:

選項 PRESERVELASTACCESSDATE YES 有效，但是 IBM Spectrum Protect
用戶端無法重設指定檔案的前次存取日期， 因為已經啟用檔案的「唯讀」屬性。用戶端無法重設「唯讀」檔的前次存取日期。

System action:

未重設指定檔案的前次存取日期。除此之外，處理會繼續執行。

User response:

這則訊息在是參考用，您可以放心地忽略它。您可以關閉檔案的「唯讀」屬性， 讓後續的備份可以重設前次存取日期。在關閉屬性前，
您應該驗證這麼做不會影響檔案的完整性或使用檔案的應用程式。您也應該確定在關閉屬性後， 不會與您的組織的檔案管理原則發生衝突。

------------------------------------------------------------------------
ANS1800W

無法重設 'fullpath-name' 的前次存取日期：Windows 函數 'func-name' 失敗， 回覆碼為 return-code



Explanation:

選項 PRESERVELASTACCESSDATE YES 有效，但是 IBM Spectrum Protect
用戶端無法重設指定檔案的前次存取日期。 訊息包括失敗的函數名稱以及該函數的回覆碼。

System action:

未重設指定檔案的前次存取日期。除此之外，處理會繼續執行。

User response:

如果問題可以重新產生，請取得 SERVICE 追蹤，來攫取這個問題的實例。 執行 QUERY SYSTEMINFO 指令並收集
dsminfo.txt 檔。聯絡 IBM 支援中心，並報告這則錯誤訊息的確切內文。請務必提供 dsminfo.txt 和
dsmerror.log 檔以及（如果有的話）SERVICE 追蹤給支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS1801E

無法向伺服器登錄新 ID。



Explanation:

此問題的原因可能是用戶端系統記憶體不足或伺服器通訊協定錯誤。IBM Spectrum Protect 活動日誌可能含有對應的錯誤訊息，
其中提供原因的進一步資訊。

System action:

未向伺服器登錄新 ID。

User response:

請檢查您的網路連線，並且稍候再試一次。如果再次出現錯誤，請聯絡您的用戶端機器管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1802E

'file-name' 的增量備份已完成，含 failCount 個失敗



Explanation:

在完成具名檔案規格的增量備份作業之後，如果該檔案規格中有一個以上物件無法備份，則會發出此訊息。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌，以取得指出每一個失敗物件無法備份原因的其他訊息。 採取訊息建議的任何更正動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1803E

已完成 'file-space name' 的保存處理程序， 但有失敗。



Explanation:

如果在完成指名檔案規格的保存作業之後， 無法保存在該檔案規格中的一或多個物件， 就會發出這則訊息。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得指出每一個失敗物件無法保存的原因之其他訊息。請依照訊息的建議採取更正動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1804E

已完成 'file-space name' 的選擇性備份處理程序， 但有失敗。



Explanation:

如果在完成指名檔案規格的選擇性備份作業之後， 無法備份在該檔案規格中的一或多個物件， 就會發出這則訊息。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得指出每一個失敗物件無法備份的原因之其他訊息。請採取那些訊息所建議的任何更正動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1805E

無法還原符號鏈結 '「檔名」'。



Explanation:

從屬站作業系統無法建立符號鏈結， 因為該鏈結是指向未給定的檔名。

System action:

程序繼續執行。

User response:

在另一個作業系統上嘗試還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS1806W

對於 'file_size' 的 'file_space_namepath_namefile_name'，大小已超出系統的檔案大小上限。



Explanation:

您嘗試還原或擷取的檔案，其大小已超過系統上的檔案大小上限。

System action:

處理程序無法還原或擷取該檔案。

User response:

請將此檔案還原或擷取到一個支援該檔案大小的系統中。 請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1807E

由於回復常駐程式發生錯誤，而無法從伺服器回復檔案。



Explanation:

無法回復檔案。 回復常駐程式在嘗試回復某個檔案時發生錯誤。 請檢查回復常駐程式的錯誤日誌，以取得更多相關資訊。
當伺服器當機，或連線中斷，或是伺服器中的檔案遺失時會發生這個錯誤。 系統選項檔中的移轉伺服器可能已經變更為不同的伺服器。
回復常駐程式一旦啟動之後，就不會檢查系統選項檔是否已變更。

System action:

略過該檔案。

User response:

請看看伺服器是否已啟動，然後重試一次 如果問題仍在，請查看錯誤日誌。 同時，也請工作站管理者針對該檔案系統執行 dsmreconcile，
看看該檔案是否會出現在 .SpaceMan/orphan.stubs 檔中。 如果系統選項檔被修改了，請停止所有的回復常駐程式並且重新啟動主
回復常駐程式以使改變生效。

------------------------------------------------------------------------
ANS1808E

邏輯容體 Snapshot 代理程式 (LVSA) 的層級不正確。 有可能是因為用戶端已更新至較新的層級，但是 LVSA
驅動程式並沒有同時更新。 使用安裝精靈來配置「線上影像檔」或是「開啟檔案」支援，並選擇更新邏輯容體 Snapshot 代理程式。



Explanation:

選取的項目需要最新的邏輯容體 Snapshot 代理程式。使用安裝精靈來更新 LVSA。

System action:

未執行所選取的作業。

User response:

更新邏輯容體 Snapshot 代理程式後請重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1809W

已切斷與 IBM Spectrum Protect 伺服器的階段作業。將會試圖重新建立連線。



Explanation:

與 IBM Spectrum Protect 伺服器的階段作業異常中斷之後，就會發出這個訊息。 會發出這則訊息的部分可能原因為： -
網路有問題。 - IBM Spectrum Protect 伺服器已關機。 - IBM Spectrum Protect
伺服器管理者取消了用戶端階段作業。

System action:

用戶端將會嘗試重新建立與伺服器的連線。如果 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者取消階段作業，
則重新建立連線的試圖將會失敗，並且會發出訊息 ANS1369E。如果重新建立連線的試圖成功，
則處理程序將會繼續進行。如果重新建立連線的試圖失敗， 則用戶端會根據 COMMRESTARTDURATION 和
COMMRESTARTINTERVAL 用戶端選項設定， 繼續嘗試重新建立連線。

User response:

如果 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者取消了階段作業， 而您並不知道原因，或是用戶端無法重新建立與 IBM
Spectrum Protect 伺服器的階段作業， 則請連絡 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者以取得進一步資訊。
經常出現 ANS1809W 訊息可能表示網路有問題。如果反覆地在 dsmerror.log 中發現這則訊息， 請探查可能的網路問題，
像是網路介面卡或路由器失效的問題。一個常見的問題就是網路配接卡的媒體速度： 如果網路配接卡設為「自動協議」，請嘗試將它們變更為「100%%
全雙工」。如果問題持續發生， 則請要求 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者增加 IBM Spectrum Protect
伺服器上的 COMMTIMEOUT 和 IDLETIMEOUT 選項設定作為暫時的措施。此舉可能會降低這則訊息的頻率。

------------------------------------------------------------------------
ANS1810I

已重新建立與 IBM Spectrum Protect 伺服器的階段作業。



Explanation:

在連線失敗之後， 已重新建立與伺服器的階段作業。這則訊息通常會跟在訊息 ANS1809W 後面出現。

System action:

程序會繼續。

User response:

無。 此訊息僅供參考。

------------------------------------------------------------------------
ANS1811S

無法重新建立 IBM Spectrum Protect 階段作業。



Explanation:

伺服器的階段作業已經遺失。 試圖重新建立階段作業，卻不成功。 可能的原因有下列幾種 (但不限於下列幾種)：

*  伺服器已中止

*  與伺服器間的網路連線停止

*  IBM Spectrum Protect 所交談的通信程式遇到一些問題。

System action:

處理停止。

User response:

請檢查和伺服器間的網路連線確定 IBM Spectrum Protect 伺服器正在執行中。 同時確定 IBM Spectrum Protect
下的通信程式運作正常。

------------------------------------------------------------------------
ANS1813E

'filespace-name' 的影像檔備份已完成，但有失敗。



Explanation:

影像檔備份作業失敗。這則訊息通常是出現在其他指出失敗的訊息後面。

System action:

略過失效的檔案空間，繼續進行處理。

User response:

檢查這則訊息前面的訊息以及 IBM Spectrum Protect 用戶端錯誤日誌， 以取得關於問題的更多詳細說明。常見的原因是無法在 IBM
Spectrum Protect 伺服器上裝載磁帶，有可能是因為裝載點的數量不足。如果是伺服器的問題， 請聯絡系統管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1814E

無法啟動排定的事件 'event-name'



Explanation:

排定的 event 在伺服器上已失效。已執行過該視窗或已刪除該排程。

System action:

用戶端排程程式會查詢伺服器以 取得下一個排程事件。

User response:

如果問題持續發生，請聯絡系統管理者，以更正伺服器上的問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS1815E

該視窗已經歷過或該排程已被刪除



Explanation:

排程的事件在伺服器上不再有效。

System action:

從屬站排程程式會查詢伺服器以 取得下一個排定的事件。

User response:

如果問題持續發生， 請聯絡系統管理者以更正伺服器上的問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS1816E

無效的排程模式



Explanation:

為排程事件輸入的模式不正確。

System action:

未發生事件。

User response:

輸入正確的排程模式，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1817E

只有 IBM Spectrum Protect 授權的使用者才能執行排程功\能。



Explanation:

試圖使用排程功\能失敗，是因為沒有適當的權限。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 授權的使用者，取得排程功\能資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1818E

在 LOOP（互動式）模式中不容許使用 SCHEDULE 指令。



Explanation:

SCHEDULE 指令只能在起始指令行上發出。 請輸入 HELP SCHED 指令，以取得 SCHEDULE 指令的完整說明。

System action:

用戶端不執行任何排定的事件。

User response:

請從 OS 提示啟動排程器。例如： dsmc schedule Windows 用戶端也可以使用用戶端排程器服務。請參閱用戶端手冊，
以取得如何使用 SCHEDULE 指令以及如何使用 IBM Spectrum Protect 用戶端排程器功能的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1819E

IBM Spectrum Protect 伺服器無法登錄此節點的位址。



Explanation:

這種狀況很少見， 通常是表示 IBM Spectrum Protect 伺服器有問題。

System action:

已停止處理。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請要求 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者檢查 IBM Spectrum
Protect 伺服器活動日誌， 以取得任何可能指出伺服器上之問題的訊息。請嘗試更正所有指出的問題， 然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡
IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1820E

指令行選項前面必須加上 '-'



Explanation:

已指定一個沒有 '-' 定界符號的選項。

System action:

已停止處理程序。

User response:

重新輸入指令，並在每一個選項之前輸入一橫線。

------------------------------------------------------------------------
ANS1821E

無法啟動 POSTSCHEDULECMD/ PRESCHEDULECMD '「指令」'



Explanation:

所要求的動作需要建立一個新的程序。 而您輸入了一個要求執行作業系統指令的選項或排程 "動作"。

System action:

要求被忽略。

User response:

從伺服器上定義的選項檔或排程中移除該要求。

------------------------------------------------------------------------
ANS1822E

選取太多的物件來還原。請選取少於 max_objects 個物件



Explanation:

無法執行還原，因為選取了太多的物件。

System action:

未執行還原。

User response:

減少選取的物件數之後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1823E

TESTFLAGS 或 TRACEFLAGS 選項指定不明的旗標名稱 'keyword'，或提供的值對指定的關鍵字而言是無效的。



Explanation:

可能是拼錯 testflag 或 traceflag 名稱，或為旗標提供的值無效。

System action:

如果在用戶端起始設定期間，於用戶端選項檔中或指令行上指定了 TESTFLAGS 或 TRACEFLAGS 選項， 用戶端程式不會啟動。如果是在
LOOP（互動式）模式下執行時，從指令行用戶端中指定此選項， 則不會執行作業。

User response:

請更正 TESTFLAGS 或 TRACEFLAGS 旗標名稱，或更正訊息所顯示的 TESTFLAG 關鍵字的值。 這些選項通常要依照 IBM
技術支援人員的指示或 IBM Spectrum Protect 問題判斷手冊中指定的用法來使用。如果您不確定要使用哪些旗標名稱， 請檢閱 IBM
Spectrum Protect 問題判斷手冊以取得相關資訊， 或是連絡 IBM 技術支援人員以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1824E

無效的追蹤檔案名稱（名稱太長）。



Explanation:

喜好設定檔中的 TRACEFILE 所使用的檔名太長。

System action:

未起始設定從屬站程式。

User response:

改變 TRACEFILE 使用的檔名，使得其長度等於或 小於 255 個字元。

------------------------------------------------------------------------
ANS1827W

不能以伺服器上目前載入的目錄來選取目錄。



Explanation:

伺服器上對此磁碟區目前載入的目錄沒有包含對應唯一時間點備份的物件。 它包含不完整的時間點或多重時間點。

System action:

未選取目錄來還原。

User response:

若要能夠選取整個目錄來還原，請選取「時間點」對話框中的「使用最近」或「使用時間點」。

------------------------------------------------------------------------
ANS1828E

螢幕大小太小，無法使用 PICK 選項。



Explanation:

您不能在螢幕小於 20 個字元 x 10 行的工作站上 使用 PICK 選項。

System action:

IBM Spectrum Protect 未完成此作業。

User response:

使用具有最小大小之螢幕的工作站 重試此作業，或不要使用 PICK 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1831E

密碼已過期。 此系統的 管理者必須執行 IBM Spectrum Protect 才能更新密碼。



Explanation:

密碼已過期。

System action:

IBM Spectrum Protect 已終止。

User response:

此系統的 管理者必須更新密碼

------------------------------------------------------------------------
ANS1832W

不再支援 '選項' 選項，本版中的 IBM Spectrum Protect 用戶端將會忽略它。



Explanation:

指定的選項即將作廢，且會被這個版本的用戶端忽略。 這個選項會在下一版移除，而不再有效。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請將該選項從選項檔中移除。另外請檢查說明文件，查看這個選項是否已被較新的選項取代。

------------------------------------------------------------------------
ANS1834S

無法寫入 '「檔名」' 來儲存密碼



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法寫入所指定的 「檔名」。

System action:

程序繼續執行。

User response:

檢查存取權和磁碟空間。 如果不成功，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1835E

PASSWORDACCESS 是 GENERATE，但伺服器'「伺服器名稱」' 需要密碼。 密碼未儲存在本端環境，或是其已在伺服器上變更。



Explanation:

該密碼未儲存在本端， 或是其已在伺服器上變更。

System action:

如果 IBM Spectrum Protect 在前端執行則 IBM Spectrum Protect 會提示您輸入密碼。

User response:

如果 IBM Spectrum Protect 是以後端程序來執行，請由前端發出任何 IBM Spectrum Protect 指令。
對提示輸入密碼。 然後再重試您的後端 IBM Spectrum Protect 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1836I

無法處理「處理器價值單位」硬體掃描資訊檔 '檔名'，錯誤碼，原因。



Explanation:

無法讀取內部使用資料檔。

System action:

「處理器價值單位」資訊未傳送至 IBM Spectrum Protect 伺服器。 處理程序會繼續執行。

User response:

不需要任何回應。這不會影響一般處理。 請更正任何檔案存取權問題，然後重試指令。 如果該檔案已存在，請刪除檔案，並重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1837S

忽略檔案空間 'file_space_name'。 繼續執行處理程序。



Explanation:

系統選項檔案中的指定檔案空間無效。

System action:

處理程序嘗試繼續進行現行作業。

User response:

請檢查系統選項檔中的檔案空間，並使用有效的檔案空間。 重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1838E

開啟使用者指定的選項檔案 'file_space_name' 時發生錯誤。



Explanation:

找不到或無法開啟所指定的選項檔案。

System action:

處理程序嘗試開啟預設的選項檔案。

User response:

請確保指定的選項檔案已存在且有效。

------------------------------------------------------------------------
ANS1839E

無法讀取密碼。



Explanation:

設定要讀取的輸入檔（例如，終端機）時發生錯誤。

System action:

已停止處理。

User response:

檢查終端機的屬性。

------------------------------------------------------------------------
ANS1852E

恢復失敗：偏移 'offset'，讀取大小 'size' 超出檔案大小 'filesize'。



Explanation:

已嘗試讀取檔案結尾後面的內容。

System action:

處理程序已停止。

User response:

您必須讀取檔案大小內部的內容。 判定偏移及讀取大小值時，將所有值作為位元組進行處理。

------------------------------------------------------------------------
ANS1853E

伺服器無法載入「目錄」。狀態：status



Explanation:

當伺服器嘗試載入 NDMP 磁碟區的檔案層次目錄時發生失敗。問題解決之前不能執行任何檔案層次的查詢。

System action:

未載入目錄。

User response:

檢查伺服器「活動日誌」來判斷失敗的原因。更正問題之後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1862W

伺服器上沒有此磁碟區的目錄資訊。



Explanation:

伺服器上的選取磁碟區沒有物件是以目錄資訊來備份。因此不能對磁碟區執行任何檔案層次的查詢。

System action:

無

User response:

如果需要檔案層次資訊，備份期間請使用 TOC 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS1865E

階段作業被拒絕：「具名管線」連線失敗。



Explanation:

試圖使用具名管線通信連接伺服器， 但失效。 如果選項檔中 指定了不正確的 NAMEDPIPENAME 或是系統管理者取消了備份作業，
則可能發生此狀況。

System action:

已停止處理。

User response:

重試此作業，或等到伺服器可備份，再重試此作業。 確定 NAMEDPIPENAME 選項指定的值與伺服器使用的值一樣。
如果問題持續發生，請聯絡系統管理者以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1867E

伺服器產生了動詞類型 CRC verb 的 CRC， 該動詞類型與收到的 received verb 動詞不符。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端與伺服器通訊之間的循環贅餘檢查 (CRC) 失敗。

System action:

已略過現行物件。繼續處理下一個物件。

User response:

這是不尋常的狀況， 可能指出 IBM Spectrum Protect 用戶端與伺服器之間的通訊問題。重試作業。如果問題持續發生，請聯絡
IBM，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1871W

伺服器 CRC 版本為 server CRC version， 這與用戶端版本 client CRC version 不符。



Explanation:

這是很罕見的狀況。伺服器和用戶端使用的是不同版本的循環贅餘檢查 (CRC) 演算法。

System action:

程序在沒有 CRC 檢查下繼續執行。

User response:

用戶端的版本可以比 IBM Spectrum Protect 伺服器的版本低一個層次以下。請確定用戶端與伺服器的層次是相容的。
當用戶端啟動並連接至伺服器時， 指令行用戶端會顯示用戶端及伺服器的版本。QUERY SESSION 指令也會顯示伺服器版本。請從 GUI 中，
使用「說明/關於」功能表項目來識別用戶端版本， 並使用「檔案/連線資訊」功能表項目來識別伺服器版本。如果用戶端與伺服器的版本不相容， 則 IBM
Spectrum Protect 伺服器管理者可以針對您的節點關閉 CRC 檢查。

------------------------------------------------------------------------
ANS1873E

在處理系統物件 'sys-obj-name' 時發生不明錯誤： 公用程式函數 'func-name' 失敗， 錯誤 error



Explanation:

在處理系統物件時發生不明錯誤。取回的錯誤資訊會指出失敗的原因。這項資訊可用來診斷問題。

System action:

IBM Spectrum Protect 已結束現行作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者以取得其他相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1877E

剖析的字串太長，以致於 IBM Spectrum Protect 無法處理， 已截斷以防止緩衝區溢位。



Explanation:

這是很罕見的狀況。極長的字串必須由使用者在指令行、dsm.opt 檔或檔案清單中輸入。這個字串超過了輸入字串大小上限， 即 1024 個位元組。

System action:

IBM Spectrum Protect 將字串截斷成可接受的最大長度 1024， 然後繼續進行作業。稍候作業可能會因為這個截斷而失敗。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌，以取得可能在寫入此訊息之後記載的其他訊息， 並採取那些訊息所建議的任何更正動作。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1878E

在處理系統物件 'sys-obj-name' 時發生不明錯誤： 服務程式 'service-name' 及其相依服務程式無法停止。



Explanation:

在處理系統物件時發生不明錯誤。訊息中所列出的服務程式及其所有相依服務程式都無法停止。 在停止服務程式前，無法完成處理。

System action:

IBM Spectrum Protect 已結束現行作業。

User response:

請自行停止服務程式，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1882E

無法停止服務程式 'service-name'； 錯誤 error



Explanation:

程式無法停止服務程式。

System action:

IBM Spectrum Protect 已結束現行作業。

User response:

請自行停止服務程式，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1891W

使用 FILELIST 時，SUBDIR 是無效的選項，不會處理 SUBDIR。



Explanation:

指定 FILELIST 時，每個登錄是一個單一物件，所以不會套用 SUBDIR。

System action:

不會處理 SUBDIR 選項。

User response:

您可以在這個指令中加上 -FILELIST 或 SUBDIR，但不能同時使用兩者。

------------------------------------------------------------------------
ANS1892W

無法在 IBM Spectrum Protect 日誌型檔案空間 'filespace' 上使用 Expire 指令。



Explanation:

您不能在 IBM Spectrum Protect 日誌型檔案空間上， 讓伺服器中的檔案到期。

System action:

在這個檔案規格上不能使用 expire 指令

User response:

如果您要讓這個檔案規格到期，請將它從本端的檔案系統中移除。

------------------------------------------------------------------------
ANS1895I

最高的巨集回覆碼為 return code value。



Explanation:

這則訊息是在完成從屬站巨集中的所有指令之後發出。 該回覆碼代表巨集處理期間發出的最高回覆碼。回覆碼嚴重性的先後順序如下：

   0 - 指令已順利完成
   4 - 略過一或多個檔案
   8 - 發出一或多個警告訊息
   12 - 發出一或多個錯誤訊息（略過的檔案除外）

System action:

無。

User response:

若回覆碼不是 0，則使用者可能需要驗證從屬站作業的結果， 必要時還可以採取診斷和修復動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1898I

***** 已處理 「檔案個數」 個檔案 *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已處理指定號碼的檔案。

System action:

程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1899I

***** 已檢查 「檔案個數」個檔案 *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已檢查指定號碼的檔案。

System action:

程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1900I

回覆碼是 return code value。



Explanation:

已經發出前一個從屬站指令的回覆碼。 回覆碼嚴重性的先後順序如下：

   0 - 指令已順利完成
   4 - 略過一或多個檔案
   8 - 發出一或多個警告訊息
   12 - 發出一或多個錯誤訊息（略過的檔案除外）

回覆碼指出在執行從屬站指令時所發出的最嚴重的訊息。 對於排定的事件而言，如果回覆碼是 0、4 或 8， 則事件將被視為順利完成。若回覆碼為
12， 則事件將被視為失敗。

System action:

無。

User response:

若回覆碼不是 0，則使用者可能需要驗證從屬站作業的結果， 必要時還可以採取診斷和修復動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1901I

最高回覆碼是 return code value。



Explanation:

此訊息指出所有已執行的從屬站指令的最高回覆碼。 回覆碼嚴重性的先後順序如下：

   0 - 指令已順利完成
   4 - 略過一或多個檔案
   8 - 發出一或多個警告訊息
   12 - 發出一或多個錯誤訊息（略過的檔案除外）

System action:

無。

User response:

若回覆碼不是 0，則使用者可能需要驗證從屬站作業的結果， 必要時還可以採取診斷和修復動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1902E

PRESCHEDULECMD 指令失敗。 排定的事件將不會執行。



Explanation:

PRESCHEDULECMD 選項所指定的指令必須順利完成， 才能執行排定的事件。 如果指令完成時的回覆碼是 0（零），
就表示指令順利完成。如果指令完成時有其他的回覆碼， 則表示指令失敗。如果指令失敗， 就不會執行排定的事件。

System action:

從屬站不會執行排定的事件， 因此排定事件的結果碼將會是 12。

User response:

請找出造成指令失敗的問題並加以修復。 如果指令不必在啟動排定事件前完成， 則考慮使用 PRENSCHEDULECMD
選項，此選項不會要求指令順利完成。 如果對這個指令來說非零的回覆碼是正常的， 請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1903W

POSTSCHEDULECMD 指令失敗。



Explanation:

如果 POSTSCHEDULECMD 選項指定的指令完成時傳回非零的回覆碼，則會視為排定的事件已順利完成，但會得到警告層次的結果。
請注意，POSTSCHEDULECMD 指令的結果不會取代來自排定的用戶端指令的更上層結果。 例如，如果排定的用戶端指令完成時的回覆碼為
12，則不論 POSTSCHEDULECMD 指令的結果如何，即視為排定的事件已完成且回覆碼為 12。

System action:

排定的事件的結果碼至少應為 8。

User response:

指出並糾正造成指令失敗的問題。如果無需完成指令也可公佈排定的事件的結果，則請考量使用 POSTNSCHEDULECMD 選項。
如果此指令傳回非零的回覆碼才算正常，請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1904E

保存說明不可包含任何萬用字元 像是 '?' 或 '*'。



Explanation:

每個保存作業的保存檔說明不可包含萬用字元。

System action:

已停止處理。

User response:

輸入未包含萬用字元的保存說明。

------------------------------------------------------------------------
ANS1906I

當使用 FROMNODE 時，必須指定這項作業的目的地。



Explanation:

您必須在使用 FROMNODE 處理程序時，以 Restore/Retrieve 指令指定目的地。

System action:

處理程序停止。

User response:

請重試 Restore/Retrieve 指令，並指定一個目的地。

例如，使用 Windows 備份保存用戶端時：

restore -fromnode=cougar \\cougar\d$\projx\* d:\projx\

或者，使用 UNIX 和 Linux 備份保存用戶端時：

restore -fromn=node1 -fromo=ann "/home/proj/*" /home/gillis/

------------------------------------------------------------------------
ANS1907E

嘗試在伺服器上執行物件合併作業時發生錯誤。



Explanation:

NetWare 用戶端：IBM Spectrum Protect 伺服器無法執行 NetWare 長檔名轉換。 Unix 或 Windows
影像檔備份：無法關閉用來儲存相關影像檔元件的群組。

System action:

作業結束。

User response:

NetWare：更新版的 IBM Spectrum Protect 伺服器有可能執行轉換。請聯絡 IBM Spectrum Protect
伺服器管理者以取得協助。 Unix 或 Windows：這個錯誤指出授權問題。 請聯絡 IBM Spectrum Protect
伺服器管理者以取得協助。 如果問題仍無法解決，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1908I

排定的指令已順利完成。



Explanation:

排定的指令已完成，且回覆碼為零。這表示順利完成。

System action:

排定的事件已順利完成。 事件的結果碼為 0。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1909E

排定的指令失敗。



Explanation:

排定的指令已完成，但回覆碼不是零。這表示失敗。

System action:

排定的事件失敗。 事件的結果碼為 12。

User response:

請找出造成指令失敗的問題並加以修復。 如果對這個指令來說非零的回覆碼是正常的， 請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS1912E

指定的系統登錄登錄子碼無效。



Explanation:

指定的系統登錄登錄子碼無效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1913E

指定無效的系統登錄次鍵值。



Explanation:

指定的系統登錄次鍵值無效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1914E

指定的次鍵值對指定的登錄子碼無效。



Explanation:

指定的次鍵值對指定的登錄子碼無效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1915E

指定太多引數給 BACKUP REGISTRY 指令。



Explanation:

指定太多引數給 BACKUP REGISTRY 指令。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1916E

指定太多引數給 RESTORE REGISTRY 指令。



Explanation:

指定太多引數給 RESTORE REGISTRY 指令。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1917E

指定太少引數給 BACKUP REGISTRY 指令。



Explanation:

指定太少引數給 BACKUP REGISTRY 指令。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1918E

指定太少引數給 RESTORE REGISTRY 指令。



Explanation:

指定太少引數給 RESTORE REGISTRY 指令。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1919E

指定的 eventlog 無效。



Explanation:

指定的 eventlog 無效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1920E

指定太多引數給 BACKUP EVENTLOG 指令。



Explanation:

指定太多引數給 BACKUP EVENTLOG 指令。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1921E

指定太多引數給 RESTORE EVENTLOG 指令。



Explanation:

指定太多引數給 RESTORE EVENTLOG 指令。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1922E

指定太少引數給 BACKUP EVENTLOG 指令。



Explanation:

指定太少引數給 BACKUP EVENTLOG 指令。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1923E

指定太少引數給 RESTORE EVENTLOG 指令。



Explanation:

指定太少引數給 RESTORE EVENTLOG 指令。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1924E

指定的系統物件無效。



Explanation:

指定的系統物件無效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1925E

指定的系統物件類型無效。



Explanation:

指定的系統物件類型無效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1926E

指定的系統物件類型僅適用於 Windows NT。



Explanation:

指定的系統物件類型僅適用於 Windows NT。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1928E

在免用 LAN 模式中無法使用伺服器起始階段作業。



Explanation:

指定的選項（SESSIONINIT=serveronly 和 ENABLELANFREE=yes）發生衝突。 不容許這個組合。

System action:

處理程序停止。

User response:

使用用戶端起始階段作業或停用免用 LAN 模式。

------------------------------------------------------------------------
ANS1929E

儲存系統登錄鍵時發生錯誤。



Explanation:

無法將作用中的系統登錄鍵複製到 ADSM.SYS 暫置目錄中。

System action:

系統登錄備份作業已停止。

User response:

檢查 Windows 啟動分割區上可用的空間，以確定有空間可包含 Windows 系統登錄的副本。這可能需要幾 MB 的剩餘空間。 請檢查
ADSM.SYS 暫置目錄的 Windows 許可權， 確定您用來執行 IBM Spectrum Protect 的 Windows
使用者有完整權限可以存取這個目錄及其內容。

------------------------------------------------------------------------
ANS1930W

IBM Spectrum Protect Express 用戶端檢視不支援 IBM Spectrum Protect Enterprise
伺服器。系統不處理 CLIENTVIEW 選項。



Explanation:

當前往 IBM Spectrum Protect Express 伺服器時，僅支援 IBM Spectrum Protect Express
用戶端檢視。當 IBM Spectrum Protect Express 伺服器連線至 IBM Spectrum Protect
Enterprise 伺服器時，會忽略 CLIENTVIEW 選項，並顯示 IBM Spectrum Protect Standard
用戶端檢視。

System action:

忽略 CLIENTVIEW 選項並顯示 IBM Spectrum Protect Enterprise 用戶端檢視。

User response:

若您欲使用 IBM Spectrum Protect Enterprise 伺服器，請將 CLIENTVIEW 選項更新為 STANDARD
值。否則，請更新 TCPSERVERADDRESS 選項以指向 IBM Spectrum Protect Express 伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS1931E

儲存一或多個 eventlogs 時發生錯誤。



Explanation:

儲存一或多個 eventlogs 時發生錯誤。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1932E

取代一或多個系統登錄鍵時發生錯誤。



Explanation:

要取代的系統登錄鍵被另一個程序專用。 先前已還原系統登錄鍵，但未重新啟動系統。

System action:

停止處理程序。

User response:

因為要取代的系統登錄鍵被另一個程序專用，而發生此錯誤。 如果先前已還原系統登錄鍵，但系統未重新開機，則會發生此錯誤。
將系統重新開機，並重試還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1933E

存取檔案或裝置 '名稱'時發生錯誤。



Explanation:

存取檔案或裝置時發生錯誤。

System action:

未完成備份集作業。

User response:

請驗證此檔案或裝置是否存在並可存取。

------------------------------------------------------------------------
ANS1934E

未發現備份集 '名稱'



Explanation:

伺服器上未發現備份集名稱。

System action:

不處理備份集作業。

User response:

請驗證備份集名稱是否正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS1935E

指定太多引數給 BACKUP NTDS 指令。



Explanation:

指定太多引數給 BACKUP NTDS 指令。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1936E

為 BACKUP NTDS 指令所指定的引數不夠。



Explanation:

為 BACKUP NTDS 指令所指定的引數不夠。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1937E

沒有為 BACKUP NTDS 指令指定 NTDS 伺服器名稱。



Explanation:

沒有為 BACKUP NTDS 指令指定 NTDS 伺服器名稱。

System action:

已停止處理程序。

User response:

在指令中指定 NTDS 伺服器名稱，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1938E

這個 OS 層次不支援 NT Active Directory。



Explanation:

這個 OS 層次不支援 NT Active Directory。

System action:

已停止處理程序。

User response:

安裝 Active Directory，然後再執行備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1939E

檔案回復服務程式備份失敗。



Explanation:

當 Windows 2000 檔案回復服務程式無法控制備份檔案時 IBM Spectrum Protect 發生錯誤。

System action:

已停止處理程序。

User response:

檢查 Windows 2000 檔案回復服務程式事件日誌以確定檔案回復服務程式已適當操作。 重新啟動服務程式並重試備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1940E

檔案服務程式還原失敗。



Explanation:

當 Windows 2000 檔案回復服務程式無法控制還原檔案時 IBM Spectrum Protect 發生錯誤。

System action:

已停止處理程序。

User response:

檢查 Windows 2000 檔案回復服務程式事件日誌以確定檔案回復服務程式已適當操作。 重新啟動服務程式並還原備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1941E

無法順利完成系統磁碟區備份。



Explanation:

備份 Windows 2000 系統磁碟區檔案時、IBM Spectrum Protect 發生錯誤。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請檢查 Windows 2000「檔案回復服務程式事件」日誌，以確定系統磁碟區已順利完成起始設定。 請重新啟動服務程式，然後重試備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1942E

無法順利完成系統磁碟區還原。



Explanation:

當 Windows 2000 檔案回復服務程式無法控制還原檔案時 IBM Spectrum Protect 發生錯誤。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請檢查 Windows 2000「檔案回復服務程式事件」日誌，以確定系統磁碟區已順利完成起始設定。 重新啟動服務程式並還原備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1943E

不支援此作業：舊版伺服器版本。



Explanation:

無法執行作業，因為伺服器版本為舊版。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請使用正確的伺服器版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS1944E

存取檔案或裝置時發生錯誤。



Explanation:

存取檔案或裝置時發生錯誤。

System action:

未完成備份集作業。

User response:

請驗證檔案或裝置是否存在並且是可以存取的。

------------------------------------------------------------------------
ANS1945E

完整名稱空間已從本端檔案空間中移除。 如果您想要繼續進行備份/保存作業，請重新命名伺服器上的檔案空間。



Explanation:

處理程序偵測到伺服器名稱空間是 NTW:LONG，但本端磁區沒有完整名稱支援。 如果您要使用簡稱來備份磁區，請重新命名伺服器上的檔案空間。
如果您要使用完整名稱來備份，請將完整名稱空間支援新增回到所提的磁區。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請將完整名稱空間支援新增到磁區，或重新命名（移除）相對應的伺服器檔案空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS1946W

檔案 已存在，正在跳過



Explanation:

用戶端嘗試還原或取出指定的檔案，但是該檔案已存在於目標還原位置，而且使用者選擇不要取代現存的檔案。

System action:

該檔案會被略過，記錄訊息於 dsmerror.log 中，還原或取出處理程序繼續下一個物件。

User response:

跳過該檔案的原因是 REPLACE NO 生效，使得所有現存檔案和目錄會被跳過，或者是 REPLACE PROMPT
生效，而且當提示時，使用者選擇跳過此檔案或所有的現存目錄和檔案。如果是故意跳過該檔案，則不需要其他的動作。否則可以使用 REPLACE ALL
(自動取代現存的目錄和檔案) 或 REPLACE PROMPT (提示使用者是否要取代檔案) 來重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1947W

下列目錄存在並已跳過：檔案空間名稱 目錄路徑 目錄名稱



Explanation:

用戶端嘗試還原或擷取指定的目錄。該目錄存在於目標還原位置，且使用者選擇不取代現有的目錄。

由於已設定選項 REPLACE=NO，因此可以跳過該目錄，此選項會導致跳過所有的現有檔案和目錄。由於已設定選項
REPLACE=PROMPT，因此可以跳過該目錄，而使用者在被提示時選擇跳過此目錄。

System action:

跳過此目錄，dsmerror.log 日誌檔中會記載一則訊息，而還原或擷取處理程序會繼續處理下一個物件。

User response:

不需要其他動作。

如果要取代檔案，請重試此作業，然後設定選項 REPLACE=ALL。 您可以設定 REPLACE=PROMPT，並在被提示時選擇取代目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS1948E

Microsoft 磁區陰影複製系統元件無法查詢。



Explanation:

在「Windows 磁區陰影複製服務」控制下查詢系統寫出器時，IBM Spectrum Protect 發生錯誤。 錯誤日誌及 Windows
事件日誌可能包含與此錯誤相關的其他資訊。

System action:

停止處理程序。

User response:

請重試作業。 如果錯誤持續發生，請檢查錯誤日誌及 Windows 事件日誌，以取得與此錯誤相關的資訊。
您可能需要重新啟動磁區陰影複製服務，然後再重試該作業。 可能需求重新開機來清除磁區陰影複製的錯誤狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS1949E

Microsoft 磁區陰影複製 Snapshot 起始設定失敗。



Explanation:

在針對備份或還原作業起始設定「Microsoft 磁區陰影複製服務」時，IBM Spectrum Protect 發生錯誤。 錯誤日誌及
Windows 事件日誌可能包含與此錯誤相關的其他資訊。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。 如果錯誤持續發生，請檢查錯誤日誌及 Windows 事件日誌，以取得與此錯誤相關的資訊。 請使用 Windows 指令
'vssadmin list writers' 來判斷「磁區陰影複製」服務的狀態。 您可以重新開機來清除磁區陰影複製的錯誤狀態。
如果系統是「網域控制站」，且 Active Directory 服務已停止， 則重新啟動 Active Directory 服務可以解決問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS1950E

使用 Microsoft 磁區陰影複製的備份失敗。



Explanation:

在使用 Microsoft 磁區陰影複製服務執行備份作業時，IBM Spectrum Protect 發生錯誤。 錯誤日誌及 Windows
事件日誌可能包含與此錯誤相關的其他資訊。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查錯誤日誌及 Windows 事件日誌，以取得與此錯誤相關的資訊。 請重新啟動 Windows 事件日誌中所指出的任何失敗的系統服務。
重新啟動磁區陰影複製服務。 您可以使用 Windows 指令 'vssadmin list writers' 來判斷磁區陰影複製服務的狀態。
可能需求重新開機來清除「磁區陰影複製」的錯誤狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS1951E

使用 Microsoft 磁區陰影複製的還原失敗。



Explanation:

在以「Microsoft 磁區陰影複製服務」還原時，IBM Spectrum Protect 發生錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查錯誤日誌及 Windows 事件日誌，以取得與此錯誤相關的資訊。 請重新啟動 Windows 事件日誌中所指出的任何失敗的系統服務。
重新啟動磁區陰影複製服務。 您可以使用 Windows 指令 'vssadmin list writers' 來判斷磁區陰影複製服務的狀態。
可能需求重新開機來清除「磁區陰影複製」的錯誤狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS1952E

輸入的符號鏈結目的地 'file-name' 無效



Explanation:

您輸入了還原/擷取目的地 file-name 規格， 此規格為符號鏈結。如果要還原到符號鏈結，請務必將 followsymbolic
選項設為是。 此外，請檢查這個符號鏈結所指的位置。您可以還原/擷取到指向現有物件的符號鏈結。

System action:

已停止處理。

User response:

請輸入正確的檔案規格。

------------------------------------------------------------------------
ANS1954E

已完成 'file-space name' 的備份處理， 但有失敗。



Explanation:

這則訊息指出已完成檔案系統備份， 但是在備份處理期間發生錯誤。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌， 以取得與備份檔案系統時發生的錯誤相關的其他訊息。請依照訊息的建議採取任何更正動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS1956E

指定給 BACKUP GROUP 指令的引數太少。



Explanation:

指定給 BACKUP GROUP 指令的引數太少。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1957E

對於查詢來說，Showmembers 和 inacives 是互斥參數。



Explanation:

對於查詢來說，Showmembers 和 inactive 是互斥參數。< /p>

System action:

終止處理程序。

User response:

對查詢指定其中一個互斥參數

------------------------------------------------------------------------
ANS1958W

找不到基本群組，嘗試完整備份。



Explanation:

差異備份需要執行前一個完整備份。< /p>

System action:

繼續處理程序，並嘗試完整備份。

User response:

無。 嘗試差異備份之前先執行完整備份

------------------------------------------------------------------------
ANS1959I

正在移除先前不完整的群組 '名稱' ID：hi-lo



Explanation:

未正確清除暫時群組，使得先前的群組備份失敗。

System action:

已移除先前的不完整群組，並繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1971E

無法啟動遠端用戶端代理程式 (dsmagent)。



Explanation:

無法啟動遠端用戶端代理程式。這個錯誤訊息之前或之後通常有其他訊息。

System action:

已停止處理。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請確認 Web 用戶端的安裝正確。請嘗試更正所有指出的問題，
然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1972E

對遠端用戶端代理程式 (dsmagent) 的連線失敗。不是無法讀取埠號，就是埠號無效。



Explanation:

嘗試讀取埠號時發生錯誤。無法建立對遠端用戶端代理程式的連線。

System action:

已停止處理。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請確認 Web 用戶端的安裝正確。請嘗試更正所有指出的問題，
然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1973I

系統物件 'name' 的 VSS 編寫器不存在。 已略過還原。



Explanation:

「Microsoft Volume Shadow Copy 服務」未偵測到此系統元件的編寫器。沒有安裝元件或並未執行元件..

System action:

物件略過

User response:

安裝或啟用受影響的系統服務程式並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1974W

移除前一個不完整群組 ID 時發生錯誤：hi-lo



Explanation:

前一個群組備份失敗，未正確清除暫時群組。

System action:

先前不完整群組還在並繼續處理。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS1975W

關閉及更名群組時，發生 IBM Spectrum Protect 伺服器錯誤 reason



Explanation:

關閉及更名暫時群組時發生錯誤。

System action:

備份未順利完成。

User response:

請確定使用者具有適當的權限可以更新群組， 然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1976E

指定的系統服務程式是無效的。



Explanation:

指定的系統服務程式是無效的。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1977E

Dsmcad 排程呼叫失敗。 會在 10 分鐘內重試此指令。



Explanation:

Dsmcad 無法從 dscm 排程處理程序中取得有效的排程器資訊。 這可能是因為在排程器起始設定期間有一些問題，例如不正確的選項使用。

System action:

Dsmcad 會在 10 分鐘內再次嘗試呼叫排程器，以取得有效的資訊。

User response:

請檢查主控台及錯誤日誌，以判斷在 dsmc 處理程序期間發生何種錯誤，並更正此問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS1978E

IBM Spectrum Protect 伺服器是舊版，不支援所要求的功能。 請參閱錯誤日誌中的版本資訊。



Explanation:

使用的功能需要更新版本的 IBM Spectrum Protect 伺服器。

System action:

作業失敗。

User response:

請將 IBM Spectrum Protect 伺服器升級為支援這項功能的版本。 請參閱錯誤日誌中的版本資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1979E

IBM Spectrum Protect 儲存體代理程式是舊版，不支援所要求的功能。 請參閱錯誤日誌中的版本資訊。



Explanation:

使用的功能需要更新版本的 IBM Spectrum Protect 儲存體代理程式。

System action:

作業失敗。

User response:

請將 IBM Spectrum Protect 儲存體代理程式升級為支援這項功能的版本。 請參閱錯誤日誌中的版本資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1980E

IBM Spectrum Protect 伺服器與 IBM Spectrum Protect 儲存體代理程式是舊版，不支援所要求的功能。
請參閱錯誤日誌中的版本資訊。



Explanation:

使用的功能需要更新版本的 IBM Spectrum Protect 伺服器與 IBM Spectrum Protect 儲存體代理程式。

System action:

作業失敗。

User response:

請將 IBM Spectrum Protect 伺服器與 IBM Spectrum Protect 儲存體代理程式升級為支援這項功能的版本。
請參閱錯誤日誌中的版本資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1981E

伺服器 ：版本 ver，版次 rel， 層次 lev.subl 儲存體代理程式：版本 SAver，版次 SArel， 層次
SAlev.SAsubl



Explanation:

這個訊息對舊版訊息提供額外的詳細資訊。

System action:

作業失敗。

User response:

這個訊息對舊版訊息提供額外的詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1986E

起始設定功能無法開啟所指定的追蹤檔。



Explanation:

起始設定期間無法開啟此檔案。指定的路徑可能不正確。也可能是現行使用者無權寫入至所指定目錄中的追蹤檔。此外，也可能是追蹤檔位置沒有可用空間。

System action:

停止處理程序。

User response:

請確保追蹤檔選項指向有效的路徑，以及使用者具有適當的權限來寫入至指定的檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1987E

使用此指令時，不容許目的地檔案規格。



Explanation:

在所有的系統物件還原指令中，只有 RESTORE ASR 容許輸入目的地檔案規格。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重新發出沒有目的地檔案規格的指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS1989E

起始設定功能無法開啟指定的錯誤日誌檔。



Explanation:

錯誤日誌檔無法在起始設定期間開啟。 指定的路徑可能不正確的。 也有可能是現行使用者沒有許可權可以寫入至所指定目錄中的日誌檔。
也可能是給定的日誌檔位置中沒有可用的空間。

System action:

處理已終止。

User response:

請確定日誌檔選項指向有效的路徑，以及該使用者有適當的許可權可以寫入指定的檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS1990W

無法存取 'filesystem name' 容體裝載點。IBM Spectrum Protect 回覆碼為 'rc'。



Explanation:

用戶端無法存取容體裝載點。 這種錯誤的常見原因是：用戶端執行的帳戶並沒有容體裝載點的存取權， 或是容體裝載到目前無法使用的叢集容體上。

System action:

已略過無法存取的裝載點，並使用下一個裝載點或容體繼續進行處理。

User response:

請檢查錯誤日誌以取得其他訊息， 這些訊息可能產生有關防止存取至容體裝載點之問題的其他資訊。 請確定 IBM Spectrum Protect
用戶端正在執行的帳戶，是可以存取至容體裝載點。請確定裝載點不是要存取叢集容體。請參閱 Microsoft KB Article 280297，
以取得如何在叢集伺服器上配置容體裝載點的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS1991E

處理系統登錄鍵 'key-name'、資料值 'value-name' 時發生錯誤。請參閱用戶端錯誤日誌， 以取得此錯誤的相關資訊。



Explanation:

當用戶端嘗試讀取或更新 Windows 系統登錄時， 發生非預期的錯誤。有關錯誤的其他資訊通常會放在錯誤日誌中。

System action:

作業可能無法正確執行，視錯誤而定。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌，以取得任何可能在寫入此訊息時記載的其他訊息， 並採取那些訊息所建議的任何更正動作。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1995W

無法同時刪除不同類型的物件。



Explanation:

不允許刪除不同類型的物件。例如，不可能同時刪除「備份集」和一般檔案物件。

System action:

沒有處理程序進行。

User response:

選取相同類型的物件執行刪除作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS1996W

列舉 'filesystem 名稱' 磁區上的磁區裝載點失敗。Windows 系統錯誤碼：錯誤; 原因︰'error-reason'。



Explanation:

用戶端無法在指定的磁區中掃描磁區裝載點。擷取的錯誤資訊會指出失敗原因。 常見的原因是，用來執行用戶端的帳戶沒有該磁區的存取權。

System action:

會繼續處理下一個磁區。

User response:

請確定用來執行用戶端的帳戶具備該磁區和磁區裝載點的存取權。請更正造成錯誤的狀況，再重試作業。 如果問題持續發生，請洽詢系統管理者或 IBM
Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS1997W

對於 VSS 元件 'component-name' 之前未備份任何檔案。



Explanation:

您嘗試還原其中未包含檔案資料的 Microsoft 磁區陰影複製 (VSS) 系統狀態元件。這不一定是個問題。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請檢查錯誤日誌，以了解備份期間是否有任何其他訊息。這些日誌可以指示失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS1998W

伺服器不支援交易位元組限制 '名稱'。值會重設為限制



Explanation:

TXNBYTELIMIT 超出伺服器的支援範圍。值將會重設為可支援的上限值。

System action:

已重設 TXNBYTELIMIT，並繼續執行處理程序。

User response:

將選項設為伺服器支援的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS1999E

'filespace-name' 的 type of the operation 處理已停止。



Explanation:

用戶端遭遇問題，無法繼續處理指定的檔案空間。 IBM Spectrum Protect 用戶端錯誤日誌或排程日誌中，應該有這個錯誤的相關訊息。

System action:

處理程序停止。

User response:

請參閱 IBM Spectrum Protect 用戶端錯誤日誌和排程日誌，取得關於這個錯誤的任何其他訊息。
採取相關訊息可能建議的任何更正措施，然後再重試一次作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect
管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS2025W

物件 'object-name' 已從 DB 移除（修正 IT19964）。



Explanation:

APAR IT19964 的修正

System action:

無

User response:

不執行任何動作

------------------------------------------------------------------------
ANS2026W

磁碟區 'volname' 上偵測到損壞的磁區。



Explanation:

影像檔備份/還原作業期間會略過損壞磁區。

System action:

處理程序繼續執行。

User response:

請使用系統工具，如 chkdsk (Windows) 或 fsck (Unix)，確定磁碟區資料未毀損。

------------------------------------------------------------------------
ANS2027E

GSKit 函數 func-name 失敗，錯誤碼為 error-code：在 SSL/TLS
信號交換期間，用戶端無法商定要與伺服器搭配使用的受支援 SSL/TLS 通訊協定版本。 session



Explanation:

GSKit 函數失敗，傳回 GSK_ERROR_BAD_MESSAGE。

System action:

處理已停止

User response:

請確定您已依照文件的說明來配置 SSL 通訊的金鑰資料庫。 問題可能是，在 SSL/TLS
信號交換期間，用戶端無法商定要與伺服器搭配使用的受支援 SSL/TLS 通訊協定版本。如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum
Protect 客戶支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS2032I

用戶端 VM 還原正在跳過不受支援的獨立磁碟：vmdk



Explanation:

VMware vStorage API 不支援獨立磁碟的 Snapshot 作業，未建立任何備份。

System action:

處理程序會繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2033W

'symboliclink name'：是指向不同檔案系統中檔案或目錄的符號鏈結。



Explanation:

dsmls 檔案空間運算元或已用檔案清單含有指向其他檔案系統中檔案或目錄的符號鏈結。處理可能會導致該符號鏈結參照物件的不正確狀態。

System action:

顯示物件的狀態。

User response:

若要顯示物件的正確狀態，請使用含有完整物件路徑的 dsmls。

------------------------------------------------------------------------
ANS2036W

刪改功能無法開啟其中一個 IBM Spectrum Protect 刪改檔：log-name。錯誤碼 = errno-value，



Explanation:

刪改期間無法開啟 "log-name" 檔。 系統設定的錯誤碼為 errno-value。
如果提供的原因是「拒絕存取」，表示現行使用者沒有許可權來寫入指定目錄中的檔案。也可能是給定的檔案位置沒有可用空間， 或是由不同使用者 ID
啟動的另一個 IBM Spectrum Protect 程序同時在執行刪改。

System action:

刪改已停止，繼續執行處理程序。

User response:

請將 DSM_LOG（或 DSMI_LOG）環境變數設為現行使用者可寫入的目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS2037W

排程日誌刪改失敗。



Explanation:

排程日誌刪改功能已完成，但有錯誤。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請檢查錯誤日誌，以得知可能的失敗原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2038W

從 IBM Spectrum Protect 伺服器的用戶端選項集收到無效的選項 'option-name。



Explanation:

用戶端從 IBM Spectrum Protect 伺服器的用戶端選項集收到無效的選項。
雖然伺服器會檢查用戶端選項集選項的大部份語法，但用戶端仍然可能偵測到錯誤。 這些錯誤包括：

*  選項值不正確。

*  新版本 IBM Spectrum Protect 用戶端取代的選項。

*  遺漏方括弧或目錄定界符號。

*  併入或排除型樣太複雜。

System action:

IBM Spectrum Protect用戶端會忽略選項。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect伺服器管理者，決定是否可以從用戶端選項集內移除選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2039E

所輸入的目的地檔案規格 '檔名' 無效



Explanation:

當執行檔案清單還原、還原規格供多個檔案使用，或選項 SUBDIR YES 生效時，目的地檔案規格的結尾必須是目錄定界字元。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請指定結尾是目錄定界字元的目的地。

------------------------------------------------------------------------
ANS2040E

嘗試與遠端用戶端進行通訊時，版本檢查顯示版本不相符。版本是 remoteversion，但預期版本是 localversion。



Explanation:

在本端用戶端與遠端用戶端之間起始設定期間，版本檢查顯示版本不相符。這通常是因為，在未升級屬於產品解決方案的一個用戶端模組的情況下，升級其他用戶端模組。

System action:

呼叫程序返回，且控制傳回給使用者。

User response:

檢查所有 IBM Spectrum Protect 用戶端產品的版本以進行互相通訊，確保它們的版本、版次及層次都相同。

------------------------------------------------------------------------
ANS2041E

在指定的 NetApp 編檔器上無法使用「Snapshot 差異分析」支援。



Explanation:

無法執行依據 Snapshot 差異備份的增量，因為無法使用指定的 NetApp 編檔器上所需的支援。 .

System action:

處理程序終止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2042W

'symboliclink' 是其他檔案系統中檔案或目錄的符號鏈結。可能無法備份 ACL 或延伸屬性。



Explanation:

備份或保存運算元包含其他檔案系統中檔案或目錄的符號鏈結。處理可能會導致 ACL 或其他延伸屬性遺失，因為它們可能無法處理。

System action:

檔案資料已備份。繼續處理下一個物件。

User response:

如果需要確保順利備份 ACL 及其他延伸屬性，請勿使用符號鏈結來備份不同檔案系統類型的其他檔案系統上的檔案。改用 IBM Spectrum
Protect 來直接處理其他檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS2043I

已備份虛擬機器範本 'name'。



Explanation:

如果自前次備份以來未發生任何變更，則會跳過虛擬機器範本。

System action:

處理程序跳過此虛擬機器範本。

User response:

若要備份此虛擬機器範本，請執行持續增量備份完整備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2044E

在 IBM Spectrum Protect 資料移轉裝置節點（在 vStorage Backup Server 上）直接連接至
ESX/ESXi 主機時，無法還原範本虛擬機器 'name'。



Explanation:

VMware vStorage API 直接連接至 ESX/ESXi 主機時，不支援範本虛擬機器作業。

System action:

此範本虛擬機器的處理程序停止

User response:

IBM Spectrum Protect 料移轉裝置節點直接連接至 ESX/ESXi 主機時，支援虛擬機器範本作業。 請修改 VMCHOST
以將 IBM Spectrum Protect 資料移轉裝置連接至 vCenter Server。

------------------------------------------------------------------------
ANS2045E

未指定 VMENABLETEMPLATEBACKUPS 選項。無法備份虛擬機器範本 'name'。



Explanation:

VMENABLETEMPLATEBACKUPS 範本選項必須指定 YES，以使虛擬機器併入備份作業中。預設值為 NO。

System action:

此範本虛擬機器的處理程序停止

User response:

請使用選項 -vmenabletemplatebackups=yes，然後重新執行該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2046S

嘗試寫入審核日誌 'file-name' 時發生錯誤 'errtxt' (errno=errno)。審核日誌功能已停用。



Explanation:

寫入審核日誌時發生錯誤（例如，沒有足夠的磁碟空間）。

System action:

其餘作業已停用審核記載。作業的回覆碼會設為 12，指出審核日誌的內容不完整。

User response:

如果這是因為空間不足，請釋放磁區的空間， 或嘗試將審核日誌寫入空間較多的磁區。

------------------------------------------------------------------------
ANS2047E

處理系統狀態/服務要求時，發生非預期的錯誤。 IBM Spectrum Protect 函數名稱：function-name IBM
Spectrum Protect 函數 ：function-desc IBM Spectrum Protect 回覆碼 ：TSM-rc IBM
Spectrum Protect 說明 ：TSM-msg IBM Spectrum Protect 檔案 ：file-name
(line-number)



Explanation:

無。

System action:

已停止處理系統狀態。

User response:

聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2048W

物件 'object-name path-name file-name' 的具名串流已毀損。



Explanation:

一個（或以上）檔案的具名串流已毀損。

System action:

未還原/擷取具名串流。

User response:

具名串流的備份副本已損壞。系統會儘可能增加檔案的還原程度， 但應檢查該檔案確認其是否可使用。

------------------------------------------------------------------------
ANS2049W

物件 'object-name' 的指名串流可能已毀損。



Explanation:

檔案的指名串流有一個或多個可能已毀損。

System action:

會盡最大可能的程度來還原/取回指名串流。

User response:

指名串流的備份副本可能已損壞。會盡最大可能的程度來還原檔案，但應加以檢查，確認檔案可用。

------------------------------------------------------------------------
ANS2050E

IBM Spectrum Protect 需要提示輸入密碼，但因為處理程序在背景中執行而無法提示。



Explanation:

如果 PASSWORDACCESS=PROMPT，或本端所儲存的密碼不正確，則 IBM Spectrum Protect
會嘗試提示使用者輸入密碼。 提示使用者的嘗試失敗，因為處理程序在背景中執行。 當處理程序在背景中執行時，不允許提示。

System action:

已停止處理程序。

User response:

如果 RUNASSERVICE=YES，請勿設定 PASSWORDACCESS=PROMPT。 請使用
PASSWORDACCESS=GENERATE。

------------------------------------------------------------------------
ANS2051W

在 location 上找不到本端 snapshot 儲存庫。



Explanation:

指定的本端 snapshot 位置目錄不存在。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

將在指定目錄中建置新的本端 snapshot 儲存庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2052E

遺失磁碟子系統的相關資訊。



Explanation:

因為遺失磁碟子系統的相關資訊，所以無法起始設定本端 snapshot 儲存庫。

System action:

停止處理程序。

User response:

應用程式確定已適當地起始磁碟子系統。請檢查先前的錯誤訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2053E

檔案 filename 發生記憶體配置錯誤，行號 linenumber。



Explanation:

無足夠的記憶體以供繼續處理程序。

System action:

結束處理程序。

User response:

請確定您的系統有足夠實際與虛擬記憶體。關閉非必要的應用程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS2054E

作業系統錯誤 錯誤碼：訊息文字。



Explanation:

應用程式在執行系統功能期間發現非預期的訊息錯誤。 將會顯示相關的作業系統錯誤及訊息文字。

System action:

處理程序停止。

User response:

請檢查特定的錯誤訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2055I

無法鎖定本端 snapshot 管理程式。



Explanation:

本端儲存庫被另一個應用程定式鎖定。當另一個應用程式解開本端儲存庫鎖定之後，將繼續進行此處理程序。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2056I

最多等待 timeout 秒，直到另一個應用程式釋出鎖定為止。



Explanation:

在本端儲存庫由另一個應用程式鎖定期間，程式會等待一段特定的時間之後再繼續。在 mySAP 環境中，該時間是 1 小時。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2057E

未起始設定本端 snapshot 管理程式。



Explanation:

未事先起始設定即使用本端 snapshot 儲存庫。

System action:

結束處理程序。

User response:

系統依慣例確定已起始設定本端儲存庫。請檢查先前的錯誤訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2058E

無法在本端儲存庫中更新 ID 為 dcID 的資料儲存區。



Explanation:

在 FlashCopy Backup 期間，會以相對應的內容來更新記錄在本端儲存庫中的目標集。該程序期間發生失敗。

System action:

結束處理程序。

User response:

檢查之前的錯誤訊息，如記憶體配置錯誤或其他系統錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2059E

找不到與來源資料儲存器相符的目標資料儲存器。



Explanation:

在 Snapshot 類型備份或硬體功能運作期間，處理程序會嘗試尋找與來源資料儲存器相符的目標資料儲存器，以滿足作業的需求。
找不到相符的目標資料儲存器。

System action:

處理程序結束。

User response:

請參閱適用於選取多個目標資料儲存器的其中一個儲存器的規則。 例如，如果使用者嘗試啟動類型為 'INCR' 的 FlashCopy
備份，且所有目標集正用於 FlashCopy 類型 'COPY'，則會顯示這則訊息。
同時請確定目標磁區可用於備份系統，而且對於下列的設定檔參數，語法是正確的： 1. shark_target_volume 2.
shark_copy_service_code 3. java_home_directory 4.
primary_copyservices_servername 5. shark_username 6. shark_password

------------------------------------------------------------------------
ANS2060W

在目標資料儲存區 dcID 中找不到符合來源 srcvol 的容體。



Explanation:

這個警告訊息指出，對特定的來源而言，並非在這個目標資料儲存區中能夠找到的任何目標容體皆符合 FlashCopy
作業。如果使用了多個目標資料儲存區，則處理程序將繼續檢查下一個目標資料儲存區的容體。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2061W

在本端儲存庫中找不到 ID 為 dcid 的目標資料儲存區。



Explanation:

無法滿足使用指定 ID 之資料儲存區的查詢，因為目標集不存在於本端儲存庫中。

System action:

可以繼續執行處理程序。

User response:

發出查詢要求的應用程式將決定該錯誤是否應該結束此程式。請檢查接下來的訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2062W

在狀態 state 中找不到目標資料儲存區以滿足所要求的準則。



Explanation:

在本端儲存庫中找不到指定狀態的資料儲存區，以滿足應用程式所要求的特定準則。

System action:

可以繼續執行處理程序。

User response:

傳送的準則是應用程式的特定準則。請檢查接下來的訊息。 應用程式將決定該警告是否應該結束此程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS2063W

本端 snapshot 儲存庫已存在於目錄 location。



Explanation:

嘗試在目錄建立本端儲存庫的應用程式已存在。

System action:

可以繼續執行處理程序。

User response:

應用程式將決定該警告是否應該結束此程式。 請檢查接下來的訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2064I

將在目錄 location 中建立本端 snapshot 儲存庫。



Explanation:

將建立包含資料儲存區狀態之相關資訊的本端 snapshot 儲存庫。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2065I

無法在目錄 location 中建立本端 snapshot 儲存庫。



Explanation:

建立本端 snapshot 儲存庫時發生失敗。

System action:

結束處理程序。

User response:

尋找作業系統錯誤訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2066E

無法讀取 .fct 檔案 filename。



Explanation:

找不到包含目標資料儲存區的 .fct 檔案，或是無法存取此檔案。

System action:

結束處理程序。

User response:

請檢查名稱、路徑及檔案權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS2067E

已擲出異常 CLsmException。原因：txt。



Explanation:

處理本端 snapshot 儲存庫函數時發生非預期的錯誤。

System action:

結束處理程序。

User response:

請檢查特定原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2068E

在 .fct 檔案 filename 中找不到資料儲存區 dcID 的目標 LUN。



Explanation:

此程式將搜尋 .fct 檔案，針對每一個特定資料儲存區尋找一個含有標籤 <PREFIX>TARGET_VOLUME
的項目清單，其字首依硬體類型而定。 可能是指定資料儲存區之目標容體的標籤錯誤，或 .fct 檔案中的這個資料儲存區沒有任何的目標 LUN。

System action:

結束處理程序。

User response:

這個錯誤僅發生於應用程式沒有 GUI（其中使用者提供目標資料儲存區的輸入）時，且將自動檢查其格式。如果是這樣的話，請檢查 .fct 檔案的格式。

------------------------------------------------------------------------
ANS2069E

無法讀取本端 snapshot 儲存庫的檔案 filename。



Explanation:

系統保留此檔案中之本端資料儲存區的部份狀態相關資訊。 找不到這個檔案，或是無法進行存取。

System action:

結束處理程序。

User response:

請檢查名稱、路徑及檔案權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS2070E

儲存庫狀態檔 filename 是空的，或有錯誤格式。



Explanation:

系統保留此檔案中之本端資料儲存區的部份狀態相關資訊。 找到這個檔案，但預期的資料格式不正確。

System action:

結束處理程序。

User response:

通常，系統會確定此檔案格式是否正確。請檢查先前的錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2071E

資料儲存區 dcID 無法插入本端 snapshot 儲存庫中。



Explanation:

系統保留此檔案中之本端資料儲存區的部份狀態相關資訊。 插入新的資料儲存區項目時發生錯誤。

System action:

結束處理程序。

User response:

這是非預期的錯誤。請檢查先前的錯誤。 如果看不到任何其他錯誤，請收集日誌、進行追蹤，再聯絡支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS2072E

在使用硬體或 Snapshot 函數來處理 IBM Spectrum Protect 作業時，發現非預期的錯誤。 IBM Spectrum
Protect 函數名稱：函數名稱 IBM Spectrum Protect 函數：函數敘述 IBM Spectrum Protect
回覆碼：TSM-rc IBM Spectrum Protect 檔案：檔名 (行號)



Explanation:

無。

System action:

處理程序停止。

User response:

聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2073E

無法開啟本端 snapshot 儲存庫的檔案 filename 以進行寫入。



Explanation:

系統保留本端 snapshot 儲存庫中之資料儲存區的部份狀態相關資訊。 開啟此儲存庫的檔案時發生錯誤。

System action:

結束處理程序。

User response:

請檢查該檔案的許可權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS2074E

無法開啟使用者輸入 FlashCopy 目標檔 'fct_file'。



Explanation:

無法讀取使用者提供的 FlashCopy 目標檔。

System action:

作業失敗。

User response:

執行用戶端配置公用程式，並提供有效的 FlashCopy 目標使用者輸入檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS2075E

磁區沒有 VTOC 資料。無法備份磁區。



Explanation:

磁區磁碟標籤類型不是 VTOC。您的磁碟可能是以 EFI 標籤來格式化。Solaris 上的 IBM Spectrum Protect
用戶端目前僅支援 VTOC 磁碟標籤。

System action:

未備份磁區。

User response:

請勿嘗試使用非 VTOC 磁碟標籤來格式化備份磁區。

------------------------------------------------------------------------
ANS2076E

program-name：無法針對檔案系統 'filesystem' 新增 Space Managment。 檔案系統名稱的長度超過可以儲存在
DMAPI 屬性中的長度上限 'maxlength'。



Explanation:

DMAPI 會限制可以儲存在 DMAPI 屬性中的資料大小。 如果檔案系統名稱的長度超過此限制，則 IBM Spectrum Protect
用戶端無法將空間管理新增至檔案系統。

System action:

無法將空間管理新增至檔案系統。

User response:

請確保檔案系統名稱的長度未超過 DMAPI 限制。

------------------------------------------------------------------------
ANS2077E

程式名稱：在非 scout 環境中，無法在所選的模式下啟動檔案系統 '檔案系統' 的一致化。 請改用「雙向孤立資料檢查一致化」。



Explanation:

當將 HSM 系統配置成不與 scout 常駐程式一起執行時，IBM Spectrum Protect 用戶端一致化程式無法在孤立檢查或
Stub 還原模式下啟動。

System action:

無法在非 scout 環境中執行一致化。

User response:

如果您已配置非 scout 環境，則必須使用「雙向孤立檢查一致化」。

------------------------------------------------------------------------
ANS2078E

系統狀態備份不允許 CLUSTERNODE 設為 YES。



Explanation:

當 CLUSTERNODE 選項設為 YES 時，backup systemstate 指令無效。

System action:

系統狀態備份已停止。

User response:

如果 CLUSTERNODE 選項不正確地設為 YES，則請將該選項變更為
NO，然後重試作業。否則，請參閱備份保存用戶端手冊，以取得關於配置用戶端以在叢集環境中執行的進一步資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2079E

處理 'filespace namepath-namefile-name' 時發生錯誤：掃描 Snapshot 時發生錯誤



Explanation:

在 IBM Spectrum Protect 用戶端無法從用於備份的 Snapshot 讀取資料時，會發出此訊息。如果您是在執行
Microsoft Volume Shadowcopy Service (VSS) Snapshot 備份，則一種可能的原因是，作業系統已刪除
VSS Snapshot，因為備份副本儲存體無法增加。 如果您是在一般 NetApp/N-Series 磁區上執行 Snapshot
差異增量備份，則一種可能的原因是基本 Snapshot 不小心從 NetApp 檔案伺服器移除。

System action:

檔案系統的備份處理程序停止。

User response:

如果您是在執行 VSS Snapshot 型備份，請檢查用戶端錯誤日誌和 Microsoft Windows
系統事件日誌，以取得可以協助找出問題癥結的任何其他訊息。如果沒有明顯的失敗原因，請重試該作業，該問題可能是由於 VSS 與其他系統磁碟 I/O
活動之間的臨時 I/O 衝突引起的。 如果您是在執行 Snapshot 差異增量備份，請聯絡 IBM Spectrum Protect
管理者，以驗證是否不小心已刪除基本 Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS2080W

不再支援選項 '選項' 的值 '選項'，本版中的 IBM Spectrum Protect 用戶端將會忽略它。



Explanation:

指定的選項值即將作廢，且會被這個版本的用戶端忽略。這個選項值會在下一版移除，而不再有效。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

更新選項值，或是將該選項從選項檔中移除。 另外請檢查說明文件，查看這個選項是否已被較新的選項取代。

------------------------------------------------------------------------
ANS2083W

找不到符合輸入指定的 vApps。



Explanation:

找不到符合指定輸入的 vApp，或 DOMAIN.VCD 選項中找不到 VAPP 值。

System action:

作業已停止

User response:

請確定 DOMAIN.VCD 選項中的 VAPP 值正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS2084I

正在建立新 vApp



Explanation:

還原作業正在嘗試建立目的地 vApp。

System action:

此訊息僅供參考。

User response:

無需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2085E

虛擬機器配置為容錯虛擬機器。 結果，無法進行備份。



Explanation:

vSphere 不容許使用 vStorage API for Data Protection 對容錯虛擬機器執行 Snapshot 或備份。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

若要使用 vStorage API for Data Protection 備份容錯虛擬機器，請先停用容錯功能。
然後，在備份完成之後再啟用容錯功能。

------------------------------------------------------------------------
ANS2088E

已拒絕階段作業：用戶端不使用 Unicode。



Explanation:

因為用戶端不使用 Unicode，但節點中已包含 Unicode 檔案空間，所以伺服器無法接受用戶端階段作業。 伺服器會記錄用戶端的資料是否為
Unicode，並且不讓節點變更此屬性。

System action:

處理程序停止。

User response:

從使用 Unicode 資料之平台的用戶端登入伺服器。 例如，用於建立此節點之現有檔案空間的原始平台。
或者，如果用戶端節點需要變更為目前嘗試的平台，請聯絡伺服器管理者以移除包含 Unicode 資料的現有檔案空間，並重試節點連線。

------------------------------------------------------------------------
ANS2089E

無法將字串 string_text 轉換為 Unicode。



Explanation:

物件包含一個不適用於現行語言環境的多位元組序列。

System action:

作業停止。

User response:

請確認語言環境適合所處理的物件。

------------------------------------------------------------------------
ANS2090I

在此路徑中找不到虛擬機器資料夾：'name'。



Explanation:

目的地目標沒有使用虛擬機器儲存的原始庫存路徑。因此，虛擬機器會還原至 ESX/ESXi 庫存的最上層。

System action:

繼續執行處理程序

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2091I

在此路徑中找不到虛擬機器資源：'name'。



Explanation:

目的地目標沒有使用虛擬機器儲存的原始資源路徑。因此，虛擬機器會還原至 ESX/ESXi 庫存的最上層。

System action:

繼續執行處理程序

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2092I

還原處理程序將置換使用虛擬機器儲存的原始庫存路徑。



Explanation:

指定 -datacenter 或 -host 選項將置換使用虛擬機器儲存的原始庫存路徑。 因此，虛擬機器會還原至 ESX/ESXi
庫存的最上層。

System action:

繼續執行處理程序

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2093E

遠端檔案系統代理站是舊版的，而且不支援此項作業。 節點名稱 ：node 多節點名稱 ：multi-node 主機名稱 ：host TCP/IP
位址 ：tcpaddr:tcpport 版本 ：version.release.level..mod



Explanation:

無。

System action:

作業失敗。

User response:

將遠端檔案系統代理站升級至支援的層級。

------------------------------------------------------------------------
ANS2097E

無法使用代理節點 'agent' 來建立 IBM Spectrum Protect 伺服器的階段作業，作為目標節點 'target'。



Explanation:

無。

System action:

結束處理程序。

User response:

請確定多節點名稱存在於伺服器中，並且代理節點對列出的目標節點具有適當的權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS2100E

無法繼續備份虛擬機器 'virtual-machine-name'，因為在備份期間遇到無效的磁碟區域。



Explanation:

在備份虛擬機器期間，一個以上虛擬硬碟指出用於備份的磁碟區域無效，例如，長度為零、長度大於磁碟大小、開始位置無效或是負數值。

System action:

備份已停止。

User response:

請確認該虛擬機器的儲存體正確配置且正常工作，而且所有儲存硬體均正確連接至該虛擬機器。 然後再試該指令。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM
Spectrum Protect 客戶支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS2101E

壓縮的資料已變大。



Explanation:

資料在壓縮之後變大

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

應用程式必須中斷交易。

請關閉壓縮，並嘗試重新傳送物件。

------------------------------------------------------------------------
ANS2102E

檔案清單處理程序未啟動



Explanation:

啟動檔案清單處理程序之前發生了錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌中可能指出問題原因的其他訊息。 請試著遵循所建議的更正動作（如果有的話），並重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2104E

處理檔案清單之後發生錯誤。



Explanation:

檔案清單處理程序完成之後發生錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌中可能指出問題原因的其他訊息。 請試著遵循所建議的更正動作（如果有的話），並重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2105I

未處理的檔案清單項目：檔案清單項目



Explanation:

檔案清單作業遇到錯誤。未處理檔案清單中的這個項目。

System action:

此訊息僅供審核之用。

User response:

此訊息僅供審核之用。

------------------------------------------------------------------------
ANS2106I

連到主要 IBM Spectrum Protect 伺服器 primary server; 的連線失敗



Explanation:

嘗試連接至主要伺服器時發生通訊錯誤。 該節點已配置進行抄寫，因此將嘗試連接至次要伺服器。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者，以驗證主要伺服器是否可用。
如果主要伺服器可用，請檢查錯誤日誌，以瞭解通訊失敗問題，並更正任何配置問題。 如果 IBM Spectrum Protect
伺服器無法使用，請允許節點失效接手到次要伺服器（如主要的 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者所配置）。

------------------------------------------------------------------------
ANS2107I

嘗試連接至 次要伺服器; 處的次要伺服器 次要伺服器;：TCP/IP 埠;



Explanation:

該節點已配置進行抄寫，因此將嘗試連接至次要伺服器。 次要伺服器位址及埠由主要 IBM Spectrum Protect
伺服器管理者配置，並儲存在選項檔案中。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者，以驗證主要伺服器是否可用。 如果主要伺服器可用，請檢查 IBM Spectrum
Protect 錯誤日誌中是否存在通信故障，並更正所有配置問題。 如果 IBM Spectrum Protect 伺服器無法使用，請容許使用主要
IBM Spectrum Protect 伺服器管理者配置的次要伺服器失效接手。

------------------------------------------------------------------------
ANS2108I

已連接至次要伺服器 次要伺服器;。



Explanation:

該節點已配置進行抄寫，並已順利連接至次要伺服器。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2110I

連到次要伺服器 IBM Spectrum Protect secondary server; 的連線失敗



Explanation:

嘗試連接至次要伺服器時發生通訊錯誤。 該節點已配置進行抄寫，因此嘗試了連接至次要伺服器，但失敗。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者，以驗證次要伺服器是否可用。
如果次要伺服器可用，請檢查錯誤日誌，以瞭解通訊失敗問題，並更正任何配置問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS2111E

找不到指定 MYREPLICATIONSERVER 選項的 REPLSERVERNAME 項目。



Explanation:

MYREPLICATIONSERVER 選項必須在選項檔案中具有相符的 REPLSERVERNAME 項目。 此外，必須指定
REPLSERVERGUID、REPLTCPPORT 及 REPLTCPSERVERADDRESS。 這些選項通常由 IBM Spectrum
Protect 伺服器管理者在登入主要伺服器期間設定，並儲存在選項檔案中。

System action:

處理程序停止。

User response:

請手動編輯選項檔案以更正或移除這些選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2112I

次要伺服器配置為「唯讀」。 當次要伺服器配置為「唯讀」模式時，不支援「備份」及「保存」作業



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端已建立一個階段作業，其中伺服器配置為「唯讀」。 IBM Spectrum Protect
伺服器配置為抄寫伺服器，將不會接受來自此節點的資料。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

IBM Spectrum Protect 可能用於「還原」、「擷取」及「查詢」作業。 「備份」及「保存」指令將失敗。 IBM Spectrum
Protect 伺服器管理者可使用「更新節點」指令為節點啟用「備份」及「保存」作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2113E

在失效接手模式下連接至次要伺服器時，未啟用指令。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端已失效接手，並與次要伺服器建立一個階段作業。 IBM Spectrum Protect
伺服器配置為抄寫伺服器，且不會接受來自此節點的資料。 在該伺服器上儲存資料的指令已停用。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

您可以使用 IBM Spectrum Protect 用戶端來進行「還原」、「擷取」及「查詢」作業。 「備份」及「保存」作業將失敗。

------------------------------------------------------------------------
ANS2114W

IBM Spectrum Protect 應用程式保護未從 VM 'VM' 複製 VSS 資訊清單檔。



Explanation:

訪客機器上找不到 VSS 資訊清單檔。

System action:

無法複製 VSS 資訊清單檔。 請驗證 VSS 和 SQL 寫入器服務正在訪客 VM 上執行

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2115I

已儲存抄寫伺服器連線資訊： 連線資訊;



Explanation:

此節點已配置進行抄寫。 抄寫伺服器連線資訊已儲存至選項檔案。 抄寫伺服器選項由 IBM Spectrum Protect
管理者設定，在登入期間傳送至用戶端，並且其會儲存至選項檔案。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2116W

IBM Spectrum Protect 應用程式保護未從 VM 'VM' 備份 VSS 資訊清單檔。



Explanation:

備份應用程式保護必要的檔案時發生故障。

System action:

備份此 VM 失敗。

User response:

請檢查 dsmerror.log 以取得相關資訊。 然後，重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2117E

來源磁區屬於子類型 dev-type，且目的地屬於子類型 dev-type。 目的地必須大於來源。



Explanation:

可調式磁區群組中的邏輯磁區（子類型 DS_LVZ）不包含 LVCB。 即，最先的一個區塊包含使用者資料。 原始磁區群組中的 AIX LVM
磁區（子類型 LVM）在磁區的第一個區塊（512 個位元組）上包含邏輯磁區控制區塊 (LVCB)。 還原為子類型 LVM
的磁區時，必須跳過第一個區塊，以保留目的地磁區的現有 LVCB。 即，還原作業在磁區的第二個區塊上開始寫入。
這意味著給定大小相同的兩個磁區，其中一個為子類型 DS_LVZ，而另一個為子類型 LVM，且後者使用一個小於 512
個位元組的區段來儲存使用者資料。 這樣，當您將子類型 DS_LVZ 的磁區還原為子類型 LVM
的磁區時，由於空間不足而無法使目的地磁區與來源磁區的大小相同。 因此，目的地磁區必須比來源磁區至少大一個 512 區塊。

System action:

未執行還原作業。

User response:

請確定來源及目的地邏輯磁區具有相同的類型，或選擇較大的目的地磁區，或增加目的地磁區的大小。

------------------------------------------------------------------------
ANS2118I

嘗試將節點抄寫失效接手值儲存至選項檔案時發生寫入失敗。



Explanation:

寫入失敗的原因通常是對選項檔案的存取權不足，但也可能是缺少可用磁碟空間。 因為無法儲存抄寫伺服器連線資訊，所以不可能進行失效接手。

System action:

作業失敗。

User response:

請檢查本端磁碟以找出寫入錯誤的可能原因，並檢查是否已為存取選項檔案配置足夠的權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS2119I

從伺服器收到無效抄寫伺服器位址回覆碼，rc 值 = rc-value。



Explanation:

抄寫伺服器位址回覆碼無效意味著伺服器無法取得連線資訊。

System action:

伺服器可能出現問題。

User response:

如需相關資訊，請檢查伺服器日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS2120W

伺服器 replication server; 所報告的前次儲存作業日期 server commit date;
世界標準時間，不符合用戶端為檔案空間 filespace; 儲存的前次儲存作業日期 client commit date; 世界標準時間。



Explanation:

在伺服器上報告的前次儲存作業日期不符合儲存在本端用戶端上的日期。如果連接至抄寫伺服器，則用戶端至主要伺服器的抄寫可能已在前次儲存作業之前執行。因此，抄寫已過期。
如果連接至主要伺服器，則可能已從其他機器執行前一個備份。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect
伺服器管理者。從過期抄本還原可能導致資料遺失。如果無法回復主要伺服器，則對抄本完整備份可能更為適當。 如果連接至主要伺服器，則可以忽略該訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2122E

虛擬機器 'VM-name' 的名稱結尾是句點。 不支援備份/還原這類的機器。



Explanation:

指定的虛擬機器結尾是虛擬機器備份與還原作業不支援的句點字元。

System action:

指定的虛擬機器備份失敗。

User response:

請重新命名虛擬機器，使其結尾不是句點。

------------------------------------------------------------------------
ANS2123W

發出 dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'vCloud Director hostname' 'userid'
'password' 指令，以儲存加密密碼。



Explanation:

在選項檔案中或指令行項目中找到 VCDPW 選項。 雖然容許這兩種輸入方法，但它們具有安全風險，因為密碼是純文字，且未加密。

System action:

已接受該選項，且在現行階段作業中使用 VCD 密碼。

User response:

若要儲存加密密碼，請發出下列指令： dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'VirtualCenter hostname'
'userid' 'password'

------------------------------------------------------------------------
ANS2124W

用戶端節點抄寫表格已被另一項程序鎖定。



Explanation:

另一項程序正在使用用戶端節點抄寫表格。 一次只能有一項程序可以使用它。

System action:

這項程序不會使用用戶端節點抄寫表格。

User response:

您可以使用用戶端節點抄寫表格對程序進行序列化。 您也可以重新配置現行程序，使用不同的表格路徑來避免競用。

------------------------------------------------------------------------
ANS2126E

找不到包含組織 '組織名稱' 之組織 VDC '組織 vdc 名稱' Snapshot 的組織 VDC 節點。



Explanation:

組織 VDC 節點包含要還原的備份資料。 指定的組織及組織 VDC 未對映至此組織 VDC 節點。 結果，無法進行還原作業。

System action:

作業已停止。

User response:

請驗證指定的組織、組織 VDC 及 vApp 正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS2127E

無法從 IBM Spectrum Protect 伺服器擷取為還原 'vapp 名稱' 而需要的 Snapshot 資料。



Explanation:

無法從 IBM Spectrum Protect 伺服器擷取需要的 Snapshot 資料。

System action:

作業已停止。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔，以取得未擷取資料之原因的相關資訊。 然後，重試作業。 如果問題持續發生，請造訪「IBM
支援中心入口網站」以取得相關資訊，網址為：http://www.ibm.com/support/entry/portal/。

------------------------------------------------------------------------
ANS2128E

無法建立 vApp 'vapp 名稱' 的已還原版本。



Explanation:

在 vCloud 上建立已還原 vApp 的作業失敗。 與 vApp Snapshot 相關聯的資料可能不完整。

System action:

作業已停止。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔，以取得作業失敗之原因的相關資訊。 然後，重試作業。 如果問題持續發生，請造訪「IBM
支援中心入口網站」以取得相關資訊，網址為：http://www.ibm.com/support/entry/portal/。

------------------------------------------------------------------------
ANS2129E

您嘗試重新命名 'rename' 的 VM 未出現在用來還原 'list' 的 VM 清單中。



Explanation:

平行還原的 VMNAME 選項需要將名稱欄位和重新命名欄位配對在一起。 您無法重新命名您未嘗試要還原的 VM。

System action:

作業將不會開始。

User response:

請驗證指令的語法及您嘗試還原的 VM 的拼寫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2135E

IBM Spectrum Protect 伺服器上的節點處於唯讀模式。



Explanation:

伺服器阻止在 IBM Spectrum Protect 伺服器上進行儲存作業。 最可能的原因是節點已使用次要伺服器失效接手。

System action:

停止處理程序。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者，以驗證主要伺服器是否可用。
如果主要伺服器可用，請檢查錯誤日誌，以瞭解通訊失敗問題，並更正任何配置問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS2136E

不允許該作業。 次要伺服器報告主要伺服器可用。 退出並重新啟動 IBM Spectrum Protect 用戶端，然後再重試該作業。



Explanation:

伺服器阻止在次要 IBM Spectrum Protect 伺服器上進行儲存作業。 次要伺服器報告主要伺服器可用。 但是，IBM
Spectrum Protect 用戶端失效接手給次要伺服器。

System action:

停止處理程序。

User response:

請重新啟動 IBM Spectrum Protect 用戶端，並驗證已建立主要伺服器連線。 如果 IBM Spectrum Protect
用戶端無法連接到主要伺服器，請聯絡 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者，以驗證主要伺服器是否可用。
如果主要伺服器可用，請檢查錯誤日誌，以瞭解通訊失敗問題，並更正任何配置問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS2138E

無法將 vApp 內容還原至 vApp 'vapp 名稱'。



Explanation:

vApp 內容未還原至已建立的 vApp。 發生此故障的原因可能是已備份的 vApp 或其 meta 資料出現問題。

System action:

作業完成。 但是，已還原的物件可能並不包含所有預期內容。

User response:

請檢查 vCloud 上已備份的 vApp。 此外，檢查 dsmerror.log 檔，以取得可能與該問題相關的任何其他訊息。 請重試作業。
如果問題持續發生，請造訪「IBM
支援中心入口網站」以取得相關資訊，網址為：http://www.ibm.com/support/entry/portal/。

------------------------------------------------------------------------
ANS2143E

vApp 驗證失敗。 發現資料不一致。



Explanation:

驗證 vApp 期間，備份資料中找到不一致。

System action:

還原作業已停止。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌，以取得可能與該問題相關的任何其他訊息，並聯絡 IBM Spectrum Protect 技術支援人員以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS2145W

警告 - 正在更新名為 'name' 的現有虛擬機器。還原作業繼續進行。



Explanation:

虛擬機器存在，並且將使用指定的磁碟更新。

System action:

將透過還原作業更新虛擬機器。

User response:

使用者不需執行任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2146E

此版本的 IBM Spectrum Protect 不再支援虛擬機器備份的目標 vCenter 或 ESX/ESXi 主機。



Explanation:

此版本的 IBM Spectrum Protect 不再支援虛擬機器備份的目標 vCenter 或 ESX/ESXi 主機。

System action:

此虛擬機器的處理程序停止。

User response:

請指定此版本的 IBM Spectrum Protect 所支援的其他目標 vCenter 或 ESX/ESXi 主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2147E

目標系統上已存在名稱為 'name' 的虛擬機器。



Explanation:

無法還原虛擬機器，因為目標系統上已存在此名稱。

System action:

此虛擬機器的處理程序停止

User response:

使用 -vmname 選項來重新命名虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2148I

無法在增量模式下備份虛擬機器範本，正在切換至完整模式。



Explanation:

僅支援虛擬機器範本備份的完整備份。

System action:

此範本虛擬機器的處理程序會在完整模式下繼續。

User response:

若要備份此虛擬機器範本，請使用完整模式。

------------------------------------------------------------------------
ANS2149E

不支援此虛擬機器至目標 ESX/ESXi 主機的還原作業，因為虛擬機器的硬體版本不相容。



Explanation:

目標 ESX/ESXi 主機不支援虛擬機器的虛擬硬體版本。因此，不支援從指定的虛擬機器還原至此主機。

System action:

此虛擬機器的處理程序停止。

User response:

指定要還原的其他虛擬機器，或指定支援虛擬機器的虛擬硬體版本的其他目標 ESX/ESXi 主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2150E

將 dsm.opt 檔中的 HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES 設成使用 HSM 多台伺服器功能。



Explanation:

將 dsm.opt 檔中的 HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES 設成使用 HSM 多台伺服器功能。

System action:

HSM 多台伺服器處理已停止。

User response:

在 dsp.opt 中設定 HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES。

------------------------------------------------------------------------
ANS2155W

跳過檔案 'file-name'。檔案與 'server-name' 相關。



Explanation:

檔案已聯結至其他伺服器。

System action:

HSM 繼續進行正常作業。

User response:

使用正確的伺服器來處理檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS2156E

'server-name' 伺服器未新增至環境中。



Explanation:

要求的 IBM Spectrum Protect 伺服器並未新增至多台伺服器環境。 這個錯誤有下列數種原因：

*  檔案系統並非由 HSM 所管理。

*  檔案系統的 HSM 管理不在作用中。

*  檔案系統的空間不足。

*  尚未將檔案系統的預設 IBM Spectrum Protect 伺服器新增到多台伺服器環境。

*  IBM Spectrum Protect 伺服器名稱無效。

System action:

HSM 多台伺服器處理已停止。

User response:

消除此問題的可能原因，然後重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS2157E

並未從環境中移除 'server-name' 伺服器。



Explanation:

要求的 IBM Spectrum Protect 伺服器並未新增至多台伺服器環境。 這個錯誤有下列數種原因：

*  檔案系統並非由 HSM 所管理。

*  檔案系統的 HSM 管理不在作用中。

*  IBM Spectrum Protect 伺服器是檔案系統的預設伺服器，而且必須最後才移除。

*  IBM Spectrum Protect 伺服器名稱無效。

System action:

HSM 多台伺服器處理已停止。

User response:

消除此問題的可能原因，然後重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS2158E

伺服器 'server-name' 未新增至環境中。 您必須先新增這個檔案系統的預設 IBM Spectrum Protect 伺服器
('default-server-name')。



Explanation:

要求的 IBM Spectrum Protect 伺服器並未新增至多台伺服器環境。 要求的 IBM Spectrum Protect
伺服器不是檔案系統的預設伺服器。

System action:

HSM 多台伺服器處理已停止。

User response:

先新增預設的 IBM Spectrum Protect 伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2159I

'server-name' 伺服器已新增至環境。



Explanation:

要求的 IBM Spectrum Protect 伺服器已新增至多台伺服器環境。

System action:

HSM 多台伺服器處理已繼續。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2160I

'server-name' 伺服器已從環境中移除。



Explanation:

要求的 IBM Spectrum Protect 伺服器已從多伺服器環境中移除。

System action:

HSM 多台伺服器處理已繼續。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2161E

伺服器 'server-name' 不是此環境有效的 IBM Spectrum Protect 伺服器。



Explanation:

要求的 IBM Spectrum Protect 伺服器並未新增至多台伺服器環境。

System action:

HSM 多台伺服器處理已停止。

User response:

請檢查 dsm.sys 檔以取得正確的 IBM Spectrum Protect 伺服器名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS2162E

無法從檔案系統中移除 HSM。IBM Spectrum Protect 多台伺服器清單不是空白的。



Explanation:

未從檔案系統中移除 HSM 管理。

System action:

HSM 處理程序會繼續。

User response:

在移除 HSM 之前，先從多台伺服器清單中移除所有的 IBM Spectrum Protect 伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2163E

將會移除檔案系統的預設 IBM Spectrum Protect 伺服器 ('server-name')。



Explanation:

將會移除預設的 IBM Spectrum Protect 伺服器。 在完成此步驟後，多台伺服器的 IBM Spectrum Protect
伺服器清單會變成空的。

System action:

HSM 處理程序會繼續而不再有多台伺服器支援。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2165I

伺服器 'server-name' 是預設伺服器，而且是最後才移除。



Explanation:

要求的 IBM Spectrum Protect 伺服器已從多伺服器環境中移除。

System action:

HSM 多台伺服器處理已繼續。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2166I

IBM Spectrum Protect 伺服器 'server-name' 並未包含在多台伺服器環境中。



Explanation:

要求的 IBM Spectrum Protect 伺服器不是多台伺服器環境的一部分。

System action:

HSM 多台伺服器處理已繼續。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2167W

無法讀取 SERVERNAME 屬性。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法從檔案讀取 SERVERNAME 屬性。

System action:

HSM 多台伺服器處理已繼續。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2168W

無法寫入 SERVERNAME 屬性。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法將 SERVERNAME 屬性寫入檔案。

System action:

HSM 多台伺服器處理已繼續。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2169E

跳過 - 要求的伺服器並未包含在檔案系統 'file-system' 的多伺服器環境中。



Explanation:

要求的 IBM Spectrum Protect 伺服器不是多台伺服器環境的一部分。

System action:

HSM 多台伺服器處理已繼續。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2170W

跳過 - 檔案已鏈結至其他伺服器。



Explanation:

檔案已聯結至其他 IBM Spectrum Protect 伺服器。

System action:

HSM 繼續進行正常作業。

User response:

使用正確的伺服器來處理檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS2171E

不支援 DMAPI 版本「dmapi-version」。



Explanation:

此節點上安裝的 DMAPI 版本無法從給定的 IBM Spectrum Protect 用戶端支援。

System action:

受影響的 HSM 處理程序因此問題而終止。

User response:

請使用說明文件以識別所支援的 DMAPI 版本。 安裝支援的 DMAPI 並重試 HSM 指令或處理程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS2172E

指令在 HSMBACKENDMODE TSMFREE 中不受支援。



Explanation:

使用外部 HSM 後端時，不支援該指令。

System action:

結束程式

User response:

不要使用該指令

------------------------------------------------------------------------
ANS2173E

vFiler 'vFiler 名稱' 中的磁區 '磁區名稱' 是使用 AIX NFS 第 4 版裝載的。此配置不支援 Snapshot
差異增量備份。



Explanation:

使用 AIX NFS 第 4 版裝載的 vFiler 磁區不支援 Snapshot 差異增量備份。

System action:

Snapshot 差異增量備份失敗。

User response:

NetApp BURT 630200 記載了此問題。 當 NetApp 提供此問題的修正程式後，請套用。 請在 dsm.opt 檔中指定
"testflag snapdiffenablevfilernfs4"，並重試 Snapshot 差異增量備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2174E

指定了衝突的選項 HSMLOGMAX 和 HSMLOGRETENTION。



Explanation:

指定了 HSMLOGMAX 和 HSMLOGRETENTION 選項的值。這些選項互斥。

System action:

處理程序停止。

User response:

如果您希望在 IBM Spectrum Protect hsm 日誌達到指定的上限值時換行，請針對 HSMLOGMAX
指定非零值。如果您希望根據時間型排程來限制 hsm 日誌的大小，請使用 HSMLOGRETENTION。

------------------------------------------------------------------------
ANS2175I

您應使用 Script 'dsmMultiServerRemove.pl' 恢復伺服器 'server-name' 中的資料。



Explanation:

必須先恢復已移轉的檔案，然後才能從多台伺服器配置中移除伺服器。

System action:

伺服器將不會移除。

User response:

請檢查說明文件，以取得 'dsmMultiServerRemove.pl' Script 的詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2176E

無法將範例日誌登載配置檔 '' 複製到 ''。



Explanation:

「IBM Spectrum Protect 日誌登載引擎」設定精靈嘗試透過複製範例配置檔來建立新日誌登載配置檔。 但無法順利複製範例配置檔。

System action:

「IBM Spectrum Protect 日誌登載引擎」設定精靈已停止。

User response:

請手動將範例日誌登載配置檔 "config\tsmjbbd.ini.smp" 複製到
"baclient\tsmjbbd.ini"，然後嘗試執行「IBM Spectrum Protect 日誌登載引擎」設定精靈。 在您安裝 IBM
Spectrum Protect 備份保存用戶端的目錄中找不到 "baclient" 及 "config" 目錄。 例如，"C:\Program
Files\Tivoli\TSM\baclient" 及 "C:\Program Files\Tivoli\TSM\config"

------------------------------------------------------------------------
ANS2177E

目標系統上已存在名稱為 'vapp 名稱' 的 vCloud vApp。



Explanation:

還原 vApp 指令不支援還原名稱已存在的 vApp。

System action:

未執行還原。

User response:

請考量已還原 vApp 的給定名稱尚未使用，然後重新執行需要的還原指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2181I

已儲存選項 主要伺服器;。



Explanation:

此節點已配置進行抄寫。 主要伺服器名稱現在不會儲存至選項檔案。 抄寫伺服器選項由 IBM Spectrum Protect
管理者設定，在登入期間傳送至用戶端，並且其會儲存至選項檔案。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2182I

已儲存選項 次要伺服器;。



Explanation:

此節點已配置進行抄寫。 抄寫伺服器選項現在會儲存至選項檔案。 抄寫伺服器選項由 IBM Spectrum Protect
管理者設定，在登入期間傳送至用戶端，並且其會儲存至選項檔案。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2183E

vCloud Director 中找不到組織 '組織名稱'。



Explanation:

vCloud Director 無法辨識指定的組織。

System action:

已取消要求對該組織執行的動作。

User response:

請驗證 vCloud 中存在特定名稱的組織。 組織名稱區分大小寫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2184E

組織 '組織名稱' 中找不到組織 VDC '組織 vDC 名稱'。



Explanation:

指定的組織 VDC 不是所指定組織的一部分。

System action:

已取消要求對該組織 VDC 執行的動作。

User response:

請驗證指定組織中存在特定名稱的組織 VDC。 組織及組織 VDC 名稱區分大小寫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2185E

無法透過使用者名稱 'vCD 使用者名稱' 登入 'vCD 主機名稱' 上的 vCloud Director：鑑別失敗。



Explanation:

vCloud Director 拒絕了 VCDUser 及 VCDPass 選項中指定的 vCloud 認證。

System action:

無法執行 vCloud 作業。

User response:

請使用 vCloud Director 的有效認證更新 VCDUser 及 VCDPass 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2187E

無法與 'vCD 主機名稱' 上的 vCloud Director 建立連線。



Explanation:

無法與 VCDHost 及 VCDPort 選項所指定主機上的 vCloud Director 建立連線。

System action:

無法執行 vCloud 作業。

User response:

請驗證 VCDHOst 及 VCDPort 選項的值有效，存在與該主機的網路連線，且 vCloud Director 服務在執行中。

------------------------------------------------------------------------
ANS2188E

vCloud 保護執行時期程式庫未安裝或無法載入。



Explanation:

vCloud 執行時期程式庫未安裝或無法載入。

System action:

無法執行 vCloud 作業。

User response:

驗證已安裝 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments vCloud
執行時期程式庫。必要的話，請重新安裝 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments。

------------------------------------------------------------------------
ANS2189E

無法起始設定 vCloud 保護執行時期程式庫。



Explanation:

vCloud 保護執行時期程式庫無法起始設定。發生此問題的原因可能是未安裝 Java 執行時期。

System action:

無法執行 vCloud 作業。

User response:

請驗證已安裝 Java。

------------------------------------------------------------------------
ANS2190E

vCloud 保護執行時期程式庫發生內部錯誤。



Explanation:

vCloud 執行時期程式庫中發生內部錯誤。

System action:

無法執行 vCloud 作業。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔，以取得可能與該問題相關的任何其他訊息。 請重試作業。 如果問題持續發生，請造訪「IBM
支援中心入口網站」以取得相關資訊，網址為：http://www.ibm.com/support/entry/portal/。

------------------------------------------------------------------------
ANS2191E

建立預設 VSS 暫置目錄 '路徑' 時發生錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端使用 VSS 暫置目錄儲存與 VSS Snapshot 作業相關的檔案。 IBM
Spectrum Protect 用戶端無法建立此目錄結構。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端已停止。

User response:

如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS2192E

無法從節點 '節點名稱' 讀取節點配置資訊。



Explanation:

此 vCloud 作業需要節點對映資訊。 但是，對映資訊可能不存在或無法從指定的節點讀取。

System action:

作業已取消。

User response:

請確定您存取的節點正確。 節點對映資訊儲存在提供者 VDC 節點中。 必要的話，請跳至「配置」頁面，並按一下「執行配置精靈」以更正節點對映。

------------------------------------------------------------------------
ANS2193E

vApp 'vapp name' 備份所需的檔案空間不存在。



Explanation:

不存在指定 vApp 備份的檔案空間。

System action:

未執行還原。

User response:

請確定指定的 vApp 正確。 然後，重試還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2194E

vApp 'vapp 名稱' 的 Snapshot 資料不完整。



Explanation:

已備份的 vApp 中找到不一致的資料。 無法還原指定的 vApp。

System action:

未執行還原。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔，以取得可能與該問題相關的任何其他訊息。 如果問題持續發生，請造訪「IBM
支援中心入口網站」以取得相關資訊，網址為：http://www.ibm.com/support/entry/portal/。

------------------------------------------------------------------------
ANS2195E

可用於還原的 VM 數目與根據 vApp 'vapp 名稱' meta 資料所預期的數目不同。



Explanation:

vApp meta 資料中找到不一致的資料。 無法還原指定的 vApp。 已備份的 VM 數多於現在可還原的 VM 數。
發生這種情況的原因可能是節點抄寫不完整或檔案空間被刪除。

System action:

未執行還原。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔，以取得可能指出問題的任何訊息。 執行此 vApp 的詳細查詢，以驗證所有 VM 備份都存在。
如果使用節點抄寫，請確定它工作正常。 如果問題持續發生，請造訪「IBM
支援中心入口網站」以取得相關資訊，網址為：http://www.ibm.com/support/entry/portal/。
如需相關資訊，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS2196W

偵測到下列磁碟的不相容磁碟配置：'磁碟名稱'。下列資料庫的個別資料庫還原不受支援：'資料庫名稱'。



Explanation:

此作業中的一個以上資料庫檔案位於動態或「GUID 分割區表格 (GPT)」磁碟上。在此配置中，個別資料庫還原不受支援。

System action:

完整 VM 的備份會繼續進行。

User response:

若要將環境還原為前一個狀態，請發出完整 VM 還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS2197E

vApp 'vapp 名稱' 的驗證測試指出 vApp 中的 VM 資料不完整。 無法還原 vApp。



Explanation:

所指定 vApp 的 VM 中找到不一致的資料。 無法還原指定的 vApp。 發生這種情況的原因可能是節點抄寫不完整或檔案空間被刪除。

System action:

作業繼續。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔，以取得可能與該問題相關的任何其他訊息。 執行此 vApp 的詳細查詢，以驗證所有 VM 備份都存在。
如果使用節點抄寫，請確定它工作正常。 如果問題持續發生，請執行 vApp 的新的完整備份，然後造訪「IBM
支援中心入口網站」以取得相關資訊，網址為：http://www.ibm.com/support/entry/portal/。
如需相關資訊，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS2198I

備份組織 '組織名稱' 之組織 VDC '組織 VDC 名稱' 中的 VMware vCloud Director vApp 'vApp 名稱'
順利完成。 VM：已順利備份 vApp 中的 VM 數 個 VM 中的 已備份的 VM 數目 個。



Explanation:

備份作業已完成。 顯示了已備份的 VM 數和 vApp 中的 VM 總數。

System action:

此訊息僅供參考。

User response:

如果已備份的 VM 數小於 vApp 中的 VM 總數，請檢查錯誤日誌，以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2200I

***** 正在填寫快取 count 檔 *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect 指定數目的檔案已加入磁碟快取中。

System action:

程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2201I

***** 正在視察快取 count 檔 *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已檢查磁碟快取中指定數目的檔案。

System action:

程序繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2202E

存取磁碟快取時發生磁碟已滿錯誤。



Explanation:

在磁碟快取的遞增式備份期間嘗試存取或寫入指定的磁碟快取檔時，發生磁碟已滿錯誤。如需詳細資訊，請參閱用戶端錯誤日誌。

System action:

處理程序停止。

User response:

在快取檔所在的檔案系統中釋放空間，或為快取檔指定不同的位置，可以解決此錯誤。 請使用 diskcachelocation
選項來指定快取檔的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2203E

存取磁碟快取時發生錯誤。



Explanation:

在磁碟快取的遞增式備份期間嘗試存取指定的磁碟快取檔時，發生錯誤。請參閱用戶端錯誤日誌以取得詳細資訊。IBM Spectrum Protect.

System action:

處理程序停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2204E

已重新啟動磁碟快取。



Explanation:

在磁碟快取的遞增式備份期間，物件名稱的長度超出配置的磁碟快取索引鍵長度。必須重新啟動備份。IBM Spectrum Protect.

System action:

備份會以較大的索引鍵長度重新啟動，以容納物件名稱。

User response:

不需任何動作。如需查詢導致失敗的物件名稱，請參閱 dsmerror.log 檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS2206W

使用者必須有 root 權限，才能使用記憶體效率備份磁碟快取方法。作業會使用記憶體效率備份方法繼續進行， 而不使用磁碟快取。



Explanation:

無。

System action:

作業會繼續進行，但不使用磁碟快取。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2213W

對虛擬機器 'vm-name' 配置了無效 Snapshot 嘗試次數，由種類 'cat' 的標記 'tag' 指定。



Explanation:

在標籤值中針對靜止或非靜止 Snapshot 嘗試指定了無效 Snapshot 嘗試次數。 您可以針對任何類型的 Snapshot
嘗試指定的最大值為 10。 您可以指定的最小值為 0，但兩個數字不能都為 0。

System action:

繼續使用預設的靜止和非靜止嘗試次數 (2,0) 作業。

User response:

變更標記中的數字配對，使靜止和非靜止嘗試次數在 0-10 之間，且兩個數字不能都為 0。

------------------------------------------------------------------------
ANS2218I

已移轉節點 節點名稱 及伺服器 伺服器名稱 的加密金鑰密碼。



Explanation:

最近已變更 IBM Spectrum Protect 密碼檔的格式。 已設定 MIGRATEENCRYPTKEY
選項，並且已自動將儲存的加密金鑰密碼移轉為新的格式。 此訊息會確認移轉已順利完成。

System action:

已移轉加密金鑰密碼。

User response:

沒有回應。

------------------------------------------------------------------------
ANS2219E

無法將檔案備份或保存到檔案空間 ，因為 IBM Spectrum Protect API 應用程式已擁有此檔案空間。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端無法將檔案保存或備份到使用 IBM Spectrum Protect API
應用程式的檔案空間。

System action:

處理程序停止。

User response:

請分別為 IBM Spectrum Protect 用戶端和 IBM Spectrum Protect API 應用程式使用不同的節點名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS2220E

叢集磁碟無法置於維護模式。



Explanation:

要求將叢集磁碟置於維護模式的系統呼叫失敗。

System action:

已停止處理。

User response:

重試作業。如果仍然發生問題，請檢查用戶端錯誤日誌，以取得任何可能在寫入此訊息時記載的其他訊息，
並採取那些訊息所建議的更正動作（如果有的話）。請檢查 Windows 事件日誌，它可能包含其他資訊。請洽詢系統管理者或 IBM Spectrum
Protect 管理者以取得進一步協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS2221W

由於網路配置錯誤的問題，使 Java 無法解析本端機器的 IP 位址！ 請驗證網路和 DNS 配置是否設定正確。 請注意，在 UNIX
機器上，必須在 /etc/hosts 配置檔中正確報告要使用於 IPv4 和 IPv6 通訊方法的主機名稱（完全相同）。 IBM
Spectrum Protect 繼續執行處理程序。



Explanation:

由於網路配置錯誤的問題，使 Java 無法取得本端主機位址。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請驗證網路和 DNS 配置是否設定正確。 請注意，在 UNIX 機器上，必須在 /etc/hosts 配置檔中正確報告要使用於 IPv4 和
IPv6 通訊方法的主機名稱（完全相同）。 請洽詢系統管理者或 IBM Spectrum Protect 管理者以取得進一步協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS2223W

已拒絕來自 peer name 的未經鑑別之伺服器起始階段作業。



Explanation:

基於安全性，用戶端將不接受已停用鑑別的伺服器之伺服器起始階段作業。

System action:

不會開啟主從架構階段作業，也不會執行排程。排程器會繼續等待以聯絡已啟用鑑別的伺服器。

User response:

如果用戶端系統可以接受來自提示 IBM Spectrum Protect 伺服器的排程事件， 請要求 IBM Spectrum Protect
伺服器管理者啟用鑑別，或不要使用伺服器起始的階段作業。 如果用戶端系統不能接受來自提示伺服器的排程事件， 請要求 IBM Spectrum
Protect 伺服器管理者從提示伺服器的排程中移除用戶端節點名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS2225W

使用者指定 'SNAPSHOTROOT' 選項。snapshot provider Snapshot 備份無法與此選項一起使用。 將優先採用
"SNAPSHOTROOT 選項來繼續執行處理程序，但不會使用 IBM Spectrum Protect 在內部建立的 Snapshot。



Explanation:

(-SNAPSHOTROOT) 選項與 IBM Spectrum Protect Snapshot 提供者不相容，例如「邏輯磁區
Snapshot 代理程式」、VSS Snapshot 提供者、JFS2 Snapshot 提供者等，這些提供者已具備完整的 Snapshot
解決方案，並不需要使用 (-SNAPSHOTROOT) 選項。強烈建議以 IBM Spectrum Protect Snapshot
提供者所提供的 Snapshot 功能來取代 (-SNAPSHOTROOT) 選項。 將繼續執行處理程序，但不會使用 IBM Spectrum
Protect Snapshot 提供者。

System action:

繼續執行處理程序，但不會使用 IBM Spectrum Protect Snapshot 提供者。

User response:

請根據您的作業系統來參考適合的使用備份保存用戶端書籍，以瞭解指定選項的正確用法。

------------------------------------------------------------------------
ANS2226W

對虛擬機器 'vm-name' 配置了無效硬碟清單，由種類 'cat' 的標記 'tag' 指定。



Explanation:

在磁碟備份清單標籤值中指定的硬碟號碼無效。 您可以指定的最小硬碟編號為 1，您可以指定的最大硬碟編號為 999。
硬碟編號還必須是以逗點區隔的正整數值。

System action:

已停止處理程序。

User response:

變更硬碟清單標記，使硬碟編號在 1-999 之間，並列為以逗點區隔的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS2227W

因為用戶端選項 SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED，所以伺服器選項 'option-name' 'option-value'
未在用戶端上被套用。



Explanation:

用戶端選項 SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED 在用戶端上已設為 YES，會阻止 IBM Spectrum Protect
管理者設定下列其中一個用戶端選項：ENCRYPTIONTYPE、EXCLUDE.ENCRYPT、INCLUDE.ENCRYPT。
也會阻止用戶端選項設定 ENCRYPTKEY GENERATE，但是不會阻止用戶端選項設定 ENCRYPTKEY PROMPT 及
ENCRYPTKEY SAVE。

System action:

已忽略選項。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2228W

備份組織 '組織名稱' 之組織 VDC '組織 VDC 名稱' 中的 VMware vCloud Director vApp 'vApp 名稱'
已完成。 未備份部分 VM。 VM：已順利備份 vApp 中的 VM 數 個 VM 中的 已備份的 VM 數目 個。



Explanation:

vApp 備份作業順利完成。 但是，未備份指定 vApp 的一或多個 VM。 還原作業期間將不會建立這些 VM。

System action:

繼續處理下一個 vApp。

User response:

請檢查此 vApp 的日誌檔，以取得此訊息的相關資訊。 解決問題，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2229E

無法起始設定 vCloud 保護環境。 如需詳細的錯誤訊息資訊，請參閱本端用戶端錯誤日誌。



Explanation:

無法起始設定 vCloud 保護套件。

System action:

作業已停止

User response:

請確定已正確指定與 vCloud 環境相關的所有選項。 如需詳細資訊，請檢查 dsmerror.log 檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS2230E

無法根據規格 'vApp 規格' 建立 vApp 清單



Explanation:

無法從 vCloud Director 擷取 vApp 清單。

System action:

作業已停止

User response:

請確定 VCDHost、VCDUser、VCDPW 及 DOMAIN.VCD 選項中指定的值正確。 確定 vCloud Director
處於作用中。

------------------------------------------------------------------------
ANS2231I

找不到 IBM 種類 'cat'。



Explanation:

已啟用 IBM Spectrum Protect 選項 'VMTAGDATAMOVER'，以便 IBM 種類和標籤可以套用至虛擬機器，但找不到
IBM 種類。

System action:

備份作業在沒有標記支援的情況下繼續進行。

User response:

在 VMware vSphere Web 用戶端中建立所需的 IBM 種類，或在用戶端選項檔案中停用資料移轉裝置選項
'VMTAGDATAMOVER'。

------------------------------------------------------------------------
ANS2232E

無法從 vCloud Director 擷取 vApp 'vApp 名稱' 的 VM 清單。



Explanation:

未從 vCloud Director 擷取指定 vApp 的 VM 資訊。 此故障可能是由於 vCloud Director
未處於作用中或不可存取所致。

System action:

未備份組成指定 vApp 的 VM。 繼續處理下一個 vApp。

User response:

請確定 vCloud Director 處於作用中且可存取。 檢查 dsmerror.log 檔，以瞭解與該問題相關的特定錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2233I

找不到種類 'cat' 的 IBM 標籤 'tag'。



Explanation:

已啟用 IBM Spectrum Protect 選項 'VMTAGDATAMOVER'，以便 IBM 種類和標籤可以套用至虛擬機器，但找不到
IBM 標籤。

System action:

作業在沒有標記支援的情況下繼續進行。

User response:

在 VMware vSphere Web 用戶端中建立所需的 IBM 標籤，或在用戶端選項檔案中停用資料移轉裝置選項
'VMTAGDATAMOVER'。

------------------------------------------------------------------------
ANS2234W

對於資料庫 'db-name'，無法從虛擬機器備份 'vm-name' 中還原。 reason



Explanation:

基於下列其中一個原因，對於訪客內應用程式資料庫而言，不支援從虛擬機器備份進行還原：

*  資料庫檔案位於動態磁碟、GUID 分割區表格 (GPT) 磁碟、iSCSI 磁碟或其他網路連接儲存體裝置上。

*  Microsoft Exchange Server 資料庫在虛擬機器備份期間處於已卸載狀態。

*  Microsoft Exchange Server 資料庫處於性能不良狀態或含有性能不良資料庫副本。

*  同時有另一個伺服器在備份 Microsoft Exchange Server 資料庫。

*  當 vmPreferDagPassive 選項設為 YES 時，Microsoft Exchange Server
   資料庫在現行伺服器上是作用中副本且在另一伺服器上具有正常被動副本。

*  Microsoft Exchange Server 資料庫處於不明狀態，因為在虛擬機器備份期間，IBM Spectrum Protect
   無法判斷資料庫性能狀態。



System action:

完整虛擬機器的備份作業會繼續進行。

User response:

請執行下列一個以上的動作來解決問題：

*  將資料庫檔案移至訪客內應用程式保護所支援的磁碟。

*  在進行虛擬機器備份之前，先裝載已卸載的 Microsoft Exchange Server 資料庫。

*  修復處於性能不良狀態的 Microsoft Exchange Server 資料庫。

*  在虛擬機器備份作業期間，使用資料移轉裝置上的 VMTSMVSS 追蹤旗標，來追蹤資料庫性能狀態處理。



------------------------------------------------------------------------
ANS2236I

虛擬機器 'VM-name' 包含一或多個磁碟，已超出 VMMAXVIRTUALDISKS 選項所設定的大小上限。將從備份中排除這些磁碟。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端不備份大於大小上限的 VMDK。

System action:

已備份虛擬機器；然而，已從備份排除超出限制的磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS2238E

在執行此作業之前，必須設定 VCDHOST 選項。



Explanation:

VCDHOST 選項遺漏。

System action:

在未設定此選項的情況下，作業無法繼續。

User response:

透過喜好設定編輯器或手動編輯檔案來新增選項至用戶端選項檔或指定指令行的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2242E

找不到符合輸入規格的節點：node specification



Explanation:

輸入了無效的節點規範。

System action:

作業已停止。

User response:

檢查文件，以瞭解如何指定節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS2244W

虛擬機器包含一或多個磁碟，已超出 VMMAXVIRTUALDISKS 選項所設定的大小上限。 您可以使用 VMMAXVIRTUALDISKS
選項來變更大小上限，或是指定 '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' 選項來從備份排除這些磁碟。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端不會備份超過大小上限的 VMDK 或 VHDX。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

請使用 VMMAXVIRTUALDISKS 選項來變更大小上限，或是指定 '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes'
選項來從備份排除這些磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS2245E

32 位元資料移轉裝置上不支援虛擬機器備份及還原。



Explanation:

32 位元「資料移轉裝置」上不支援備份及還原等虛擬機器作業。

System action:

未執行該作業。

User response:

請更新為 64 位元「資料移轉裝置」，並重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2246W

無法停用 vApp vApp name 的維護模式。



Explanation:

用戶端已嘗試停用此 vApp 的維護模式。 此作業失敗。

System action:

作業繼續。

User response:

請檢查 vApp 是否仍處於維護模式。 如果是，則手動停用。

------------------------------------------------------------------------
ANS2247E

在執行此指令時，必須指定 ASNODENAME 選項。



Explanation:

在執行與 vCloud 相關的指令時，ASNODENAME 選項必須指定「提供者 vDC」節點。

System action:

作業無法繼續。

User response:

將「提供者 vDC」節點作為 ASNODENAME 指定給指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2248E

無法載入或起始設定 Java 執行時期程式庫。



Explanation:

vCloud 保護環境所需的 Java 執行時期程式庫 (libjvm) 無法載入，或起始設定 Java 執行時期環境失敗

System action:

作業已停止

User response:

對於 Linux 作業系統，請驗證備份保存用戶端安裝目錄中是否存在名稱為 'jre' 的鏈結，此鏈結參照 Java 安裝路徑下的 'jre'
目錄。如果鏈結不存在，請建立此鏈結（例如，ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre）。或者，將 LD_LIBRARY_PATH 修改為包含 libjvm.so
的路徑（例如，export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic）。針對
Windows 作業系統，請驗證 JRE 目錄存在於用戶端安裝目錄下。必要的話，重新安裝備份保存用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS2249W

此系統上已存在名稱為 'vmname' 的虛擬機器。 您要取代現有的虛擬機器嗎？



Explanation:

還原此虛擬機器會停止及刪除現有的虛擬機器及其所有檔案。 若要保護應用程式資料，請停止正在執行的任何應用程式，然後關閉虛擬機器，再還原它。

System action:

如果使用者選擇繼續，系統會停止及刪除現有的虛擬機器及其所有檔案。

User response:

選擇是否取代現有的虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2250W

找到 IBM Spectrum Protect 核心檔案或損毀報告：filename



Explanation:

當機或損毀報告的顯示狀態指出處理程序已異常地終止。

System action:

核心檔案或損毀報告名稱報告在訊息中。繼續執行處理程序。

User response:

請檢閱錯誤日誌，以取得可能協助診斷當機原因的任何其他錯誤訊息。如果可能的話，請更正發現的任何問題。因為當機通常由程式設計錯誤造成，所以儲存此訊息中記錄的檔案，並與
IBM 技術支援人員聯絡。

------------------------------------------------------------------------
ANS2253W

IBM Spectrum Protect 使用的訊息編目版本 catalogversion 與 IBM Spectrum Protect 版本
clientversion 不相符



Explanation:

該編目版本的檢查指出該編目與 IBM Spectrum Protect 的版本不同。 這可能導致使用遺漏或不正確的訊息。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請檢查 IBM Spectrum Protect 的安裝，並驗證訊息編目檔是否與 IBM Spectrum Protect 的安裝版本相符。
可能需要重新安裝 IBM Spectrum Protect，或系統可能需要重新開機才能完成安裝。

------------------------------------------------------------------------
ANS2254E

階段作業 ID 為 sessid 的 program-name 已中斷恢復記號 token。 ERRNO errno：errno-text
已設定。 請參閱訊息說明。



Explanation:

HSM 中斷了恢復。 HSM 的 ERRNO 集說明了中斷恢復的原因。

System action:

HSM 服務中斷了取消要求。

User response:

暫時性錯誤： 請解決錯誤碼指出的問題。 在 GPFS 平台上：請使用指令 dsmmigfs q -d -n=all 來驗證 HSM 和 GPFS
是否正確執行。 如果能夠確定失敗檔，請重試恢復作業。 如果無法確定失敗檔，請啟用 HSM 記載並等待新的狀況發生。 （HSM 記載容許您在
ANS 訊息顯示的記號和恢復檔案之間對映） 靜態錯誤： 請從備份還原檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS2260E

無法鎖定 IBM Spectrum Protect 密碼檔。



Explanation:

在多處理程序環境中，IBM Spectrum Protect 用戶端在鑑別期間鎖定密碼檔，以避免在正確的密碼過期後更新密碼時發生衝突。

System action:

處理停止

User response:

嘗試使用 MAXRETRIESLOCK 測試旗標，來增加鎖定檔案的嘗試次數。預設值是 1500。

------------------------------------------------------------------------
ANS2261E

IBM Spectrum Protect 用戶端無法鎖定選項檔。



Explanation:

在多處理程序環境中，IBM Spectrum Protect 用戶端在起始設定期間鎖定選項檔，以避免讀取或新增選項衝突。

System action:

繼續執行處理程序

User response:

請嘗試減少許多 IBM Spectrum Protect 用戶端程序

------------------------------------------------------------------------
ANS2262I

服務啟動中。



Explanation:

檔案還原服務啟動中。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2263I

服務已啟動。



Explanation:

檔案還原服務已啟動。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2264I

正在關閉。



Explanation:

正在關閉。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2265I

服務正在關閉。



Explanation:

檔案還原服務關閉中。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2266I

選項 'option-name' 已設為預設值 'default-value'。



Explanation:

偵測到選項值發生錯誤。

System action:

會使用預設值。

User response:

若要使用非預設值，請更正 frConfig.props 檔中的選項值。

------------------------------------------------------------------------
ANS2267W

'option-name' 選項值 'invalid-value' 無效。



Explanation:

偵測到選項值發生錯誤。

System action:

會使用預設值。

User response:

若要使用非預設值，請更正 frConfig.props 檔中的選項值。然後，重新啟動正在代管檔案還原介面的 Web 伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2268W

裝載 Proxy 節點上的 TCP/IP 埠位址找不到或無效。



Explanation:

裝載 Proxy 節點需要 TCP/IP 埠。用戶端接收器在裝載 Proxy 節點上使用此位址來通訊。

*  如果使用本端裝載 Proxy 節點，則使用配置精靈或記事本指定的 TCP/IP 埠無效。

*  如果使用遠端裝載 Proxy 節點，則 frConfig.props 檔中的 default_mp_httpport
   選項可能未指定或無效。

無法開始與用戶端接收器進行通訊。

System action:

停止處理程序。

User response:

如果使用本端裝載 Proxy 節點，請使用配置精靈中的「裝載 Proxy 節點配對」頁面或記事本來移除裝載 Proxy 節點。然後，重新新增裝載
Proxy 節點來解決問題。

如果使用遠端裝載 Proxy 節點，請確保 frConfig.props 檔中的 default_mp_httpport 選項指定了有效的
TCP/IP 埠位址。

------------------------------------------------------------------------
ANS2269E

所載入的備份已達到數目上限。如果還原執行中，請等候還原完成並重新載入備份。如果是在另一個瀏覽器視窗中載入備份，請關閉該瀏覽器。



Explanation:

若要裝載另一個備份，必須卸載其中一個裝載的備份。

System action:

停止處理程序。

User response:

卸載其中一個裝載的備份，然後重新嘗試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2272E

找不到或無法開啟指定的以逗點區隔的值 (CSV) 檔案 'CSV_file'。



Explanation:

選項 CSV 會觸發此作業使用以逗點區隔的值 (CSV) 檔案作為此作業的輸入。找不到或無法開啟指定的 CSV 檔案。

System action:

作業已停止。

User response:

請檢查檔案路徑是否正確以及檔案許可權是否容許讀取。 重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2273E

以逗點區隔的值 (CSV) 檔案中的兩個以上直欄 'column_title' 具有相同標題，但不容許重複標題。



Explanation:

從以逗點區隔的值 (CSV) 檔案中啟動的指定作業要求直欄具有對於該檔案而言唯一的名稱。

System action:

作業已停止。

User response:

請移除重複直欄，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2274I

現行作業無法辨識以逗點區隔的值 (CSV) 檔案中的直欄 'column_title'，將忽略此直欄。



Explanation:

每一個作業類型都可辨識以逗點區隔的值 (CSV) 檔案中的一組不同直欄名稱。現行作業未使用指定的直欄。

System action:

將忽略此直欄，作業繼續進行。

User response:

如果直欄拼寫不當，請變更名稱。 否則，不需要執行任何動作。 也可以移除該直欄，不會發生任何問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS2275W

現行作業不容許以逗點區隔的值 (CSV) 檔案中標籤為 'column_title' 之直欄中的 'element_name' 元素重複。



Explanation:

發現以逗點區隔的值 (CSV) 檔案中存在重複元素，但現行作業不容許元素重複。

System action:

作業已停止。

User response:

請移除包含重複元素的列。

------------------------------------------------------------------------
ANS2276E

以逗點區隔的值 (CSV) 檔案 'file_name' 具有列計數 row_count。現行作業需要最少 required_row_count
才能執行。



Explanation:

現行作業在以逗點區隔的值 (CSV) 檔案中要有必要的列數下限才能執行。CSV 中的列計數低於此值。

System action:

作業已停止。

User response:

將必要數目的輸入列新增至作業的 CSV 檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS2277E

在以逗點區隔的值 (CSV) 檔案的直欄 'column_name' 下的列 row 上，值為 'element_value'
的元素無效或遺失。



Explanation:

現行作業在以逗點區隔的值 (CSV) 檔案中發現作業所需的無效或遺失值。

System action:

作業已停止。

User response:

請更正所識別的元素。

------------------------------------------------------------------------
ANS2278E

若未在以逗點區隔的值 (CSV) 檔案的列 row 上指定 date_option 選項，則無法使用 time_option 選項。



Explanation:

如果指定 to/from/pit 時間選項，則也「必須」指定相對應的 to/from/pit 日期。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請移除 to/from/pit 時間選項，或新增相對應的 to/from/pit 日期選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2279E

以逗點區隔的值 (CSV) 檔案遺漏現行作業所需的直欄 'column_name'。



Explanation:

現行作業在 CSV 檔中執行作業所需的一個直欄遺失。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請將所需的直欄新增至 CSV 並新增該直欄的必要元素。

------------------------------------------------------------------------
ANS2280E

以逗點區隔的值 (CSV) 檔案 'csv_file' 無效，因為此檔案的每一列上的直欄數不同。 此 CSV 的第一列包含
first_row_column_count 個直欄。



Explanation:

所提交的 CSV 檔無效，因為每一列上的直欄數不同。

System action:

已停止處理程序。

User response:

修改 CSV 檔，使每一列中的直欄數相同。

------------------------------------------------------------------------
ANS2281E

現行作業要求以逗點區隔的值 (CSV) 檔案 'csv_file' 中的列 row_number、直欄 column_number
上的元素不是空白。



Explanation:

現行作業在 CSV 檔中發現其中必須有值，作業才能繼續的空白元素。

System action:

已停止處理程序。

User response:

修改 CSV 檔，使目前空白或是整個直欄已遭移除的地方具有值。

------------------------------------------------------------------------
ANS2282E

以逗點區隔的值 (CSV) 檔案 csv_file 中的元素不是有效的元素：'string_value'



Explanation:

現行作業在以逗點區隔的值 (CSV) 檔案中發現作業所需的無效或遺失值。

System action:

作業已停止。

User response:

請更正所識別的元素。

------------------------------------------------------------------------
ANS2284E

無法刪除 Microsoft Hyper-V 備份。



Explanation:

刪除 Hyper-V 備份將會導致發生資料完整性問題，因為下一次增量備份作業將不會備份所有必要資料。 基於此原因，請勿刪除 Hyper-V
備份。

System action:

不會刪除備份，但系統作業繼續進行。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2307I

在 vCeter 上找不到 IBM Spectrum Protect 種類或標記。 種類：category-name，標記：tag-names



Explanation:

在 vCeter 上未呈現 Spectrum Protect 種類。 設定可能未完成。 請執行 'dsmc set vmtags'
來新增必要的標記。 如果未在使用標籤型排程，則可以放心地忽略這則訊息。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請檢查 vcsplugin.log 檔，以取得相關資訊，如需進一步協助，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS2308E

VMware vCloud Suite API 報告下列錯誤訊息：'api-message'。



Explanation:

VMware vCloud Suite API 以指定的訊息報告錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查 vcsplugin.log 檔，以取得相關資訊，如需進一步協助，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS2309I

在功能 功能 中「單一登入」登入至 vSphere Server 失敗。 API 訊息 現在嘗試認證登入。



Explanation:

「單一登入 (SSO)」登入至 vSphere Server 失敗。此失敗的可能原因包括下列狀況：

*  vSphere Server 時鐘與用戶端時鐘之間存在超出 10 分鐘的時間差異。

*  SSO 伺服器存取非預設埠。當 SSO 伺服器與 VMware vCenter 安裝在同一系統上時，可能發生此問題。

System action:

由於 SSO 登入失敗，系統嘗試認證登入。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔案，以取得為何 SSO 登入嘗試失敗的相關詳細資料。然後，採取任何更正動作（必要的話）。

------------------------------------------------------------------------
ANS2310E

虛擬機器 'VM-name' 上已停用建立 Snapshot 作業。因此，無法備份虛擬機器。



Explanation:

另一個應用程式管理或抄寫的虛擬機器會停用建立 Snapshot 作業。vSphere 用戶端或另一個應用程式已停用此虛擬機器上的建立
Snapshot 作業。因此，無法備份此虛擬機器。

System action:

備份作業會跳過具有已停用建立 Snapshot 作業的虛擬機器，並繼續處理剩餘虛擬機器。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2311E

虛擬機器上已停用建立 Snapshot 作業。因此，無法備份虛擬機器。



Explanation:

另一個應用程式管理或抄寫的虛擬機器會停用建立 Snapshot 作業。vSphere 用戶端或另一個應用程式已停用此虛擬機器上的建立
Snapshot 作業。因此，無法備份此虛擬機器。

System action:

備份作業會跳過具有已停用建立 Snapshot 作業的虛擬機器，並繼續處理剩餘虛擬機器。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2312E

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM 不容許 -DELTYPE=ALL。



Explanation:

刪除 VM 備份物件時，DELTYPE=ALL 不是有效的選項值。

System action:

指令未被執行。

User response:

如果希望刪除 VM 節點的所有備份，請使用 DELETE FILESPACE 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2313E

當 DELETE BACKUP 或 EXPIRE 使用 -OBJTYPE=VM 時不容許 -FILELIST。



Explanation:

刪除或使 VM 備份物件到期時，-filelist 不是有效的選項值。

System action:

指令未被執行。

User response:

如果希望刪除或使 VM 節點的所有備份到期，請使用 DELETE FILESPACE 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2314E

不存在 VM-Name 的 VM 備份。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器沒有所提供 VM 名稱之 VM 備份的記錄。 備份可能已刪除，或 VM 名稱拼寫不正確。

System action:

指令未被執行。

User response:

如果問題在於拼寫，則將其更正並重新提交指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2315E

當 EXPIRE 使用 -OBJTYPE=VM 時不容許 -PICK。



Explanation:

使 VM 備份物件到期時，-pick 不是有效的選項值。

System action:

指令未被執行。

User response:

如果要使所有 VM 節點到期，請使用 DELETE FILESPACE 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2316E

VM 名稱引數中不容許萬用字元。



Explanation:

使 VM 備份到期或將其刪除時，必須指定準確的 VM 名稱。 EXPIRE -OBJTYPE=VM 指令在每次呼叫中僅處理一個備份。 存在
-INACTIVE 時，DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM 指令將在清單中顯示可選擇的單一 VM 備份的所有版本。 如果不存在
-INACTIVE，則此指令將使現行作用中的 VM 備份到期。

System action:

指令未被執行。

User response:

請僅指定一個 VM 名稱，且不含萬用字元。 其可以為大寫或小寫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2317E

刪除 VM 物件 VMname 失敗。 原因：



Explanation:

在伺服器上刪除指定 VM 物件的交易失敗。 原因碼 ....?????

System action:

已跳過刪除，並繼續處理下一個所選內容（如果有的話）。

User response:

請參閱錯誤日誌，以瞭解此故障的特定原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2318E

指令 搭配使用 -OBJTYPE=VM 時只需要一個非選項引數



Explanation:

此指令僅接受單一 VM 名稱作為引數。 可能未輸入引數，或指令行上出現多個引數。

System action:

指令未被執行。

User response:

請僅指定一個 VM 名稱，且不含萬用字元。 其可以為大寫或小寫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2319W

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM 已完成，但卻失敗。



Explanation:

一或多個刪除項目失敗。

System action:

先前的訊息中已報告失敗的 VM 備份。 繼續處理下一個所選內容（如果有的話）。

User response:

請參閱先前的錯誤訊息以找出每一個故障的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2320I

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM 已完成，且未失敗。



Explanation:

已刪除所有已選取要刪除的 VM 備份。

System action:

控制已回到指令行。

User response:

無需執行任何動作，此訊息是參考資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2321W

EXPIRE 搭配使用 -OBJTYPE=VM 已完成，但卻失敗。



Explanation:

指令未完成，沒有物件過期。

System action:

先前的訊息中已報告失敗的 VM 到期。

User response:

請參閱先前的錯誤訊息以找出失敗原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2322I

EXPIRE 搭配使用 -OBJTYPE=VM 已完成，且未失敗。



Explanation:

EXPIRE 指令已順利執行。

System action:

控制已回到指令行。

User response:

無需執行任何動作，此訊息是參考資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2323E

未設定 VMware vCloud Director 'vCD 主機名稱' 的使用者 ID 及密碼。



Explanation:

無法從已加密密碼檔讀取 VMware vCloud Director 使用者 ID 及密碼。

System action:

處理程序停止。

User response:

發出 dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'vCloud Director hostname' 'userid'
'password' 指令，以儲存加密密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS2324W

警告：從密碼檔中讀取的 VMware vCloud Director 使用者 ID <hostuserid> 與 VCDUser 選項值
<vmcuserid> 不同。 將使用儲存的值。



Explanation:

TSM.PWD 檔以及 VCDUSER 選項中指定的所有使用者 ID 必須相同。

System action:

處理程序停止。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2325E

存取編檔器 '' 磁區 '' 的 Snapshot 差異變更日誌時發生錯誤，請參閱用戶端錯誤日誌以取得相關資訊。



Explanation:

無法存取為備份指定的編檔器磁區所需的 Snapshot 差異變更日誌

System action:

指定磁區的備份失敗。

User response:

請確定變更日誌所在的用戶端暫置目錄可存取。

------------------------------------------------------------------------
ANS2326W

偵測到毀損的 Snapshot 差異變更日誌，將重設變更日誌並執行完整漸進增量備份。



Explanation:

偵測到所備份編檔器磁區的 Snapshot 差異變更日誌已毀損。

System action:

將重設變更日誌，並使用新的基礎 Snapshot 執行完整漸進增量備份。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2327I

正在建立 Snapshot 差異變更日誌。



Explanation:

已建立新的 Snapshot 差異變更日誌。

System action:

此訊息僅供參考。

User response:

無需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2328I

正在使用 Snapshot 差異變更日誌。



Explanation:

備份正在使用 Snapshot 差異變更日誌。

System action:

此訊息僅供參考。

User response:

無需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2329W

偵測到較低層次的 Snapshot 差異變更日誌，將重設變更日誌並執行完整漸進增量備份。



Explanation:

無。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2330E

無法解除凍結 VSS 寫出器，因為 Snapshot 時間已超出 10 秒的逾時限制。



Explanation:

在 VM 上凍結與解除凍結 VSS 寫出器的事件間，Microsoft VSS 有 10 秒的逾時限制。當 Snapshot 時間超過 10
秒的逾時限制，VSS 寫出器會回到 '失敗' 狀態。發生這個失敗狀態是因為 VSS 提供者沒在接受的時間內解除凍結 VSS 寫出器。

System action:

處理程序停止。

User response:

檢查事件日誌。請確認訪客 VM 上的寫出器是處於 '穩定' 狀態，才再次嘗試應用程式保護 VM 備份作業。Snapshot 作業必須在 10
秒內完成。

------------------------------------------------------------------------
ANS2331W

在伺服器上找不到所輸入的 Hyper-V VM 名稱或 VMList 'string' 的相符項目



Explanation:

在伺服器上找不到所輸入 Hyper-V VM 名稱或 VMList 參數的相符項目。

System action:

無。

User response:

指定伺服器上存在的另一個 Hyper-V VM 名稱或 VMList 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS2332E

無法登入 vCloud Director。 鑑別失敗。



Explanation:

vCloud Director 已拒絕 vCloud 認證。

System action:

作業已停止

User response:

更新 vCloud Director 的使用者名稱與密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS2333E

無法建立與 vCloud Director 的連線。



Explanation:

無法與 VCDHost 及 VCDPort 選項所指定主機上的 vCloud Director 建立連線。

System action:

作業已停止

User response:

請驗證 VCDHOst 及 VCDPort 選項的值有效，存在與該主機的網路連線，且 vCloud Director 服務在執行中。

------------------------------------------------------------------------
ANS2334E

需要 Windows Management Instrumentation (WMI) 服務的作業失敗，錯誤為
'errorstring'。無法連接至 Hyper-V 名稱空間。請確認 Hyper-V 已安裝在備用節點上。



Explanation:

找不到用於 Hyper-V 的 Windows Management Instrumentation (WMI) 名稱空間
"root\virtualization\v2"。此名稱空間已與 Hyper-V 一起安裝。如果已安裝 Hyper-V，則 Hyper-V
未處於良好狀態。

System action:

正在建立 Hyper-V WMI 提供者的連線。

User response:

檢查是否已安裝 Hyper-V。如果未安裝 Hyper-V，請先安裝 Hyper-V，然後再次嘗試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2335E

需要 Windows Management Instrumentation (WMI) 服務的作業失敗，錯誤為
'errorstring'。WMI 服務處於正在關閉或關閉狀態。請重新啟動服務，然後再試一次。



Explanation:

Windows Management Instrumentation (WMI) 服務收到關閉要求，或由於發生外部錯誤而已關閉。已嘗試需要
WMI 的內部作業，但失敗。 在 WMI 關閉時，所要求的作業無法使用。

所有 Hyper-V 作業都需要 Windows Management Instrumentation 服務。

System action:

涉及 Windows Management Instrumentation 的內部 IBM Spectrum Protect 作業已進行。

User response:

重新啟動 Windows Management Instrumentation 服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS2336W

IBM Spectrum Protect 偵測到下列 Hyper-V 虛擬機器 "virtual_machines"
具有岔斷的增量備份鏈。對指定的 Hyper-V 虛擬機器執行完整備份。



Explanation:

虛擬機器的前次作業是還原；或者不明方已對列出的虛擬機器執行增量備份作業。若要防止備份毀損，將改為執行完整備份。

System action:

IBM Spectrum Protect 偵測到虛擬機器具有已岔斷的增量備份鏈。

User response:

執行完整備份，而不是增量備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2337E

處理程序無法使叢集資源 'resourcename' 處於離線狀態。 現行作業需要資源處於離線狀態。 將叢集資源關閉失敗，rc=rc。



Explanation:

在時間限制內叢集資源未離線，或嘗試讓失敗的叢集資源離線。

System action:

現行作業停止。

User response:

檢查叢集資源不在失敗狀態。 請驗證可以讓叢集資源離線。

------------------------------------------------------------------------
ANS2338W

處理程序偵測到備份虛擬機器抄本的要求。 抄本 'vmreplicaname'（ID='vmid'）的狀態可能與原始虛擬機器不同。
如果原始虛擬機器與抄本的名稱相同，則會使用相同的檔案空間。 資料可能無法復原，因為原始虛擬機器與抄本的狀態可能不同。



Explanation:

原始虛擬機器及其抄本的備份會彼此改寫，因為其名稱及 ID 通常是相同的。 以明確的時間間隔擷取虛擬機器抄本。
在這些間隔之間，原始虛擬機器及抄本上的資料可能不同。 在部分情況下，如果先備份原始虛擬機器，然後再備份抄本，則彼此之間的差異可能會導致資料毀損。

System action:

正在處理虛擬機器抄本的備份要求。

User response:

請配置 IBM Spectrum Protect 以只備份原始虛擬機器或抄本。
或者，使用者可以變更抄本（與原始虛擬機器相比較）的名稱；抄本將備份至不同的檔案空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS2339W

與前次備份相比較，Hyper-V VM 'vmname' 處於「分支」狀態。無法執行「持續增量 - 增量」備份。 將改為執行「持續增量 -
完整」備份。



Explanation:

與前次備份相比較，VM 處於「分支」狀態。這會導致撤回到「持續增量 - 完整」，因為不保證此狀態下的備份一致性。

System action:

將執行「持續增量 - 完整」備份。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2340W

目標虛擬機器 'VM-name' 已存在，請使用 REPLACE 選項來改寫。



Explanation:

指定的目標 VM 已存在，使用者已指定不允許還原為取代現有的機器。

System action:

不會還原虛擬機器。

User response:

將不同的虛擬機器指定為還原目標，或指定可以取代現有的虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2341E

無法還原目標虛擬機器 'VM-name'：GUID 與備份副本不同。



Explanation:

指定的目標 VM 已存在，且具有與所備份虛擬機器不同的 GUID。

System action:

不會還原虛擬機器。

User response:

將不同的虛擬機器指定為還原目標，或刪除指定的目標虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2342E

指定的還原目標 'VM-name' 不詳：存在多個同名的虛擬機器。



Explanation:

指定的還原目標不詳，存在多個同名的虛擬機器。

System action:

不會還原虛擬機器。

User response:

將不同的虛擬機器指定為還原目標。

------------------------------------------------------------------------
ANS2343E

無法擷取虛擬機器 'vmname' 的 Snapshot，因為已連接實體磁碟。



Explanation:

「磁區 Snapshot 服務 (VSS)」無法對具有實體磁碟的虛擬機器擷取 Snapshot。

System action:

虛擬機器的完整備份已完成，但卻失敗。將處理備份中的下一個虛擬機器。

User response:

請勿將此虛擬機器包含在用於備份的 domain.vmfull 中。無法擷取此虛擬機器的 Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS2344E

'drive-name1' 是磁碟見證。



Explanation:

所指出的磁區是磁碟見證。 因為 CLUSTERNODE 選項設為 YES，所以無法備份或保存該磁區。

System action:

處理程序停止。

User response:

如果 CLUSTERNODE 選項錯誤地設為 YES，則將選項變更為 NO，然後重試該作業。 否則，請參閱用戶端手冊，以取得配置 IBM
Spectrum Protect 用戶端以在叢集環境中執行的進一步資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2345W

發現名稱為 '' 的虛擬機器具有舊的 Snapshot ''。指令已傳送至 vCenter 以移除它。



Explanation:

在 Snapshot 清理處理程序期間，備份保存用戶端發現虛擬機器上存在舊的 Snapshot。移除 Snapshot 指令已傳送至
VMware vCenter 以移除舊的 Snapshot。

System action:

繼續執行處理程序

User response:

確認在下一次排定的備份之前，虛擬機器已釋放所有 Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS2346E

使 VM 物件 VMname 到期失敗。 原因：



Explanation:

在伺服器上使指定 VM 物件到期的交易失敗。 原因碼 ....?????

System action:

到期程序未完成。

User response:

請參閱錯誤日誌，以瞭解此故障的特定原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2347E

IBM Spectrum Protect 應用程式保護無法使用。未在機器上偵測到正確的 Java 執行時期環境版本。Java 執行時期環境需要
版本或更高版本來執行此程式。如果您已在這個機器上安裝此 Java 版本層次，請確認在您的「路徑」中有正確的 Java 執行檔及再次啟動程式。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 應用程式保護 VM 備份無法啟動，因 Java 執行時期不符合需求。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確認正確的 Java 執行檔有在您的「路徑」中或安裝所需的 Java 執行時期環境版本並再次執行備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2348E

裝載 Proxy 主機 'remoteversion' 沒有支援的作業系統。



Explanation:

需要在支援的作業系統上配置裝載 Proxy 節點。

System action:

呼叫程序返回，且控制傳回給使用者。

User response:

檢查文件，以取得支援的作業系統清單。在支援的作業系統上配置裝載 Proxy 節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS2349W

發現名稱為 '' 的虛擬機器需要 Snapshot 合併。 指令已傳送至 VMware vCenter 以執行合併。



Explanation:

在虛擬機器備份處理程序期間，備份保存用戶端發現虛擬機器需要 Snapshot 合併。指令已傳送至 VMware vCenter 以執行合併。

System action:

繼續執行處理程序

User response:

確認在下一次排定的備份之前，虛擬機器已清理所有 Snapshot 及 Snapshot 差異檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS2350E

虛擬機器 'VM name' 將不會進行備份，因為其至少包含下列其中一個不受支援的特殊字元：\ / : ; , * ?" ' < > |



Explanation:

指定的虛擬機器包含虛擬機器備份及還原作業不支援的字元。

System action:

指定的虛擬機器備份失敗。

User response:

請重新命名虛擬機器，使其不包含任何指定的特殊字元。

------------------------------------------------------------------------
ANS2351E

在相同的備份作業中偵測到重複的虛擬機器名稱 'vm 名稱'。由於沒有唯一的物件名稱，無法繼續備份虛擬機器。



Explanation:

備份虛擬機器失敗，因為沒有可用的唯一物件名稱。

System action:

指定的虛擬機器備份失敗。將處理下一個要備份的虛擬機器。

User response:

重新命名虛擬機器，使其在節點的虛擬機器中是唯一的。

------------------------------------------------------------------------
ANS2352E

驗證虛擬機器 'vmname' 配置從 Hyper-V 傳回了下列訊息： hypervmessage 這則訊息指出直到解決 Hyper-V
中的訊息之後，才可還原虛擬機器。



Explanation:

使用 Hyper-V 驗證虛擬機器時傳回了訊息，使虛擬機器無法繼續還原。

System action:

在問題解決之前，無法繼續還原。

User response:

請解決訊息所述的問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS2353W

要還原的虛擬機器 'vm-name' 超出主機所容許的
vCPU、虛擬記憶體或兩者的數量。已將虛擬機器重設為主機所容許的數量下限，以便還原作業可以繼續進行。



Explanation:

為要還原的虛擬機器所配置的 vCPU、虛擬記憶體或兩者超出主機所容許的數量。您可以在還原作業完成之後調整 vCPU 和虛擬記憶體的數量。

System action:

已將 vCPU、虛擬記憶體或兩者重設為主機所容許的數量下限。繼續進行還原作業。

User response:

請在還原作業完成之後調整 vCPU、虛擬記憶體或兩者的數量。

------------------------------------------------------------------------
ANS2373E

VMware vCloud Suite 外掛程式庫無法連接至 Platform Services Controller
(PSC)，也無法執行單一登入階段作業。



Explanation:

無法建立與 Platform Services Controller 的連線。

System action:

無法執行 vCloud Suite API 作業。

User response:

請驗證 VMCHOST
選項的值是否正確，與主機的網路連線功能是否存在，以及正在執行的「平台服務控制器」是內嵌的還是外部的。若要接收可能與此問題相關的任何其他訊息，請在用戶端選項檔案中啟用
TRACEFLAGS VCLOUD 追蹤。 若要判斷 vCenter Server 正在參照哪個「服務控制器」，請檢查 vCenter
Server 的進階設定 'config.vpxd.sso.sts.uri' 鍵。 確認資料移轉裝置節點上的 PSC、vCenter
與用戶端之間的系統時間是否同步。 此外，檢查「vCloud 套組」外掛程式錯誤檔案 vcsplugin.log。

------------------------------------------------------------------------
ANS2374E

VMware vCloud Suite 外掛程式庫無法連接至 vCenter Management Server。



Explanation:

無法建立與 vCenter Management Server 的連線。

System action:

無法執行 vCloud Suite API 作業。

User response:

請驗證 VMCHOST 選項值正確、與主機的網路連線存在。 若要接收可能與此問題相關的任何其他訊息，請在用戶端選項檔案中啟用
TRACEFLAGS VCLOUD 追蹤。 此外，檢查「vCloud 套組」外掛程式日誌檔 vcsplugin.log。

------------------------------------------------------------------------
ANS2375E

VMware vCloud Suite 外掛程式庫無法連接至 vCenter Management Server，因為找不到實例名稱。



Explanation:

無法建立與 vCenter Management Server 的連線，因為找不到實例名稱。 這可能是因為主機名稱中存在拼寫錯誤或網域名稱系統
(DNS) 不能發揮作用。

System action:

無法執行 vCloud Suite API 作業。

User response:

請驗證 VMCHOST 選項的值正確且符合用來向 Platform Services Controller 登錄 vCenter
的名稱，該名稱通常為完整網域名稱 (FQDN)。 若要接收可能與此問題相關的任何其他訊息，請在用戶端選項檔案中啟用 TRACEFLAGS
VCLOUD 追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2376I

目標 vCenter 版本不支援 VMware 的 vCloud Suite SDK，因此資料移轉裝置節點上的用戶端無法執行標記作業。



Explanation:

已啟用用戶端選項 'VMTAGDATAMOVER'，以便 IBM Spectrum Protect 種類和標記可以套用至虛擬機器，但
vCenter 版本低於 6.0 版。

System action:

作業會繼續，但無 vCloud Suite 外掛程式庫及 vSphere 標記支援。

User response:

請使用 6.0 版或以上版本的 vCenter，或者在用戶端選項檔案中停用 'VMTAGDATAMOVER' 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2377I

IBM 種類資料在 VMware Platform Services Controller 上已建立或已存在。



Explanation:

用於備份保存用戶端中標記支援的種類可供在 VMware Platform Services Controller 上使用。

System action:

作業已完成。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2378W

Platform Services Controller (PSC) 單一登入階段作業失敗，並發出下列訊息： apimessage



Explanation:

Platform Services Controller (PSC) 的單一登入階段作業失敗。 此失敗的可能原因包括下列狀況：

*  在 PSC 主機、vCenter Server 主機與用戶端主機上的系統時鐘不同步時，或者時區設定不正確時，可能發生此問題。

*  PSC 單一登入伺服器存取非預設埠。 當單一登入伺服器與 VMware vCenter 安裝在同一系統上時，可能發生此問題。



System action:

單一登入失敗後，資料移轉裝置節點上的用戶端將嘗試認證登入。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔案，以取得為何單一登入嘗試失敗的相關詳細資料。 然後，採取任何更正動作（必要的話）。

------------------------------------------------------------------------
ANS2380E

Windows Management Instrumentation (WMI) 預設名稱空間連線失敗，發生錯誤 'error'。



Explanation:

找不到 Windows Management Instrumentation (WMI) 預設名稱空間 "root\cimv2"。 可能因為
WMI 儲存庫毀損。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請使用指令 'winmgmt /verifyrepository' 來驗證 WMI 儲存庫是否一致。

------------------------------------------------------------------------
ANS2398I

虛擬機器 'VM-name' 已在回復網站上配置為 VMware Site Recovery Manager
位置保留元虛擬機器。因此，將跳過虛擬機器。



Explanation:

VMware Site Recovery Manager 會建立沒有任何虛擬磁碟資料的位置保留元虛擬機器。因此，無法備份這些虛擬機器。

System action:

備份作業會跳過位置保留元虛擬機器，並繼續處理剩餘虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2399I

虛擬機器已在回復網站上配置為 VMware Site Recovery Manager 位置保留元虛擬機器。因此，將跳過虛擬機器。



Explanation:

VMware Site Recovery Manager 會建立沒有任何虛擬磁碟資料的位置保留元虛擬機器。因此，無法備份這些虛擬機器。

System action:

備份作業會跳過位置保留元虛擬機器，並繼續處理剩餘虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2408I

名為 'VMNAME' 的虛擬機器已備妥，可執行「即時存取」



Explanation:

所指定虛擬機器的「即時存取」作業已順利完成。

System action:

無。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2409E

未辨識「即時還原」類型。



Explanation:

用戶端在查詢 IBM Spectrum Protect 伺服器以取得「即時還原」及「即時存取」資訊時發生連線錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證用戶端已連接至伺服器。 然後，重試作業。 請使用指令 QUERY SESSION 檢查發生連線問題的原因。 另外也請參閱
dsmerror.log 以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2410E

找不到所指定虛擬機器的「即時還原」資訊。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器不包含所指定虛擬機器的「即時還原」資訊。 或者，指定的虛擬機器不正確。

System action:

處理程序停止。

User response:

發出 QUERY VM * -VMRESTORETYPE=ALLTYPE 指令。 此指令會查詢 IBM Spectrum Protect
伺服器上所有作用中的「即時存取」、「即時還原」及「磁碟」階段作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2411E

虛擬機器 'vmname' 的「即時還原」/「即時存取」失敗，rc = 回覆碼



Explanation:

處理「即時還原」或「即時存取」期間發生錯誤。 請參閱先前的輸出以瞭解所發生的確切事項。

System action:

處理程序停止。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得如何解決此錯誤的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2412E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent 未安裝。



Explanation:

IBM Spectrum Protect Recovery Agent 未安裝。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確保已正確地安裝及配置 IBM Spectrum Protect Recovery Agent。

------------------------------------------------------------------------
ANS2413E

在預期安裝路徑中找不到 Recovery Agent Shell 指令。 請確保目前已正確地安裝及配置 IBM Spectrum Protect
for VE。



Explanation:

在預期的安裝路徑中找不到 Recovery Agent Shell 指令。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確保已正確地安裝及配置 IBM Spectrum Protect for VE。

------------------------------------------------------------------------
ANS2414E

呼叫本端機器的主機名稱時發生錯誤。



Explanation:

系統呼叫 gethostname 失敗。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證網路介面配置正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS2415E

呼叫機器位址資訊時發生錯誤。



Explanation:

系統呼叫 getaddrinfo 失敗。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證網路介面配置正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS2416E

呼叫機器名稱資訊時發生錯誤。



Explanation:

系統呼叫 getnameinfo 失敗。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證網路介面配置正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS2417E

非預期的通訊方法。 僅接受 TCP 及 TCPv6。



Explanation:

偵測到非預期的通訊方法。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證 IBM Spectrum Protect 的通訊方法正確。 請使用 TCP 或 TCPv6。

------------------------------------------------------------------------
ANS2418E

無法讀取或寫入本端即時還原資料。 filename 無法存取檔案或檔案已損壞。



Explanation:

即時存取及即時還原作業需要本端資料移轉裝置的讀寫權以儲存資料。

System action:

處理程序停止。

User response:

若要儲存即時還原資料，資料移轉裝置應用程式需要對 C:\Documents and Settings\AllUsers\Application
Data\Tivoli\TSM\ 或 C:\ProgramData\Tivoli\TSM 資料夾具有讀取和寫入權。
設定對此目錄的存取權，以便使用者具有正確的權限。 如果檔案已損壞，則它可用於將現行版本取代為 .bak 檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS2419E

資料儲存庫不具有足夠用於即時還原作業的可用空間。



Explanation:

所選資料儲存庫上的空間不足以用於即時還原作業。

System action:

處理程序停止。

User response:

請增加資料儲存庫空間或選擇其他資料儲存庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2420E

無法偵測儲存裝置資訊。



Explanation:

無法擷取儲存裝置資訊。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定與 ESX 主機的通訊處於工作中。 此外，請查看 ESX 主機上的日誌訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2421E

在 Hypervisor 主機上偵測不到 iSCSI 起始器。



Explanation:

偵測不到 Hypervisor 主機的 iSCSI 起始器名稱。

System action:

停止處理程序。

User response:

VMware：請檢閱 ESX 主機上的日誌檔以確保與它的通訊正常運作。 Hyper-V：請確保 iSCSI 起始器服務正在執行中且適當地運作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2422E

無法偵測 iSCSI 主機匯流排配接卡。



Explanation:

無法偵測到 iSCSI 配接卡。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定與 ESX 主機的通訊處於工作中。 此外，請查看 ESX 主機上的日誌訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2424E

vCenter 中找不到 ESX 主機 'ESXHOST'。



Explanation:

vCenter 中找不到指定的 ESX 主機。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定 vCenter 中具有指定的 ESX 主機。 此外，確定 ESX 主機的名稱正確。 或者，請指定另一個 ESX 主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2425E

無法連接至 ESX 主機 'ESXHOST'



Explanation:

無法實現與指定 ESX 主機的連線

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定指定的 ESX 主機已連接至 vCenter 及網路。 或者，請指定另一個 ESX 主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2426E

ESX 主機 'ESXHOST' 未開啟電源。



Explanation:

指定的 ESX 主機未開啟電源。

System action:

處理程序停止。

User response:

請開啟 ESX 主機的電源。 或者，請指定另一個 ESX 主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2427E

ESX 主機 'ESXHOST' 處於維護模式。



Explanation:

指定的 ESX 主機處於維護模式。 無法連接至此主機。

System action:

處理程序停止。

User response:

請將 ESX 主機變更回標準模式，然後再試一次。 或者，請指定另一個 ESX 主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2428E

ESX 主機 'ESXHOST' 未連接。



Explanation:

未連接 vCenter 中指定的 ESX 主機。

System action:

處理程序停止。

User response:

請連接 vCenter 中的 ESX 主機，然後再試一次。 或者，請指定另一個 ESX 主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2430E

找不到資料中心 'DATACENTER'。



Explanation:

vCenter 中找不到指定的資料中心。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定 vCenter 中具有指定的資料中心。 或者，請指定另一個資料中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS2431E

ESX 主機 'ESXHOST' 上找不到臨時資料儲存庫 'TEMPDATASTORE'。



Explanation:

指定的 ESX 主機上找不到指定的臨時資料儲存庫。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定 ESX 主機上具有指定的資料儲存庫。 或者，請指定另一個資料儲存庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2432E

臨時資料儲存庫 'TEMPDATASTORE' 與目標資料儲存庫 'DATASTORE' 相同。



Explanation:

指定的臨時資料儲存庫必須與機器還原至的資料儲存庫不同。 您必須為 Storage vMotion 指定兩個不同的資料儲存庫，才能正常運作。

System action:

處理程序停止。

User response:

請指定另一個資料儲存庫作為臨時資料儲存庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2433E

必須為即時還原作業指定 '-vmtempdatastore' 選項。



Explanation:

您必須為 Storage vMotion 指定兩個不同的資料儲存庫，才能正常運作。 使用 '-vmtempdatastore'
選項可指定臨時資料儲存庫。

System action:

處理程序停止。

User response:

請指定臨時資料儲存庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2434E

主機 'ESXHOST' 上找不到資料儲存庫 'DATASTORE'。



Explanation:

ESX 主機上找不到指定的資料儲存庫。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定 ESX 主機上具有指定的資料儲存庫。 或者，請指定另一個資料儲存庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2435E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent 在嘗試從磁碟 'disk-label' 裝載虛擬機器 'VM' 的
Snapshot 時偵測到下列失敗： FBCxxxxE-error-message



Explanation:

試圖將虛擬機器磁碟裝載為 iSCSI 裝置失敗。

System action:

作業停止。

User response:

檢查 Recovery Agent 日誌和 FBCxxxxE 錯誤訊息、解決問題並重新嘗試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2436E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent 在嘗試從目標 'target' 卸載虛擬機器 'VM' 的
Snapshot 時偵測到下列失敗： FBCxxxxE-error-message



Explanation:

無法從 iSCSI 目標卸載所指定虛擬機器的 Snapshot。

System action:

作業停止。

User response:

檢查 Recovery Agent 日誌和 FBCxxxxE 錯誤訊息、解決問題並重新嘗試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2442W

Linux 裝載 Proxy 節點資訊無法使用。



Explanation:

Windows 裝載 Proxy 無法擷取其友機 Linux 裝載 Proxy 節點資訊。

System action:

未建立 Linux 裝載 Proxy 的連線。

User response:

請確保 Linux 裝載 Proxy 節點已設定，並且 Linux 裝載 Proxy 節點上正在執行 DSMCAD 服務。然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2444E

找不到主機 'ESXHOST' 的資料中心。



Explanation:

無法判定 ESX 主機所在的資料中心。

System action:

作業已停止。

User response:

請檢查 ESX 主機的 vCenter 位於資料中心內，並且使用者有存取此資訊的適當權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS2445E

虛擬機器 'VM' 在執行中。 您無法刪除此 VM。



Explanation:

您無法刪除執行中的虛擬機器。

System action:

作業已停止。

User response:

請確定您有關閉虛擬機器電源的適當權限，然後關閉電源並刪除 VM。

------------------------------------------------------------------------
ANS2447E

無法從 ESX 主機刪除 VM 'VM'。



Explanation:

您無法從 ESX 主機刪除虛擬機器。

System action:

作業已停止。

User response:

請確定您有刪除虛擬機器的適當權限，然後刪除 VM。

------------------------------------------------------------------------
ANS2448E

裝載指令失敗。 指令是COMMAND 傳回的 Shell 指令：RESULT



Explanation:

裝載指令未順利完成。

System action:

作業已停止。

User response:

請從針對裝載指令傳回的錯誤詳細資料中判斷問題。 解決問題，然後重新執行指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2452E

ESX 主機上探索到 num_discovered iSCSI 裝置，但預期為 num_mounted。



Explanation:

掃描 ESX 主機匯流排配接卡之後，所探索到的裝置數目與裝載的裝置數目不同。

System action:

「即時還原」或「即時存取」處理程序已停止。

User response:

請驗證已將 IBM Spectrum Protect 裝載配置為使用正確的 ESX 主機 IP。 若要清理環境，您必須執行清理處理程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS2453E

掃描主機匯流排配接卡時發生錯誤。



Explanation:

掃描 ESX 主機匯流排配接卡時發生錯誤。

System action:

「即時還原」、「即時存取」或清理處理程序已停止。

User response:

請在修正 ESX 主機匯流排配接卡的所有問題之後執行清理處理程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS2454E

從 ESX 主機匯流排配接卡中斷 iSCSI 目標 target_name 的連接時發生錯誤。



Explanation:

從 ESX 主機匯流排配接卡中斷特定 iSCSI 目標的連接時發生錯誤。

System action:

清理作業已停止。

User response:

請在修正 ESX 主機匯流排配接卡的所有問題之後執行清理處理程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS2455I

虛擬機器已啟動。 您可以在機器開機之後使用它，或者可以與其連接，並透過 vCenter 主控台管理其設定。



Explanation:

虛擬機器正在啟動。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

在開機時，您可以與虛擬機器連接，並檢視或管理 BIOS 設定，管理 bootloader 選項或執行其他作業。
開機處理程序完成之後，您可以使用虛擬機器及其應用程式和資源。

------------------------------------------------------------------------
ANS2462E

無法啟動虛擬機器 'vm_name' 的 vMotion 作業。



Explanation:

嘗試即時還原指定的虛擬機器，但失敗。 用戶端無法啟動 vMotion 作業來移轉虛擬機器。

System action:

「即時還原」作業已停止。

User response:

請檢查用戶端 dsmerror.log 檔以檢視日誌項目是否指出 vMotion 作業失敗的原因。 vCenter
伺服器中可能也提供了失敗的相關資訊，具體位於所移轉 VM 的來源 ESXi 主機的「作業與事件」標籤上。 如果可能，請使用日誌及事件記錄判定
vMotion 作業失敗的原因並修正。 然後，清理虛擬機器（使用「還原 VM」指令並指定 -VMRESToretype=VMCLeanup
選項），再重新啟動 vMotion 作業。 如果無法重新啟動作業，請暫停虛擬機器並使用 vSphere Web
用戶端啟動從一個主機到另一個的虛擬機器移轉。

------------------------------------------------------------------------
ANS2463W

無法在伺服器上儲存「即時還原」資訊。



Explanation:

在伺服器上儲存「即時還原」資訊時發生錯誤。 「即時還原」處理程序仍在執行中。

System action:

作業繼續執行。

User response:

用戶端 dsmerror.log 檔可能包含有助於疑難排解此錯誤原因的資訊。 請讓「即時還原」處理程序自行完成。
您可能需要在虛擬機器上執行清理作業。 使用「還原 VM」指令，並指定 -VMRESToretype=VMCLeanup 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2464E

無法從伺服器刪除「即時還原」資訊。



Explanation:

嘗試從伺服器刪除「即時還原」資訊時發生錯誤。

System action:

「即時還原」作業繼續執行。

User response:

最可能導致此錯誤的原因是先前發生了 ANS2463W 警告，並且沒有要刪除的資料。 如果先前未看到 ANS2463W 訊息，則用戶端
dsmerror.log 檔中可能包含有助於疑難排解此錯誤的資訊。 請清理虛擬機器以從伺服器移除舊資訊。 使用「還原 VM」指令，並指定
-VMRESToretype=VMCLeanup 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2465E

執行 Storage vMotion 作業期間發生錯誤。



Explanation:

嘗試移轉執行中的虛擬機器時 Storage vMotion 作業失敗。

System action:

「即時還原」作業已停止。

User response:

請檢查用戶端 dsmerror.log 檔以檢視日誌項目是否指出 vMotion 作業失敗的原因。 vCenter
伺服器中可能也提供了失敗的相關資訊，具體位於所移轉 VM 的來源 ESXi 主機的「作業與事件」標籤上。 如果可能，請使用日誌及事件記錄判定
vMotion 作業失敗的原因並修正。 然後，清理虛擬機器（使用「還原 VM」指令並指定 -VMRESToretype=VMCLeanup
選項），再重新啟動 vMotion 作業。 如果無法重新啟動作業，請暫停虛擬機器並使用 vSphere Web 用戶端啟動從一個主機到另一個的
VM 移轉。

------------------------------------------------------------------------
ANS2466W

如果繼續，您將遺失此虛擬機器上建立的所有資料。 此外，將從 ESXi 主機移除虛擬機器。 您確定要這樣做嗎？ 按 Y 將從 ESXi
主機移除虛擬機器資料。 按任何其他鍵將繼續而不刪除資料或 VM。



Explanation:

如果容許繼續您所執行的作業，則將刪除建立此虛擬機器之後建立的所有資料。

System action:

如果按 Y，則「即時還原」將停止，並執行清理作業。

User response:

請對提示作出回應。 按 Y 以毀損所有資料並從伺服器刪除虛擬機器。 按任何其他鍵以繼續而不刪除。

------------------------------------------------------------------------
ANS2467W

無法刪除為虛擬機器 'vm_name' 建立的 Snapshot



Explanation:

透過即時還原作業還原虛擬機器時，將建立 Snapshot 以儲存寫入到虛擬機器磁碟的所有資料。 還原完成後，ESXi 主機將刪除該
Snapshot。 無法刪除指定虛擬機器的 Snapshot。

System action:

作業繼續。

User response:

請檢查 vSphere 日誌以判定無法刪除 Snapshot 的原因，並解決阻止刪除的問題。 然後，使用 Snapshot 管理程式刪除
Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS2468E

在 ESX 主機上找不到必要的 iSCSI 目標。



Explanation:

已起始即時還原作業，並且在 ESX 主機上找不到一個以上的必要 iSCSI 目標。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證使用 -VMISCSISERVERADDRESS 參數指定的 IP 位址是否正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS2469E

無法移除 iSCSI 目標。



Explanation:

嘗試移除 iSCSI 目標時發生錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

檢查 vSphere 用戶端日誌檔以瞭解此作業失敗的原因，然後移除該 iSCSI 目標。 若要移除失敗的 iSCSI 靜態目標，請跳至 ESXi
主機的「配置」 -> 「儲存裝置配接卡」 -> 選取 iSCSI 配接卡 -> 用滑鼠右鍵按一下 iSCSI 配接卡 -> 按一下「內容」 ->
「靜態探索」並選取失敗的 iSCSI 目標，然後移除這些目標。

------------------------------------------------------------------------
ANS2471E

無法停止 vMotion 作業 'task'。



Explanation:

無法停止指定的 vMotion 作業。

System action:

即時還原作業已停止。

User response:

請檢查 vSphere 日誌以判定無法停止移轉的原因。 解決問題，並取消 vMotion 作業。 然後，在「還原 VM」指令上使用
-VMRESToretype=VMFULLCleanup 選項來移除即時還原作業建立的任何檔案或其他資源。

------------------------------------------------------------------------
ANS2472E

無法偵測虛擬機器 'vmname' 附加的 RDM 裝置的 LUN。 無法完成此虛擬機器的還原作業。



Explanation:

指定的虛擬機器所使用 RDM 裝置的 LUN 遺漏、已對映至其他機器，或裝置名稱與 LUN 不相符。

System action:

已停止還原作業。

User response:

針對 vmrestoretype=instantrestore 或 vmrestoretype=instantaccess 的還原作業，請驗證
iSCSI 伺服器位址與 VMkernel 埠連結是否相符。檢查下列內容來驗證此資訊： 1. 檢查 Data Protection for
VMware 配置檔 RecoveryAgent.conf，並驗證 iSCSI 伺服器位址已連結至正確的網路卡和區段。 2. 使用
vSphere 用戶端來連接至 ESXi 主機。在 vSphere 中，選取配置 -> 儲存體配接卡以顯示 iSCSI
配接卡清單。在您要驗證的配接卡上按一下滑鼠右鍵。然後選取內容 -> 網路配置。在「VMkernel 埠連結詳細資料」輸出中，驗證
VMkernel 配接卡是否位於資料移轉裝置節點所在的子網路。

------------------------------------------------------------------------
ANS2473E

無法建立虛擬機器 'vm_name' 的 Snapshot。



Explanation:

嘗試對指定虛擬機器執行即時還原作業。 但無法建立用於還原虛擬機器的 Snapshot。

System action:

即時還原作業已停止。

User response:

請檢查 vCenter 日誌以判定無法建立 Snapshot 的原因，並嘗試再次執行即時還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2474E

在對名稱為 'vm_name' 的虛擬機器執行即時還原作業之後無法清理，因為 vMotion 作業仍在執行中。



Explanation:

仍在對指定的虛擬機器執行即時還原作業。

System action:

清理作業已停止。

User response:

使用查詢指令來檢查即時還原作業的狀態。請檢查 vCenter 以判斷 vMotion 作業的狀態。如果您要停止即時還原，請取消 DP
VMware GUI 中的作業，或從 vCenter 介面停止 vMotion 作業。然後，再次啟動清理作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2476E

在還原為不同的虛擬機器名稱時，必須透過 TARGETPATH 選項指定還原位置。



Explanation:

在還原為透過 VMNAME 選項指定的不同虛擬機器名稱時，必須透過 TARGETPATH 選項指定還原位置。

System action:

不會還原虛擬機器。

User response:

使用 TARGETPATH 選項指定還原位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2484I

虛擬機器 'vm_name' 已順利還原



Explanation:

虛擬機器已順利還原。

System action:

無。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2485E

無法查詢 IBM Spectrum Protect 伺服器以取得即時存取資訊



Explanation:

伺服器未回應有關即時存取資訊的查詢。

System action:

虛擬機器清理作業已中止。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔及 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌以判定此錯誤的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2488E

裝載 iSCSI 裝置時發生錯誤。



Explanation:

嘗試裝載 iSCSI 裝置時發生錯誤。 請檢查 dsmerror.log 檔以判定此錯誤的原因。

System action:

作業已停止。

User response:

無需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2490E

無法關閉 VM 'VM'。



Explanation:

無法關閉指定的虛擬機器。 嘗試清除建立用來還原虛擬機器的資源，但無法完成。

System action:

還原作業已停止。

User response:

請透過使用 Hypervisor 管理用戶端來關閉虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2513I

虛擬機器未附加任何磁碟



Explanation:

虛擬機器存在，但未附加任何磁碟。 可清理該機器。

System action:

無。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2514I

無法判定磁碟狀態



Explanation:

無法判定磁碟的狀態。

System action:

無。

User response:

請檢查 vSphere 用戶端日誌以判定機器發生的問題。 如果日誌項目中未顯示此虛擬機器的問題，則檢查 vSphere
用戶端中的虛擬機器以判定為何無法判定磁碟狀態。 必要的話，請參閱 vSphere 文件以取得其他指引。

------------------------------------------------------------------------
ANS2515I

沒有此虛擬機器的其他資訊。 虛擬機器已刪除或已重新命名



Explanation:

ESXi 主機上找不到虛擬機器的相關資訊。 虛擬機器可能先前已刪除或重新命名。

System action:

無。

User response:

請使用 vSphere 用戶端判定此虛擬機器發生的問題。 如果虛擬機器已重新命名，請確定其在執行中且沒有錯誤，然後再使用含
-VMRESToretype=VMCLEANUP 選項的「還原 VM」指令清理臨時資源。

------------------------------------------------------------------------
ANS2516E

VMware Storage vMotion 作業失敗。 請使用 vSphere Web 用戶端手動重新啟動 Storage vMotion
作業，以完成還原作業。 請參閱說明文件，以取得手動回復過程的詳細資料。



Explanation:

IBM Spectrum Protect對所還原 VM 的變更可能未永久儲存。

System action:

IBM Spectrum Protect無法為失敗的 vMotion 作業執行自動清理。

User response:

請檢查事件日誌，以判定失敗的導因。 修正所有問題，然後使用 vSphere Web 用戶端手動重新啟動 Storage vMotion
作業，以完成還原作業。 請參閱 vMotion 文件，以取得手動回復過程的詳細資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS2517E

無法查詢 IBM Spectrum Protect 伺服器以取得即時還原資訊



Explanation:

伺服器未回應有關即時還原資訊的查詢。

System action:

虛擬機器清理作業已停止。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔及 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌以判定此錯誤的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2519E

磁碟 \"diskname\" 是帶有非作用中路徑的 iSCSI 裝置。 關閉虛擬機器電源將導致 ESXi 伺服器停滯。
清理作業已停止阻止此動作。 請使用「查詢 VM」指令並指定 -detail 選項，以取得虛擬機器的詳細狀態資訊。 更正該路徑以使 iSCSI
狀態處於作用中，然後重新嘗試執行 VMFULLCleanup 作業。



Explanation:

無法清理含非作用中 iSCSI 裝置的執行中虛擬機器。

System action:

虛擬機器完全清理 (VMRESTORType=VMFULLCLeanup) 作業已停止。

User response:

如需疑難排解非作用中 iSCSI 資源的相關資訊，請使用 "troubleshooting iSCSI" 或 "inactive iSCSI"
等類似搜尋字串來搜尋 VMware 支援頁面。

------------------------------------------------------------------------
ANS2520E

磁碟 \"diskname\" 不是實體裝置。 因為 vMotion 無法還原所有虛擬機器資料，所以即時還原清理已停止。 請使用「查詢
VM」指令並指定 -detail 選項，以取得指定磁碟的狀態相關資訊。 使用 vMotion 手動移轉虛擬機器裝置，然後嘗試重新執行清理作業。



Explanation:

因為 vMotion 無法還原所有虛擬機器資源，所以即時還原清理作業 (-VMRESToretype=VMCLeanup) 無法完成。

System action:

虛擬機器清理作業已停止。

User response:

請使用 VMware 文件判定如何使用 vMotion 移轉虛擬機器。 然後，嘗試重新使用「還原 VM」指令並指定
-VMRESToretype=VMCLeanup 選項來執行清理作業。 如果不希望還原此虛擬機器，請使用「還原 VM」指令並指定
-VMRESTORType=VMFULLCLeanup 選項來移除該虛擬機器及其所有資源。

------------------------------------------------------------------------
ANS2521E

即時還原作業同時需要 vMotion 及 Storage vMotion 的有效授權。



Explanation:

僅當 ESXi 主機同時具有 vMotion 及 Storage vMotion 的有效授權時，即時還原才能運作。

System action:

即時還原作業已停止。

User response:

請從 VMware 取得必要的授權，並指派給 ESXi 主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2522W

使用者已取消 'operationType' 作業。



Explanation:

使用者已取消還原/備份作業。

System action:

作業已停止

User response:

不需要回應。

------------------------------------------------------------------------
ANS2523E

名稱為 vm 的虛擬機器無法還原至其備份時具有的相同配置。 IBM Spectrum Protect
會將虛擬機器重新配置為僅包括最基本的配置資訊，然後重試還原作業。



Explanation:

還原作業無法將虛擬機器還原為原始配置。如果在虛擬機器備份時所在的硬體與還原它所在實體主機上的硬體之間存在不相容，可能會發生此錯誤。IBM
Spectrum Protect 會將虛擬機器重新配置為刪除最需要的配置資訊（視訊及虛擬磁碟）之外的所有資訊，然後重試還原作業。

System action:

還原作業將使用重新配置的虛擬機器資訊繼續執行。

User response:

還原完成時，根據您的需求重新配置還原的虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2524E

嘗試從磁碟 'vm' 裝載 VM 'disk' 的 Snapshot 失敗。 該磁區可能已從另一個作業裝載，且無法重新裝載。



Explanation:

嘗試從磁碟 'vm' 裝載 VM 'disk' 的 Snapshot 失敗。 該磁區可能已從另一個作業裝載，且無法重新裝載。.

System action:

裝載作業停止。

User response:

請透過執行裝載清理作業來卸載磁區，然後再次執行裝載作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2525E

無法開啟所建立虛擬機器的電源。



Explanation:

Hypervisor 無法開啟所建立虛擬機器的電源。

System action:

作業將回復並停止。

User response:

如需相關資訊，請檢查 dsmerror.log 檔。 請檢查 Hypervisor 日誌以判定在開啟虛擬機器的電源過程中所發生的錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2526W

完整虛擬機器備份已淘汰 VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT 測試旗標。 在「停用 VMware
工具檔案系統靜止功能及應用程式 (VSS) 靜止功能」後，使用 INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS 選項來進行
Snapshot 嘗試。



Explanation:

VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT 測試旗標會置換 INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS
選項。因此，會在停用 VMware 工具檔案系統靜止功能及應用程式 (VSS) 靜止功能後，進行所有 Snapshot 嘗試。

System action:

在停用 VMware 工具檔案系統靜止功能及應用程式 (VSS) 靜止功能後，使用 INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS
選項來指定 Snapshot 嘗試。

User response:

如需如何設定此選項的相關資訊，請參閱 INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS 說明文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS2527I

登入要求已啟動。



Explanation:

使用者已提交登入檔案還原介面的要求。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2528I

登入要求已順利完成。 虛擬機器作業系統=os 資料中心=datacenter



Explanation:

使用者已順利登入檔案還原介面。

System action:

無。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2529I

登入要求失敗。



Explanation:

登入檔案還原介面時發生錯誤。

System action:

無。

User response:

請檢閱日誌以取得相關的登入及鑑別錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2530I

登出要求已啟動。



Explanation:

使用者已登出檔案還原介面或檔案還原介面由於無活動而逾時。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2531I

登出要求已順利完成。



Explanation:

使用者已順利登出檔案還原介面。

System action:

無。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2532I

登出要求失敗。



Explanation:

登出檔案還原介面時發生錯誤。

System action:

登出處理程序已完成，但發生錯誤。

User response:

請檢閱日誌以取得相關的登出錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2533I

裝載要求已啟動。 備份 ID=backupId



Explanation:

使用者已選取要載入備份。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2534I

裝載要求已順利完成。 備份日期=backupDate 裝載 ID=mountId



Explanation:

備份已順利裝載。

System action:

無。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2535I

裝載要求失敗。 備份日期=backupDate 裝載 ID=mountId



Explanation:

裝載備份時發生錯誤。

System action:

停止裝載處理程序。

User response:

請檢閱日誌以取得相關的裝載錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2536I

卸載要求已啟動。 備份 ID=backupId 備份日期=backupDate 裝載 ID=mountId



Explanation:

使用者已選取載入另一個備份，或已登出檔案還原介面。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2537I

卸載要求已順利完成。 備份 ID=backupId 備份日期=backupDate 裝載 ID=mountId



Explanation:

備份已順利卸載。

System action:

無。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2538I

卸載要求失敗。 備份 ID=backupId 備份日期=backupDate 裝載 ID=mountId



Explanation:

卸載備份時發生錯誤。

System action:

停止卸載處理程序。

User response:

請檢閱日誌以取得相關的卸載錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2539I

還原要求已啟動。 選項大小=selectionSize 替代目的地=altDestination



Explanation:

使用者已提交從備份還原檔案、目錄或兩者的要求。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2540I

還原要求已順利完成。



Explanation:

還原要求已順利提交。

System action:

無。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2541I

還原要求失敗。



Explanation:

還原要求期間發生錯誤。

System action:

停止還原處理程序。

User response:

請檢閱日誌以取得相關的還原錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2542I

可以使用最終的還原處理統計資料。 物件總計=totalObjects 已還原總計=totalRestored 失敗總計=totalFailed
位元組數總計=totalBytes 完成碼=completionCode



Explanation:

還原處理統計資料包含用於指示還原作業狀態的完成碼。

*  完成碼為 0 指示已順利還原所有項目。

*  完成碼為 8 指示已完成還原作業，但部分項目未還原。

*  完成碼為 12 指示還原作業失敗。



System action:

無。

User response:

如果完成碼不為 0，請檢閱日誌以取得相關的還原錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2543E

傳回狀態 'state'，因為 Microsoft iSCSI 起始器服務不在執行中。



Explanation:

Microsoft iSCSI 起始器服務不在執行中。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請啟動 Microsoft iSCSI 起始器服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS2544E

傳回狀態 'state'，因為未安裝 Microsoft iSCSI 起始器服務。



Explanation:

未安裝 Microsoft iSCSI 起始器服務。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請安裝伺服器角色「檔案和 iSCSI 服務」

------------------------------------------------------------------------
ANS2545I

針對虛擬機器 'VM name' 的備份建立了一個損毀一致 Snapshot。



Explanation:

針對虛擬機器的備份建立了一個損毀一致 Snapshot。

System action:

虛擬機器備份將繼續執行。

User response:

如果要求了應用程式一致備份但失敗，請檢查 dsmerror.log 檔案以及 Hyper-V 事件日誌以瞭解失敗原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2546W

使用選項 'option name' 指定的磁碟位置標籤 'location label' 不正確



Explanation:

磁碟位置標籤開頭必須是 'SCSI' 或 'IDE' ，後接控制器號碼與裝置位置號碼。

System action:

將會忽略指定的磁碟位置標籤。

User response:

請驗證指定的磁碟位置標籤是否正確。 請檢查磁碟位置標籤格式。 確保標籤以 'SCSI' 或 'IDE'
開頭，後接控制器號碼與裝置位置號碼（以數字表示）。 例如，'SCSI 0 0' 或 'IDE 0 1'。

------------------------------------------------------------------------
ANS2547E

Hyper-V 角色未安裝在指定的 Windows 伺服器主機 'host' 上。



Explanation:

Hyper-V 是 Windows 伺服器的功能，需要透過安裝 Hyper-V 角色來明確啟用。

System action:

停止處理程序。

User response:

請在 Windows 伺服器主機上安裝 Hyper-V 角色。 或者，指定其他 Hyper-V 主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2548E

主機 'host' 上的 Hyper-V 的狀態查詢失敗，因為缺少專用權。



Explanation:

執行此指令的使用者 ID 沒有必要的專用權來存取主機上的 Hyper-V 資訊。

System action:

停止處理程序。

User response:

請確保現行使用者 ID 獲授與必要的專用權。 或者，請嘗試使用其他使用者或指定其他主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS2549E

連接主機 'host' 上的 Hyper-V 失敗，回覆碼= rc。



Explanation:

連接 Hyper-V 主機失敗，發生系統特定的錯誤。

System action:

停止處理程序。

User response:

請確保正確配置了網路。 請確保 Hyper-V 主機連接了網路且配置正確並開啟了電源。

------------------------------------------------------------------------
ANS2550W

虛擬機器備份作業將跳過磁碟機號碼 'drive number' 上的實體（透通）磁碟 'drive name'



Explanation:

在使用 Resilient Change Tracking (RCT) 進行虛擬機器備份作業期間，無法備份實體磁碟。

System action:

虛擬機器備份作業會繼續，而不備份實體磁碟。

User response:

請使用其他方法來識別實體磁碟並進行備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2551W

無法移除虛擬機器 'VM-name' 的回復檢查點。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法在備份期間移除建立的回復檢查點。

System action:

虛擬機器備份將繼續執行。

User response:

請在備份之後手動移除回復檢查點。

------------------------------------------------------------------------
ANS2552E

不支援備份具有共用虛擬硬碟的虛擬機器。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 不支援備份具有共用虛擬硬碟的虛擬機器。

System action:

不會進行備份。

User response:

請使用替代備份方法，例如訪客內備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2553W

已關閉磁碟 'drive name' 的 Resilient Change Tracking (RCT)。
在此磁碟上會執行完整備份而不是增量備份。



Explanation:

磁碟的 RCT 已關閉。 如果啟用磁碟 RCT，則停用之後將不會追蹤任何變更，且將會遺失現有的變更追蹤資料。 因此，無法執行增量備份。

System action:

將針對此磁碟執行完整備份而不是增量備份。 在備份期間，將自動開啟此磁碟的 RCT。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2554W

找不到磁碟 'drive name' 之前的備份。 會針對此磁碟執行完整備份而不是增量備份。



Explanation:

在 IBM Spectrum Protect 伺服器上找不到磁碟的備份。 因此，無法執行增量備份。

System action:

將針對此磁碟執行完整備份而不是增量備份。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2555W

針對虛擬機器 'vmname'，已將增量備份變更為完整備份，因為在 IBM Spectrum Protect 伺服器上找不到先前的備份。



Explanation:

在 IBM Spectrum Protect 伺服器上找不到 VM 的備份，因此無法執行增量備份。 相反地，將執行完整備份。

System action:

將執行 VM 的完整備份作業。

User response:

使用者不需執行任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2556E

叢集作業系統正在進行漸進式升級且以混合 OS 模式運作。 在升級完成之前，無法備份虛擬機器 'vm_name'。



Explanation:

叢集作業系統正在使用漸進式升級，包括以混合 OS 模式運作。 在此升級作業期間，無法執行備份。

System action:

漸進式升級繼續進行，但不會備份虛擬機器。

User response:

請等待漸進式升級完成，然後重新啟動虛擬機器備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2557E

虛擬機器 'VM-name' 包含一或多個實體（透通）磁碟。 在此配置中不支援備份。 指定
'vmprocessvmwithphysdisks=yes' 選項可排除這些磁碟不進行備份。



Explanation:

在 Resilient Change Tracking (RCT) 備份作業中不包括實體磁碟，因此 IBM Spectrum Protect
用戶端無法備份它們。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

關閉虛擬機器，並將實體磁碟切換至虛擬模式，或從虛擬機器中移除它們。 或者，指定 'vmprocessvmwithphysdisks=yes'
選項以從備份作業中排除這些磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS2558E

虛擬機器 'VM-name' 包含一或多個實體（透通）磁碟。 但是，在還原作業期間這些實體磁碟並非全部可用，因此還原失敗。 指定
'vmskipphysdisks=yes' 選項以排除這些磁碟不進行還原。



Explanation:

在還原作業期間這些實體磁碟並非全部可用，因此 IBM Spectrum Protect 用戶端未順利還原虛擬機器。

System action:

還原作業失敗。

User response:

請檢查實體磁碟以確保它們都可用。 或者，指定 'vmskipphysdisks=yes' 選項以從還原作業中排除這些磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS2559E

遠端連接作業失敗。



Explanation:

嘗試將 IBM Spectrum Protect 虛擬磁區 Snapshot 連接至裝載 Proxy 時發生錯誤。 還原作業無法繼續。

System action:

停止處理程序。

User response:

請檢查裝載 Proxy dsmerror.log 檔，以取得如何解決此問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2560W

遠端分離作業失敗。



Explanation:

嘗試將 IBM Spectrum Protect 虛擬磁區 Snapshot 與裝載 Proxy 虛擬機器分離時發生錯誤。 還原作業將繼續。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請檢查裝載 Proxy dsmerror.log 檔以取得如何解決此問題的相關資訊，並手動移除分離作業失敗後剩餘的資源。

------------------------------------------------------------------------
ANS2561I

由於發生暫時狀況，虛擬機器 'vmname' 的 Snapshot 失敗。 將重試該 Snapshot。



Explanation:

由於發生暫時狀況，虛擬機器的 Snapshot 失敗。 將自動重試該 Snapshot。

System action:

繼續處理下一個虛擬機器。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2563I

正在開始重試虛擬機器 'vmname' 的 Snapshot（第 retryCount 次）。



Explanation:

虛擬機器的前一個 Snapshot 已完成，但發生錯誤。 將嘗試虛擬機器的另一個 Snapshot。

System action:

會開始嘗試虛擬機器的另一個 Snapshot。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2564I

正在收集虛擬機器資訊...



Explanation:

用戶端正在開始收集要處理之虛擬機器的相關資訊。 所需的這個時間長度視備份的虛擬機器數而定。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2565I

正在建立虛擬機器 Snapshot...



Explanation:

用戶端正在開始建立備份虛擬機器的 Snapshot。 所需的這個時間長度視備份的虛擬機器數而定。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要執行任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2566E

在達到重試次數上限 (retryCount) 之後，虛擬機器 'vmname' 的 Snapshot 失敗。



Explanation:

數次嘗試取得 Snapshot 失敗。 因為已達到重試次數上限，將不再重試該作業。

System action:

虛擬機器的 Snapshot 已完成，但發生錯誤。 繼續處理下一個虛擬機器。

User response:

請檢查 Windows 事件日誌以瞭解失敗原因。 解決該問題，然後再次執行備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2567E

備份 vm-name 失敗，原因是 Hyper-V 管理程式主機上目前正在進行其他備份。



Explanation:

Hyper-V 管理程式主機上正在進行並行備份。

System action:

備份作業停止。

User response:

請在現行備份停止後，重試該備份作業。 或者，如果沒有其他備份在進行中，先前失敗的備份可能已建立一個回復檢查點。 在該情況下，請使用
Remove-VMCheckPoint cmdlet 移除該檢查點，然後重試該備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2571E

vm-name 的備份失敗，因為 VM名稱太長。 請重新命名 VM 為少於 35個字元的名稱並重新執行備份作業。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法以超過 35 字元的名稱備份 Hyper-V 2016 VM。

System action:

備份作業停止。

User response:

請重新命名 VM 為少於 35個字元的名稱並重新執行備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2572I

針對 VM 'VmName' 的還原要求已啟動。



Explanation:

使用者已提交要還原 VM 的要求。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2573I

VMMAXRESTORESESSIONS 選項指定的還原階段作業數目上限可能不足以用來執行還原作業。
平行還原的每一個虛擬機器至少要為平行還原的每個磁碟配置一個階段作業。



Explanation:

VMMAXRESTORESESSIONS 選項的值必須至少為 VMRESTOREMAXPARALLELVMS 選項的值乘以
VMMAXRESTOREPARALLELDISKS 選項的值。 這樣可以確保至少為要還原的每一個磁碟配置一個階段作業。

System action:

還原作業可以使用的階段作業數目上限必須至少為 VMRESTOREMAXPARALLELVMS 選項的值乘以
VMMAXRESTOREPARALLELDISKS 選項的值。 處理繼續進行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2574I

還原作業可以使用的階段作業數目上限已調整為 adjusted_value。 至少為要還原的每一個磁碟配置一個階段作業。



Explanation:

VMMAXRESTORESESSIONS 選項的值小於 VMMAXRESTOREPARALLELVMS 選項的值乘以
VMMAXRESTOREPARALLELDISKS 選項的值。 此數目對於還原作業可能不足。

已調整 VMMAXRESTORESESSIONS 的值，以便平行還原的每一個虛擬機器至少為平行還原的每個磁碟配置一個可用階段作業。

System action:

已調整階段作業數目上限值。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2575I

收集系統日誌的處理程序已在背景中啟動。 根據日誌檔的大小，可能需要一些時間才能完成。 此過程一旦完成，瀏覽器將提示您下載下列檔案： file
name



Explanation:

使用者要求提供系統日誌檔進行問題判斷。 這些日誌將被收集並提供用於下載。

System action:

這些日誌已收集，即將開始下載。

User response:

請等待下載完成。 在瀏覽器存儲下載檔的位置找到該檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS2576I

收集系統日誌的處理程序仍在背景中執行。 根據日誌檔的大小，可能需要一些時間才能完成。 此過程一旦完成，瀏覽器將提示您下載下列檔案： file
name



Explanation:

使用者已要求提供系統日誌檔進行問題判斷，但收集系統日誌的處理程序仍在執行。 這些日誌將在備妥時提供下載。

System action:

系統日誌的下載即將開始。

User response:

請等待下載完成。 在瀏覽器存儲下載檔的位置找到該檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS2577I

系統日誌的下載目前已停用。 您可以要求系統管理者透過設定 'configuration file name' 配置檔中的 'option
name and value' 選項來啟用它。 請注意，您必須重新登入才能使該選項生效。



Explanation:

系統日誌的下載已停用。

System action:

要求已被取消。

User response:

若要下載日誌檔，系統管理者需要透過編輯訊息文字中指定的 FR API 配置檔來啟用該選項。 使用者需要登出，然後重新登入才能使該選項生效。
不需要重新啟動 Liberty 伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2580E

查詢主機 'host' 上的 Hyper-V 資訊失敗，回覆碼= rc。



Explanation:

查詢 Hyper-V 狀態資訊失敗，發生系統特定的錯誤。

System action:

停止處理程序。

User response:

請驗證指定主機的性能與配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2581E

Hyper-V 主機正在報告防止它繼續執行作業的問題。



Explanation:

在指定的 Hyper-V 主機上偵測到問題。 系統無法支援預期的作業。

System action:

停止處理程序。

User response:

請驗證 Hyper-V 主機系統的安裝與配置是否正確。 請檢查 dsmerror.log 檔以瞭解相關資訊，聯絡 IBM Spectrum
Protect 管理者並提供已傳送訊息中的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2582E

Hyper-V 主機 'host' 發生錯誤：EnabledState = EnabledState（預期為 2），HealthState =
HealthState（預期為 5），OperationalStatus = OperationalStatus（預期為 2）。



Explanation:

針對指定的 Hyper-V 主機偵測到錯誤狀態。

System action:

停止處理程序。

User response:

請驗證指定主機的性能與配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2583E

還原目標路徑 'state' 沒有足夠的可用空間執行還原作業。



Explanation:

所選還原目標路徑上的空間不足，無法執行還原作業。

System action:

停止處理程序。

User response:

請將還原目標路徑中的可用空間增加到至少 50 MB，或選取其他路徑。

------------------------------------------------------------------------
ANS2584E

找不到還原目標路徑 'state'，或者尚未建立該路徑。



Explanation:

找不到所選的還原目標路徑，或者無法建立該路徑。

System action:

停止處理程序。

User response:

請手動建立還原目標路徑或選取其他路徑。

------------------------------------------------------------------------
ANS2585E

在 Hyper-V 主機 Microsoft iSCSI 起始器上探索到 num_discovered 個 iSCSI 裝置，但預期數量為
num_mounted 個。



Explanation:

在 Microsoft iSCSI 起始器中登入的 iSCSI 目標數不符合預期登入的 iSCSI 目標數。

System action:

作業無法繼續。

User response:

請驗證已配置 IBM Spectrum Protect 裝載來使用正確的 Hyper-V 主機 IP。 若要清理環境，您必須執行清理處理程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS2586E

虛擬機器 'vmname' 的應用程式一致 Snapshot 失敗，因為訪客虛擬機器上未啟用磁區備份副本要求器整合服務。



Explanation:

訪客虛擬機器上必須啟用磁區備份副本要求器整合服務，才能取得應用程式一致 Snapshot。

System action:

虛擬機器的 Snapshot 已完成，但發生錯誤。 繼續處理下一個虛擬機器。

User response:

請聯絡 Hyper-V 管理者，以開啟 Hyper-V 虛擬機器上的磁區備份副本要求器整合服務。 啟用該服務後，請再次執行 VM 備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2587E

虛擬機器 'vmname' 的應用程式一致 Snapshot 失敗，可能是因為訪客虛擬機器上未安裝或未執行磁區備份副本要求器整合服務。



Explanation:

訪客虛擬機器上必須安裝並啟用磁區備份副本要求器整合服務，才能取得應用程式一致 Snapshot。

System action:

虛擬機器的 Snapshot 已完成，但發生錯誤。 繼續處理下一個虛擬機器。

User response:

請聯絡 Hyper-V 管理者，以在 Hyper-V 虛擬機器上安裝並配置磁區備份副本要求器整合服務。 安裝並啟用該服務後，請再次執行 VM
備份作業。 或者，請執行虛擬機器的損毀一致 Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS2600S

瀏覽器正在嘗試建立用戶端連線；收到 Socket 異常狀況：exception-name



Explanation:

嘗試連接至 IBM Spectrum Protect 用戶端電腦時，瀏覽器收到異常狀況。

System action:

作業結束。

User response:

請確認 LAN 已啟動，且您嘗試連接的埠號正確。

請檢查錯誤日誌以取得任何其他資訊：dsmerror.log、dsmwebcl.log 或 dsmj.log。
這些日誌的預設位置是備份保存用戶端的安裝目錄。

請確保執行指令行用戶端時不會發生問題。 請使用 "dsmc q sess" 之類的指令，來測試指令行用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS2601S

瀏覽器嘗試連接至用戶端，但收到不明主機異常狀況：exception-name



Explanation:

嘗試連接至 IBM Spectrum Protect 用戶端機器時，瀏覽器收到異常狀況。

System action:

作業結束。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請判斷導致此類型問題的原因可能是什麼。 例如，判斷 LAN 是否已關閉，或者驗證您是否在嘗試連接至正確的 IBM
Spectrum Protect 用戶端機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2602S

瀏覽器嘗試連接至用戶端，但收到 I/O 異常狀況：exception-name



Explanation:

嘗試連接至 IBM Spectrum Protect 用戶端機器時，瀏覽器收到異常狀況。

System action:

IBM Spectrum Protect 作業結束。

User response:

請判斷導致此類型異常狀況的原因可能是什麼。重試作業，並檢查 LAN 是否已關閉。

------------------------------------------------------------------------
ANS2603S

瀏覽器嘗試連接至用戶端，但收到異常狀況：exception-name



Explanation:

嘗試連接至 IBM Spectrum Protect 用戶端機器時，瀏覽器收到異常狀況。

System action:

IBM Spectrum Protect 作業結束。

User response:

請判斷導致此類型異常狀況的原因可能是什麼。 判斷 LAN 是否已關閉，或者 IBM Spectrum Protect 機器上的 IBM
Spectrum Protect 用戶端接收器是否已啟動並執行。

------------------------------------------------------------------------
ANS2604S

Web 用戶端代理程式無法向伺服器進行鑑別。



Explanation:

Web 用戶端代理程式無法向 IBM Spectrum Protect 伺服器進行鑑別。

System action:

作業結束。

User response:

有一個可能的解決方案是執行指令行用戶端，如此用戶端密碼便可重新輸入。 另一個方式是檢查 IBM Spectrum Protect Web
用戶端代理程式系統上的錯誤日誌，以取得任何相關訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2605S

瀏覽器無法重新建立與用戶端的連線；已收到通訊協定錯誤。



Explanation:

嘗試重新連接至用戶端機器時，瀏覽器收到通訊協定錯誤。

System action:

作業結束。

User response:

請判斷造成此類錯誤的可能原因。 判斷瀏覽器與 IBM Spectrum Protect 用戶端程式碼是否可能不同步。

------------------------------------------------------------------------
ANS2606S

已將無效的密碼傳送至伺服器。



Explanation:

傳送至 IBM Spectrum Protect 伺服器的密碼無效。

System action:

作業結束。

User response:

請確定您有正確的密碼。 同時確定它是有效的，例如它不是太短。

------------------------------------------------------------------------
ANS2607S

瀏覽器無法建立與用戶端的連線。



Explanation:

瀏覽器無法連接到 IBM Spectrum Protect 用戶端機器。

System action:

作業結束。

User response:

請判斷造成此類問題的可能原因。 判斷 LAN 是否已關閉，或者 IBM Spectrum Protect 機器上的 IBM Spectrum
Protect 用戶端接收器是否已啟動並執行。

------------------------------------------------------------------------
ANS2609S

瀏覽器與用戶端機器之間發生 TCP/IP 通訊失敗問題。



Explanation:

此錯誤可能因下列任一項而發生：

*  連到 IBM Spectrum Protect 用戶端機器的 LAN 連線已斷掉。

*  您嘗試使用錯誤的埠號來連接至 IBM Spectrum Protect 用戶端機器。

*  IBM Spectrum Protect 用戶端機器上的用戶端接收器未啟動並執行，從而未接受連線。

System action:

IBM Spectrum Protect 作業結束。

User response:

請重試作業，並確定 LAN 正常運作。 同時檢查埠號是正確的，用戶端接收器已在 IBM Spectrum Protect
用戶端機器上啟動並執行，而且在正確的埠號上接聽。

------------------------------------------------------------------------
ANS2610S

用戶端和伺服器機器之間的 TCP/IP 通訊失敗。



Explanation:

嘗試使用 TCP/IP 通訊來連接伺服器失敗。 這可能是因為用戶端選項檔中的 TCP/IP 選項設定不正確。 如果 LAN
連線中斷，或系統管理者取消備份作業，則也會發生此錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端終止。

User response:

請重試作業，並確定 LAN 正常運作。 請確定 IBM Spectrum Protect 伺服器與 IBM Spectrum Protect
用戶端都已啟動且在執行中。

------------------------------------------------------------------------
ANS2611S

瀏覽器中發生不明錯誤。



Explanation:

瀏覽器中執行 Applet 時發生不明錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 作業終止。

User response:

請再試一次。 如果問題仍在，請啟用追蹤功\能， 並從追蹤瀏覽器主控台上，看看能否從其中找到錯誤原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS2612S

用戶端中發生不明的錯誤。 請檢查 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌以取得任何其他資訊



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端中發生不明的錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端結束。

User response:

重試此作業。 如果問題持續發生，請檢查 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌，以取得任何其他資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2613S

Web 瀏覽器與用戶端之間發生通訊協定錯誤。



Explanation:

無。

System action:

作業結束。

User response:

重試作業。如果問題再度發生， 請確認 IBM Spectrum Protect Web 用戶端的安裝及配置正確，
並確定您使用的是受支援的瀏覽器。請清除瀏覽器快取記憶體。然後重試作業。 如果問題持續發生，請在目標機器上的 Web 用戶端及 IBM
Spectrum Protect Java Applet 上啟用 SERVICE 追蹤資料， 然後複製問題。請收集追蹤資料，並連絡 IBM
以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS2614S

用戶端與伺服器之間發生通訊協定錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端與 IBM Spectrum Protect 伺服器之間發生通訊協定錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端結束。

User response:

重試此作業。 如果問題持續發生，請檢查 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌，以取得任何其他資訊。
請驗證您是否以適當的用戶端層次執行正確的 Applet。

------------------------------------------------------------------------
ANS2615S

所輸入的使用者 ID 和配置在從屬站機器中的節點名稱不符。



Explanation:

輸入的使用者 ID與 IBM Spectrum Protect 從屬站上的節點名稱不相同。

System action:

IBM Spectrum Protect 作業終止。

User response:

請驗證輸入的節點名稱已正確的配置於 IBM Spectrum Protect 從屬站上。

------------------------------------------------------------------------
ANS2616I

必須重新開機，才能讓您所做的變更生效



Explanation:

必須重新開機，回復的登錄修改才能生效。

System action:

None

User response:

重新開機

------------------------------------------------------------------------
ANS2617S

指定的目的地目錄無效。



Explanation:

使用者指定無效還原或取回的目的目錄。

System action:

IBM Spectrum Protect 作業終止。

User response:

重試作業指定有效的目錄名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS2619S

用戶端接收器無法啟動 Remote Client Agent。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端接收器無法啟動 IBM Spectrum Protect Remote Client
Agent。

System action:

IBM Spectrum Protect 作業結束。

User response:

請檢查 IBM Spectrum Protect Web 用戶端代理程式上的錯誤日誌，以取得任何相關的訊息。 然後再更正問題並重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS2620W

展開整個分支作業可能得花一段時間， 且一旦啟動便無法取消。 您要等待作業完成嗎？



Explanation:

展開整個分支作業可能會花一段時間，且一旦啟動便無法取消。

System action:

處理停止；等待使用者調整。

User response:

回答 '是'，則會啟動展開整個分支作業。 如果要取消目前作業，請回答 ' 否 '，

------------------------------------------------------------------------
ANS2622S

已提交無效的 ID 或密碼。



Explanation:

可能是此 ID 未在 IBM Spectrum Protect 伺服器上登錄，或此 ID 的密碼不正確。

System action:

作業結束。

User response:

請驗證您正在使用的 ID 存在於遠端用戶端節點所連接的 IBM Spectrum Protect 伺服器上。 此 ID
必須要有足夠的專用權才能存取遠端用戶端節點的資料。 同時請確定您有此 ID 的正確密碼。 如果此 ID 不存在或密碼不明，請聯絡您的 IBM
Spectrum Protect 管理者。 如果此 ID 不存在，則 IBM Spectrum Protect 管理者可以使用 REGISTER
ADMIN 及 GRANT AUTHORITY 指令來登錄一個可存取遠端用戶端節點資料的 ID。 如果密碼不明，則 IBM Spectrum
Protect 管理者可以使用 UPDATE ADMIN 指令來重設密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS2623S

Web 用戶端 Applet 層次未與 Web 用戶端代理程式同步。



Explanation:

Web 用戶端 Applet 與 Web 用戶端代理程式的層次不相容。

System action:

作業結束。

User response:

請驗證與用戶端一起安裝的 Applet 層次是正確的，以及不正確層次的 Applet 未置於安裝目錄中。

------------------------------------------------------------------------
ANS2624E

此項作業需要從屬站擁有者權限。



Explanation:

您的使用者 ID 無充份權限來執行此作業。

System action:

處理程序繼續進行，但不容許使用者執行此作業。

User response:

請勿執行此作業，或者為您的使用者 ID 取得更高的權限層次以執行此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2625E

節點不支援此影像作業。



Explanation:

節點不支援或不是備置來執行此影像作業。

System action:

處理程序繼續進行，但不容許使用者執行此作業。

User response:

請驗證目標平台是否支援或配置此影像有關的作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2626E

Include-Exclude 陳述式： ieStatement 包含無效字元。



Explanation:

指定的 Include-Exclude 陳述式包含無效字元。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會將指定的 Include-Exclude 陳述式新增至清單。

User response:

請使用另一個包含有效字元的陳述式來重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2627W

無法設定物件 'full-name' 的 NTFS 安全屬性。 Windows 系統錯誤碼：error；原因：'error-reason'。
已設定預設的 NTFS 安全屬性。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法設定檔案的 NTFS 安全屬性。 擷取的錯誤資訊會指出失敗原因。 已設定預設的 NTFS
安全屬性。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請檢查原因欄位，取得說明為何未設定 NTFS 安全屬性的代碼。 請更正造成錯誤的狀況，再重試作業。 如果問題持續發生，請洽詢系統管理者或 IBM
Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS2628W

無法建立物件 'file_space_namepath_namefile_name' 的具名串流。



Explanation:

處理程序無法建立具名的串流。

System action:

未還原/擷取具名串流。

User response:

物件已還原但不含具名串流，應檢查該物件確認其是否可使用。 請檢查用戶端錯誤日誌，以取得寫入此訊息時應該已記載的 ANS5250E
錯誤訊息，採取更正動作並重試該作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者或 IBM Spectrum Protect
管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS2629I

移轉：檔案空間將移轉至增量不限次數模型。



Explanation:

第一次針對先前使用定期完整模型備份的虛擬機器執行增量不限次數增量 (IFIncr)
備份，最新備份是增量備份，然後將備份鏈移轉至增量不限次數模型。

System action:

此訊息僅供參考。

User response:

無需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2630E

「vCloud 套組」外掛程式庫的 Java 執行時期程式庫無法載入或起始設定。



Explanation:

「vCloud 套組」外掛程式庫所需的 Java 執行時期程式庫 (libjvm) 無法載入，或者起始設定 Java 執行時期環境失敗。

System action:

作業已停止

User response:

對於 Linux 作業系統，請驗證備份保存用戶端安裝目錄中是否存在名稱為 'jre' 的鏈結，此鏈結參照 Java 安裝路徑下的 'jre'
目錄。 如果鏈結不存在，請建立此鏈結（例如，ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre）。 或者，將 LD_LIBRARY_PATH 修改為包含 libjvm.so
的路徑（例如，export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic）。
對於 Windows 作業系統，請驗證 JRE 目錄存在於用戶端安裝目錄下。 必要的話，重新安裝備份保存用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS2631E

無法起始設定「vCloud 套組」外掛程式庫。



Explanation:

無法起始設定「vCloud 套組」外掛程式庫。 造成此問題的原因可能是未安裝 Java 執行時期。

System action:

無法執行「vCloud 套組」作業。

User response:

請確認已安裝 Java。

------------------------------------------------------------------------
ANS2632E

「vCloud 套組」外掛程式庫無法連接至 Java 執行時期。



Explanation:

「vCloud 套組」外掛程式庫無法連接至 JVM 執行時期。 造成此問題的原因可能是 Java 執行時期已毀損或者安裝未完成。

System action:

無法執行「vCloud 套組」作業。

User response:

請確認 Java 已安裝且正常運作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2633E

「vCloud 套組」外掛程式執行時期程式庫無法以使用者名稱 '使用者名稱' 登入 '平台服務控制器主機' 上的「平台服務控制器」: 鑑別失敗。



Explanation:

「平台服務控制器」拒絕了 VMCUSER 及 VMCPW 選項中所指定的「vCloud 套組」單一登入認證。

System action:

無法執行「vCloud 套組」作業。

User response:

請更新 VMCUSER 及 VMCPW 選項，以使用適用於目標「平台服務控制器」的認證。

------------------------------------------------------------------------
ANS2634E

「vCloud 套組」外掛程式執行時期程式庫無法登入 '平台服務控制器主機' 上的「平台服務控制器」。



Explanation:

無法使用 VMCHOST 選項來建立與「平台服務控制器」的連線。

System action:

無法執行「vCloud 套組」作業。

User response:

請確認 VMCHOST 選項值正確、與主機的網路連線存在以及「平台服務控制器」服務在執行中。
在選項檔案中，針對任何可能與此問題相關的其他訊息啟用 VCLOUD 追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2635E

「vCloud 套組」外掛程式執行時期程式庫發生內部錯誤。



Explanation:

「vCloud 套組」外掛程式庫發生未捕捉的非預期內部錯誤。

System action:

無法執行「vCloud 套組」作業。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔以找出任何可能與此問題相關的其他訊息，然後在選項檔案中啟用 VCLOUD 追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2636E

「vCloud 套組」外掛程式庫未起始設定。



Explanation:

「vCloud 套組」外掛程式庫未起始設定。 造成此問題的原因可能是載入或起始設定外掛程式庫時發生錯誤。

System action:

無法執行「vCloud 套組」作業。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔以找出任何可能與此問題相關的其他訊息，然後在選項檔案中啟用 VCLOUD 追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS2640I

對虛擬機器 'VM-name' 配置了 'exclude-category' 種類及 'exclude-tag'
標記，其會將虛擬機器從備份作業中排除。



Explanation:

已啟用用戶端選項 'VMTAGDATAMOVER'，以便 IBM 種類和標記可以套用至虛擬機器。

System action:

虛擬機器已從已排程的備份作業中排除。

User response:

如果虛擬機器應該包括在已排程的備份中，請移除該標記，執行虛擬機器的隨需應變備份，或在用戶端選項檔案中將 'VMTAGDATAMOVER'
選項設定為 'No'。

------------------------------------------------------------------------
ANS2641E

用戶端無法載入 VMware vCloud Suite 外掛程式庫 'piVcloudSuiteJNI'。



Explanation:

找不到或無法載入 VMware vCloud Suite 外掛程式庫 'piVcloudSuiteJNI'。
造成此問題的原因可能是程式庫已毀損或者安裝未完成。

System action:

如果沒有 VMware vCloud Suite 外掛程式庫，則無法完成作業。

User response:

請驗證 VMware vCloud Suite 外掛程式庫 'piVcloudSuiteJNI' 是否位於用戶端安裝資料夾的 'plugins'
資料夾中，或停用用戶端選項 'VMTAGDATAMOVER'。

------------------------------------------------------------------------
ANS2642E

VMware vCloud Suite 外掛程式庫找不到所需的 Java 類別或方法。



Explanation:

VMware vCloud Suite 外掛程式庫找不到所需的 Java 類別或方法。 造成此問題的原因可能是安裝不完整、遺漏 VMware
vCloud Suite 外掛程式 JAR 'piVcloudSuiteJwrapper.jar' 檔，或 JAR 檔不在 Java
類別路徑中。

System action:

如果沒有 VMware vCloud Suite 外掛程式庫，則無法完成作業。

User response:

請驗證 VMware vCloud Suite 外掛程式庫 JAR 'piVcloudSuiteJwrapper.jar'
是否位於用戶端安裝資料夾的 'plugins' 中以及其他 Jar 檔是否位於 'plugins/sdk' 中，或停用用戶端選項
'VMTAGDATAMOVER'。

------------------------------------------------------------------------
ANS2643I

虛擬機器 'VM-name' 的隨需應變備份正在執行。 對虛擬機器配置了 'exclude-category' 種類及
'exclude-tag' 標記。



Explanation:

已啟用用戶端選項 'VMTAGDATAMOVER'，以便 IBM 種類和標記可以套用至虛擬機器，但隨需應變備份會置換標記設定，以用於排除。

System action:

備份作業繼續進行。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2644I

虛擬機器 'VM-name' 未配置 'exclude-category' 標記，僅可由預設資料移轉裝置備份。
虛擬機器將從排定的備份作業中排除。



Explanation:

已啟用用戶端選項 'VMTAGDATAMOVER'，以便 IBM 種類和標記可以套用至虛擬機器。
作用中資料移轉裝置不是預設資料移轉裝置，因此無法執行備份作業。

System action:

虛擬機器已從排定的備份作業中排除。

User response:

如果您想要在排程備份中包含該虛擬機器，請為虛擬機器指派資料移轉裝置標記，或確保使用 VMTAGDEFAULTDATAMOVER
選項將資料移轉裝置設定為預設資料移轉裝置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2649E

未提供排程名稱。



Explanation:

處理時發生錯誤。 選項 TAGSCHEDULE 遺漏，或者參數的值不正確。

System action:

重新平衡處理結束。

User response:

請使用 TAGSCHEDULE 選項提供有效的排程，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2650E

處理程序未指定 VMTAGDATAMOVER 選項。



Explanation:

處理時發生錯誤。 選項 VMTAGDATAMOVER 必須呈現在選項檔案中。

System action:

重新平衡處理結束。

User response:

若要使用此特性，請採用配置為帶標籤資料移轉裝置的資料移轉裝置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2651E

必須提供 ASNODENAME 選項以重新平衡 VMware 排程。



Explanation:

處理時發生錯誤。 處理 ASNODENAME 選項時發生問題，或者未將它提供給指令。

System action:

重新平衡處理結束。

User response:

若要使用此特性，請採用配置為資料中心 Proxy 代理程式的資料移轉裝置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2659I

已指派 datamover_count 個資料移轉裝置以排程 sched-name。



Explanation:

由於指派給此排程的資料移轉裝置少於兩個，因此無法指派資料移轉裝置標籤。

System action:

無。

User response:

請使用 vCenter GUI 手動將資料移轉裝置指派給此排程。

------------------------------------------------------------------------
ANS2666S

來源或目標磁區重複。 相同的磁區被裝載在多個磁區路徑上。



Explanation:

當來源磁區被對映至多個磁區路徑時可能發生此錯誤，例如，一個磁碟機代號與一或多個裝載點目錄。 因為 IBM Spectrum Protect
會使用磁區路徑來追蹤在其內部備份資料庫中的備份資訊，所以它無法以重複的磁區路徑來備份相同的磁區。 請參閱錯誤日誌中的更多資訊。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法選取該磁區。

User response:

請刪除前次所建立的 Snapshot，因為它們不受 IBM Spectrum Protect 管理。
卸下重複的磁區路徑，以對相同的來源磁區使用單個裝載點。 然後重新啟動 IBM Spectrum Protect 並重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS2667I

掃描作業順利完成。



Explanation:

已順利掃描虛擬機器。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2668E

掃描作業因為非預期的錯誤而失敗。



Explanation:

在訪客掃描作業期間，發生非預期的錯誤。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2669I

訪客作業系統平台不受支援。



Explanation:

掃描作業不支援該虛擬機器的作業系統。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2670I

訪客中的遠端目錄正由另一個應用程式使用。



Explanation:

掃描作業無法將檔案複製到遠端目錄，因為該目錄正由另一個應用程式使用。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

請確定遠端目錄已解除鎖定。 然後，重新排定掃描作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2671I

VMware 伺服器上找不到虛擬機器名稱。



Explanation:

無

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2672W

找不到指定虛擬機器名稱的主機。



Explanation:

發生此問題的原因可能是虛擬機器未在執行中且沒有靜態 IP 位址。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

請確定已適當配置訪客。 然後，重新排定掃描作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2673I

偵測到重複的虛擬機器名稱。



Explanation:

無

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2674I

虛擬機器未連接至 ESX 伺服器。



Explanation:

無

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2675E

已拒絕 Proxy：未將 Proxy 權限授與指定的資料移轉裝置節點。



Explanation:

虛擬機器的掃描失敗。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

IBM Spectrum Protect 伺服器管理者必須針對這個節點授與 Proxy 權限。 請參閱管理者指令 "Grant
Proxynode"。

------------------------------------------------------------------------
ANS2676W

找不到訪客作業系統認證。



Explanation:

訪客掃描作業需要有效的作業系統認證。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

請確定已設定訪客作業系統認證。 然後，重新排定掃描作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2677W

訪客作業系統認證無效。



Explanation:

訪客掃描作業需要有效的作業系統認證。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

請確定已設定有效的訪客作業系統認證。 然後，重新排定掃描作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2678I

訪客機器已關閉電源。



Explanation:

無

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2679I

訪客機器上的 VMware 工具未在執行中。



Explanation:

無

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2680I

訪客機器上的 VMware 工具版本不是現行版本。



Explanation:

無

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2681W

ESX 主機或 vCenter 版本不受支援。



Explanation:

ESX 主機或 vCenter 版本層次較低。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

如需受支援的 ESX 及 vCenter 版本，請參閱產品文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS2682I

訪客認證的許可權不足。



Explanation:

無

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2683W

無法與遠端主機通訊。



Explanation:

發生此通訊問題的原因是網路出錯或主機未回應。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

請確定已正確配置網路及主機連線。 然後，重新排定掃描作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2684I

無法連上訪客作業代理程式。



Explanation:

無

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2685I

該 VM 是一個範本。



Explanation:

掃描作業不支援 VM 範本。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS2686E

VM 掃描起始設定發生錯誤。



Explanation:

在起始設定期間，vm 掃描作業發生錯誤。

System action:

掃描處理程序停止處理該虛擬機器。 將處理資料中心中的下一個虛擬機器。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌和追蹤以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2687W

虛擬機器 'VM-name' 包含一或多個磁碟，已超出 VMMAXVIRTUALDISKS 選項所設定的大小上限。您可以使用
VMMAXVIRTUALDISKS 選項來變更大小上限，或是指定 '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes'
選項來從備份排除這些磁碟。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端不備份大於大小上限的 VMDK。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

請使用 VMMAXVIRTUALDISKS 選項來變更大小上限，或是指定 '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes'
選項來從備份排除這些磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS2688E

在 Windows 2008 或 Windows 2008 R2 主機上，不容許還原使用持續增量備份進行備份的 Hyper-V 虛擬機器。必須在
Windows 2012 或更新版本的 Hyper-V 主機上完成還原作業



Explanation:

只能在 Windows 2012 或更新版本的 Hyper-V 主機上，還原使用持續增量備份類型進行備份的 Hyper-V 虛擬機器。

System action:

還原作業未啟動。

User response:

請使用 Windows 2012 或更新版本的 Hyper-V 主機，重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2689E

已指定 Hyper-V command subcommand 指令，但主機系統上未啟用 Hyper-V 角色



Explanation:

必須在發生 Hyper-V 作業的主機系統上啟用 Hyper-V 角色。現行系統未啟用 Hyper-V 角色。

System action:

作業未啟動。

User response:

從已啟用 Hyper-V 角色的主機重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2690E

已指定使用 IFFULL 或 IFINCR 模式的 Hyper-V BACKUP VM 指令，但 Data Protection for
Microsoft Hyper-V 授權檔不存在或無效



Explanation:

需要 Data Protection for Microsoft Hyper-V 授權檔，以使用 IFFULL 或 IFINCR 模式發出
Hyper-V BACKUP VM 指令。 請確定已安裝 Data Protection for Microsoft Hyper-V 檔。

System action:

備份未啟動。

User response:

請從已安裝 Data Protection for Microsoft Hyper-V 授權檔的主機重試該作業。 或者，發出 BACKUP VM
指令，並指定 FULL 模式。

------------------------------------------------------------------------
ANS2691E

已指定使用 FULL 模式的 Hyper-V BACKUP VM 指令，但 Data Protection for Microsoft
Hyper-V 授權檔已存在。必須指定 IFFULL 或 IFINCR 模式。



Explanation:

在安裝 Data Protection for Microsoft Hyper-V 授權檔的主機上，不容許使用 FULL 模式的 Hyper-V
BACKUP VM 指令。請改為使用 IFFULL 或 IFINCR 模式發出 BACKUP V 指令。

如果您必須使用 FULL 模式發出 BACKUP VM 指令，則必須解除安裝 Data Protection for Microsoft
Hyper-V 授權檔。然而，解除安裝授權檔會讓 IFINCR 備份鏈失效。因此，如果重新安裝 Data Protection for
Microsoft Hyper-V 授權檔，則執行 IFFULL。

System action:

備份未啟動。

User response:

請重試作業，並指定 IFFULL 或 IFINCR 模式。

------------------------------------------------------------------------
ANS2692E

登錄虛擬機器 (VM 名稱) 的檔案空間時發生錯誤。



Explanation:

登錄所指定虛擬機器的檔案空間時發生錯誤。

System action:

此虛擬機器的備份失敗。備份處理程序可以繼續處理其他虛擬機器。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得如何解決此問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2693E

登錄虛擬機器 (VM 名稱) 的檔案空間時發生錯誤。目前正在刪除同名的檔案空間。



Explanation:

登錄所指定虛擬機器的檔案空間時發生錯誤。目前正在 IBM Spectrum Protect 伺服器上刪除同名的檔案空間。

System action:

此虛擬機器的備份失敗。備份處理程序可以繼續處理其他虛擬機器。

User response:

請等待刪除檔案空間完成，然後再次執行備份指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2694W

已對虛擬機器 'VM-name' 啟用應用程式保護；然而， 此虛擬機器包含一或多個磁碟，已超出進行應用程式保護作業所容許的大小上限 2 TB。
必須停用應用程式保護才能備份此虛擬機器。



Explanation:

在使用應用程式保護時，IBM Spectrum Protect 用戶端不備份大於 2 TB 的 VMDK。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

必須停用應用程式保護才能備份指定的虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2695W

正在使用定期完整備份模式；然而，虛擬機器 'VM-name' 包含一或多個磁碟， 已超出定期完整備份模式所容許的大小上限 2 TB。您可以使用
'-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' 選項來從備份排除這些磁碟，或是變更為增量持續備份模式。



Explanation:

在使用定期完整備份模式時，IBM Spectrum Protect 用戶端不備份大於 2 TB 的 VMDK。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

請使用 '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' 選項來從備份排除這些磁碟，或是變更為增量持續備份模式。

------------------------------------------------------------------------
ANS2696E

發現 VM vm name 的控制檔或資料檔已被壓縮，但未刪除刪除重複資料。



Explanation:

在驗證作業期間，資料移轉裝置偵測到伺服器上的一或多個控制檔或資料檔已被壓縮，但未刪除重複資料。
這是無效的，因為無法回復已壓縮但未刪除重複資料的資料。 需要 VM 的漸進式永久完整備份，才能回復漸進式永久增量備份。

System action:

這個 VM 的備份作業根據 VMVERIFYIFAction 選項繼續。

User response:

請對這個虛擬機器執行完整 VM 備份，或者指定 VMVERIFYAction 選項以強制完整 VM 備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2697E

由於名為 'datastore' 的資料儲存庫不存在或處於非作用中，因此無法還原虛擬機器。



Explanation:

備份虛擬機器時虛擬機器所參照的資料儲存庫在您要將該虛擬機器還原至的 ESX/ESXi 上不存在或處於非作用中。

System action:

無法還原虛擬機器。

User response:

請尋找遺漏的資料儲存庫，或在還原 VM 指令上指定 -datastore 選項，以指定要將虛擬機器檔案還原至的現有資料儲存庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2698E

Snapshot 作業失敗。



Explanation:

如果您執行的是 VSS 或 LVSA Snapshot 型作業，有可能是 Snapshot 不夠大，無法包含在建立 Snapshot
之後，對檔案系統所做的所有變更。這可能會導致 Snapshot 無效，使得 IBM Spectrum Protect 用戶端無法讀取
Snapshot。

System action:

所要求的作業已停止。

User response:

檢查用戶端錯誤日誌，以取得與此錯誤相關的其他訊息。執行訊息指示的更正動作，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2699W

匯入 vApp 'vapp 名稱' 的 VM 'vm 名稱' 失敗。



Explanation:

將 VM 從 vSphere 匯入 vCloud vApp 作業失敗。

System action:

vApp 的還原處理繼續執行。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔，以取得 VM 未匯入之原因的相關資訊。 然後，重試作業。 如果問題持續發生，請造訪「IBM
支援中心入口網站」以取得相關資訊，網址為：http://www.ibm.com/support/entry/portal/。

------------------------------------------------------------------------
ANS2700E

無法還原 vApp 'vapp 名稱' 的 VM 'vm 名稱'。 沒有 VM 備份資料。



Explanation:

在 vApp 還原期間，無法還原已還原 vApp 版本中存在的某個 VM，因為未順利備份該 VM。

System action:

還原作業將繼續，嘗試還原任何可用的 vApp 備份資料。

User response:

請檢查用戶端錯誤日誌中可能指出所指定 VM 備份失敗之原因的任何訊息。 如需進一步的協助，請聯絡 IBM Spectrum Protect
技術支援人員。

------------------------------------------------------------------------
ANS2701E

所嘗試的資料庫作業未順利完成，請檢查錯誤日誌，以取得任何其他資訊。



Explanation:

停止處理程序。

System action:

保留。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得失敗的相關資訊並採取進一步的動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2704E

錯誤：vCenter 伺服器版本的層次低於 ESX 主機版本的層次，或者 VMCUser 選項指定的使用者 ID 沒有足夠的許可權來執行作業。



Explanation:

vCenter 返回一個錯誤，指出授權發生問題。當 vCenter 伺服器版本的層次低於 ESX
主機版本的層次時，可能發生此錯誤。vCenter 伺服器版本的層次必須與 ESX 主機版本的層次相同（或更新）。當 VMCUser
選項指定的使用者 ID 沒有足夠的許可權來執行作業，或者未於 vCenter 伺服器層次套用許可權時，也可能發生此錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證 vCenter 伺服器是否位於正確的層次，並驗證 VMCUser 選項指定的使用者 ID 是否具有足夠的許可權來執行作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2705S

沒有可用於還原的 DB2 UDB 分割區。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器上沒有可用於還原的 DB2 UDB 分割區。 這很有可能是因備份完成之前已中斷前一個備份所造成。
DB2 UDB 資料庫及選取的分割區無法還原。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請使用相同的資料庫、檔案及日期準則，來發出 IBM Spectrum Protect 用戶端指令 QUERY DB2UDB 指令與
-DETAIL 參數，以查看是否有任何資料庫分割區可用來進行還原。 或者，從不同的備份中還原 DB2 UDB 資料庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2706E

還原類型作業 'type' 不容許使用選項 VMBACKUPLOCATION=value。



Explanation:

作業失敗。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請從指令行移除選項 VMBACKUPLOCATION，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS2707W

指定了 VMBACKUPLOCATION 選項值 BOTH。 虛擬機器 'VM-name' 的本端備份失敗，但伺服器備份已完成。



Explanation:

本端備份失敗。 僅伺服器備份順利完成。

System action:

處理已完成。

User response:

聯絡系統管理者來解決導致本端備份失敗的問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS2708E

虛擬機器 'VM-name' 的一或多個磁碟位於虛擬磁區資料儲存庫中。 不容許本端備份。 如果指定了 VMBACKUPLOCATION 選項值
BOTH，則伺服器備份將繼續。



Explanation:

只有虛擬磁區資料儲存庫中的虛擬機器才支援本端備份。

System action:

如果指定了 VMBACKUPLOCATION=BOTH，則繼續執行處理程序。

User response:

如果您要本端備份，請聯絡系統管理者來重新配置虛擬機器，然後重試該備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2709E

虛擬機器 'VM-name' 的 Snapshot 已在備份後移除。



Explanation:

虛擬機器 Snapshot 已在備份後被其他應用程式或處理程序移除。 此移除毀損了備份，它無法還原或裝載。

System action:

已停止處理程序。

User response:

從此虛擬機器的 IBM Spectrum Protect 伺服器中刪除本端備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2710E

虛擬機器 'VM-name' 已從庫存中移除。



Explanation:

虛擬機器已從庫存中移除。 此移除使所有本端備份失效。

System action:

已停止處理程序。

User response:

從此虛擬機器的 IBM Spectrum Protect 伺服器刪除所有本端備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2711E

在備份期間，虛擬機器 'VM-name' 的 Snapshot 已移除。



Explanation:

在備份期間，虛擬機器 Snapshot 已被其他應用程式或處理程序移除。此移除會毀損備份，變得無法使用。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

確保在備份期間，其他應用程式或處理程序未移除或修改虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2712W

虛擬機器 'name' 的 VMware 工具正在執行，但 VMware 工具過期。



Explanation:

必須已安裝受支援的 VMware 工具版本，並且處於執行中及現行狀態，才能完成虛擬機器備份。

System action:

備份作業失敗。

User response:

請驗證已安裝受支援的 VMware 工具版本，並且處於執行中及現行狀態。 然後，重試備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2713E

虛擬機器 'VM-name' 處於無效連線狀態 '狀態'。 結果，無法進行備份。



Explanation:

若要備份虛擬機器，其必須處於「已連接」狀態以進行存取。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

請將虛擬機器狀態恢復為「已連接」，然後重試備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2714W

指定的 'dest' 備份目的地管理類別 'mc' 是無效的。將使用預設的管理類別。



Explanation:

無。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以執行 DB2 UDB 的配置公用程式，並指定有效的管理類別。

------------------------------------------------------------------------
ANS2715E

虛擬機器 'VM-name' 配置為容錯虛擬機器。 結果，無法進行備份。



Explanation:

vSphere 不容許使用 vStorage API for Data Protection 對容錯虛擬機器執行 Snapshot 或備份。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

若要使用 vStorage API for Data Protection 備份容錯虛擬機器，請先停用容錯功能。
然後，在備份完成之後再啟用容錯功能。

------------------------------------------------------------------------
ANS2716E

背景複製處理程序仍擱置於本端硬體上。除非背景複製處理程序已完成，否則將無法起始還原作業。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

請等到背景複製處理程序完成之後，再重試還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2717E

多重節點定義未具備刪除伺服器上之專屬備份檔的許可權。



Explanation:

所有的 DB2 UDB 指令都需要多重節點定義具備刪除伺服器上之專屬備份檔的許可權，才能適當調和本端備份儲存庫與伺服器備份儲存庫。

System action:

停止處理程序。

User response:

使 IBM Spectrum Protect 管理者更新多重節點定義，使其具備刪除伺服器上之專屬備份檔的許可權。例如，在 IBM
Spectrum Protect 管理指令行用戶端 上。 dsmadmc update node <multi-node name>
backdelete=yes

------------------------------------------------------------------------
ANS2718W

虛擬機器 'VM-name' 需要 Snapshot 合併。



Explanation:

刪除 Snapshot，但其關聯的磁碟未確定回基本磁碟時，需要 Snapshot 合併。 如果合併未完成，則 Snapshot
磁碟可能會增長並最終填滿資料儲存庫。

System action:

虛擬機器備份將繼續執行。

User response:

請根據適當 VMware vSphere 文件中提供的指示合併虛擬機器 Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS2719E

前一個在 'datetime' 啟動且使用新備份所需資源的備份仍在擱置中。



Explanation:

除非完成前一個備份，否則將無法執行新的備份。

System action:

停止處理程序。

User response:

請等到前一個備份完成之後，再開始另一個本端備份。或者，您也可以使用不同的 copyType
值來執行本端備份。新的備份版本重覆使用本端備份資源之前，IBM Spectrum Protect
本端備份原則僅容許在任何時間上擱置一個漸進式和一個完整背景複製。新的本端備份將使背景複製備份處於擱置中狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS2720W

無法執行指令 'command'。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法執行指令。可能的原因 - 找不到指令直譯器。請驗證用於尋找指令直譯器的 ComSpec 及
PATH 環境變數。未定義 ComSpec 或 PATH，或未正確定義。

System action:

指令未執行。否則，處理將嘗試繼續執行。

User response:

請更正用於尋找指令直譯器的 ComSpec 及 PATH 環境變數。如果您不確定如何進行此更正，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS2721E

虛擬機器正處於無效連線狀態。因此，無法進行備份。



Explanation:

因為連線狀態無效，所以一或多個虛擬機器備份失敗。 虛擬機器必須處於「已連接」狀態才能進行備份存取。

System action:

此虛擬機器的處理程序停止

User response:

請檢查主控台輸出與錯誤日誌，以取得連線狀態無效的原因相關資訊。 請更正所有問題，並嘗試備份失敗的虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2722E

本端儲存庫沒有足夠的空間可完成此備份。



Explanation:

本端儲存庫的可用空間不足，無法執行此備份作業的
snapshot。如果管理類別所保有的本端版本數多於在配置時本端儲存庫上配置的空間，或者，已變更應用程式配置（例如之前配置的空間不足），即可能會發生此情況。

System action:

無。

User response:

請執行配置精靈，以驗證 IBM Spectrum Protect 配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2723E

HSMBACKENDMODE 選項設定為 IBM Spectrum Protect 時，REAdstartsrecall 選項的 UNDEF
值無效。



Explanation:

只有在 HSMBACKENDMODE 選項設定為 TSMFREE 時，REAdstartsrecall 選項的 UNDEF 值才有效。

System action:

作業已停止。 跳過此檔案。

User response:

如果 HSMBACKENDMODE 選項設定為 IBM Spectrum Protect，請將 REAdstartsrecall 選項設定為
YES 或 NO。

------------------------------------------------------------------------
ANS2725E

IBM Spectrum Protect 應用程式保護無法在訪客 VM 'VM' 上登錄 IBM Spectrum Protect VSS
提供者。



Explanation:

在資料移轉裝置上指定的訪客 VM 認證沒有正確的必要 Windows 許可權以進行應用程式保護。

System action:

應用程式保護 VM 備份處理停止。

User response:

確保為訪客 VM 指定的認證具有正確的必要 Windows 許可權以進行應用程式保護類型 VM 備份。使用手冊說明備份及還原 Microsoft
Exchange 與 Microsoft SQL Servers 應用程式資料所需要的正確許可權。

------------------------------------------------------------------------
ANS2729E

作業系統指令 'command' 失敗；rc=rc。



Explanation:

無。

System action:

處理程序已停止。

User response:

如需此失敗的相關資訊，請檢查作業系統的回覆碼。請以手動方式發出失敗指令，以查看是否有相同的失敗發生。

------------------------------------------------------------------------
ANS2730E

dsmmigrate 指令無法取得 IBM Spectrum Scale 節點清單。



Explanation:

由於非預期的內部錯誤，dsmmigrate 指令無法取得 IBM Spectrum Scale 節點的清單。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請聯絡您的系統管理者，以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2731E

BACKUP VM 指令失敗，因為 Data Protection for VMware 授權檔不存在或無效。



Explanation:

BACKUP VM 指令需要 Data Protection for VMware 授權檔。

System action:

未處理此指令。

User response:

安裝 Data Protection for VMware 或 Data Protection for VMware 的授權檔，然後重試該指令。
或者從已安裝 Data Protection for VMware 授權檔的主機重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2732E

BACKUP VM 指令失敗，因為 Data Protection for Microsoft Hyper-V 授權檔不存在或無效。



Explanation:

BACKUP VM 指令需要 Data Protection for Microsoft Hyper-V 授權檔。

System action:

未處理此指令。

User response:

安裝 Data Protection for Microsoft Hyper-V 或 Data Protection for Microsoft
Hyper-V 的授權檔，然後重試該指令。 或者從已安裝 Data Protection for Microsoft Hyper-V
授權檔的主機重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2733E

需要 Windows Management Instrumentation (WMI) 服務的作業失敗，錯誤為
'errorstring'。由於專用權不足，已拒絕 IBM Spectrum Protect 存取 WMI 系統。



Explanation:

Windows 已拒絕存取 Windows Management Instrumentation (WMI)
資源、物件或作業。此程式許可權不足，無法執行所要求的作業。

System action:

執行需要 Windows Management Instrumentation 服務的作業。

User response:

提升指派給 IBM Spectrum Protect 的許可權，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2734E

需要 Windows Management Instrumentation (WMI) 服務的作業失敗，錯誤為
'errorstring'。應用程式介面不存在。



Explanation:

因為 Windows Management Instrumentation (WMI) 類別未登錄或已變為取消登錄，所以發生此錯誤。向
Windows 特性登錄 WMI 類別。

System action:

起始設定 Windows Management Instrumentation 物件失敗。

User response:

請登錄適當 Windows 特性的 Windows Management Instrumentation 類別。

------------------------------------------------------------------------
ANS2735W

由於 HSMOPTIMIZEDRECALLONLY 選項封鎖了所有選擇性及透通恢復。 下一個 24 小時之內將不會重新發出此訊息。



Explanation:

如果 HSMOPTIMIZEDRECALLONLY 選項設為 YES，則僅接受最佳化恢復。

System action:

已封鎖恢復。

User response:

停用 HSMOPTIMIZEDRECALLONLY 選項並重新啟動 HSM 常駐程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS2736E

接收到來自遠端 IBM Spectrum Protect 檔案系統代理站的非預期回應。 動詞 ：verb 遠端主機 ：host 回覆碼 ：rc
原因碼 ：rs 訊息字串 ：msg-string



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2737W

未裝載 VM 中的任何磁碟，因為在備份期間已排除所有磁碟。



Explanation:

無法裝載 VM 中的任何磁碟，因為在備份期間已排除所有磁碟，或 VM 未包含任何磁碟。

System action:

作業已停止。

User response:

如果必須從受影響的檔案系統或磁區回復檔案，請確保至少有一個磁碟包括在備份中。

------------------------------------------------------------------------
ANS2738W

無法回復 'filename'，因為 process 正在使用該檔案。



Explanation:

另一個處理程序（dsmmigrate 或 dsmrecalld）正在使用該檔案。

System action:

回復中不包括檔案。

User response:

請等待關閉該檔案，然後在必要時重試回復。

------------------------------------------------------------------------
ANS2739W

無法回復 'filename'，因為節點 node-ID 上的移轉處理程序或恢復處理程序正在存取相同的檔案。



Explanation:

移轉處理程序可能在另一個節點上執行。

System action:

回復中不包括檔案。

User response:

請在另一個節點上執行回復。

------------------------------------------------------------------------
ANS2740E

vApp 還原作業失敗。



Explanation:

vApp 還原作業失敗。 請檢查錯誤日誌，以取得為何作業失敗的詳細資料。

System action:

處理程序已停止

User response:

檢閱主控台輸出與錯誤日誌，以取得問題相關詳細資料。 請修正問題，然後重新啟動作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2741E

無法回復物件 'file-name'。



Explanation:

當 dsmmigrate 嘗試回復檔案時發生錯誤。

System action:

回復中不包括檔案。

User response:

檢查用戶端錯誤日誌中與此錯誤相關的其他訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2742W

回復中不包括檔案 'file-name'。



Explanation:

回復中不包括該檔案，因為： 1) 它是常駐檔案。 2) 移轉/恢復處理程序目前正在執行，並且正在使用檔案。 3)
找不到損毀回復資訊，並且無法回復檔案。 4) 在不同的 IBM Spectrum Scale
節點上找到損毀回復資訊，不知道要使用的損毀回復資訊。

System action:

回復中不包括檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2744I

已使用 'value' 的值啟用 TESTFLAG DB2。



Explanation:

無。

System action:

此訊息為參考資訊。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2745E

找不到指派給 Hyper-V 虛擬機器 'virtualmachinename' 的虛擬磁碟。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端偵測到「虛擬機器」已指派一個無法聯繫的磁碟。 磁碟可能已移動或刪除。 找不到磁碟時，無法擷取
Snapshot。

System action:

IBM Spectrum Protect 在指派的路徑中找不到虛擬磁碟。

User response:

檢查虛擬磁碟尚未移動或刪除，並將虛擬機器配置更新為符合檔案系統的任何變更。

------------------------------------------------------------------------
ANS2746E

指派給 Hyper-V 虛擬機器 'virtualmachinename' 的虛擬磁碟是 VHD 或無效的格式。您只能以 VHDX
格式備份虛擬磁碟。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端偵測到虛擬機器指派的磁碟為 VHD 格式，或是無法辨識或不受支援的格式。如果磁碟為 VHDX
格式，則表示可能已毀損。

System action:

IBM Spectrum Protect 在準備備份虛擬機器時，發現虛擬磁碟為 VHD 格式或無法辨識的格式。

User response:

如果虛擬磁碟的格式為 VHD，則具有數個選項：從虛擬機器移除 VHD，將虛擬磁碟從 VHD 格式轉換為 VHDX 格式，或調整
DOMAIN.VMFULL 以從備份跳過虛擬機器。如果磁碟為 VHDX 格式，請檢查磁碟尚未毀損。

------------------------------------------------------------------------
ANS2747E

指派給 Hyper-V 虛擬機器 'virtualmachinename' 的 AVHDX 虛擬磁碟找不到母項磁碟。 只能在找到母項時擷取
Snapshot。



Explanation:

AVHDX 格式指定可指向母項 AVHDX 或 VHDX 檔案的內部欄位。 如果找不到母項，則表示磁碟無效，Snapshot 將失敗。

System action:

處理程序探索到一個連接到虛擬機器的 AVHDX，並嘗試尋找母項 AVHDX 或 VHDX 檔案。

User response:

檢查母項 AVHDX 或 VHDX 檔案是否仍存在，且尚未移動或刪除。 傳回母項 AVHDX 及/或 VHDX 檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS2748E

指派給 Hyper-V 虛擬機器 'virtualmachinename' 的虛擬磁碟已超出容量上限。IBM Spectrum Protect
用戶端無法使用超出 2TB 限制的磁碟備份虛擬機器。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端偵測到虛擬機器指派的磁碟容量超出 2TB。增量持續備份目前不支援超出 2TB 的虛擬磁碟。

System action:

在排定進行備份的虛擬機器上，IBM Spectrum Protect 發現虛擬磁碟的容量超出 2TB。

User response:

有數個可用選項：從虛擬機器移除磁碟，將磁碟縮減為 2TB 以下，將資料複製到容量在 2TB
以下的虛擬磁碟。即使增量備份無法使用，完整備份類型也一律與超過 2TB 的磁碟相容。

------------------------------------------------------------------------
ANS2749E

請參閱 Microsoft Technote KB2771882。指派給 Hyper-V 虛擬機器 'virtualmachinename'
的虛擬磁碟包含「叢集共用磁區」及本端磁區上的檔案。無法擷取此配置中的虛擬機器 Snapshot。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端偵測到虛擬機器具有位於本端磁區及「叢集共用磁區」上 Snapshot
中的檔案。嘗試在此配置中對虛擬機器擷取 Snapshot 一律會導致失敗。此錯誤記載在 Microsoft Technote KB2771882
中。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端探索到在擷取 Snapshot 之前，虛擬機器具有位於本端磁區及叢集共用磁區上的檔案。

User response:

檢查所有磁碟及配置檔都在本端磁區或叢集共用磁區上。必要的話，執行儲存體移轉以移動磁碟及/或配置檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS2750E

Hyper-V 虛擬機器 'virtualmachinename' 目前正在進行下列其中一項作業： * 建立本端 Snapshot * 套用本端
Snapshot * 刪除本端 Snapshot * 匯出虛擬機器 * 合併虛擬機器 * 磁區 Snapshot 服務 (VSS)
Snapshot * 還原 * 合併差異分析磁碟 上述作業會阻止取得 Hyper-V VSS Snapshot。
請等待作業完成或取消，以執行備份。



Explanation:

部分虛擬機器管理作業會干擾虛擬機器 VSS Snapshot。在備份要求期間，偵測到其中一項作業。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端探索到虛擬機器目前正在進行的作業將阻止擷取「磁區 Snapshot 服務」Snapshot。

User response:

取消或等待現行虛擬機器管理作業完成，然後重試備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS2751E

RESTORE VM 指令失敗，因為 Data Protection for VMware 授權檔不存在或無效。



Explanation:

RESTORE VM 指令需要 Data Protection for VMware Hyper-V 授權檔。

System action:

未處理此指令。

User response:

安裝 Data Protection for VMware 或 Data Protection for VMware 的授權檔，然後重試該指令。
或者從已安裝 Data Protection for VMware 授權檔的主機重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2752E

RESTORE VM 指令失敗，因為 Data Protection for Microsoft Hyper-V 授權檔不存在或無效。



Explanation:

BACKUP VM 指令需要 Data Protection for Microsoft Hyper-V 授權檔。

System action:

未處理此指令。

User response:

安裝 Data Protection for Microsoft Hyper-V 或 Data Protection for Microsoft
Hyper-V 的授權檔，然後重試該指令。 或者從已安裝 Data Protection for Microsoft Hyper-V
授權檔的主機重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2753I

建立與 node 節點的內部用戶端通訊。



Explanation:

無。

System action:

此訊息僅供參考。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2785I

正在收集現行的 DB2 配置以進行 'type' 還原。



Explanation:

無。

System action:

此訊息為參考資訊。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2790E

存取 NetApp Filer 'filer_name' 上的儲存體虛擬機器 'svm_name' 時發生錯誤。



Explanation:

無法在指定的檔案管理器上存取指定的「儲存體虛擬機器」。請確保儲存體虛擬機器存在，且正在指定的檔案管理器上執行，以及虛擬機器已使用 SET
NETAPPSVM 指令，正確地與檔案管理器相關聯。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確保儲存體虛擬機器正在指定的檔案管理器上執行，且已使用 dsmc set netappsvm
指令，正確地設定檔案管理器與儲存體虛擬機器之間的關聯。

------------------------------------------------------------------------
ANS2798E

無法啟動從用戶端節點 'nodename' 多重節點 'multi-node' 到位於 'ip-address:ip-port'
位址之用戶端的階段作業。 回覆碼為 rc。



Explanation:

無。

System action:

此訊息為參考資訊。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2799E

與另一個用戶端進行階段作業期間發生錯誤。 請檢查錯誤日誌以取得任何相關資訊。



Explanation:

此訊息保留給 DB2 UDB。

System action:

保留。

User response:

此訊息保留給 DB2 UDB。

------------------------------------------------------------------------
ANS2800W

找不到 IBM Spectrum Protect 程序。



Explanation:

QUERY PIDS 指令無法識別正在系統上執行的任何已知的 IBM Spectrum Protect 程序。 如果使用 -FILTER
選項，則找不到符合過濾規格的程序。

System action:

無。

User response:

如果需要使用 dsmtrace 來啟用或停用正在執行的用戶端程序追蹤，請確定此用戶端已經在執行中。 如果使用 -FILTER
選項，請用不同的過濾規格來重試指令。 您可以使用 -FILTER=* 來顯示正在系統上執行的所有程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS2801E

dsmtrace 公用程式無法連線指定的程序。



Explanation:

當指定的處理程序 ID 非作用中時通常會出現這則訊息。

System action:

無。

User response:

如果需要使用 dsmtrace 來啟用或停用正在執行的用戶端程序追蹤，請確定此用戶端已經在執行中。 使用 dsmtrace QUERY PIDS
指令來識別正在執行的用戶端程序，然後重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2802I

已停用追蹤。



Explanation:

無。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2803E

無法停用追蹤。



Explanation:

嘗試停用指定程序的追蹤時發生問題。 這則訊息的前後通常伴隨著其他更清楚的訊息。

System action:

沒有改變指定程序的追蹤狀態。

User response:

關於此錯誤的詳細資訊，請檢閱這則訊息前後的訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2804W

已啟用追蹤。忽略 -TRACEFILE、-TRACEMAX 及 -TRACESEGSIZE。



Explanation:

如果只針對用戶端程序來啟用追蹤，只有 -TRACEFLAGS 選項會有影響。

System action:

在用戶端程序上已設定 -TRACEFLAGS 選項。忽略 -TRACEFILE、-TRACEMAX 及 -TRACESEGSIZE。

User response:

如果需要修改 -TRACEFILE、-TRACEMAX 或 -TRACESEGSIZE 設定， 首先您必須使用 dsmtrace DISABLE
指令來停用用戶端程序的追蹤。 然後執行 dsmtrace ENABLE 指令以配置想要的追蹤設定。 如果不需要修改這些設定，您可以忽略這則訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2805I

已啟用追蹤。



Explanation:

無。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2806E

無法啟用追蹤。



Explanation:

嘗試啟用指定程序的追蹤時發生問題。 這則訊息的前後通常伴隨著其他更清楚的訊息。

System action:

沒有改變指定程序的追蹤狀態。

User response:

關於此錯誤的詳細資訊，請檢閱這則訊息前後的訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS2807E

指定給 command-name 指令的參數數目不正確。



Explanation:

使用了太少或太多參數來呼叫指定的指令。

System action:

不處理指令。

User response:

請使用正確的參數數目來重試指令。 如需 dsmtrace 指令語法的相關資訊，請執行 \"dsmtrace help\"。

------------------------------------------------------------------------
ANS2808W

「依據 Snapshot 差異的增量備份」在 NetApp/N-Series 檔案管理工具磁區 '磁區名稱' 上，找不到所登錄的基本
Snapshot '登錄的基本名稱'。將使用 Snapshot '舊版的基本名稱' 作為基本 Snapshot。



Explanation:

「依據 Snapshot 差異的增量備份」在指定的 NetApp/N-Series 檔案管理工具磁區上，找不到指定的已登錄基本
Snapshot。 將使用最近的現有 Snapshot（它比所登錄的基本 Snapshot 更舊）作為現行基本 Snapshot。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS2809E

輸入檔中的 backupid 'backupid:' 與正在還原的虛擬機器名稱 'vmname:' 不符。



Explanation:

輸入檔中指定的 backupid 與虛擬機器名稱之間有差異

System action:

無法還原虛擬機器。

User response:

請確認指定的 backupid 符合您正嘗試還原的虛擬機器名稱，方法為重新執行 inquire_detail
指令，並進行任何必要的更正動作，然後再重試還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS2810E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 輸入檔 '輸入檔' 似乎是空的。



Explanation:

處理「輸入檔」時，找不到任何項目來操作。

System action:

作業無法繼續處理空清單。

User response:

請確認輸入檔不是空的，並且包含有效的輸入。如果檔案不是空的，
可能是在讀取檔案時發生錯誤，請檢查錯誤日誌，瞭解在讀取檔案期間是否找到任何錯誤。若有找到錯誤，請進行必要的更正，然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2811E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 找不到資料中心節點 '資料中心節點名稱'
適合的資料移轉裝置代理程式。



Explanation:

處理與指定「資料中心節點」之間的 Proxy 關係時，偵測不到任何適當的資料移轉裝置相符項

System action:

如果沒有有效的資料移轉裝置，作業無法繼續。

User response:

請使用您的「IBM Spectrum Protect 管理者」，來確定「資料中心節點」已將 Proxy 權限授與您的「資料移轉裝置節點」。

------------------------------------------------------------------------
ANS2812E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 在「IBM Spectrum Protect
伺服器」上找不到名稱為 '資料移轉裝置節點名稱' 的「資料移轉裝置」節點。



Explanation:

處理與指定「資料中心」節點和「資料移轉裝置」節點之間的 Proxy 關係時，偵測不到任何適當的「資料移轉裝置」節點名稱相符項。

System action:

如果沒有有效的「資料移轉裝置節點」名稱，作業無法繼續。

User response:

請確定指定的「資料移轉裝置」節點名稱為有效的 IBM Spectrum Protect 節點名稱，且節點已建立適當的 Proxy 關係。

------------------------------------------------------------------------
ANS2813E

「IBM Spectrum Protect 伺服器」傳回 'datamover nodename' 的空網址或埠號。



Explanation:

查詢「IBM Spectrum Protect 伺服器」以取得「資料移轉裝置」的網址和埠號時，伺服器針對其中一值傳回了零。

System action:

如果沒有有效的「資料移轉裝置」網址和埠號，作業無法繼續。

User response:

原因通常是「資料移轉裝置」未啟動。請登入「資料移轉裝置」主機，並且啟動或重新啟動 DSMCAD 服務， 然後重試 IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments 指令。如果問題仍在，請使用「IBM Spectrum Protect
伺服器管理者」，檢查「IBM Spectrum Protect 伺服器」活動日誌來識別問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS2814E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 在處理輸入檔 '輸入檔'
時偵測到錯誤。'specifier' 似乎是空的或無效。



Explanation:

剖析「輸入檔」時，發生錯誤。

System action:

如果虛擬機器的指定無效，作業無法繼續。

User response:

原因通常是虛擬機器名稱或其他 ID 是空的。請檢查並確定「輸入檔」中所有項目的語法都正確，且虛擬機器名稱不是空的，然後重試該項作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2815E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 在剖析輸入檔 '輸入檔' 中的 '讀取字行'
時，偵測到錯誤。



Explanation:

剖析「輸入檔」時，發生錯誤。

System action:

如果「輸入檔」中的指定無效，作業無法繼續。

User response:

原因可能是虛擬機器名稱或其他 ID 是空的。請檢查並確定「輸入檔」中所有項目的語法都正確，且虛擬機器名稱不是空的，然後重試該項作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2816E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定「IBM Spectrum
Protect 伺服器 IP 位址」。



Explanation:

剖析指令行選項時，偵測到空的「伺服器」位址。

System action:

如果沒有有效的「IBM Spectrum Protect 伺服器」網址，作業無法繼續。

User response:

原因可能是 VMCLI 設定檔含有空的 VE_TSM_SERVER_NAME 項目。請檢查 VMCLI 設定檔是否配置成指定正確的「IBM
Spectrum Protect 伺服器」位址。

------------------------------------------------------------------------
ANS2817E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定「vCenter 指令行」介面節點名稱。



Explanation:

剖析指令行選項時，偵測到空的「vCenter 指令行」介面節點名稱。

System action:

如果沒有有效的「vCenter 指令行」介面節點名稱，作業無法繼續。

User response:

原因可能是 VMCLI 設定檔含有空的 VE__TSMCLI_NODE_NAME 項目。請檢查 VMCLI
設定檔是否配置成指定正確的「vCenter 指令行」介面節點名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS2818E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定「IBM Spectrum
Protect 伺服器」埠。



Explanation:

剖析指令行選項時，偵測到空的「IBM Spectrum Protect 伺服器」埠。

System action:

如果沒有有效的「IBM Spectrum Protect 伺服器」埠，作業無法繼續。

User response:

原因可能是 VMCLI 設定檔含有空的 VE_TSM_SERVER_PORT 項目。請檢查 VMCLI 設定檔是否配置成指定正確的「IBM
Spectrum Protect 伺服器」埠。

------------------------------------------------------------------------
ANS2820E

已發生岔斷。 現行作業會結束，且用戶端會關閉。



Explanation:

當處理程序被岔斷信號（例如 CTRL-BREAK 或 CTRL-C）岔斷時會發出此訊息。

System action:

作業及處理程序會立即結束。

User response:

請重新啟動作業（若想要時）。

------------------------------------------------------------------------
ANS2821E

資料移轉裝置節點 'datamover nodename' 的 CAD 服務未在執行中。



Explanation:

資料移轉裝置的 CAD 服務未在執行中。

System action:

沒有與資料移轉裝置 CAD 服務之間的連線，作業無法繼續進行。

User response:

請確保資料移轉裝置 CAD 服務正在執行，並且該節點已建立適當的 Proxy 關係。

------------------------------------------------------------------------
ANS2822E

資料移轉裝置無法連接至 IBM Spectrum Protect 伺服器。



Explanation:

沒有與所指定 IBM Spectrum Protect 伺服器之間的連線。

System action:

沒有與該伺服器之間的連線，作業無法繼續進行。

User response:

原因可能是：dsm.opt 或 dsm.sys 檔中的伺服器名稱拼寫不正確；使用的伺服器不正確；發生通訊故障或防火牆問題；或已拔除網路纜線。

------------------------------------------------------------------------
ANS2824E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定代表 vCenter 的節點名稱。



Explanation:

剖析指令行選項時，偵測到空的 vCenter 節點名稱。

System action:

如果沒有有效的 vCenter 節點名稱，作業無法繼續。

User response:

原因可能是 VMCLI 設定檔含有空的 VE_VCENTER_NODE_NAME 項目。請檢查 VMCLI 設定檔是否配置成指定正確的
vCenter 節點名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS2825E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定代表「資料中心」的節點名稱。



Explanation:

剖析指令行選項時，偵測到空的資料中心節點名稱。

System action:

如果沒有有效的資料中心節點名稱，作業無法繼續。

User response:

原因是未傳遞「-d 資料中心節點名稱」到指令行。請重試作業，並確定已將「-d 資料中心節點名稱」傳遞到指令行呼叫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2826E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定代表「vCenter
資料移轉裝置」的節點名稱。



Explanation:

剖析指令行選項時，偵測到空的「資料移轉裝置」節點名稱。

System action:

如果沒有有效的「資料移轉裝置」節點名稱，作業無法繼續。

User response:

原因是未傳遞「-o 資料移轉裝置節點名稱」到指令行。請重試作業，並確定已將「-o 資料移轉裝置節點名稱」傳遞到指令行呼叫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2827E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定輸入檔。



Explanation:

剖析指令行選項時，偵測到空的或不存在的輸入檔名稱。

System action:

如果沒有有效的輸入檔名稱，作業無法繼續。

User response:

原因是未傳遞「-I 輸入檔名稱」到指令行。請重試作業，並確定已將「-I 輸入檔名稱」傳遞到指令行呼叫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2828E

指定的檔案系統不支援映像檔作業。



Explanation:

指定的檔案系統不支援映像檔備份與還原。

System action:

未執行所要求的映像檔作業。

User response:

請選擇另一個物件。

------------------------------------------------------------------------
ANS2829E

GPFS 不支援映像檔作業。



Explanation:

GPFS 磁區不支援映像檔備份與還原。

System action:

未執行所要求的映像檔作業。

User response:

請選擇另一個物件。

------------------------------------------------------------------------
ANS2830E

指定的參數數目不正確。



Explanation:

使用太少或太多參數來呼叫指定的指令。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用正確的參數數目來重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2831E

無法在 'volume-name' 上執行依據 Snapshot 差異的增量，因為它屬於類型 'type'，且不是 NetApp/N 系列
'fsType' 磁區。



Explanation:

指定的磁區無法用於執行 NetApp/N 系列 Snapshot 差異增量作業。 此磁區未對應於 Network Appliance 或 N
系列 NAS 磁區的 NFS 裝載點或 CIFS 共用磁碟機。 此失敗的一種可能原因是，只能針對 AIX/Linux 平台上的 NetApp/N
系列 NFS 磁區或 Windows 平台上的 CIFS 磁區執行 Snapshot 差異增量備份。

此失敗的另一種可能原因是，未正確選取磁區的 qtree 安全樣式。 如果在 Windows 上對映 CIFS 磁區，請確保安全樣式設定為
NTFS。 如果磁區裝載為 NFS，請確保安全樣式設定為 UNIX。

System action:

處理程序停止。

User response:

使用具有正確安全樣式的 NetApp/N 系列 NFS 或 CIFS 磁區，來重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2832E

filespace name 的依 Snapshot 差異增量失敗。 如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。



Explanation:

無法執行 NAS NFS/CIFS 的依 Snapshot 差異增量作業。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請根據錯誤日誌中的資訊來採取適當的動作。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS2834E

您必須是 root 使用者，才能執行使用 Snapshot 差異的遞增式備份。



Explanation:

無法執行使用 Snapshot 差異的 NAS NFS/CIFS 遞增式備份作業，因為使用者不是 root。

System action:

處理程序停止。

User response:

請以 root 使用者來重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2835E

「使用 Snapshot 差異的增量備份」在此平台上不受支援。



Explanation:

使用 Snapshot 差異的 NetApp NFS/CIFS 增量備份作業僅在 Linux 和 Windows 平台上受支援。

System action:

處理程序已停止。

User response:

重試增量作業，但不使用 snapdiff 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2836E

只有完整磁區才能使用以 Snapshot 差異來執行的遞增式備份作業。 是局部磁區或 qtree。



Explanation:

基於下列其中一個原因，無法在裝載或被對映磁區上執行使用 Snapshot 差異的 NAS NFS/CIFS 遞增式備份作業： 1) 磁區實際上是
qtree。 2) 磁區不是完整磁區，未裝載或對映至磁區的根目錄。

System action:

處理程序停止。

User response:

請指定整個 NAS NFS 或 CIFS 磁區來重試遞增式備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2837E

無法存取檔案管理器 '' 的必要已儲存 NetApp 檔案管理器認證（使用者 ID 與密碼）。 請確保已正確地指定 SET PASSWORD
-TYPE=FILER 指令以儲存認證。



Explanation:

指定 NetApp Filer 的使用者 ID 與密碼尚未配置，或者已不正確地指定。

System action:

處理程序停止。

User response:

使用 'set password -type=filer' 指令，以定義指定 NetApp Filer 的使用者 ID 與密碼，然後重試
Snapshot 差異備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2838W

檔案路徑 '檔名' 超出 HSM 路徑長度上限。



Explanation:

您嘗試移轉之檔案的路徑名稱過長。

System action:

已跳過檔案而不移轉。

User response:

請將檔案放在較短的路徑上，使它們可以移轉。

------------------------------------------------------------------------
ANS2839E

以使用者 ID 'ID 名稱' 來連接 NetApp 編檔器編檔器名稱' 時失敗，發生 ONTAPI 錯誤 '錯誤碼'。
您對此編檔器提供的認證可能不正確。



Explanation:

對指定的編檔器所配置的使用者 ID 及密碼不正確。

如果使用的是 snapdiffhttps 選項，請確定您未指定 vFiler 磁區，因為 vFiler 不支援 HTTPS 傳輸類型。

System action:

處理程序已停止。

User response:

對指定的編檔器而言，請確定您所擁有的認證正確。 請使用 dsmc 設定密碼指令來為編檔器指定正確的認證，然後重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2840E

在 Data ONTAP 版本 'version.modification.submodification' 處，NetApp 檔案伺服器
'file-server-name' 不支援使用 Snapshot 差異的增量備份。



Explanation:

指定之檔案伺服器的 Data ONTAP 版本不支援 Snapshot 差異 API。Data ONTAP 的現行受支援版本為 7.3 -
9.8。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請將檔案伺服器升級至支援的 Data ONTAP 版本，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2841E

只有在 AIX 64 位元和 Linux 86 位元用戶端上，才支援 Snapshot 差異的增量。



Explanation:

只有在 IBM Spectrum Protect AIX 64 位元和 Linux 86 用戶端上，才能提供使用 Snapshot
差異功能的增量備份。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用 IBM Spectrum Protect AIX 64 位元或 Linux 86 用戶端來再次嘗試這個指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS2842E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到 createsnap: 關鍵字發生錯誤。指定
createsnap:yes 的同時也指定了 vmsnapname:VMWare Snapshot 名稱。



Explanation:

剖析 FlashCopy Manager for VMWare 卸載備份的輸入檔時，偵測到 VM Ware Snapshot
處理發生錯誤狀況。不接受同時指定 VMWare Snapshot 名稱與 createsnap:yes。

System action:

如果未指定正確的 createsnap: 與 vmsnapname: 組合，作業無法繼續。

User response:

這是「-I 輸入檔」包含衝突的 createsnap: 與 vmsnapname: 關鍵字輸入的結果。如果您打算為虛擬環境納入 IBM
Spectrum Protect，請使用 FlashCopy Manager 所建立的 VMWare Snapshot，然後指定
createsnap:no 並為 vmsnapname: 關鍵字指定有效的 VMWare Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS2850E

建立 Snapshot 時發生錯誤：磁區 NAS volume 是目的地磁區的 snapmirror。



Explanation:

已嘗試在唯讀 snapmirror 目的地磁區上建立 Snapshot。

System action:

處理程序已停止。

User response:

使用 USEEXISTINGBASE 和 DIFFSNAPSHOT=latest 選項重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2851E

進行 Snapshot 處理時發生錯誤：。



Explanation:

由於在訊息中指定的原因，發生錯誤

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確定指定的磁區處於線上狀態且容許寫入存取。

------------------------------------------------------------------------
ANS2855W

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 在處理輸入檔 '輸入檔' 時偵測到錯誤。 使用
'指定元' 時不應指定 '指定元'。 將忽略此選項。



Explanation:

剖析「輸入檔」時，發生錯誤。

System action:

作業將繼續忽略此參數。

User response:

原因通常是在錯誤選項中使用了 ID。 請檢查「輸入檔」中的選項是否符合所要求的作業，並重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2856E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定代表 vCloud 的節點名稱。



Explanation:

VMCLI 設定檔中未指定代表 vCloud 的節點名稱。

System action:

如果沒有有效的 vCloud 節點名稱，作業無法繼續。

User response:

請在 VMCLI 設定檔的 VE_VCENTER_NODE_NAME 參數中指定 vCloud 節點名稱。 然後，重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2857E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 在剖析輸入檔 '輸入檔' 中的 '讀取字行'
時，偵測到 '作業' 作業需要 '指定元' 選項。



Explanation:

輸入檔中遺漏需要的選項或 ID。

System action:

作業已停止。

User response:

原因可能是遺漏選項或 ID。 請驗證指令的語法以及輸入檔中值的語法是否正確。 然後，重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2858E

無法取得可用 VM 清單以進行備份



Explanation:

無法取得整個 VM 清單，以選擇需要備份的 VM。

System action:

作業已停止

User response:

請驗證與 vCenter 之連線的配置參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS2859E

找不到用於儲存已備份資料的組織 VDC 節點。



Explanation:

找不到用於儲存已備份 vApp 資料的組織 VDC 節點。 此節點必須對映至提供者 VDC 節點。 發生此問題的原因可能是提供者 VDC
節點與組織 VDC 節點之間的對映無效。

System action:

作業已停止

User response:

請跳至「配置」頁面，並按一下「執行配置精靈」以驗證提供者 VDC 節點的對映資訊是否有效。

------------------------------------------------------------------------
ANS2860E

PRESNAPSHOTCMD 指令失敗。 將不執行 Snapshot 差異備份。



Explanation:

PRESNAPSHOTCMD 選項指定的指令必須順利完成，才能執行 Snapshot 差異備份。 如果指令完成時的回覆碼為
0（零），即視同已順利完成。 如果指令完成時有任何其他回覆碼，則視同失敗。 如果指令失敗，則不執行 Snapshot 差異備份。

System action:

用戶端不執行 Snapshot 差異備份作業。

User response:

指出並糾正造成指令失敗的問題。 如果此指令傳回非零的回覆碼才算正常，請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS2861W

POSTSNAPSHOTCMD 指令失敗。



Explanation:

如果 POSTSNAPSHOTCMD 選項指定的指令完成時有非零的回覆碼，則會繼續執行 Snapshot 差異備份作業。
作業在帶有警告層次結果下繼續進行。 POSTSNAPSHOTCMD 指令的結果不會取代來自 Snapshot 差異備份指令的較上層結果。
比方說，如果 Snapshot 差異備份指令完成時的回覆碼為 12，則來自 POSTSNAPSHOTCMD 指令的較低回覆碼不會變更該回覆碼。

System action:

Snapshot 差異備份會繼續進行，但會有至少為 8 的警告回覆碼。

User response:

指出並糾正造成指令失敗的問題。 請考慮將指令封裝在結束時回覆碼一律為零的 Script 中。

------------------------------------------------------------------------
ANS2862E

找不到指定「儲存體虛擬機器」的項目。



Explanation:

SVM 未存在於登錄或密碼檔中。

System action:

未指定任何作業。

User response:

使用者應該使用 Set NetAppSVM 指令登錄 SVM。

------------------------------------------------------------------------
ANS2863E

備份保存用戶端無法載入 vCloud 保護執行時期程式庫。



Explanation:

備份保存用戶端未載入 vCloud 保護執行時期程式庫。

System action:

作業已停止

User response:

驗證用戶端安裝資料夾下的 'plugins' 資料夾中存在 vCloud 執行時期程式庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS2864E

已嘗試 Hyper-V 作業，但在主機系統上未偵測到 Hyper-V 角色。



Explanation:

必須在發生 Hyper-V 作業的主機系統上啟用 Hyper-V 角色。現行主機系統未啟用 Hyper-V 角色或不支援 Hyper-V。

System action:

作業未啟動。

User response:

如果主機系統支援 Hyper-V，那啟用 Hyper-V 角色。 否則，請從支援 Hyper-V 且已啟用 Hyper-V
角色的主機系統重試作業。

如果您要處理 VMware 虛擬機器，請 IBM Spectrum Protect 視窗，並按一下「編輯」> 用戶端喜好設定」>「VM
備份」。按一下「VMWare 完整 VM」或「VMWare 檔案層次」。然後，按一下「確定」。

------------------------------------------------------------------------
ANS2865E

建立或存取虛擬機器 'VM-name' 的虛擬磁碟時發生錯誤。



Explanation:

在還原虛擬機器期間，建立或存取虛擬磁碟時發生錯誤。

System action:

不會還原虛擬機器。

User response:

請參閱用戶端錯誤日誌，以取得錯誤的相關詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2866E

建立虛擬機器 'VM-name' 時發生錯誤。



Explanation:

在還原作業期間，建立虛擬機器時發生錯誤。

System action:

不會還原虛擬機器。

User response:

請參閱用戶端錯誤日誌，以取得錯誤的相關詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2867E

查詢虛擬機器 'VM-name' 時發生錯誤。



Explanation:

在還原作業期間，查詢虛擬機器時發生錯誤。

System action:

不會還原虛擬機器。

User response:

請參閱用戶端錯誤日誌，以取得錯誤的相關詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2868E

移除虛擬機器 'VM-name' 時發生錯誤。



Explanation:

在還原作業期間，移除虛擬機器時發生錯誤。

System action:

不會還原虛擬機器。

User response:

請參閱用戶端錯誤日誌，以取得錯誤的相關詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS2869E

Hypervisor 上的虛擬機器與要還原 'VM-name' 的虛擬機器具有不同的名稱，但具有相同的 ID。不容許還原。



Explanation:

與所還原虛擬機器具有不同名稱但具有相同 ID 的虛擬機器已存在於 Hypervisor 上。

System action:

不會還原虛擬機器。

User response:

請選擇不同的虛擬機器，以還原或刪除現有的虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS2870W

已要求虛擬機器 'vmname' 的增量備份，但虛擬機器缺少現有的回復 Snapshot。將取得完整備份以防止資料遺失。



Explanation:

移除虛擬機器的回復 Snapshot
未重設內部維護的前次順利備份時間。缺少重設會導致虛擬機器的備份時間與硬碟配置之間不一致。完整備份會修正語義不明確並防止資料遺失。

System action:

已偵測到虛擬機器配置中的不一致。

User response:

請避免刪除備份作業之間的回復 Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS2872E

處理程序無法將虛擬機器 'vmname' 的虛擬磁碟使用者 meta 資料項目還原到磁碟 'diskpath'。



Explanation:

嘗試還原磁碟的使用者 meta 資料項目失敗。 磁碟的使用者 meta 資料可能無法存取或無法連接。

System action:

還原虛擬磁碟。

User response:

請檢查使用者專用權是否包括對虛擬磁碟寫入的存取權，或者將磁碟移至可存取的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2873I

已順利還原虛擬機器
'vmname'。如果此虛擬機器還原為叢集，請確保叢集設定可讓已還原的虛擬機器在高可用性模式下操作。可能未自動設定高可用性設定及可以在高可用性模式下操作的偏好
Hypervisor 節點集。



Explanation:

已還原指定的虛擬機器，但還原處理程序未變更 Microsoft Failover Clustering High Availability
設定。如果您還原先前已刪除的虛擬機器，或者如果您將虛擬機器還原為新名稱及位置，則已還原的虛擬機器可能不會作為高可用性資源啟用。透過使用
Microsoft Failover Cluster Manager、System Center Virtual Machine
Manager，或者透過使用 PowerShell cmdlets，啟用此虛擬機器的高可用性。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

使用 Microsoft Failover Cluster Manager、System Center VM 管理程式或 PowerShell
來配置叢集，以容許此虛擬機器在高可用性配置中執行。

------------------------------------------------------------------------
ANS2876E

無法與儲存體虛擬機器 '' 相關聯之存取檔案管理器 '' 的 必要已儲存 NetApp Management Filer 認證（使用者 ID
與密碼）。 請確保已正確地指定 SET PASSWORD -TYPE=FILER 指令以儲存認證。



Explanation:

與指定儲存體虛擬機器相關聯之指定 NetApp 管理檔案管理器的使用者 ID 與密碼尚未配置或已不正確地指定。

已使用 SET NETAPPSVM 指令建立儲存體虛擬機器與管理檔案管理器之間的關聯。已使用 SET PASSWORD -TYPE=FILER
指令儲存管理檔案管理器的認證。

System action:

處理程序停止。

User response:

使用 'set password -type=filer' 指令，以定義指定 NetApp Management Filer 的使用者 ID
與密碼。 使用 'set netappsvm' 指令，以建立儲存體虛擬機器與管理檔案管理器之間的關聯。 確保已正確地指定這兩個指令，然後重試
Snapshot 差異備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2877I

叢集資源 'resourceName' 的重新啟動動作已從 'oldValue' 變更為 'newValue'。



Explanation:

指定的虛擬機器已配置為高可用性，但在還原之前必須先將其刪除。 為了避免叢集服務試圖將虛擬機器失效接手至其他叢集節點，IBM Spectrum
Protect 將指出的叢集資源的 RestartAction 原則設定為 "ClusterResourceDontRestart"。
完成還原之後，IBM Spectrum Protect 會將 RestartAction 設定為其原始值。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

通常不需要執行進一步使用者動作。 但是，如果還原作業被岔斷接著重新啟動，則完成還原之後，必須手動地將資源的 RestartAction
原則更新為其原始值。 在該情況下，請使用本訊息中的資訊來將 RestartAction 原則更新為其原始值。

------------------------------------------------------------------------
ANS2878E

叢集資源 'resourceName' 的重新啟動動作無法從 'oldValue' 變更為 'newValue'。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法變更指定叢集資源的 "RestartAction" 原則。
指定的虛擬機器已配置為高可用性，但在還原之前必須先將其刪除。 為了避免叢集服務試圖將虛擬機器失效接手至其他叢集節點，IBM Spectrum
Protect 嘗試將指出的資源的 RestartAction 原則設定為 "ClusterResourceDontRestart"。
完成還原之後，IBM Spectrum Protect 嘗試將 RestartAction 設定為其原始值。 但是，變更
RestartAction 原則的嘗試不成功。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

完成還原之後，必須手動地將資源的 RestartAction 原則更新為其原始值。 請使用本訊息中的資訊來將 RestartAction
原則更新為其原始值。

------------------------------------------------------------------------
ANS2888E

無法執行 VM 完整 VM 增量備份。 找不到虛擬環境授權檔 (授權檔) 的有效 IBM Spectrum Protect。



Explanation:

找不到授權檔，或因為權限而無法開啟，或檔案毀損。

System action:

系統將回到呼叫程序。

User response:

檢查檔案的權限。查看授權檔是否在正確位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2889I

vApp 'vapp 名稱' 已順利還原為名稱 '新 vapp 名稱'



Explanation:

在將 vApp 還原為指定的名稱時，還原作業成功。

System action:

此訊息僅供參考。

User response:

無需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS2890E

在指定的目標位置上，要還原的檔案已存在，並且已達到具有相同備份日期的副本數目！



Explanation:

在指定的目標位置上，要還原的檔案已存在，並且具有所附加備份日期的檔案副本已存在，並且已達到具有相同備份日期的檔案數目。

System action:

已跳過此檔案。

User response:

如果可以移除相同檔案的副本，或者將檔案還原至不同的位置，請檢查目標位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS2891W

vApp 'vapp 名稱' 已順利還原。 但是，現有 vm 數目 個 VM 中的 失敗的 vm 數目 個未還原。



Explanation:

雖然 vCloud 上的 vApp 還原作業順利完成，但一或多個 VM 未還原。

System action:

作業順利完成。 但是，部分 VM 未還原。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔，以取得 VM 未還原之原因的相關資訊。 然後，重試作業。 如果問題持續發生，請造訪「IBM
支援中心入口網站」以取得相關資訊，網址為：http://www.ibm.com/support/entry/portal/。

------------------------------------------------------------------------
ANS2900E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定掃描網域。



Explanation:

剖析指令行選項時，未偵測到任何掃描網域。 發生此錯誤的原因是未指定 -domain 選項。

System action:

如果沒有有效的掃描網域，作業無法繼續。

User response:

請重新執行作業，並指定 -domain 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2901E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 偵測到未指定網域使用者。



Explanation:

剖析指令行選項時，未偵測到任何網域使用者。 發生此錯誤的原因是未指定 -user 選項。

System action:

如果沒有有效的網域使用者，作業無法繼續。

User response:

請重新執行作業，並指定 -user 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS2902E

使用函數 func-name 儲存網域密碼失敗，回覆碼為 回覆碼。



Explanation:

當函數嘗試儲存網域密碼時發生非預期的寫入權錯誤。 原因是不存在寫入登錄或寫入儲存密碼檔之 Linux 安裝資料夾上的 IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments 的權限。

System action:

作業結束。

User response:

請授與寫入登錄或寫入 Linux 安裝資料夾上的 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
的權限，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2903E

使用函數 func-name 讀取網域密碼失敗，回覆碼為 回覆碼。



Explanation:

當函數嘗試讀取網域密碼時發生非預期的錯誤。

System action:

作業結束。

User response:

在 Windows 上，驗證登錄中是否存在密碼。 在 Linux 上，驗證密碼檔中是否存在密碼。 請重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS2998I

不支援併入/排除檔案 '檔名' 第 號碼 行的選項 '選項'，用戶端會忽略它。



Explanation:

指定的選項是有效的，但現行平台不支援，因此會被用戶端忽略。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

您可以忽略此訊息，或是將該選項從併入/排除檔案中移除。

------------------------------------------------------------------------
ANS3000I

「通信類型」 通信可用於 埠號 埠上。



Explanation:

指定的埠號上可使用到指定的通信。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS3001W

會使用預設語言環境「英文 (美國)」，因為選取的語言環境 "locale" 不受支援。支援的語言環境如下所示：supportedLocales



Explanation:

使用者的系統或瀏覽器的語言環境不受支援。

System action:

系統會預設採用英文（美國）語言環境。

User response:

使用預設語言環境或切換到其中一個支援的語言環境。

------------------------------------------------------------------------
ANS3002I

使用者 「使用者 ID」 (「通信方法」 「位址」) 的階段作業已啟動。



Explanation:

指定使用者的相關階段作業已啟動。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS3003I

新密碼區分大小寫。



Explanation:

您的帳戶已更新為使用區分大小寫的密碼。

System action:

無

User response:

務必記住您輸入的新密碼，包括字元大小寫。 如需詳細資料，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS3004E

已終止使用者 「使用者 ID」 的階段作業 - 輸入的密碼無效。



Explanation:

由於輸入無效的密碼，而終止指定使用者的階段作業。

System action:

終止了指定使用者的階段作業。

User response:

請重新啟動遠端從屬站，並輸入指定使用者的正確密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS3005I

已終止使用者 「使用者 ID」 的階段作業 - 閒置了 「閒置時間（分鐘）」 分鐘。



Explanation:

由於階段作業中沒有任何活動達一段時間（視指定的時間而定）， 而終止指定使用者的階段作業。

System action:

終止了指定使用者的階段作業。

User response:

請重新啟動遠端從屬站，以開始新階段作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3006I

正在處理有關 IBM Spectrum Protect Web 從屬站 (「IP 位址」) 的要求。



Explanation:

正在處理有關 Web 從屬站的要求。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS3007I

IBM Spectrum Protect 「從屬站名稱」 終止中 - 閒置了 「閒置時間（分鐘）」 分鐘。



Explanation:

由於指定的從屬站閒置了一段時間（視指定的時間而定）， 因而正在終止指定的從屬站。 當有需要時，會自動啟動從屬站。

System action:

從屬站程式停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS3008E

解析 'file_name' 時偵測到太多符號鏈結



Explanation:

在嘗試解析檔名時發現太多的符號鏈結。

System action:

略過該檔案。

User response:

確定檔案的符號鏈結沒有循環。

------------------------------------------------------------------------
ANS3009E

找不到「邏輯容體 Snapshot 代理程式」外掛程式庫。



Explanation:

「邏輯容體 Snapshot 代理程式 (LVSA)」外掛程式庫已在安裝用戶端時就安裝好了， 但是卻找不到它。

System action:

未執行所選的作業。

User response:

重試作業。如果問題再度發生，請重新安裝 IBM Spectrum Protect 用戶端軟體。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3010E

Snapshot 精靈作業失敗。



Explanation:

Snapshot 精靈作業失敗，傳回非零的回覆碼。 請檢查錯誤日誌以取得相關資訊。

System action:

未執行所選的作業。

User response:

請檢查錯誤日誌以取得任何錯誤訊息，更正失敗原因後再重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3011E

尚未確定先前的變更。 機器必須先重新開機，才能執行這項作業



Explanation:

前作業要求將機器重新開機以使變更生效， 但是機器尚未重新開機。機器必須先重新開機，才能執行選取的作業。

System action:

未執行所選取的作業。

User response:

請重新啟動機器，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3012E

未安裝邏輯磁區 Snapshot 代理程式。使用「安裝精靈」來配置「線上映像檔」或「開啟檔案支援」，並選擇「邏輯磁區 Snapshot
代理程式」作為 Snapshot 提供者。



Explanation:

已選取的作業需要「邏輯磁區 Snapshot 代理程式」，但此程式尚未安裝。 使用「安裝精靈」來安裝 LVSA。

System action:

未執行所選的作業。

User response:

安裝「邏輯磁區 Snapshot 代理程式」之後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3013E

此作業系統版本不支援指定的 Snapshot 提供者。



Explanation:

您目前正在執行的作業系統版本不支援指定的 Snapshot 提供者。 如果有另一個 Snapshot 提供者可使用，請選取此提供者並重試作業。

System action:

未執行所選的作業。

User response:

如果有另一個 Snapshot 提供者可用，請選取此提供者並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3014E

備份文件 'xml-backup-doc-file' 的公開 Snapshot 失敗。



Explanation:

公開 Snapshot 失敗。

System action:

處理程序已停止

User response:

如需進一步詳細資料，請參閱 dsmerror.log 檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS3015I

埠 port-number 上無法使用 communication-type 通訊，因為該埠正在使用中。請選取選項檔中的唯一埠。



Explanation:

在使用中的埠號上無法使用指定的通訊。

System action:

接收器服務已停止。定義唯一的埠號。重新啟動接收器服務。

User response:

針對每一個服務，定義唯一的埠號。

------------------------------------------------------------------------
ANS3016W

日誌登載型檔案系統 filespace
不再適用於日誌登載服務。在將檔案系統上線之前，不會登載此檔案系統的變更。請檢查系統以判定無法使用檔案系統的原因。



Explanation:

日誌登載服務會定期檢查檔案系統是否仍可用。檢查的頻率是由 tsmjbbd.ini 檔中的 DeferRetryInterval
設定決定。當日誌登載服務遺失與磁碟的連線時，即會顯示此訊息。

System action:

日誌登載服務會定期檢查磁碟是否回到線上。檢查的頻率是由 tsmjbbd.ini 檔中的 DeferRetryInterval 設定決定。

User response:

請檢查系統，以判定無法使用檔案系統的原因。接下來的動作取決於無法使用磁碟的原因。例如，如果快速移除並隨後重新插入磁碟，則可能不需要任何進一步的動作。如果已取代或重新格式化磁碟，則您可能需要先還原該磁碟，然後再回復備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3017W

正在嘗試重新啟動 filesystem 的檔案系統監視器。



Explanation:

針對非預期地變成無法使用的檔案系統，日誌登載服務會嘗試重新啟動檔案系統監視器。

System action:

針對非預期地變成無法使用的檔案系統，日誌登載服務會嘗試重新啟動檔案系統監視器。

User response:

請檢查系統，以判定無法使用檔案系統的原因。接下來的動作取決於無法使用磁碟的原因。例如，如果快速移除並隨後重新插入磁碟，則可能不需要任何進一步的動作。如果已取代或重新格式化磁碟，則您可能需要先還原該磁碟，然後再回復備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3018I

日誌登載型檔案系統 filespace 已在線上。



Explanation:

日誌登載服務會定期檢查檔案系統是否仍無法使用。檢查的頻率是由 tsmjbbd.ini 檔中的 DeferRetryInterval
設定決定。當日誌登載服務重新連接至磁碟時，即會顯示此訊息。

System action:

無。

User response:

請檢查系統，以判定無法使用檔案系統的原因。接下來的動作取決於無法使用磁碟的原因。例如，如果快速移除並隨後重新插入磁碟，則可能不需要任何進一步的動作。如果已取代或重新格式化磁碟，則您可能需要先還原該磁碟，然後再回復備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3019W

找到多個具有相同 GUID 的 Snapshot。GUID：guid。



Explanation:

在「VSS 查詢」作業期間，找到多個具有相同 GUID 的 Snapshot。其可能是一個段落遺留字串

System action:

繼續執行作業

User response:

請使用 VssAdmin 之類的工具來檢查伺服器上的 Snapshot。移除任何無效的項目。

------------------------------------------------------------------------
ANS3100E

無法取得 iSCSI 啟動器名稱。Windows 錯誤是 (error)



Explanation:

系統上未配置 iSCSI 啟動器名稱。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱有關如何配置 iSCSI 啟動器名稱的適當 Microsoft 文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS3101E

虛擬機器 'vmname' 的裝載作業失敗，回覆碼 = return-code。如需更多詳細資料，請檢查 Recovery Agent 日誌。



Explanation:

裝載作業期間發生錯誤。請參閱先前作業的輸出，以識別錯誤原因。

System action:

停止處理程序。

User response:

如需如何解決此問題的相關資訊，請檢閱回復代理程式日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS3102I

'VMNAME' 已順利裝載且備妥



Explanation:

所指定虛擬機器的裝載作業已順利完成。因此，虛擬機器可以立即執行檔案還原作業。

System action:

無。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS3103E

無法載入動態鏈結程式庫 (iscsidsc.dll)。Windows 錯誤是 (error)



Explanation:

在系統上找不到 iSCSI 動態鏈結程式庫 (iscsidsc.dll)。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱有關如何安裝動態鏈結程式庫 (iscsidsc.dll) 的適當 Microsoft 文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS3104E

在 iSCSI 入口網站上找不到目標 遺漏目標為 'target'



Explanation:

iSCSI 入口網站無法探索 IBM Spectrum Protect Recovery Agent 指令行介面建立的所有目標。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱有關如何更正此 iSCSI 入口網站問題的適當 Microsoft 文件。如需 iSCSI 疑難排解資訊，請搜尋
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver。

------------------------------------------------------------------------
ANS3105E

無法連接 iSCSI 入口網站上的所有目標 未連接的目標是 'target'。Windows 錯誤是 (error)



Explanation:

iSCSI 入口網站無法連接 IBM Spectrum Protect Recovery Agent 指令行介面建立的所有已探索目標。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱有關如何更正此 iSCSI 入口網站問題的適當 Microsoft 文件。如需 iSCSI 疑難排解資訊，請搜尋
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver。

------------------------------------------------------------------------
ANS3106E

Windows Configuration Manager 無法掃描新的硬體。Windows 錯誤是 (error)



Explanation:

Windows Configuration Manager 無法偵測新的 iSCSI 磁碟連線。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱有關如何更正此硬體掃描問題的適當 Microsoft 文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS3107E

嘗試擷取磁碟 'disk' 的資訊失敗，且顯示 Windows 錯誤 (error)。



Explanation:

Windows API 呼叫無法擷取磁碟資訊。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱適當的 Microsoft 文件，以取得如何解決此 Windows API 呼叫問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3108W

具有標籤='label' 的磁碟未裝載，因為它在備份期間已排除（原因：'reason'）。



Explanation:

磁碟無法裝載，因為在備份期間已將它排除。 無法從使用此磁碟的任何檔案系統或磁區回復檔案。 排除磁碟的原因可能如下： - 已使用
'exclude.vmdisk' 選項明確排除該磁碟。 - 磁碟是獨立磁碟，無法進行備份。 使用了
'vmprocessvmwithindependent yes' 選項來備份虛擬機器 (VM)，該選項會備份一般磁碟但會排除獨立磁碟。 -
磁碟包含一或多個以實體相容模式 (pRDM) 供應的原始裝置對映磁區，無法備份這些磁區。 使用了 'vmprocessvmwithprdm
yes' 選項來備份虛擬機器，該選項會備份一般磁碟但會排除 pRDM 磁碟。

System action:

作業繼續執行。

User response:

- 如果資料位於一般磁碟上，請確保備份中包括該磁碟。 - 如果資料位於獨立磁碟或 pRDM 磁碟上，請在還原機器上重建該磁碟。
無法還原該磁碟上的資料，因為未備份該磁碟。 - 如果磁區跨一般磁碟與獨立磁碟分段，請使用完整虛擬機器還原而不是檔案層次還原。
請注意，如果磁區的所有或某個部分在獨立磁區（不是 VMware Snapshot 的一部分）間分段，則分段磁區上的資料將不完整。 -
如果必須回復受影響檔案系統或磁區中的檔案，請確保在備份中包括該磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS3109E

因為找不到下列裝載 ID，無法擷取裝載：mountID



Explanation:

以所指定裝載 ID 擷取裝載時發生錯誤。

System action:

停止處理程序。

User response:

不需要回應。

------------------------------------------------------------------------
ANS3110E

無法與 Windows 裝置 'device' 進行通訊。Windows 錯誤是 (error)



Explanation:

Windows API 呼叫無法開啟 Windows 裝置。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱適當的 Microsoft 文件，以取得如何解決此 Windows API 呼叫問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3111E

無法多次裝載相同的動態磁碟。 磁碟 '磁碟' 簽章與另一個線上磁碟的磁碟簽章相同。



Explanation:

無法將第二個磁碟連接至磁碟簽章相同的系統。

System action:

作業已停止。

User response:

必須先卸載具有相同磁碟簽章的另一個磁碟，然後您才能重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3112E

Windows Virtual Disk Service 無法偵測所有新裝置。



Explanation:

Virtual Disk Service VDS 無法存取所有 iSCSI 目標。部分目標已遺漏或未運作。

System action:

作業將回復並停止。

User response:

請判定為何資料移轉裝置無法存取部分 iSCSI 目標。請判定 IBM Spectrum Protect 伺服器是否正確地運作。請判定 iSCSI
服務是否在執行中。請搜尋 Windows 事件日誌，以取得遺漏裝置的問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS3113E

虛擬機器 'name' 具有至少一個鏡映或 RAID5 磁區。鏡映及 RAID5 支援已停用！



Explanation:

在裝載作業期間，偵測到虛擬機器具有鏡映或 RAID5 磁區。管理者已停用此類磁區的支援。

System action:

作業已停止。

User response:

如需相關資訊，請聯絡管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS3114E

嘗試擷取磁區 'volume' 的資訊失敗，且顯示 Windows 錯誤 (error)。



Explanation:

Windows API 呼叫無法擷取磁區資訊。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱適當的 Microsoft 文件，以取得如何解決此 Windows API 呼叫問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3115E

嘗試讓磁碟 'disk' 上線失敗，且顯示 Windows 錯誤 (error)。



Explanation:

Windows API 呼叫無法讓磁碟上線。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱適當的 Microsoft 文件，以取得如何解決此 Windows API 呼叫問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3116E

嘗試建立目錄 'dir' 失敗，且顯示 Windows 錯誤 (error)。



Explanation:

Windows API 呼叫無法建立目錄。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱適當的 Microsoft 文件，以取得如何解決此 Windows API 呼叫問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3117E

在目錄 'dir' 中嘗試裝載磁區失敗，且顯示 Windows 錯誤 (error)。



Explanation:

Windows API 呼叫無法裝載指定的磁區。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱適當的 Microsoft 文件，以取得如何解決此 Windows API 呼叫問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3118E

無法判斷要還原的 VM 的作業系統類型。



Explanation:

無法判斷要還原的 VM 的作業系統類型。未指定還原參數 -VMOSType 或指定的作業系統類型不正確時，可能發生此問題。

System action:

作業已停止。

User response:

使用 -VMOSType 參數指定要還原的 VM 的正確作業系統類型。

------------------------------------------------------------------------
ANS3119W

偵測到作業系統類型 "name1"，但已指定作業系統類型 "name2"。



Explanation:

偵測到的 VM 的作業系統類型與使用還原參數 -VMOSType
指定的類型不相符。不一致的作業系統類型可能會對裝載作業造成負面影響。作業將繼續使用 "OSname" 作為作業系統類型。

System action:

作業繼續執行。

User response:

如果裝載作業失敗，請重試作業，並使用自動偵測或指定正確的作業系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS3121I

TCP/IP 第 4 版無法用於跨處理程序通訊，將使用第 6 版。



Explanation:

commmethod 選項是 V6Tcpip，但針對跨處理程序通訊，IBM Spectrum Protect 使用這兩種方法。起始設定
TCP/IP 第 4 版失敗，因此將使用 TCP/IP 第 6 版通訊方法。

System action:

繼續執行處理程序

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS3122E

「Microsoft iSCSI 啟動器服務」發生錯誤。Windows 錯誤是 (error)。



Explanation:

「Microsoft iSCSI 啟動器服務」在 iSCSI 作業期間發生錯誤。此錯誤導致作業停止。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱「Microsoft iSCSI 啟動器服務」錯誤訊息，以判斷錯誤的原因。必要的話，請參閱適當的 Microsoft
文件，以取得如何解決此 iSCSI 啟動器錯誤的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3123E

無法讀取或寫入本端虛擬機器檔案還原資料。 filename 檔案無法存取或者已損壞。



Explanation:

對於虛擬機器檔案還原作業，資料必須儲存在本端資料移轉裝置上執行還原作業之使用者可以存取的目錄中。資料檔案可能也已損壞。

System action:

停止處理程序。

User response:

資料移轉裝置應用程式需要 C:\Documents and Settings\AllUsers\Application
Data\Tivoli\TSM\ 或 C:\ProgramData\Tivoli\TSM 資料夾的讀寫權，才能儲存虛擬機器檔案還原資料。
請給此目錄設定存取權，讓使用者具有正確的權限。 如果檔案已損壞，則將現行版本取代為 .bak 檔會很有幫助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3124E

因為找不到環境定義 ID，無法擷取使用者階段作業



Explanation:

擷取現行使用者階段作業時發生錯誤。造成此錯誤的原因可能是階段作業逾時。

System action:

處理程序已停止。

User response:

如果階段作業逾時，請重新登入。

------------------------------------------------------------------------
ANS3125E

找不到檔案還原裝載 ID id 及虛擬機器名稱 'name' 的本端資料！



Explanation:

找不到所指定裝載 ID 或虛擬機器名稱的本端資料集。

System action:

作業停止。

User response:

請使用查詢 "dsmc q vm <name> -vmrestoretype=mount" 指令，來取得要清理的正確裝載 ID 及虛擬機器名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS3126E

找不到裝載 Proxy 友機的節點名稱。



Explanation:

查詢 IBM Spectrum Protect 伺服器來尋找裝載 Proxy 友機時發生錯誤。 找不到節點。 必須與裝載 Proxy
友機進行通訊才能執行還原作業。

System action:

停止處理程序。

User response:

請檢查裝載 Proxy 友機節點配置以確保節點已正確配置並在執行中。

------------------------------------------------------------------------
ANS3127E

找不到裝載 Proxy 友機的 IP 位址或埠。



Explanation:

查詢 IBM Spectrum Protect 伺服器來尋找裝載 Proxy 友機時發生錯誤。 找不到該友機的 IP 位址或埠。
必須具有該位址和埠才能處理檔案還原。

System action:

停止處理程序。

User response:

請檢查節點配置以確保裝載 Proxy 友機已正確配置並在執行中。 請驗證裝載 Proxy
友機上的用戶端接收器常駐程式是否在執行中，並且能夠連接至 IBM Spectrum Protect 伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS3128E

Windows 裝載 Proxy 的節點名稱不符合 IBM Spectrum Protect 命名慣例。



Explanation:

查詢 Linux 裝載 Proxy 友機的 IBM Spectrum Protect 伺服器時發生錯誤。Windows 裝載 Proxy
的名稱不符合命名慣例。處理 Linux VM 需要正確的名稱。

System action:

處理程序停止。

User response:

檢查節點配置，確保裝載 Proxy 名稱正確。請使用 Web 型配置精靈來設定配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS3129I

VM 'VMNAME' 的裝載清理已完成。



Explanation:

所指定虛擬機器的裝載清理作業已完成。

System action:

無。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS3130E

虛擬機器 'vmname' 的裝載清理作業失敗，回覆碼 = return-code



Explanation:

裝載清理作業期間發生錯誤。請參閱先前作業中的輸出，以識別錯誤原因。

System action:

處理程序停止。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔，以取得如何解決此問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3131E

從 Windows 資料移轉裝置中斷 iSCSI 目標連線的作業失敗。



Explanation:

中斷 iSCSI 目標連線時，在裝載清理作業期間發生錯誤。 請參閱先前作業中的輸出，以識別錯誤原因。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請開啟「Windows iSCSI 啟動器工具」，然後中斷目標連線，並移除目標入口網站。 請重試作業。
此工具可以在「系統管理工具」->「iSCSI 起始器」中找到

------------------------------------------------------------------------
ANS3132E

「Windows iSCSI 服務」無法取得所有目前正在執行的階段作業清單。 Windows 錯誤為 (error)



Explanation:

「iSCSI 服務」無法取得所有已連接目標及對應階段作業的清單。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱 Microsoft 說明文件，以取得更正此 iSCSI 問題的資訊。 請重試作業。 如需 iSCSI 疑難排解資訊，請搜尋
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver。

------------------------------------------------------------------------
ANS3133E

目標 'target' 的連線無法被 iSCSI 入口網站中斷。 Windows 錯誤為 (error)



Explanation:

iSCSI 入口網站無法中斷回復代理程式指令行介面建立之所有已連接目標的連線。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱 Microsoft 說明文件，以取得更正此 iSCSI 入口網站問題的資訊。 請重試作業。 如需 iSCSI 疑難排解資訊，請搜尋
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver。

------------------------------------------------------------------------
ANS3134E

「Windows iSCSI 服務」無法取得所有目前可用入口網站的清單。 Windows 錯誤為 (error)



Explanation:

「iSCSI 服務」在取得所有可用入口網站的清單時發生問題。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱 Microsoft 說明文件，以取得更正此 iSCSI 入口網站問題的資訊。 請重試作業。 如需 iSCSI 疑難排解資訊，請搜尋
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver。

------------------------------------------------------------------------
ANS3135E

移除 iSCSI 入口網站 'target' 失敗，Windows 錯誤為 (error)



Explanation:

「iSCSI 服務」無法移除 iSCSI 入口網站。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱 Microsoft 說明文件，以取得更正此 iSCSI 入口網站問題的資訊。 請重試作業。 如需 iSCSI 疑難排解資訊，請搜尋
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver。

------------------------------------------------------------------------
ANS3136E

未在清理作業中指定裝載 ID。



Explanation:

必須指定 -MOUNTID 參數，以執行 'mountcleanup' 作業。

System action:

作業已停止。

User response:

請使用查詢 "dsmc q vm <name> -vmrestoretype=mount" 指令，以取得要清理的正確裝載 ID

------------------------------------------------------------------------
ANS3137W

'VMNAME' 裝載已完成，但發生錯誤。



Explanation:

所指定虛擬機器的裝載作業已完成，但發生錯誤。只有一部分虛擬機器磁碟可以立即執行檔案還原作業。

System action:

先前的訊息中已報告失敗的虛擬機器磁碟。

User response:

請檢閱先前的錯誤訊息，以找出每一個失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS3138E

裝載 ID mountid 的清理作業期間，卸載磁區失敗



Explanation:

卸載磁區時，在裝載清理作業期間發生錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

請參閱先前作業中的輸出，以識別錯誤原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS3139E

嘗試卸載磁碟失敗，且顯示 Windows 錯誤 (error)。



Explanation:

Windows API 呼叫無法卸載磁碟。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱 Microsoft 說明文件，以更正此問題；請搜尋說明文件，以取得此 Windows 錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS3140E

下列 iSCSI 目標的連線失敗：'target_list'。



Explanation:

iscsiadm 指令行介面無法從 Linux 裝載 Proxy 機器連接至指定的 iSCSI 目標。

System action:

作業已停止。

User response:

如果已在 Linux 裝載 Proxy 機器上連接目標，請從目標登出，例如： iscsiadm -m node -T targetname
--logout 此外，請驗證是否已正確地指定 iSCSI 伺服器位址。

------------------------------------------------------------------------
ANS3141W

裝載下列裝置失敗：'device_list'。



Explanation:

無法在 Linux 裝載 Proxy 機器上裝載指定的裝置。

System action:

作業繼續裝載其他裝置。

User response:

請執行清理，或者嘗試手動卸載 Linux 裝載 Proxy 機器上的裝置。

------------------------------------------------------------------------
ANS3142E

「Windows 虛擬磁碟服務」發生錯誤。Windows 錯誤是 (error)



Explanation:

「Windows 虛擬磁碟服務」未正確地運作。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱 Microsoft 說明文件，以取得更正此問題的資訊。如需「虛擬磁碟服務」疑難排解資訊，請搜尋
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver。

------------------------------------------------------------------------
ANS3143W

ISCSI 服務不在執行中。其狀態為 'state'。



Explanation:

ISCSI 服務不在執行中。

System action:

服務可能已暫停，但作業無法繼續執行。

User response:

啟動 ISCSI 服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS3144W

ISCSI 服務不在執行中。 檔案還原裝載與即時存取作業將不運作。



Explanation:

iSCSI 服務不在執行中。 需要在 Windows 及 Linux 裝載 Proxy 上執行此服務，才能執行檔案還原裝載作業。 完整 VM
即時存取作業也需要此服務。

System action:

無法繼續執行檔案還原裝載作業。 即時存取作業無法繼續。

User response:

如果您想要執行檔案還原作業或即時存取作業，請啟動 ISCSI 服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS3145E

Windows API 呼叫失敗。



Explanation:

Windows API 呼叫失敗。

System action:

作業無法繼續執行。

User response:

如需相關資訊，請參閱 dsmerror.log。

------------------------------------------------------------------------
ANS3146E

卸載磁區 volume 的清理作業失敗。已裝載的檔案系統忙碌。



Explanation:

卸載 Linux 裝載 Proxy 機器上的磁區時，在裝載清理作業期間發生錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確保檔案系統未在使用中，然後重試清理作業，或者手動卸載主機上的磁區。

------------------------------------------------------------------------
ANS3147W

已順利中斷 iSCSI 目標 'iscsi_target' 的連線，但嘗試刪除目標失敗。



Explanation:

中斷目標連線之後，無法刪除物件。

System action:

作業繼續執行。

User response:

請嘗試手動刪除 Linux 機器上的物件。例如：iscsiadm -m node -T targetname -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3148W

已連接 iSCSI 目標 'iscsi_target'。



Explanation:

已在 Linux 裝載 Proxy 機器上連接目標。如果未執行清理，或者如果僅順利完成部分清理，則可能發生此錯誤。

System action:

作業繼續執行。

User response:

Linux 裝載 Proxy 機器嘗試重複使用已連接的目標。如果磁區未正確裝載，請在 Linux 裝載 Proxy
機器上手動中斷目標連線。例如：iscsiadm -m node -T targetname --logout；iscsadm -m node
-T targetname -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3149E

無法從 Linux 機器中斷 iSCSI 目標 'target' 連線。 來自 iscsiadm 指令行介面的訊息為：
message_output



Explanation:

iscsiadm 指令行介面無法從 Linux 機器中斷所指定 iSCSI 目標的連線。

System action:

作業已停止。

User response:

請查看是否已在 Linux 機器上中斷目標連線，或者嘗試手動中斷連線。例如，iscsadm -m node -T targetname
--logout 請驗證是否已正確地指定 iSCSI 伺服器位址。

------------------------------------------------------------------------
ANS3150W

類型為 'device_type' 的區塊裝置 'block_device' 無法裝載。系統訊息為：'system_message'



Explanation:

無法將一個以上裝置裝載在 Linux 機器上。

System action:

作業繼續裝載其他裝置。

User response:

請執行清理，或者嘗試手動卸載 Linux 機器上的裝置。

------------------------------------------------------------------------
ANS3151E

initiator.iscsi 檔案不存在，或無法開啟。



Explanation:

檔案不存在或無法開啟。

System action:

作業無法繼續執行。

User response:

ISCSI 服務可能未安裝。

------------------------------------------------------------------------
ANS3152E

initiator.iscsi 檔案不具有有效的啟動器 ID 項目。



Explanation:

ISCSI 啟動器 ID 不存在。

System action:

作業無法繼續執行。

User response:

ISCSI 服務可能未安裝。

------------------------------------------------------------------------
ANS3153E

對虛擬機器 'VMNAME' 的裝載 ID 'mountid' 已完成裝載清理，但發生錯誤；'machinename' 上提供了錯誤日誌
'errlog'。



Explanation:

卸載磁區時，在裝載清理作業期間發生錯誤。已裝載的檔案系統可能忙碌。請參閱錯誤日誌，以識別錯誤原因。

System action:

處理程序停止。

User response:

確保檔案系統不在使用中，並清理或手動卸載主機上的磁區。

------------------------------------------------------------------------
ANS3154E

ISCSI 服務未安裝。



Explanation:

ISCSI 服務未安裝。

System action:

作業無法繼續執行。

User response:

安裝適用於您的平台的 ISCSI 服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS3155I

Windows 資料移轉裝置是 'name' (ip)



Explanation:

Windows 資料移轉裝置的 DNS 名稱及 IP。

System action:

無。

User response:

此資訊可用來判斷 Windows 資料移轉裝置的主機名稱及 IP 是否已正確解析。如果 iSCSI 連線未如預期般運作，此資訊可以提供協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3156I

使用的 iSCSI 伺服器位址是 'ip'



Explanation:

此訊息會傳回 iSCSI 伺服器的 IP 位址。

System action:

無。

User response:

此資訊可用來判斷 iSCSI 伺服器位址的 IP 是否已正確解析。如果 iSCSI 連線未如預期運作，則此資訊可以協助您對問題進行疑難排解。

------------------------------------------------------------------------
ANS3157I

Linux 資料移轉裝置是 'name' (ip)



Explanation:

Linux 資料移轉裝置的 DNS 名稱及 IP 位址。

System action:

無。

User response:

此資訊可用來判斷 Linux 資料移轉裝置的主機名稱及 IP 是否已正確解析。如果 iSCSI
連線未如預期運作，則此資訊可以協助您對問題進行疑難排解。

------------------------------------------------------------------------
ANS3158W

嘗試建立 Windows 共用失敗，且顯示 Windows 錯誤 (error)。未建立共用。



Explanation:

使用給定的使用者/群組名稱建立 Windows 共用失敗。

System action:

未建立 Windows 共用。作業繼續執行。

User response:

失敗的一個常見原因是指定的使用者/群組不存在。請確保 Windows 使用者或群組名稱存在，且在 Windows
資料移轉裝置上可存取。如果這是網域使用者或群組，則 Windows 資料移轉裝置必須隸屬於該網域。如果這未解決該問題，請參閱適當的
Microsoft 說明文件，以取得此錯誤碼的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3159E

嘗試移除「Windows 共用」失敗，且顯示 Windows 錯誤 (error)。



Explanation:

Windows API 呼叫無法移除「Windows 共用」。

System action:

作業已停止。

User response:

請參閱適當的 Microsoft 文件，以取得如何解決此 Windows API 呼叫問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3160W

嘗試匯出 Linux 檔案系統失敗，且顯示錯誤：NFS 服務未在執行中。



Explanation:

exportfs 指令無法讓 Linux 裝載 Proxy 上的目錄用於裝載 NFS 用戶端。

System action:

作業繼續進行，而不建立 NFS 匯出。

User response:

解決 Linux 裝載 Proxy 上的錯誤。請手動匯出目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS3161E

嘗試取消匯出 Linux 檔案系統失敗，且顯示錯誤：NFS 服務未在執行中。



Explanation:

exportfs 指令無法取消匯出 Linux 裝載 Proxy 上的目錄。

System action:

作業已停止。

User response:

解決 Linux 裝載 Proxy 上的錯誤。請手動取消匯出目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS3162I

裝載 ID 為 'Id' 且 Snapshot 日期為 'date time' 的 VM 'VMNAME' 的裝載清理已完成。



Explanation:

所指定虛擬機器的裝載清理作業已完成。

System action:

無。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS3163W

「Linux 作業系統」未處於層次下限。裝載作業可能未順利完成。



Explanation:

「Linux 作業系統」未處於層次下限。

System action:

裝載作業可能未順利完成。

User response:

請將 Linux 作業系統至少升級至層次下限。

------------------------------------------------------------------------
ANS3164W

'os' 的層次下限是 'level'。 現行層次是 'actual'。



Explanation:

「Linux 作業系統」未處於層次下限。

System action:

裝載作業可能未順利完成。

User response:

請將 Linux 作業系統至少升級至層次下限。

------------------------------------------------------------------------
ANS3165W

「Linux 作業系統」上安裝的套件未處於層次下限。裝載作業可能未順利完成。



Explanation:

「Linux 作業系統」上安裝的套件未處於層次下限。

System action:

裝載作業可能未順利完成。

User response:

請將套件至少升級至層次下限。

------------------------------------------------------------------------
ANS3166W

套件 'package' 的層次下限是 'level'。 現行層次是 'actual'。



Explanation:

「Linux 作業系統」上安裝的套件未處於層次下限。

System action:

裝載作業可能未順利完成。

User response:

請將套件至少升級至層次下限。

------------------------------------------------------------------------
ANS3167E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent 服務未安裝。



Explanation:

IBM Spectrum Protect Recovery Agent 服務未安裝。

System action:

作業無法繼續執行。

User response:

請確保已正確地安裝及配置 IBM Spectrum Protect Recovery Agent。

------------------------------------------------------------------------
ANS3168E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent 服務未在執行中。



Explanation:

IBM Spectrum Protect Recovery Agent 服務未在執行中。

System action:

作業無法繼續執行。

User response:

請啟動 IBM Spectrum Protect Recovery Agent 服務。可以使用 "net start
RecoveryAgent"，或者透過參照 services.msc 中的 IBM Spectrum Protect Recovery
Agent，來啟動 Recovery Agent。

------------------------------------------------------------------------
ANS3169E

裝載 Proxy 的作業系統必須是 Windows Server 2012 或更新版本的作業系統。



Explanation:

Windows 作業系統未處於層次下限。

System action:

停止處理程序。

User response:

請將 Windows 裝載 Proxy 升級至受支援的作業系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS3170W

嘗試匯出 Linux 檔案系統失敗，且顯示錯誤：exportfs 指令失敗。



Explanation:

exportfs 指令無法讓 Linux 裝載 Proxy 上的目錄用於裝載 NFS 用戶端。

System action:

作業繼續進行，而不建立 NFS 匯出。

User response:

解決 Linux 裝載 Proxy 上的錯誤。請手動匯出目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS3171E

嘗試取消匯出 Linux 檔案系統失敗，且顯示錯誤：exportfs 指令失敗。



Explanation:

exportfs 指令無法取消匯出 Linux 裝載 Proxy 上的目錄。

System action:

作業已停止。

User response:

解決 Linux 裝載 Proxy 上的錯誤。請手動取消匯出目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS3172T

正在將虛擬機器 'source' 還原至名為 'destination' 的新 VM。



Explanation:

所指定虛擬機器將還原為具有新名稱的新 VM。

System action:

無

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS3173E

Linux 裝置無法正確地裝載。



Explanation:

Linux 裝置無法正確地裝載。

System action:

裝載作業未順利完成。

User response:

請驗證 Linux 裝載 Proxy 伺服器是否能夠與 IBM Spectrum Protect 伺服器進行通訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3174E

裝載虛擬機器失敗。



Explanation:

裝載作業期間發生錯誤。

System action:

停止處理程序。

User response:

檢查指令行輸出，以取得指定作業期間所發生問題的訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS3175E

VM 裝載清理失敗。



Explanation:

裝載清理作業期間發生錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

請檢查指令行輸出，以取得指定作業期間所發生問題的訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS3176W

找不到名為 'name' 的 Windows 使用者或群組。未建立共用。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法將指定的使用者或群組名稱對映至 Windows 安全 ID。

System action:

未建立 Windows 共用。作業繼續執行。

User response:

此訊息的一個常見原因是指定的使用者或群組不存在。請確保 Windows 使用者或群組名稱存在，且在 Windows
資料移轉裝置上可存取。如果這是網域使用者或群組，則 Windows 資料移轉裝置必須隸屬於該網域。

此訊息也可以指出 Windows 資料移轉裝置無法存取作用中的目錄網域伺服器。請確保網路問題未阻止 Windows
資料移轉裝置與作用中的目錄網域伺服器進行通訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3177E

未連接任何 iSCSI 目標。請檢查備份保存用戶端的 iSCSI 選項。



Explanation:

在 Linux 裝載 Proxy 機器上找不到或未連接任何 iSCSI 目標。

System action:

作業回復。

User response:

請檢查是否已在 Windows 及 Linux 裝載 Proxy 上正確地設定 iSCSI。失敗的一個常見原因是未在 Windows
資料移轉裝置的選項檔中指定 VMISCSIServeraddress 選項，或未正確設定該選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS3178E

類型為 'file_system_type' 的磁區 'volume' 尚未卸載。系統訊息：'system_message'



Explanation:

卸載 Linux 裝載 Proxy 機器上的磁區時，在裝載清理作業期間發生錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確保檔案系統未在使用中，然後重試清理作業，或者手動卸載 Linux 裝載 Proxy 上的磁區。

------------------------------------------------------------------------
ANS3179W

已存在另一個具有相同名稱 'name' 的資料夾共用。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法使用指定名稱來建立資料夾共用，因為已存在具有該名稱的共用。

System action:

未建立資料夾共用。會繼續執行此作業，並且裝載虛擬機器磁碟以在裝載 Proxy 上執行檔案還原。

User response:

請使用作業系統指令，來建立具有唯一名稱的資料夾共用，並在執行卸載作業之前刪除此共用。

------------------------------------------------------------------------
ANS3180W

參數 '名稱' 包含不容許的字元，已被移除。 產生的值為 '新'



Explanation:

多平台環境中無法使用部分字元。若要解決相容性問題，只能對此特定參數使用有限的一組字元。

參數 "-MOUNTPoint" 限制為 [a-z][A-Z][0-9][:][/][\][_]

參數 "-MOUNTTag" 限制為 [a-z][A-Z][0-9][_]

Windows：參數 "-EXPORTParameter" 限制為 [a-z][A-Z][0-9][ ][-][_][\][@]

Linux：參數 "-EXPORTParameter" 限制為 [a-z][A-Z][0-9][.][:]

System action:

作業會使用修改的參數繼續進行。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS3181E

登錄機碼
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
已設為 3 以外的其他值。



Explanation:

如果登錄機碼
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
設為 3 以外的其他值，則在裝載作業期間，機器可能會當機。將值變更為 3，然後重新開機。

System action:

作業已停止。

User response:

Microsoft 未記錄登錄機碼
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy。有時此機碼設為
3 以外的其他值，該值可能導致裝載作業發生問題。將值設為 3，然後重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS3182E

裝載清理作業在等待來自 Linux Mount Proxy 的回應 minutes 分鐘之後逾時。



Explanation:

Windows Mount Proxy 未在給定逾時內收到來自 Linux Mount Proxy 的任何回應。Linux Mount
Proxy 可能處於暫停狀態。

System action:

處理程序停止。

User response:

請檢查 Linux Mount Proxy 機器的狀態並裝載 Proxy 追蹤檔，以取得詳細資料。整個系統在卸載期間當機時，重新開機之後可能需要
Linux 裝載 Proxy 機器的手動裝載清理。

------------------------------------------------------------------------
ANS3183E

無法回復裝載在 的磁區。



Explanation:

磁區回復作業失敗。 請嘗試手動裝載磁區。 請尋找其 Snapshot 並嘗試回復作業。

System action:

還原會停止。

User response:

如需相關資訊，請檢查 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌、Windows 事件日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS3184W

在裝載作業的 LVM 啟動階段發現重複的裝置 UUID。 'vgimportclone' 指令無法給 LVM 裝置
'LVMdeviceName' 產生新 UUID，造成 UUID 與裝載 Proxy 機器裝置 'LVMdeviceName2' 的 UUID
重複。 已將裝置 'LVMdeviceName3' 從裝載 Proxy 上所要裝載磁區的清單中排除。 在部分 Linux
發行套件上，此裝置仍然可以在 iSCSI 斷開連接階段之後存在，且可能需要執行手動清理，例如使用 'dmsetup remove
device_name' 指令。



Explanation:

'vgimportclone' 指令無法給此 LVM 裝置產生新 UUID，造成重複的 UUID。

System action:

目標虛擬機器的裝置已跳過，未裝載。 繼續執行作業。

User response:

在部分 Linux 發行套件上，'vgimportclone' 指令無法產生新 UUID，因此會觀察到此問題。 在此情況下，'iscsiadm
-m node -T ... --logout' 指令可能無法移除此類裝置，可能需要手動清理，例如，使用 'dmsetup remove
device_name' 指令。 請注意，此類狀況也可能是一個信號，指出複製目標 VM 所使用的範本與裝載 Proxy 使用的範本相同。
若要解決由於 VM 機器複製而造成的重複裝置，請使用 'blkid' 指令來檢查目標 VM 的區塊裝置，並確保不存在和裝載 Proxy 機器
UUID 重複的 UUID。 如果有重複裝置屬於目標 VM，而且已使用，則您需要給它指派一個新 UUID，或移除此類裝置。

------------------------------------------------------------------------
ANS3185W

在連接目標之後，在裝載 Proxy 上找到重複的裝置 UUID。 UUID 為 'new_device_uuid' 且類型為
'new_device_type' 的裝置 'new_device_name' 將從裝載 Proxy 上所要裝載磁區的清單中排除。



Explanation:

當系統上已存在該 UUID 時，Linux 作業系統無法裝載此類型的裝置。 因為複製目標虛擬機器所使用的範本和裝載 Proxy
使用的範本相同，所以會發生此狀況。

System action:

目標虛擬機器的裝置未裝載。 繼續執行作業。

User response:

若要解決由於虛擬機器複製而造成的重複裝置，請使用 'blkid' 指令來檢查目標虛擬機器的區塊裝置，並確保裝載 Proxy 機器不存在重複的
UUID。 如果有重複裝置屬於目標虛擬機器，而且已在使用中，請為該裝置指派一個新 UUID，或移除該裝置。

------------------------------------------------------------------------
ANS3186W

開啟並建立區塊裝置失敗。



Explanation:

無法取得 Linux 裝載 Proxy 上的區塊裝置清單

System action:

檔案還原作業已停止。

User response:

請檢查 'blkid' 指令在 Linux 裝載 Proxy 機器上是否正確運作。

------------------------------------------------------------------------
ANS3187W

開啟並建立區塊裝置失敗。



Explanation:

無法在 Linux 裝載 Proxy 機器上開啟磁碟並建立區塊裝置。

System action:

檔案還原作業已停止。

User response:

請確保在 Linux 裝載 Proxy 機器上，可用的迴圈裝置數目至少等於要裝載的虛擬機器磁碟數目。 Linux 裝載 Proxy
上不支援採用進階 VMware 傳輸模式以從本端備份進行檔案還原作業。 請在裝載 Proxy 選項檔案的伺服器段落中使用
vmvstortransport ndb 選項。 如果您想要使用 NBDSSL，請移除
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/lib64/libdiskLibPlugin.so 程式庫，然後使用
vmvstortransport ndbssl 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS3188W

存在 LVM 裝置 'new_device_name' 的重複 UUID。無法裝載裝置。因此，將不會還原此裝置中的檔案。



Explanation:

如果系統上已存在裝置的通用唯一 ID (UUID)，則作業系統無法裝載該裝置。通常會發生此狀況，因為目標虛擬機器是從與裝載 Proxy
相同的範本進行複製。

System action:

目標虛擬機器的裝置未裝載。繼續執行作業。

User response:

請使用 blkid 指令來掃描目標虛擬機器上的區塊裝置，以檢查是否存在重複的
UUID。如果重複的裝置屬於目標虛擬機器，且該裝置在使用中，則您必須將新的 UUID 指派給重複的裝置，或移除該裝置。

------------------------------------------------------------------------
ANS3189W

找不到訪客系統的原始裝載點。



Explanation:

.

System action:

作業繼續執行。

User response:

請檢查 /etc/fstab 檔是否存在於訪客系統上，以及是否可存取。

------------------------------------------------------------------------
ANS3401W

實體 name 無效。



Explanation:

找不到具有此名稱的磁區，或是此磁區不適用於免用伺服器作業。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請指定正確的名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS3402W

name: 系統呼叫 func 失敗， 帶有回覆碼 rc。



Explanation:

在從作業系統取得資訊時發生錯誤。無法取得磁區資訊。

System action:

如果取得的資訊對於作業並不是那麼要緊，或是它在執行的作業環境定義中是預期的行為， 則處理程序可以繼續進行。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請嘗試更正所有指出的問題，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3403W

無法開啟磁區 name 以進行讀取。 系統錯誤碼為 err。



Explanation:

無法開啟指名的磁區。舉例而言，會發生這種錯誤的原因包括（但不限於）： 裝置不是有效的系統裝置、裝置被另一個應用程式鎖定，
或是使用者沒有正確的許可權。 訊息中顯示的作業系統錯誤碼指出失敗的特定原因。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用作業系統的工具來取得錯誤碼的說明。另請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請嘗試更正所有指出的問題，然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡
IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3404W

讀取磁區 name 時發生錯誤。



Explanation:

無法讀取指名的磁區。舉例而言，會發生這種錯誤的原因包括（但不限於）：
讀取的資料超出磁區的有效範圍，或是裝置被另一個應用程式鎖定。訊息中顯示的作業系統錯誤碼指出失敗的特定原因。

System action:

如果原先使用免用伺服器的資料移動， 則會使用非免用伺服器的資料移動繼續進行處理。否則處理程序會停止。

User response:

請使用作業系統的工具來取得錯誤碼的說明。
另請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請嘗試更正所有指出的問題，然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3405W

磁區 name 上的檔案系統 fs 不明。



Explanation:

以正在執行的作業而言， 不支援磁區上的檔案系統。

System action:

如果原先使用免用伺服器的資料移動， 則會使用非免用伺服器的資料移動繼續進行處理。否則處理程序會停止。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請嘗試更正所有指出的問題，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3406I

沒有足夠的空間可用來更新虛擬機器 vm' 的前次備份狀態。



Explanation:

虛擬機器已順利備份，但沒有足夠的空間可用來在虛擬機器的「附註」欄位中寫入前次備份狀態。

System action:

備份作業已完成。

User response:

如果需要前次備份狀態，請在虛擬機器的「附註」欄位中釋放部分空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS3407W

name 不在本端。



Explanation:

磁碟機或檔案系統不在本端，不適用於影像檔備份。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請指定在本端的磁區。

------------------------------------------------------------------------
ANS3408E

磁區 'volume' 的系統呼叫 'umount' 失敗，errno='error'。請根據錯誤碼採取合適的動作，然後重試作業。



Explanation:

指定磁區的卸載失敗，發生指出的錯誤碼。請根據錯誤碼採取合適的動作，然後重試作業。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查卸載失敗的錯誤碼，採取更正動作，再重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3409W

寫入磁區 name 時發生錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法寫入指名的磁區。舉例而言，會發生這種錯誤的原因包括（但不限於）：
寫入的資料超出磁區的有效範圍，或是裝置被另一個應用程式鎖定。訊息中顯示的作業系統錯誤碼指出失敗的特定原因。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用作業系統的工具來取得錯誤碼的說明。 另請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請嘗試更正所有指出的問題，
然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3410E

作業系統拒絕記憶體配置的要求。



Explanation:

處理程序需要存取記憶體，以在處理作業進行時儲存資訊。 在此情況下，所要求的記憶體超過作業系統的配置。 可能的原因如下：

   系統的記憶體不足。
   在其中執行程式的處理程序超出允許配置的最大記憶體數量。
   發生其他錯誤狀況使得程式認為記憶體不足。

System action:

處理程序無法完成所要求的作業。

User response:

請關閉所有不需要的應用程式，並重試作業。 如果作業仍失敗，請試著將作業分割成幾個較小單位。
例如，如果檔案規格包含數個高階目錄，請依序對每一個目錄執行 IBM Spectrum Protect 作業。 如果作業是增量備份，請使用
"-memoryefficientbackup=yes" 選項。

對於支援資源限制的 UNIX 系統，請輸入下列指令來查看記憶體資源限制是否太低： ulimit -a

根據結果資料，您可要求 UNIX 系統 root 使用者增加資源限制，以置換現行預設值。 UNIX 系統 root
使用者擁有增加資源限制的權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS3411E

傳給函數 name 的引數無效。



Explanation:

指名的函數未收到正確的引數以繼續進行。請檢查錯誤日誌，找出這個錯誤之後的其他錯誤，以取得進一步說明。

System action:

處理程序停止。

User response:

重試作業。如果問題繼續存在，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS3412I

針對實體 name，DiskMapper 不支援 name。



Explanation:

目前 DiskMapper 中並未實作所要求的功能。請向 IBM Spectrum Protect 管理者報告這個錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS3413I

DiskMapper 物件 'name'、類型 'name' 無效。



Explanation:

指名的物件在原始用戶端系統上無效。

System action:

處理程序停止。

User response:

重試作業。如果問題持續，請檢閱用戶端錯誤日誌中是否有與此問題相關的其他訊息。 請聯絡 IBM Spectrum Protect
管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3414I

磁碟 'name' 不是系統上定義的任何儲存區的一部分。



Explanation:

無。

System action:

無。 這是參考訊息。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS3415W

包含 'name' 資料的磁碟當中，至少其中一個磁碟有損壞的區塊。



Explanation:

一或多個包含上述物件之資料區塊的實體磁碟有損壞的區塊，無法繼續執行所要求的作業。

System action:

系統可能會找出替代方法來完成所要求的作業，請查看主控台日誌和錯誤日誌，以取得執行更正動作和建議使用者動作的其他資訊。

User response:

視作業而定，處理程序可能建議使用替代方法來完成此作業。 請參閱錯誤日誌、排程日誌或主控台日誌，以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS3416E

磁區 'name' 目前正由其他程序使用中。



Explanation:

作業需要對磁區進行獨佔性存取。這個失敗很可能是因為系統上的其他程序已開啟磁區。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查正在系統上執行的應用程式，確保磁區未被任何程序開啟，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS3417W

name：系統呼叫 func 失敗，代碼為 rc - strerror



Explanation:

在從作業系統取得資訊時發生錯誤。無法取得磁區資訊。

System action:

如果取得的資訊對於作業並不是那麼要緊，或是它在執行的作業環境定義中是預期的行為， 則處理程序可以繼續進行。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請嘗試更正所有指出的問題，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS3418W

作業系統拒絕了映像檔備份作業的記憶體配置要求。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 需要存取記憶體，以儲存檔案系統已用區塊的相關資訊。 在此情況下，所要求的記憶體超過作業系統的配置。

System action:

如果 imagegapsize 對於專用檔案系統來說太小，而且用戶端面臨記憶體不足的狀況，則用戶端會自動切換至完整磁區備份。 作業會以
imagegapsize = 0 繼續執行。

User response:

避免記憶體不足狀況的一些建議：

   請輸入下列指令來查看記憶體資源限制是否太低： ulimit -a 接著您可以要求 UNIX 系統 root 使用者增加記憶體限制量。
   增加 imagegapsize 選項的值。 所使用的 imagegapsize
   越大，映像檔備份時需要的記憶體就越少，但有更多未用的資料會被傳送至伺服器。 反之：所使用的 imagegapsize
   越小，備份時需要的記憶體就越多，但有更少未用的資料會被傳送至伺服器。 結果也是要看有多少資料在磁區上被展開而定。

------------------------------------------------------------------------
ANS3419W

無法在虛擬機器 'vmname' 上裝載用於完整性檢查的 VSS Snapshot。 已跳過完整性檢查，且未截斷 Microsoft
Exchange Server 交易日誌。



Explanation:

虛擬機器 Snapshot 必須已裝載，才能驗證 Microsoft Exchange Server 資料庫檔案的完整性。
無法裝載所指定虛擬機器的 Snapshot。 因此，作業未驗證 Microsoft Exchange Server 資料庫檔案的完整性。

System action:

備份作業在未執行完整性檢查的情況下繼續，且未截斷 Microsoft Exchange Server 交易日誌。

User response:

若要防止發生此錯誤，請配置訪客虛擬機器與 ESXi 主機的連線。 然後，重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4000E

處理 '檔案空間名稱' 時發生錯誤：檔案空間不存在。



Explanation:

指定的檔案空間（網域）不正確或者不存在於工作站中。如果此訊息是從具有 -MODE=INCREMENTAL 選項的 BACKUP IMAGE
指令所產生的，它表示您已輸入原始邏輯磁區的名稱。MODE=INCREMENTAL 選項對原始邏輯磁區無效。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請指定現有的網域（磁碟機代號或檔案系統名稱），重試此作業。如果此訊息是因為不當使用 MODE=INCREMENTAL
選項而產生的，請重試此指令並省略該選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS4001E

在 IBM Spectrum Protect 伺服器上找不到網域 '檔案空間名稱' 的檔案空間。



Explanation:

預期在伺服器上找到指定的檔案空間，但它已不存在。當現行作業正在進行時，可能已發出指令來刪除伺服器中的檔案空間。

System action:

IBM Spectrum Protect 處理程序已停止。

User response:

請重試作業。如果問題再發生，請檢查錯誤日誌中可能指出失敗原因的任何其他訊息。請嘗試更正所有指出的問題， 然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡
IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS4002E

處理 '檔案空間名稱' 時發生錯誤：磁區標籤不存在



Explanation:

所選的磁碟機沒有標籤。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法在沒有輸入磁碟機或標籤的情況下執行所要求的作業。

User response:

若磁碟機為軟碟機，請放進具有磁區標籤的磁片並重試一次。若為硬碟機，請確定磁碟機具有磁區標籤，然後重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS4003E

處理 '檔案空間名稱' 時發生錯誤：發現重複的磁區標籤



Explanation:

所選之磁碟機的磁區標籤為重複的。由於 IBM Spectrum Protect
會使用磁區標籤來追蹤備份保存資訊，因此它無法從一個磁區標籤重複的磁碟機來備份或保存檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法選取磁碟機。

User response:

若磁區必須可讓系統使用，請結束 IBM Spectrum Protect，並指定一個磁區標籤給磁碟機。然後重新啟動 IBM Spectrum
Protect 並重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS4004E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：目的地檔案或目錄有寫入鎖定



Explanation:

無法寫入伺服器中所還原或取回的檔案或目錄，理由是目的地被鎖寫。可能是有其他作業開啟該檔案而不容許更新該檔案。

System action:

已跳過檔案。

User response:

請判斷哪項作業鎖寫該檔案，或者請將檔案還原到其他名稱或位置中。

------------------------------------------------------------------------
ANS4005E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：找不到檔案



Explanation:

要進行備份、保存或移轉的檔案已不存在於用戶端中。在 IBM Spectrum Protect
備份、保存或移轉該檔案前，該檔案早被另一項處理刪除。

System action:

已跳過檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS4006E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：找不到目錄路徑



Explanation:

當 IBM Spectrum Protect
試圖存取目錄時，作業系統傳回「找不到路徑」狀態。您可能指定不存在的目錄，如訊息所顯示（路徑名稱），或要處理的目錄不再存在於用戶端上，因為在
IBM Spectrum Protect 可以備份或保存它之前，另一個程序已刪除它。

System action:

將跳過目錄，繼續執行處理程序

User response:

請重新檢查所有拼字和標點，特別是目錄定界字元（例如："\"）的位置。如果語法不正確，請加以更正，然後重試作業。請確定已正確指定路徑，且該目錄確實存在。請以正確路徑和目錄名稱重試此指令。如果您無法更正目錄名稱，請使用「排除」選項，從作業中排除該目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS4007E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：存取物件遭拒



Explanation:

存取指定的檔案或目錄遭拒。 您嘗試讀取或寫入檔案，但沒有該檔案或目錄的存取權。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確定您指定了正確的檔案或目錄名稱、更正許可權，或指定新位置。 如果在檔案系統擁有者節點上設定了
HSMOPTIMIZEDRECALLONLY，則可以在下一次備份之前透過最佳化恢復來恢復該檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS4008E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案暫時無法使用



Explanation:

檔案暫時無法使用。

System action:

已跳過檔案。

User response:

請檢查看看該檔案是否被其他處理鎖定。若沒有，請重試該指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS4009E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：磁碟已滿狀況



Explanation:

由於目的地磁碟已滿而無法再還原或擷取檔案。

System action:

用戶端會提示您採取動作：

*  重試這個物件

*  略過這個物件

*  中止動作

User response:

請對這個物件選取適當的動作。在重試此作業之前，請在目的地磁碟上建立一些可用空間。另一個選項是將檔案還原或擷取到另一個磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS4010E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：NFS 控點已過時



Explanation:

NFS 檔案系統已過時。

System action:

略過檔案系統。

User response:

請驗證是否已裝載 NFS 檔案系統。如果問題持續存在，請卸載並重新裝載檔案系統，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4011E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：沒有可用的檔案控點



Explanation:

您系統的所有檔案 handle 目前全在使用中。找不到可以使用的。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請結束其他處理以釋放部分的檔案 handle， 或者修改系統設置以容許同時開啟更多的檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS4012E

'檔案空間名稱路徑名稱檔名' 已存在。系統將跳過。



Explanation:

用戶端嘗試還原或擷取指定的檔案，但該檔案已經存在於目標還原位置，且使用者選擇不取代現有的檔案。

System action:

跳過此檔案，dsmerror.log 中會記載一則訊息，而還原或擷取處理程序會繼續處理下一個物件。

User response:

跳過檔案的原因是因為實行 REPLACE NO，造成跳過所有現有的檔案和目錄，或實行 REPLACE
PROMPT，然後在出現提示時，使用者選擇跳過此檔案或所有現有的目錄和檔案。如果已慎重考慮才決定跳過檔案，則不需要其他動作。否則，可使用
REPLACE ALL REPLACE PROMPT 重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4013E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案控點無效



Explanation:

發生內部系統錯誤。由於所傳遞的檔案 handle 無效，導致檔案作業失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請將問題告訴您的系統管理者，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS4014E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：發生不明系統錯誤 (錯誤碼)。程式結束。



Explanation:

在用戶端程式中發現無法辨識且非預期的 錯誤碼。此為設計程式失敗問題，而用戶端程式結束。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。若問題仍在，請向 IBM Spectrum Protect 管理者報告此錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS4015E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：發生非預期的 IBM Spectrum Protect 錯誤 (錯誤碼)



Explanation:

發生非預期的錯誤。可能是 IBM Spectrum Protect 無法處理或回復的低階系統或通訊錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。若問題仍在，請尋找系統問題的其他指示，以找出問題所在。大部分系統有可能包含其他資訊的錯誤日誌或事件日誌。請洽詢系統管理者或 IBM
Spectrum Protect 管理者以取得進一步協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS4016E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：正在執行檔案；寫入權遭拒



Explanation:

無法開啟目前的檔案以便寫入；理由是另一項作業正在執行該檔案。

System action:

已跳過檔案。

User response:

請停止執行該檔案的作業並重試一次，或者將檔案還原或擷取到不同的名稱或目錄中。

------------------------------------------------------------------------
ANS4017E

處理 '檔案空間名稱path-namefile-name' 時發生錯誤：解析名稱時偵測到太多符號鏈結



Explanation:

在試著解析檔名時，發現符號鏈結太多。

System action:

已跳過檔案。

User response:

請確定該檔案未使用循環符號鏈結。

------------------------------------------------------------------------
ANS4018E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔名太長



Explanation:

指定的檔名太長而 IBM Spectrum Protect 無法處理。

System action:

已跳過檔案。

User response:

請參閱特定作業系統的適當使用備份保存用戶端書籍，以取得 IBM Spectrum Protect 處理的檔名。

------------------------------------------------------------------------
ANS4019E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案系統被系統鎖定



Explanation:

由於系統鎖定了檔案系統而無法存取。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成此作業。

User response:

請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS4020E

物件 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 的資料格式不明。格式不明通常發生在檔案是由較新版的 IBM Spectrum Protect 備份或保存時。



Explanation:

在備份或保存檔案時，IBM Spectrum Protect 會併入一些檔案相關的其他資訊。如果 IBM Spectrum Protect
在還原或擷取作業期間無法辨識資訊，即會發出這則訊息。最可能的原因是檔案是由較新版的 IBM Spectrum Protect
備份或保存時。如果檔案是從保留大小寫但不區分大小寫的檔案系統進行備份，則檔案名稱可能會顯示不正確的大小寫。不正確的大小寫不會影響檔案處理，因為檔案會被跳過。

System action:

未還原或擷取檔案。繼續處理下一個檔案。

User response:

請以現行版本的 IBM Spectrum Protect 用戶端軟體來重試還原或擷取作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS4021E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案系統未備妥



Explanation:

檔案系統/磁碟機尚無法存取。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確定磁碟機可供 IBM Spectrum Protect 使用，然後重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS4022E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案系統無效。



Explanation:

磁碟機無法存取。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確定磁碟機可以運作，然後重試作業。如果不成功，請檢查錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4023E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案輸入/輸出錯誤



Explanation:

在讀取或寫入檔案期間發生錯誤。

System action:

已跳過檔案。

User response:

請檢查系統以確定系統運作正常。在 OS/2 方面，請針對失敗的磁碟機（可在 dsmerror.log 中找到）執行 CHKDSK /F。

------------------------------------------------------------------------
ANS4024E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案寫入錯誤



Explanation:

在寫入檔案期間發生錯誤。

System action:

已跳過檔案。

User response:

請檢查系統以確定系統運作正常。

------------------------------------------------------------------------
ANS4025E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案超出使用者或系統檔案限制



Explanation:

所要備份/還原或保存/擷取的檔案超過系統為此使用者設定的限制。下面顯示與各種平台相對應的檔案大小限制。

AIX
         68,589,453,312 (64GB)

HP-UX
         1,099,511,627,775 (1TB-1)

Linux
         2,147,483,647 (2GB)

Mac pre-OS9
         2,147,482,624 (2GB-1K)

Mac OS9
         18,446,744,073,709,551,616 (16EB)

NetWare
         4,294,963,200 (4GB -4KB)

NUMA-Q DYNIX/ptx
         4.5 1,095,216,660,480 (1TB-4GB)

OS/390
         4,294,967,295 (4GB)

SGI
         18,446,744,073,709,551,615 (16EB-1)

Solaris 2.6 或更新版本
         1,099,511,627,775 (1TB-1)

Tru64 UNIX
         1,099,511,627,776 (1TB)

UnixWare
         2,147,483,647 (2GB)

Windows ME (FAT32)
         4,294,967,295 (4GB)

Windows NT/2000 (NTFS)
         17,592,185,978,880 (16TB-64K)

System action:

已跳過檔案。

User response:

請確定系統限制的設定適當。

------------------------------------------------------------------------
ANS4026W

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：大小 '檔案大小' 超出系統上的檔案大小上限



Explanation:

您試著還原或擷取的檔案其大小已超過系統中的檔案大小上限。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法還原或擷取該檔案。

User response:

請將此檔案還原或擷取到一個支援該檔案大小的系統中。請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS4027S

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：發現內部程式訊息 '值'



Explanation:

發生非預期的異常程式失敗（如 值 所示）。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。若問題仍在，請聯絡您的系統管理者或客戶服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS4028E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：無法建立檔案/目錄項目



Explanation:

無法為所要還原或擷取的檔案建立目錄路徑。

System action:

已跳過檔案。

User response:

請確定您在建立所要還原或擷取之檔案的目錄時，具備適當權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS4029E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：無法建置目錄路徑；存在與某個目錄同名的檔案



Explanation:

IBM Spectrum Protect 建立目錄路徑失敗，理由是已存在一個和目錄同名的檔案。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請移除和目錄同名的檔案。然後參照前次的還原/擷取作業，並沿著路徑檢查所有目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS4030E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：已達到此處理程序的磁碟空間限制



Explanation:

配置給用戶端擁有者的磁碟空間已滿。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請釋放磁碟空間並重試還原或擷取作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4031E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤。名稱超出內部 IBM Spectrum Protect 限制。



Explanation:

在檔案作業期間，IBM Spectrum Protect 發現一個檔名，其中檔名至少有一個元件
（檔案空間名稱、路徑名稱或目錄名稱或檔名）超出內部 IBM Spectrum Protect 上限。內部 IBM Spectrum
Protect 限制不應該與檔案空間名稱、路徑名稱或目錄名稱、檔名的作業系統限制混淆。

以下所示為各種平台的 IBM Spectrum Protect 內部檔名限制。

AIX HP-UX  Solaris
檔案空間名稱                  1024
路徑名稱或目錄名稱            1023
檔名                           256

Linux
檔案空間名稱                  1024
路徑名稱或目錄名稱             768
檔名                           256

Windows XP/2000/2003
檔案空間名稱                  1024
路徑名稱或目錄名稱             248
檔名                           248

System action:

已跳過此檔案。

User response:

減少檔名的大小，使它小於 IBM Spectrum Protect 內部限制。

------------------------------------------------------------------------
ANS4032E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：未壓縮檔案。



Explanation:

標示為已壓縮的檔案其實未壓縮；系統失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請向您的系統管理者提出此問題。此錯誤為系統失敗。

------------------------------------------------------------------------
ANS4033E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案是壓縮於具有較多記憶體的不同用戶端機器中



Explanation:

您試著還原的檔案，已經備份並壓縮在另一個從屬工作站中，此工作站的記憶體大於您的從屬工作站。您不能還原此檔案。當您還原該檔案時，它會將之展開，但您的工作站並無足夠的記憶體。

System action:

IBM Spectrum Protect 已取消此項作業。

User response:

請準備一部具有較多記憶體的機器，然後再重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS4034E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：不明系統錯誤



Explanation:

發生不明錯誤。可能是 IBM Spectrum Protect 無法處理或回復的低階系統或通訊錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。若問題仍在，請找出問題所在。並且要求系統管理者進一步協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS4035W

檔案 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 目前在伺服器上無法使用。



Explanation:

您嘗試還原或擷取的檔案目前無法從 IBM Spectrum Protect 伺服器取用。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法還原或擷取該檔案。

User response:

請待此檔案在伺服器上變成可用之後，再嘗試還原或擷取。請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS4036E

儲存系統登錄機碼時發生錯誤。



Explanation:

作用中登錄機碼無法複製到 ADSM.SYS 暫置目錄中。

System action:

系統登錄備份作業終止。

User response:

請檢查 Windows 開機分割區的可用空間，以確定有足夠空間可包含 Windows 登錄的副本。這可能需要幾 MB 的可用空間。另請檢查
ADSM.SYS 暫置目錄的 Windows 權限，並確定您執行 IBM Spectrum Protect 時所使用的 Windows
使用者對該目錄及其內容有完整存取權。

------------------------------------------------------------------------
ANS4037E

在處理期間，物件 '檔名檔名檔名' 發生變更。已跳過物件。



Explanation:

在備份、保存或移轉期間略過了指定的 檔名，理由是在試著處理該檔案期間該檔案已有所變更。

System action:

IBM Spectrum Protect 已略過物件。

User response:

如果您要備份、保存或移轉檔案，請重試作業。如果失敗，請判定變更物件的原因。如需備份、保存或移轉變更中物件的相關資訊，請向您的系統管理者諮詢。

------------------------------------------------------------------------
ANS4038E

處理檔案系統 '檔案空間名稱' 時發生錯誤。



Explanation:

檔案系統 '檔案空間名稱' 已毀損，或是包含一或多個毀損的目錄，無法處理。

System action:

略過檔案系統。

User response:

請檢查系統以確定系統運作正常。若為 Windows 環境，請對失效的磁碟機執行 CHKDSK 公用程式。如需毀損目錄的相關資訊，請參閱
dsmerror.log。

------------------------------------------------------------------------
ANS4039E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：壓縮檔毀損，無法擴充。



Explanation:

壓縮檔無法正確擴充，其原因為下列其中一項：

   磁帶有問題。
   有通訊問題。
   壓縮檔在 IBM Spectrum Protect Server 上毀損。

System action:

已跳過檔案。

User response:

1) 壓縮檔毀損，因為磁帶有問題。若要確認這是否為問題，請在 IBM Spectrum Protect Server 上發出下列指令：
audit volume <volume_name> fix=no 如果有報告任何問題，您可以將資料從該磁區移至新磁區（請參閱指令 MOVE
DATA），然後重試還原。2) IBM Spectrum Protect Server 與 IBM Spectrum Protect
Client 之間有通訊問題，其結果是檔案在傳輸期間毀損。如果您在伺服器上使用十億位元乙太網路，請升級網路卡驅動程式（AIX
平台）或對一些已解決此問題的系統網路選項新增 SUN 所提供的建議變更（SUN 平台）。3) 請向網路支援人員確認，造成檔案毀損的 IBM
Spectrum Protect Client/Server 之間在還原期間是否沒有任何問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS4040E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：檔案系統 檔案空間名稱 已超出其空間管理配額。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 發現檔案系統已超出其配額。無法再移轉出此檔案系統中的資料。

System action:

IBM Spectrum Protect 將不會移轉此檔案系統中的檔案。

User response:

請回復部分檔案，或要求您的系統管理者增加此檔案系統的配額。

------------------------------------------------------------------------
ANS4041E

無法使用非 Windows 資料移轉裝置來還原 Windows Server 2008 或 2008 R2 VMware 訪客。



Explanation:

Windows 資料移轉裝置必須執行某些指令，才能完成 Active Directory 的還原作業。非 Windows
資料移轉裝置並不具有完成此作業所需要的工具。位於 Windows Server 2012 或更高版本上的 Windows VMware
訪客不受此限制的影響。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請使用 Windows 資料移轉裝置來完成此動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS4042E

物件名稱 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 包含一個以上無法辨識的字元，此名稱無效。



Explanation:

檔名、目錄名稱或磁區標籤語法不正確。

System action:

已跳過此檔案。

User response:

請檢查磁碟是否有誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS4044E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：存在區分大小寫名稱衝突。



Explanation:

在工作站上處理指定的檔案時，發現另一個具有類似名稱（但只有大小寫不同）的檔名。「備份保存」用戶端並不允許在此平台上出現相同但大小寫相異的名稱，而且無法保證檔案的完整性，因此會略過檔案。

System action:

將略過此物件。

User response:

請將有問題的檔案重新命名為唯一名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS4045E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：存在區分大小寫名稱衝突。將跳過該目錄樹。



Explanation:

在工作站上處理指定的檔案時，發現另一個具有類似名稱（但只有大小寫不同）的物件名稱。「備份保存」
用戶端並不允許在此平台上出現相同但大小寫相異的名稱， 而且無法保證檔案的完整性，因此會略過目錄以及目錄中所包含的全部物件。

System action:

將略過此物件。

User response:

請將有問題的檔案重新命名為唯一名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS4046E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：物件已毀損，且無法讀取。



Explanation:

您嘗試讀取或寫入已經毀損的檔案或目錄。略過已毀損的檔案。若是目錄，則略過目錄以及它的子目錄中所包含的物件。

System action:

將略過此物件。

User response:

使用 chkdsk (Windows) 或 fsck (UNIX) 這類系統工具來檢查您的系統，確定檔案空間並未毀損。

------------------------------------------------------------------------
ANS4047E

'檔名檔名檔名' 上發生讀取錯誤。已跳過此檔案。



Explanation:

在備份保存期間，略過指定的 檔名，因為無法讀取檔案。

如果您執行的是 JFS2 Snapshot 型作業，有可能是 Snapshot 不夠大，無法包含在建立 Snapshot
之後，對檔案系統所做的所有變更。這可能會導致 Snapshot 無效，使得 IBM Spectrum Protect 用戶端無法讀取
Snapshot。

System action:

IBM Spectrum Protect跳過此檔案。

User response:

請檢查系統以確定系統運作正常。

如果您執行的是 JFS2 Snapshot 型作業，請 100% 使用預設
snapshotcachesize，並確定磁區群組有足夠的磁碟空間（至少與檔案系統一樣大）來配置 Snapshot，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4048W

LAN-Free 連線失敗。



Explanation:

在此階段作業中，ENABLELANFREE 選項是設為 YES， 但在試圖建立「不需 LAN」的連線時發生失敗。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端會執行失效接管，改用非「不需 LAN」的連線支援。

User response:

檢閱 IBM Spectrum Protect error.log 來察看「不需 LAN」失敗的地方。檢查「不需
LAN」的設定，驗證所有的元件都可以正常運作。

------------------------------------------------------------------------
ANS4049I

已建立「不需 LAN」的連線。



Explanation:

在此階段作業中，ENABLELANFREE 選項是設為 YES，而在「不需 LAN」的連線中斷後，IBM Spectrum Protect
用戶端已順利對伺服器建立「不需 LAN」的連線。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端會透過「不需 LAN」的連線來與伺服器通訊。

User response:

檢閱 IBM Spectrum Protect error.log 來察看「不需 LAN」的錯誤。檢查「不需
LAN」的設定，驗證所有的元件都可以正常運作。

------------------------------------------------------------------------
ANS4050W

排程 '排程名稱' 的排程動作 '排程動作' 未執行，因為已停止 IBM Spectrum Protect 管理者對用戶端執行排程動作。



Explanation:

用戶端上有一或多個用戶端選項（schedcmddisabled、srvprepostscheddisabled、srvprepostsnapdisabled、restretrscheddisabled）已設定為
YES，藉此防止 IBM Spectrum Protect 管理者對用戶端執行下列其中一項排程動作 -
preschedule、postschedule、presnapshot、postsnapshot 或排程作業系統指令、還原或擷取作業。

System action:

排定的作業將不執行，且訊息將記載至指出此狀況的 IBM Spectrum Protect 伺服器。

User response:

不需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS4051E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：加密選項已生效，但用來執行備份或保存的使用者 ID 未獲授權來解密這個加密檔案系統 (EFS)
檔案。



Explanation:

正在處理的檔案已由加密檔案系統 (EFS) 加密。選項指定以解密格式來備份或保存檔案。用來執行備份或保存的使用者 ID 沒有此檔案的解密權限。

System action:

已跳過此檔案。

User response:

有三種可能的方法可以完成解密：

*  以擁有者與備份/保存使用者 ID 隸屬之群組的加密金鑰來重新加密檔案

*  將備份/保存使用者 ID 新增至已獲授權來解密此檔案的使用者清單

*  可能的話，以擁有者的使用者 ID 來執行備份或保存

------------------------------------------------------------------------
ANS4052E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：因為檔案系統不支援從 raw-EFS
備份資料還原，或可能是因為還原功能沒有該目錄的寫入權，而無法還原「加密檔案系統 (EFS)」檔案。



Explanation:

正在處理的檔案已由加密檔案系統 (EFS)
加密。檔案是以原始加密格式進行備份。目標檔案系統不支援加密格式，或還原功能對於檔案還原的目標目錄沒有寫入權。

System action:

已終止還原。

User response:

*  若檔案系統不是 AIX 的「加強型日誌檔案系統 (JFS2)」，就無法將檔案還原至此位置。

*  如果檔案為 JFS2 但未啟用 EFS，則必須先啟用 EFS 才能還原檔案

*  如果執行還原時所用的使用者 ID 沒有該目錄的寫入權，則必須先變更許可權，或必須使用其他的使用者 ID 來執行還原

------------------------------------------------------------------------
ANS4053E

處理 '檔名路徑檔名' 時發生錯誤：因為檔案系統或作業系統不支援「加密檔案系統 (EFS)」資料，所以無法還原檔案。



Explanation:

指定的物件已備份為原始的「加密檔案系統 (EFS)」資料。用戶端嘗試將物件還原或擷取到不支援 EFS 資料的目的地。此位置不支援 EFS
資料的原因為下列其中一項：

*  作業系統不提供支援，或為不包含支援的版本

*  在作業系統上並未啟動 EFS 支援

*  目標檔案系統不支援 EFS 資料

System action:

未還原或擷取該物件。繼續處理下一個物件。

User response:

如果必須還原此檔案，請將檔案還原到支援 EFS 資料的 AIX 作業系統環境。

------------------------------------------------------------------------
ANS4054E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：未載入加密金鑰。



Explanation:

正在處理的檔案已由加密檔案系統 (EFS) 加密。該選項是指定來以解密格式備份或保存檔案。解密檔案所需的加密金鑰未載入核心金鑰環中。

System action:

已跳過此檔案。

User response:

有三種情況會發生這個問題：

*  您只在 AIX 系統上執行 EFS 的起始啟動，但尚未登出。AIX 會載入在起始啟動期間執行的階段作業金鑰。解決方案：登出再重新登入。

*  登入密碼最近已變更，且您通常是用與登入密碼相同的 EFS 密碼來執行。當您變更登入密碼時，AIX 並不會自動變更 EFS
   密碼。解決方案：發出 'efskeymgr -n' 將 EFS 密碼設為與登入密碼相同。

*  當 EFS 密碼與登入密碼不同時，您需要執行解密備份。解決方案：發出 'efskeymgr -o ksh' 來以載入的金鑰啟動新
   Shell。當您啟動 Shell 時，AIX 會提示您輸入 EFS 密碼。請從新的 Shell 執行備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS4055E

無法更新檔案空間 '檔案空間名稱'：IBM Spectrum Protect 伺服器上的檔案空間版本與這個用戶端不相容



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器上的檔案空間與本用戶端不相容。這是由於執行用戶端的備份或保存作業，
然後使用舊版用戶端，並試圖以相同檔案空間為目標進行備份或保存作業所導致。 這個問題專門會在 Windows 或 AIX 用戶端 6.1
版或更新版本執行備份或保存作業， 然後試圖使用用戶端 5.5 版或更舊版本進行後續的備份或保存作業之後發生。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請使用正確的用戶端層次。

------------------------------------------------------------------------
ANS4056E

IBM Spectrum Protect 伺服器返回的物件 'object-name' 具有的高層名稱超過了 6000
個字元的長度上限。無法處理該檔案或目錄。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器返回了備份或保存的相關資訊，其高層名稱超出了 6000
個字元。高層名稱是包含物件（檔案或目錄）的目錄路徑。

當下列所有條件為真時，顯示此訊息：

*  物件由 6.1 版或更低版本的 IBM Spectrum Protect 用戶端備份或保存。

*  物件備份或保存至 5.5 版或更低版本的 IBM Spectrum Protect 伺服器。

*  IBM Spectrum Protect 用戶端 6.2 版或更高版本試圖執行導致 IBM Spectrum Protect
   伺服器將此物件的相關資訊返回給用戶端的作業。附註：在增量備份期間，伺服器將用來判定哪些檔案已變更的作用中備份版本的相關資訊返回給用戶端。

從 IBM Spectrum Protect 伺服器 6.1 版開始，高層次名稱長度上限從 8192 個字元減少為 6000
個字元。不支援備份或保存高層次名稱的字元數超過 6000 個的物件。從 IBM Spectrum Protect 備份保存用戶端 6.2
版開始，相似地減少了高層次名稱長度上限。

System action:

已跳過訊息中指定的檔案或目錄。繼續處理下一個物件。

User response:

請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者，以取得進一步協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS4057W

在 Snapshot 型備份期間，無法處理已裝載巢狀檔案系統的物件 'fs'。



Explanation:

不支援對已裝載檔案系統的物件執行 Snapshot 型備份。

System action:

備份作業繼續進行但不處理所指定物件。

User response:

若要防止發生此行為，請從指定的物件卸載檔案系統，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4058I

嘗試將節點抄寫失效接手值儲存至選項檔案時發生寫入失敗。



Explanation:

寫入失敗的原因通常是對選項檔案的存取權不足，但也可能是缺少可用磁碟空間。無法儲存抄寫伺服器連線資訊，且將無法進行失效接手。

System action:

作業失敗。

User response:

請檢查本端磁碟以取得寫入錯誤的可能原因，並檢查以查看是否已對選項檔案配置足夠存取權。

------------------------------------------------------------------------
ANS4059I

選項 USEREPLICATIONFailover 已設為 NO。節點不會失效接手給次要伺服器



Explanation:

此選項將防止節點在主要伺服器失敗時連接至抄寫伺服器。

System action:

用戶端將不會連接至主要伺服器，且處理會停止。

User response:

不需要回應。

------------------------------------------------------------------------
ANS4061I

在失效接手模式下連接至次要伺服器 secondary server;。起始伺服器是：home server;



Explanation:

該節點已配置進行抄寫，並已順利連接至次要伺服器。此訊息用來通知伺服器管理者節點已在失效接手模式下連接至次要伺服器。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS4063W

IBM Spectrum Protect 應用程式保護功能無法從虛擬機器 'VM-Name' 複製應用程式 meta 檔
'App-Metadata-File-Name'。不支援從此備份進行個別資料庫還原。 請檢查應用程式寫出器及資料庫的性能



Explanation:

在訪客機器上找不到應用程式 meta 檔。

System action:

作業完成。然而，未複製應用程式 meta 檔。

User response:

請確保此訪客機器正在執行應用程式 VSS 寫入程序，並且應用程式資料庫處於容許備份的狀態。對於 Exchange，請檢查資料庫是否已裝載。對於
SQL，請檢查資料庫是否在線上。然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4064I

正在從組織 VDC '組織 vdc 名稱'（來自組織 '組織名稱'）還原 vCloud Director vApp 'vapp 名稱' 目標
vApp 名稱為 '還原的 vapp 名稱' 還原 VAPP 指令已啟動。要處理的 vApp 總數：要還原的 vapp 數



Explanation:

還原 vApp 作業已完成。

System action:

此訊息僅用作參考資訊。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS4065E

Proxy 已拒絕：資料移轉裝置節點 'dm 節點' 尚未授與目標節點 'target_node' 的 Proxy
權限，該節點與「組織」'組織名稱' 的「組織 vDC」'OVDC 名稱' 相關聯。



Explanation:

作業需要將資料中心節點的 Proxy 存取權授與資料移轉裝置節點。

System action:

已取消針對所指定 vApp 的作業。

User response:

請執行配置精靈或配置編輯器，以配置適當的節點關係。

------------------------------------------------------------------------
ANS4066I

使用 "sType" Snapshot，進行訪客虛擬機器 'VM' 的 Snapshot 作業嘗試 x / y 次失敗。 正在以
"sType2" Snapshot 重新嘗試 Snapshot。



Explanation:

Snapshot 作業已失敗。已排程 Snapshot 重試作業。

System action:

正在重試 snapshot。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請更正任何問題，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4067E

使用 "sType" Snapshot，進行訪客虛擬機器 'VM' 的 Snapshot 作業嘗試 x / y 次失敗。 備份失敗。



Explanation:

訪客虛擬機器的所有 Snapshot 重試嘗試失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何訊息指出失敗的原因。請更正任何問題，然後重試作業。如果問題持續存在，請搜尋 IBM Spectrum Protect
Support 網站
(http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html)，以取得已知解決方案。

------------------------------------------------------------------------
ANS4068I

已使用「已停用檔案系統靜止及應用程式靜止的 VMware Tools」Snapshot 備份所還原的虛擬機器 'VM'。
這相當於「保留相同狀態的快照」("crash-consistent") 備份技術。



Explanation:

已使用「已停用檔案系統靜止及應用程式靜止的 VMware Tools」Snapshot 備份所還原的虛擬機器。「應用程式保護」特性無法使用。

System action:

VM 的還原會繼續進行。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS4069E

找不到 Windows 網域認證。使用 Data Protection for VMware vSphere GUI 配置編輯器來設定
Windows 網域認證。



Explanation:

未設定所需的 Windows 網域管理者認證。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請在 Data Protection for VMware vSphere GUI 配置編輯器中設定 Windows 網域管理者認證。

------------------------------------------------------------------------
ANS4070E

Windows 網域認證不正確。請驗證認證並使用 dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid'
'password' 來更新使用者名稱及密碼。



Explanation:

提供的認證不正確。系統無法使用這些認證向 Windows 網域鑑別。

System action:

停止處理程序

User response:

使用 dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password'
來更新使用者名稱及密碼。然後重新嘗試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4071E

無法還原 'VM-Name'，因為它是使用較新版用戶端進行備份。



Explanation:

嘗試還原虛擬機器的用戶端版本，低於備份虛擬機器的用戶端版本。無法使用較低版用戶端來還原虛擬機器。

System action:

不會還原虛擬機器。繼續處理下一個虛擬機器。

User response:

請將用戶端升級至與備份虛擬機器的用戶端版本相容的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS4072E

處理 'filespace namepath-namefile-name' 時發生錯誤：無法建立符號鏈結；與該符號鏈結同名的檔案或目錄存在



Explanation:

IBM Spectrum Protect 嘗試建立符號鏈結，但無法建立，因為存在和符號鏈結同名的檔案或目錄。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請移除與該符號鏈結同名的檔案或目錄。請參閱前次的還原/擷取作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4073W

使用 "sType" Snapshot，進行訪客虛擬機器 'VM' 的 Snapshot 作業嘗試 x / y 次失敗。 正在以
"sType2" Snapshot 重新嘗試 Snapshot。



Explanation:

Snapshot 作業已失敗。已排程具有不同 Snapshot 類型的 Snapshot 重試作業。

System action:

正在重試具有不同 Snapshot 類型的 Snapshot。

User response:

請檢查錯誤日誌中是否有任何其他的訊息指出失敗的原因。請更正任何問題，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4077E

檔案 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 由 Microsoft EFS
所加密，至少包含一個稀疏資料串流。作業系統不支援此檔案的還原，因此，此檔案並未備份或還原。



Explanation:

Microsoft Windows API 發生錯誤，因此未能順利還原符合下列條件的檔案：

*  檔案在進行備份時由 Microsoft Encrypting File System (EFS) 進行加密。

*  檔案至少包括一個稀疏資料串流（替代的「已命名」串流或未命名串流）

*  作業系統是 Microsoft XP、Microsoft Windows Server 2003 或 Microsoft Windows
   Server 2003 R2 任一版本

檔案無法還原，因此 IBM Spectrum Protect 未進行檔案備份。Microsoft 已將問題記錄於
http://support.microsoft.com/kb/2525290。

System action:

檔案未備份或未還原。繼續處理下一個物件或結束（如果沒有其他物件）。

User response:

如果在備份作業期間發出此訊息，您可以執行下列動作：

*  停用 EFS 檔案加密，這樣檔案即可進行備份。

*  如果不需要檔案的備份副本，您可以從備份中將它排除。

------------------------------------------------------------------------
ANS4078E

內容檔 content.spsig 遺漏、已損壞或簽章檢查失敗。



Explanation:

檔案 content.spsig 遺漏。或者檔案已損壞，或檔案簽章不相符。如需相關資訊，請參閱用戶端日誌檔。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確保 Operations Center 中的資料（例如用戶端套件或更新管理程式套件）正確，或在 Operations Center
中下載正確的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS4079E

一或多個檔案的簽章檢查失敗。



Explanation:

一或多個檔案的簽章不符合 content.spsig 的內容。如需相關資訊，請參閱用戶端日誌檔。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確保 Operations Center 中的資料（例如用戶端套件或更新管理程式套件）正確，或在 Operations Center
中下載正確的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS4081E

處理 'filespace-name' 時發生錯誤：不支援檔案空間類型。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 目前在此平台上不支援指定的檔案空間類型。

System action:

略過不受支援的檔案系統。繼續處理下一個檔案系統。

User response:

如需支援的檔案空間類型的相關資訊，請參閱說明文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS4083I

已產生新的節點密碼。



Explanation:

用戶端使用管理 ID 登入，而非使用節點名稱。已產生並記錄新的隨機節點密碼。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS4084E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：無法取得檔案狀態。



Explanation:

在處理檔案時，lstat() 呼叫設定 EOVERFLOW 錯誤碼。

System action:

將跳過此檔案。

User response:

已跳過此檔案。繼續處理下一個檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS4085I

已從前一個系統狀態備份指派 '數' 個物件給新的系統狀態備份。



Explanation:

前一個「系統狀態」備份中的物件尚未變更，且已指派給新的「系統狀態」備份。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS4086W

無法將未變更的物件從前一個系統狀態備份指派給新的系統狀態備份。將備份物件。



Explanation:

前一個「系統狀態」備份中的物件尚未變更，且應指派給新的系統狀態備份。由於發生錯誤，指派作業失敗，且將備份物件。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect 技術支援人員。

------------------------------------------------------------------------
ANS4087E

嘗試載入精靈的資料失敗。如需相關資訊，請參閱日誌檔。



Explanation:

嘗試載入精靈的資料失敗，因為遠端代理程式可能無法使用。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4089W

檔案伺服器 檔案伺服器名稱 已升級至 Data ONTAP 版本
'版本.修正.次修正'。請指定「createnewbase=儘快執行移轉」選項來執行完整增量備份。



Explanation:

檔案伺服器已升級至可支援 Unicode 檔名的版本，可使用 Snapshot 差異來執行增量備份。請執行完整增量備份，以備份有 Unicode
名稱的任何檔案，這些名稱可能被 IBM Spectrum Protect 用戶端的舊版略過。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請指定指令行選項「createnewbase=儘快利用 snapdiff 移轉」選項，來執行完整增量備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS4090I

檔案伺服器 檔案伺服器名稱 已升級至 Data ONTAP 版本
'版本.修正.次修正'。請指定「createnewbase=儘快執行移轉」選項來執行完整增量備份。



Explanation:

檔案伺服器已升級至可支援 Unicode 檔名的版本，可使用 Snapshot 差異來執行增量備份。請執行完整增量備份，以備份有 Unicode
名稱的任何檔案，這些名稱可能被 IBM Spectrum Protect 用戶端的舊版略過。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請指定指令行選項「createnewbase=儘快利用 snapdiff 移轉」選項，來執行完整增量備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS4092E

不支援使用資料移轉裝置平台執行即時存取/還原作業。



Explanation:

即時存取/還原作業失敗。

System action:

即時存取/還原作業失敗。失敗原因是平台不受支援。

User response:

應該從支援的資料移轉裝置平台執行即時存取/還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4099E

無法識別系統磁區。因此無法備份系統狀態。



Explanation:

系統磁區含有啟動 Windows 所需的硬體特定系統狀態檔，例如：Ntldr、Boot.ini、Ntdetect.com 或
Bootmgr。如果無法識別系統磁區，就無法備份這些檔案。因此也無法備份系統狀態。

System action:

系統狀態備份停止。

User response:

請重試作業。如果問題持續發生，請取得會擷取問題的服務追蹤，並聯絡 IBM 技術支援人員，取得其他的協助。您的 IBM Spectrum
Protect 管理者可以協助您配置追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS4137E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：已超出容許的鏈結數上限



Explanation:

由於目的地檔案系統已超出容許的鏈結數上限，無法還原或擷取鏈結。

System action:

用戶端會提示您採取動作：

*  略過這個物件

*  中止動作

User response:

請對這個物件選取適當的動作。將鏈結還原或擷取至另一個檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS4148E

虛擬機器 '虛擬機器名稱' 完整 VM 備份失敗，回覆碼 回覆碼



Explanation:

虛擬機器的完整 VM 備份失敗。

System action:

虛擬機器的完整備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4150E

虛擬機器 '虛擬機器名稱' 的增量備份失敗，回覆碼 回覆碼



Explanation:

虛擬機器磁區的增量備份失敗。

System action:

虛擬機器備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4151E

虛擬機器 '虛擬機器名稱' 裝載失敗。回覆碼=回覆碼



Explanation:

VMware 無法裝載虛擬機器磁碟。

System action:

虛擬機器的備份無法繼續。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。請參閱 dsmerror.log 中的詳細錯誤訊息，取得失敗的原因。

User response:

如需詳細的錯誤訊息，請參閱 dsmerror.log。

------------------------------------------------------------------------
ANS4152E

起始設定 VMware 虛擬機器環境失敗。回覆碼=回覆碼。如需詳細的錯誤訊息，請參閱 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌。



Explanation:

起始設定 VMware 虛擬機器環境失敗。如需詳細的錯誤訊息，請參閱 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌。

System action:

備份無法繼續。

User response:

如需詳細的訊息，請參閱 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4153E

找不到虛擬機器 '虛擬機器名稱' 的主機名稱



Explanation:

虛擬機器備份失敗。

System action:

虛擬機器備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4154E

可能原因是「虛擬機器」不在執行中，且沒有靜態 IP 位址。



Explanation:

虛擬機器備份失敗。

System action:

虛擬機器備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4155E

在 vSphere 伺服器上找不到虛擬機器 'vmname'。



Explanation:

備份虛擬機器失敗，因為找不到指定的虛擬機器名稱。 虛擬機器名稱可能輸入不正確或包含不受支援的字元。 僅支援包含 7 位元 ASCII
字元的虛擬機器名稱，如果名稱包含其他字元，則作業會失敗。

System action:

備份虛擬機器失敗。 將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。 如需其他錯誤訊息，請檢查用戶端錯誤日誌。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

*  如果虛擬機器名稱輸入不正確，請以正確的機器名稱重試作業。

*  如果虛擬機器名稱包含 7 位元 ASCII 字元以外的字元，請變更虛擬機器名稱以便它僅包含 7 位元 ASCII
   字元，或不要在備份作業中包括該虛擬機器。



------------------------------------------------------------------------
ANS4156E

不支援虛擬機器 '虛擬機器名稱' 的檔案層次 VM 備份。 在 Windows 平台訪客作業系統上不支援檔案層次 VM
備份。平台類型：'平台'。



Explanation:

虛擬機器備份失敗。

System action:

虛擬機器備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

使用 VMBACKUPType=FULLvm 選項來備份虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS4159E

虛擬機器 '虛擬機器名稱' 備份失敗。回覆碼=回覆碼。



Explanation:

虛擬機器備份失敗。

System action:

虛擬機器備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4160E

已拒絕 Proxy：未針對「目標節點」'目標節點'，將 Proxy 權限授與「代理程式節點」'代理程式節點'。



Explanation:

虛擬機器備份失敗。

System action:

虛擬機器備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗原因是未將 Proxy 權限授與節點，來存取備份 Proxy
節點所指名的節點。IBM Spectrum Protect 管理者必須先授與 Proxy 權限。

User response:

IBM Spectrum Protect 伺服器管理者必須針對這個節點授與 Proxy 權限。請參閱管理者指令 "Grant
Proxynode"。

------------------------------------------------------------------------
ANS4161E

在相同的備份作業中偵測到重複的虛擬機器名稱 '虛擬機器名稱'。由於沒有唯一的物件名稱，無法繼續備份虛擬機器 '虛擬機器完整名稱'。



Explanation:

虛擬機器備份失敗。

System action:

虛擬機器備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請為虛擬機器選擇唯一名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS4162E

先前未備份虛擬機器 'virtual-machine-name'。



Explanation:

先前未備份指定的虛擬機器，因此無法指定其還原。

System action:

會跳過指定的虛擬機器，而處理還原清單中的下一部虛擬機器。

User response:

驗證要還原的虛擬機器名稱，並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4164W

目前已啟用壓縮，但因為沒有使用用戶端刪除重複資料的功能，所以 'virtual-machine-name' 的虛擬機器備份不會壓縮。



Explanation:

僅當檔案儲存在已啟用用戶端刪除重複資料的儲存區上時，才能對虛擬機器 CTL 及資料檔案進行壓縮。當用戶端配置壓縮，且虛擬機器 CTL
或資料檔案指向未啟用用戶端刪除重複資料的儲存區時，發出此訊息。

System action:

繼續備份，但不壓縮資料。

User response:

如果您想要壓縮虛擬機器 CTL 檔案和資料檔， 則請更新 IBM Spectrum Protect
配置，使得兩種類型的檔案都導向已啟用用戶端刪除重複資料的儲存區。如果您想要壓縮虛擬機器資料檔，但不壓縮 CTL 檔案， 則請更新 IBM
Spectrum Protect 配置， 使資料檔導向已啟用用戶端刪除重複資料的儲存區。在用戶端選項檔案中，將
VMSKIPCTLCOMPRESSION 設為 YES。如果您不想使用壓縮，則在用戶端選項檔案中，將 COMPRESSION 設為 NO。

------------------------------------------------------------------------
ANS4165E

正在建立虛擬機器，但找不到主機名稱 'virtual-machine-name'。



Explanation:

正在建立的虛擬機器必須具備有效的主機名稱才能建立。

System action:

請檢查指定的虛擬機器主機名稱是否正確。

User response:

更正指定的虛擬機器主機名稱，並重試還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS4166E

正在建立虛擬機器，但找不到資料中心 'virtual-machine-name'。名稱可能不正確，或可能位在 VMware 資料夾中，需要像
vmfolder/dcname 之類的資料夾名稱。



Explanation:

正在建立的虛擬機器必須具備有效的資料中心才能建立。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查指定的虛擬機器資料中心是否正確。如果該資料中心包含在資料夾中，則必須指定具有完整資料夾路徑的完整資料中心名稱，例如
vmfolder/dcname。

------------------------------------------------------------------------
ANS4167E

正在建立虛擬機器，但找不到資料儲存庫 'virtual-machine-name'。



Explanation:

正在建立的虛擬機器必須具備有效的資料儲存庫才能加以建立。

System action:

請檢查指定的虛擬機器資料儲存庫是否正確。

User response:

更正指定的虛擬機器資料儲存庫，並重試還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS4168E

VMware 已透過其 SOAP
介面報告錯誤。請在「詳細狀態報告」畫面上檢視所報告的前一個錯誤訊息。同時也檢查錯誤日誌，以取得發生問題的相關資訊。



Explanation:

VMware 的指令無法完成。傳回的錯誤會顯示在「還原」或「備份」摘要畫面的「前一個錯誤訊息」區段中。

System action:

發生錯誤，作業失敗。

User response:

請檢查所報告的錯誤，並更正問題。錯誤原因通常是使用者提供的值對作業來說無效。

------------------------------------------------------------------------
ANS4169E

在用來暫時儲存虛擬機器虛擬磁碟資訊的本端磁碟 Proxy
上發生寫入失敗。發生寫入失敗的原因可能是，在用來儲存此資訊的磁碟機其可用磁碟空間不足。可使用 VMBACKDIR
選項來指派不同的磁碟位置，以供此用途使用。檢查正在使用的磁碟機，並確定有足夠的空間可供此作業使用。



Explanation:

在用來儲存虛擬機器虛擬磁碟資訊的本端磁碟上發生寫入錯誤。發生寫入錯誤的原因通常是本端磁碟的磁碟空間不足、寫入權限不足，或者類似問題。如果本端磁碟沒有足夠空間可供作業使用，可使用
VMBACKDIR 選項來指派不同的磁碟位置。

System action:

發生磁碟寫入錯誤，作業失敗。

User response:

請檢查本端磁碟以找出寫入錯誤的可能原因，並在必要時使用 VMBACKDIR 選項來指派另一個磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS4170E

在備份自 VMware 發行 '發行-版本-來源'的 VMware 發行 '發行-版本-目標' 上無法建立虛擬機器。



Explanation:

正在建立的虛擬機器，其備份來源 VMware 版本與用於還原的目標 VMware 發行版本不相容。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請將虛擬機器還原至與虛擬機器從中備份的版本相容的 VMware 系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS4174E

因回覆碼 = 回覆碼，模式 = full_or_incr，VMware 虛擬機器 'vmname' 完整 VM 備份失敗， 目標節點名稱 =
'target_node_name'，資料移轉裝置節點名稱 = 'data_mover_node_name'



Explanation:

虛擬機器的完整 VM 備份失敗。 當虛擬機器 (VM) 名稱包含單字 AGGREGATE
時，即會顯示統計資料以代表每一個資料移轉裝置上備份的所有 VM 訪客機器的總值。

System action:

虛擬機器的完整備份已完成，但卻失敗。 將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。 失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4177E

對 VMware 虛擬機器 'vmname'
進行完整還原失敗，回覆碼=rc，模式='restore_or_revert'，目標節點名稱='target_node_name'，資料移轉裝置節點名稱='data_mover_node_name'



Explanation:

虛擬機器的完整還原失敗。

System action:

虛擬機器的完整還原已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4179I

IBM Spectrum Protect 應用程式保護未截斷 VM 'VM' 上的 Microsoft SQL Server 日誌。



Explanation:

由於為此虛擬機器指定下列選項，SQL 伺服器日誌未截斷：INCLUDE.VMTSMVSS vname OPTIONS=KEEPSQLLOG

System action:

作業完成。

User response:

請移除 OPTIONS=KEEPSQLLOG 選項，以在備份完成時啟用截斷 SQL 日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4187W

當 IBM Spectrum Protect 資料移轉裝置節點直接連線到 Virtual Center 所管理的 ESX/ESXi
主機時，無法還原「CPU 和記憶體資源配置」配置設定。已跳過這些設定。



Explanation:

當 VMware vStorage API 直接連線到由「虛擬中心」所管理的 ESX/ESXi 主機時，不支援還原「CPU
和記憶體資源配置」配置設定。

System action:

已跳過「CPU 和記憶體資源配置」配置設定。繼續執行處理程序。

User response:

當 IBM Spectrum Protect 資料移轉裝置節點直接連線到 vCenter Server 時，將還原虛擬機器的「CPU
和記憶體資源配置」配置設定。修改 VMCHOST，將 IBM Spectrum Protect 資料移轉裝置連接至 vCenter
Server。

------------------------------------------------------------------------
ANS4191E

使用 'san' 傳輸模式還原 VM 作業失敗。在某些情況下，從 SAN 切換為網路型 VM 還原會成功。



Explanation:

使用 SAN 傳輸模式會失敗的還原 VM 作業，透過 LAN 路徑進行通常會成功。如果使用 'SAN' 傳輸模式的還原 vm
作業失敗，請將用戶端選項 VSTORTRANSPORT 設為 "nbd:nbdssl"，重試還原 vm 作業。

System action:

使用 'san' 傳輸模式還原 VM 作業失敗。使用 'nbd:nbdssl' 傳輸模式，還原可能會成功。

User response:

使用 'san' 傳輸模式還原 VM 作業失敗。在某些情況下，如果使用 'nbd' 或 'nbdssl' 傳輸模式，網路型 VM
還原會成功。VMVSTORTRANSPORT 選項可用來限制 IBM Spectrum Protect 用戶端僅使用指定的傳輸模式。

------------------------------------------------------------------------
ANS4193E

由於資料移轉裝置 'dm 節點' 無法連接至目標節點 'target_node'，無法處理 vApp 'vApp 名稱'。



Explanation:

作業需要將資料中心節點的 Proxy 存取權授與資料移轉裝置節點。

System action:

已取消針對所指定 vApp 的作業。

User response:

請在錯誤日誌中尋找錯誤，並更正任何問題。執行配置精靈或配置編輯器以確保適當的節點配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS4194E

目前已啟用加密，但是在虛擬機器的增量持續備份（-MODE=IFFULL 或 -MODE=IFINCREMENTAL）中不受支援。.



Explanation:

不支援虛擬機器增量持續備份（-mode=IFFULL 或
-mode=IFINCREMENTAL）的用戶端加密。為避免無意間將未加密的資料儲存在伺服器上，備份作業會停止。

System action:

虛擬機器備份停止。

User response:

移除此作業的加密選項，然後重新執行此作業。可以使用 Secure Sockets Layer (SSL)
加密來對網路上的資料進行加密。如果備份資料必須在 IBM Spectrum Protect
儲存區中加密，請使用替代備份方法，例如完整和增量備份（-mode=FULL 和 -mode=INCREMENTAL）或客體系統內備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS4195E

找不到「組織」'組織名稱' 中「組織 VDC」'組織 VDC 名稱' 的目標節點。為此，無法備份 vApp 'vApp 名稱'。



Explanation:

在 IBM Spectrum Protect 伺服器上找不到指定組織 VDC 的 IBM Spectrum Protect 節點，或者在「提供者
VDC」節點中找不到「組織 VDC」節點的相關資訊。

System action:

備份指定的 vApp 已停止。繼續處理下一個 vApp。

User response:

請跳至「配置」頁面，並按一下「執行配置精靈」以驗證是否已在 IBM Spectrum Protect 伺服器上登錄所有必要 IBM
Spectrum Protect 節點。必要的話，登錄新的資料移轉裝置節點。確保組織 VDC 屬於此資料移轉裝置節點保護的提供者 VDC。

------------------------------------------------------------------------
ANS4199W

檔案 '檔名' 未備份為系統狀態之部分，因為叢集磁碟 '磁區名稱'無法存取。



Explanation:

VSS 傳回所指出的檔案或目錄，成為寫出器備份檔清單的一部分。不過，無法存取檔案所在的叢集磁碟。此問題的原因可能是叢集磁碟離線或屬於另一個節點。

System action:

未備份檔案。繼續執行處理程序。

User response:

此問題記錄於 Microsoft 知識庫主題
980794，網址為：http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;980794。主題包括緊急修復程式。有了緊急修復程式，您即可指定登錄機碼，其中包含要從
VSS 列舉排除的一個以上檔案清單。IBM Spectrum Protect 不會備份 VSS
未列舉的檔案。如果磁區在執行系統狀態備份的節點回到線上，則無法加以備份。您必須先從登錄碼中移除磁區，並重新啟動系統，然後才能備份磁區。
如果您不想對此問題實作緊急修復程式，IBM Spectrum Protect 會繼續發出此訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS4200E

虛擬機器 'vmname' 無法備份，因為資料儲存庫 'datastore' 的資料使用情況已超出資料儲存庫臨界值 percentused%。



Explanation:

虛擬機器使用的資料儲存庫資料使用情況超出由 VMDATASTORETHRESHOLD 選項設定的臨界值。

System action:

不會備份虛擬機器。

User response:

請減少資料儲存庫的資料使用情況，或增加 VMDATASTORETHRESHOLD 選項中的臨界值。然後重新備份虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS4202E

Deployment Manager 無法安裝語言套件：語言套件名稱。Microsoft Installer 錯誤碼為錯誤碼。



Explanation:

前一個語言套件已解除安裝，但新的語言套件安裝失敗。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

如需 Windows 安裝程式錯誤訊息的相關資訊，請移至 Microsoft Developer Network (MSDN) 技術叢書
(http://msdn.microsoft.com/zh-tw/library)，並搜尋「Windows 安裝程式錯誤訊息」。

請檢查用戶端電腦上的安裝日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4204E

用戶端電腦的作業系統 'os name' 不受目標版本 'target version' 支援



Explanation:

用戶端電腦的作業系統層次不再受到目標層次的支援。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查發行說明文件以取得受支援作業系統層次的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS4206E

Deployment Manager 從安裝映像檔 image name 擷取資訊時接收到錯誤。



Explanation:

安裝映像檔可能遺漏、毀損或用戶端電腦上的磁碟空間可能不足。

System action:

Deployment Manager 會停止。

User response:

請確保用戶端電腦上有足夠的磁碟空間。

請確保用戶端電腦上的所有 Windows 自行解壓縮用戶端映像檔都有效。

------------------------------------------------------------------------
ANS4207E

Deployment Manager 無法起始伺服器與已更新之備份保存用戶端之間的最終連線。



Explanation:

自動用戶端部署之後，從已更新的備份保存用戶端執行 dsmc query 階段作業指令未成功。

System action:

Deployment Manager 處理程序結束。

User response:

請登入用戶端電腦，然後檢查備份保存用戶端錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4210E

Deployment Manager 無法安裝套件：'client package name'。Microsoft Installer 錯誤碼為
'system architecture'



Explanation:

舊版用戶端套件已解除安裝，而新的用戶端套件安裝失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查 Technote 以取得 Microsoft Installer
錯誤碼說明：http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

請檢查用戶端電腦上的安裝日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4212E

Deployment Manager 無法重新啟動服務：servicename



Explanation:

自動用戶端部署之後，IBM Spectrum Protect 用戶端服務無法啟動。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請登入用戶端機器，然後檢查備份保存用戶端錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4213E

需要自動重新啟動用戶端電腦，原因為 reason



Explanation:

Deployment Manager 已判定部署需要重新啟動用戶端。

未啟用自動重新啟動。Deployment Manager 處理程序會取消部署。

未解除安裝或更新現行用戶端。

System action:

Deployment Manager 會取消用戶端部署並停止

User response:

請重新排程用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4215E

從現行用戶端程式碼版本 'source version' 到用戶端套件版本 'target version' 的自動部署路徑不受支援。



Explanation:

無

System action:

處理程序已停止。

User response:

請參閱資訊中心中的備份保存用戶端說明文件。

請使用適當的目標層次來重新排程用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4217E

Deployment Manager 在設定用戶端 API 時接收到錯誤。呼叫的標準 API 函數是 API setup function
name。



Explanation:

Deployment Manager 處理程序在設定用戶端 API 時失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端電腦上的錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4218E

Deployment Manager 在起始設定用戶端 API 時接收到錯誤。呼叫的標準 API 函數是 API setup function
name。



Explanation:

Deployment Manager 處理程序在起始設定用戶端 API 時失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端電腦上的錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4219E

Deployment Manager 在為子處理程序的標準輸出建立管道時接收到錯誤。



Explanation:

Deployment Manager 無法為子處理程序的標準輸出建立管道。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端電腦上的錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4220E

Deployment Manager 無法判定 IBM Spectrum Protect 處理程序是否仍在執行中。



Explanation:

Deployment Manager 無法判定是否已順利關閉所有 IBM Spectrum Protect 處理程序。

System action:

在已啟用自動重新啟動 (autoreboot) 的情況下重新排程。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS4221E

套件的架構 'package architecture' 不符合目前的用戶端 'system architecture'



Explanation:

設定 Script 無法從伺服器擷取相符套件。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確保伺服器上提供了所有架構的用戶端套件。

------------------------------------------------------------------------
ANS4222E

Deployment Manager 無法讀取檔案 file name 中的資訊。



Explanation:

Deployment Manager 無法開啟包含必要系統資訊的檔案。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端電腦上的錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4227E

Deployment Manager 無法安裝套件：'client package name'。用戶端電腦的磁碟空間已用盡。Microsoft
Installer 錯誤碼為 'error code'



Explanation:

已解除安裝舊版用戶端套件，但安裝新的用戶端套件失敗，因為用戶端電腦的磁碟空間已用盡。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查 Technote 以取得 Microsoft Installer
錯誤碼說明：http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

請檢查用戶端電腦上的安裝日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4228E

Deployment Manager 無法安裝語言套件：'language pack name'。用戶端電腦的磁碟空間已用盡。Microsoft
Installer 錯誤碼為 'error code'



Explanation:

已解除安裝舊版語言套件，但安裝新的語言套件失敗，因為用戶端電腦的磁碟空間已用盡。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請檢查 Technote 以取得 Microsoft Installer
錯誤碼說明：http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

請檢查用戶端電腦上的安裝日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4229I

用戶端電腦需要重新啟動才能完成安裝新的備份保存用戶端。



Explanation:

重新啟動用戶端電腦之後，將會完成新的備份保存用戶端的部署。重新啟動排程在部署所有語言套件之後立即進行。

System action:

Deployment Manager
處理程序會繼續進行。用戶端電腦將在部署所有語言套件之後關閉然後重新啟動，如果沒有任何語言套件，則會立即關閉並重新啟動。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS4230I

用戶端電腦將立即關閉並重新啟動。



Explanation:

Deployment Manager 必須重新啟動用戶端電腦才能完成用戶端部署。可能是其他訊息提供了部署詳細資料。

System action:

Deployment Manager
處理程序會繼續進行。用戶端電腦將在部署所有語言套件之後立即關閉然後重新啟動，如果沒有任何語言套件，則會立即關閉並重新啟動。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS4232E

找不到自行解壓縮的安裝映像檔 image name。



Explanation:

Deployment Manager 找不到所需的安裝映像檔。

System action:

處理程序已停止。將取消用戶端部署。

User response:

請檢查伺服器的活動日誌或用戶端電腦上的排程器日誌。請重新排程用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4234E

部署語言套件失敗。



Explanation:

Deployment Manager 無法安裝一或多個語言套件。可能是其他訊息提供了安裝詳細資料。

System action:

Deployment Manager 處理程序會繼續進行。

User response:

請檢查用戶端電腦上的錯誤日誌與安裝。識別無法安裝的語言套件並手動進行部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4235I

Deployment Manager 無法將事件記載至伺服器。



Explanation:

Deployment Manager 無法將事件記載至伺服器。可能是其他訊息提供了通訊詳細資料。

System action:

Deployment Manager 處理程序會繼續進行。事件只會記載在本端用戶端機器上。

User response:

請檢查網路連線以及用戶端電腦上的錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4242E

設定 Script 在擷取 architecture 架構的用戶端套件時發現警告或錯誤。錯誤層次為 錯誤層次 錯誤層次。



Explanation:

可能是伺服器上的用戶端套件無法使用。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確保伺服器上提供了所有架構的用戶端套件。請檢查備份保存用戶端錯誤日誌，以取得更詳細的錯誤訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS4248E

用戶端已處於目標層次：target version。



Explanation:

處理已停止，因為自動用戶端部署功能不支援將已處於其目標層次的用戶端安裝至工作站。

System action:

您的現行備份保存用戶端不受影響。

User response:

請參閱資訊中心中的備份保存用戶端說明文件。

請使用適當的目標層次來重新排程用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4251W

找不到writername 檔案 'filename'。



Explanation:

指示的 VSS 寫出器檔案或目錄，已作為寫出器備份檔清單的一部分而由 VSS 傳回。然而，物件不存在於磁碟。.

System action:

如果 SKIPMISSINGSYSWFILES 選項設定為 NO，則停止執行處理程序。如果 SKIPMISSINGSYSWFILES 選項設定為
YES，則繼續執行處理程序。

User response:

請驗證在系統狀態備份期間，是否可以跳過此檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS4252W

architecture、schedule-name、domain-name：用戶端部署未完成，重新啟動用戶端電腦處於擱置狀態。Deployment
Manager 未自動重新啟動用戶端電腦，因為 AUTODEPLOY 選項設為 NOREBOOT。



Explanation:

已解除安裝舊版用戶端，但安裝新的用戶端未完成，重新啟動用戶端電腦處於擱置狀態。在訊息文字的開頭識別了用戶端的架構、排程名稱以及網域名稱。

System action:

Deployment Manager 處理程序完成。

User response:

請儘快手動重新啟動用戶端電腦。

------------------------------------------------------------------------
ANS4253E

用戶端電腦上的磁碟空間不足。所需的空間：package space 個位元組；可用空間：system space 個位元組。



Explanation:

Deployment Manager 判定出可用的磁碟空間不足以進行用戶端部署。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請釋放所需磁碟空間並重新排程用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4254E

Deployment Manager 在需要部署備份保存用戶端的工作站上偵測到 HSM 用戶端。



Explanation:

已嘗試部署備份保存用戶端至已安裝 HSM 用戶端的工作站。備份保存用戶端無法部署至具有 HSM 用戶端的工作站。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請解除安裝 HSM 用戶端，並排程進行備份保存用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4255E

沒有足夠的記憶體可供 Deployment Manager 建立系統資訊物件



Explanation:

無法建立系統資訊物件，因為沒有足夠的 RAM 可供寫入資料。

System action:

處理程序已停止。

User response:

關閉用戶端工作站上所有不必要的應用程式，然後重新排程進行部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4256E

未定義 DSMI_DIR 環境變數。



Explanation:

Deployment Manager 無法起始伺服器連線，因為未設定 DSMI_DIR 環境變數。如果 Deployment Manager
在啟動時未使用用戶端排程器，就會發生此錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請閱讀可用說明文件，以判斷如何使用用戶端排程器來建立用戶端部署作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4257E

部署管理程式無法剖析以下檔案中的資訊：檔名。



Explanation:

Deployment Manager 無法從指定檔案剖析或擷取必要資訊。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端電腦上的錯誤日誌檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS4258E

Deployment Manager 收到 Windows "OpenSCManager failed" 錯誤訊息。



Explanation:

Deployment Manager 無法連接到 Windows
服務控制管理程式以啟動用戶端排程器。一般來說，發生此錯誤的原因是起始此作業的使用者沒有足夠的權限。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確定啟動用戶端排程器的使用者擁有管理專用權。

------------------------------------------------------------------------
ANS4259E

未以 root 使用者身分啟動用戶端排程器。



Explanation:

用戶端排程器需要有 root 使用者專用權，才能升級用戶端程式碼。

System action:

處理程序已停止。

User response:

以 root 身分登入，然後啟動用戶端排程器。

------------------------------------------------------------------------
ANS4260E

安裝檔案系統無法寫入。



Explanation:

Deployment Manager 無法寫入安裝檔案系統。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查安裝檔案系統權限。可能現行用戶端節點執行於虛擬化環境，且該環境使用安裝在實體環境之共用儲存體中的用戶端程式碼。請使用實體環境中的用戶端節點，重新排程用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4261E

Deployment Manager 無法升級「備份保存用戶端」。



Explanation:

備份保存用戶端無法升級，因為現行位置不是預設的安裝位置，或 DSM_DIR、DSMI_DIR、DSM_CONFIG 和 DSMI_CONFIG
環境變數定義使用相對路徑而不是絕對路徑。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查現行備份保存用戶端的安裝目錄。如果備份保存用戶端不是安裝在預設位置，請手動升級備份保存用戶端。如果
DSM_DIR、DSMI_DIR、DSM_CONFIG 和 DSMI_CONFIG
環境變數定義使用相對路徑，請改用絕對路徑，然後重試用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4262E

用戶端安裝預覽失敗。



Explanation:

Deployment Manager 無法解除安裝現行用戶端。用戶端程式碼保持不變。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端工作站上的 Deployment Manager 日誌和追蹤檔，以識別預覽期間的特定問題。解決問題之後請重新排程部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4263E

Deployment Manager 無法解除安裝備份保存用戶端。



Explanation:

在解除安裝現行用戶端時，Deployment Manager 收到錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端工作站上的 Deployment Manager 日誌和追蹤檔，以取得與錯誤相關的詳細資料。您可以需要手動解除安裝用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS4264E

Deployment Manager 無法安裝備份保存用戶端。



Explanation:

現行用戶端已解除安裝，但 Deployment Manager 在安裝新的用戶端程式碼時收到錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端工作站上的 Deployment Manager 日誌和追蹤檔，以取得與錯誤相關的詳細資料。解決問題之後，請手動安裝新用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS4265I

在排程器指令或用戶端服務中未指定用戶端部署選項。



Explanation:

將會使用預設的用戶端選項檔。Deployment Manager 在報告狀態時可能不會報告正確的伺服器和節點資訊。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

避免直接從指令行起始用戶端部署，改為一律啟動用戶端排程器作為 Windows 服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS4266I

Deployment Manager 無法安裝非英文語言套件。



Explanation:

前一個套件已解除安裝，但未順利安裝一或多個新語言套件。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請檢查用戶端工作站上的部署追蹤檔，以取得特定的語言套件資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS4267I

Deployment Manager 無法安裝硬體外掛程式套件。



Explanation:

前一個套件已解除安裝。但新硬體外掛程式套件安裝失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端電腦上的部署追蹤檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS4268I

Deployment Manager 無法安裝日誌型備份套件。



Explanation:

前一個日誌型備份套件已解除安裝。但新的日誌型備份套件安裝失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查用戶端電腦上的部署追蹤檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS4269W

Deployment Manager 正在停止排程器或 CAD 程序。



Explanation:

在部署新用戶端之前，Deployment Manager 必須停止排程器和 CAD 程序。進行部署之後，必須重新啟動處理程序。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

用戶端排程器在進行部署期間已岔斷。

------------------------------------------------------------------------
ANS4270I

Deployment Manager 和新的用戶端安裝套件已下載至目錄：檔名。



Explanation:

下載目錄包含完成新用戶端部署的所需一切。在 log/ 子目錄中可找到部署日誌和追蹤。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

從下載目錄取得日誌和追蹤檔，以便進行問題判斷。這些檔案可在 log/ sub-directory 中找到。

------------------------------------------------------------------------
ANS4271E

部署套件遺漏一或多個必要的安裝映像檔。



Explanation:

用戶端部署套件可能未正確匯入伺服器。可能是部署套件因為缺少磁碟空間而未完全擷取至用戶端電腦。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確定伺服器上有用戶端套件可用，而且用戶端電腦的磁碟空間足夠。請檢查備份保存用戶端錯誤日誌檔，以取得更詳細的錯誤訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS4272E

套件的處理器類型：套件處理器類型與現行用戶端：系統處理器類型不符。.



Explanation:

您要部署的用戶端套件其所支援的處理器類型，與您要部署用戶端至其中的工作站處理器類型不符。Deployment Manager
可能無法每次都順利連接到伺服器以及報告錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請驗證您對所要升級之電腦的處理器架構使用正確的用戶端套件。然後重新啟動部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4273E

Deployment Manager 在需要部署備份保存用戶端的工作站上偵測到日誌登載型備份 (JBB)。



Explanation:

已嘗試部署備份保存用戶端至已安裝 JBB 用戶端的工作站。但在部分平台上，備份保存用戶端無法部署至安裝 JBB 用戶端的工作站。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請解除安裝 JBB 用戶端，並排程進行備份保存用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4274E

部署管理程式無法停止排程器或 CAD 程序。



Explanation:

Deployment Manager 嘗試關閉備份保存用戶端排程器或 CAD 程序，但備份保存用戶端可能忙於其他作業。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重新排程備份保存用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4275E

部署管理程式無法重新啟動排程器或 CAD 程序。



Explanation:

在退出之前，Deployment Manager 無法重新啟動備份保存用戶端排程器或 CAD 程序。Deployment Manager
在用戶端升級之前已停止處理程序。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請登入備份保存用戶端工作站，然後檢查錯誤日誌檔。如果您已設定環境變數，請確定您並非使用相對路徑定義它們。

------------------------------------------------------------------------
ANS4276E

部署管理程式無法取得排程器或 CAD 程序的相關資訊。



Explanation:

為了停止及重新啟動備份保存用戶端排程器或 CAD 程序，Deployment Manager 需要處理程序資訊。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請登入備份保存用戶端工作站，然後檢查錯誤日誌檔和 Deployment Manager 錯誤日誌檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS4277E

目標作業系統版本 目標作業系統與最低版本要求最低版本要求不符



Explanation:

作業系統版本比自動部署套件的要求版本還舊。

System action:

已取消部署。

User response:

請確定目標作業系統支援正在部署的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS4278E

Deployment Manager 無法取得 Logical Volume Snapshot Agent (LVSA) 的相關資訊。



Explanation:

Deployment Manager 需要判斷用戶端工作站上是否已安裝 LVSA。；

System action:

處理程序已停止。

User response:

請登入備份保存用戶端工作站，然後檢查錯誤日誌檔和 Deployment Manager 錯誤日誌檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS4280E

此用戶端工作站上不容許進行自動用戶端部署。



Explanation:

一或多個正在執行中的用戶端服務，其選項檔中包含 AUTODEPLOY = NO。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請變更用戶端上的 AUTODEPLOY 選項，然後重新排程用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4281E

更新管理程式無法從非全域區域移除 TIVsmCapi 套件： 區域名稱。



Explanation:

如果從全域區域執行解除安裝，APAR IC57433 會預防在 Solaris 的 Sparse Root 非全域區域中移除 TIVsmCapi
套件。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請直接從非全域區域手動解除安裝 IBM Spectrum Protect 用戶端，然後重新排程部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4282E

在「IBM Spectrum Protect 備份保存用戶端」中發現從非全域區域安裝的空間 root 非全域區域：區域名稱。



Explanation:

一或多個非全域區域正在與全域區域共用 /usr 檔案系統。「IBM Spectrum Protect 備份保存用戶端」已使用 -G
參數安裝在全域區域中，並且已手動安裝在非全域區域中。不能在全域區域中更新「IBM Spectrum Protect
備份保存用戶端」，因為它將會更新與不屬於自動部署一部分的空間 root 非全域區域共用的 GSKit 版本。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請手動升級「備份保存用戶端」， 或是從全域區域安裝它，但不使用 -G 參數。這麼做可確保全域區域與空間 root 非全域區域的版本相同，
然後您就可以自動在所有的這類區域上部署用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS4283E

路徑 上沒有足夠的磁碟空間可用來解壓縮 GSKit 套件。所需的空間：req_space 個位元組；可用的空間：avail_space
個位元組。



Explanation:

Deployment Manager 判定沒有足夠的可用磁碟空間可用來解壓縮 GSKit 套件。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請釋出所需的磁碟空間數量，然後重新排程自動用戶端部署。

------------------------------------------------------------------------
ANS4284E

已取消部署，因為針對會與全域區域共用 /usr 檔案系統的空間 root 非全域區域，排定了自動用戶端部署作業。



Explanation:

不支援嘗試的自動用戶端部署作業，作業將被取消。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請從全域區域安裝「備份保存用戶端」，或是手動升級「備份保存用戶端」。

------------------------------------------------------------------------
ANS4285E

更新還原作業至現有的虛擬機器 '虛擬機器名稱' 失敗。虛擬機器未處於關閉狀態。



Explanation:

對於執行中機器，不支援對現有虛擬機器的更新還原作業，作業將中斷。

System action:

還原已中斷。

User response:

請關閉虛擬機器，然後重新執行更新還原指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS4290E

只能選取一個虛擬機器進行還原。



Explanation:

不容許還原多個虛擬機器。只能選取一個虛擬機器進行還原。

System action:

未發生任何處理。

User response:

請僅選取一個虛擬機器進行還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS4291E

在 VMware 伺服器上找不到「虛擬機器」。



Explanation:

虛擬機器備份失敗。

System action:

虛擬機器備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4292E

找不到任何虛擬機器。



Explanation:

找不到具有該名稱的虛擬機器，或者沒有在網域選項中指定虛擬機器。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請指定正確的 VM 名稱或網域選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS4293E

在組織 '組織名稱' 的「組織 VDC」'組織 VDC 名稱' 中備份 VMware vApp 'vApp 名稱' 失敗。



Explanation:

vApp 備份作業失敗。此錯誤訊息是摘要訊息，其中不包含詳細資訊。

System action:

未備份指定 vApp 的配置資訊及 VM。繼續處理下一個 vApp。

User response:

請檢查 dsmerror.log 檔中先前的訊息，以取得此 vApp 的更多詳細資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS4295W

虛擬機器 'vmname' 已使用 Windows VSS
系統提供者備份。您必須手動回復或刪除已還原磁區上的備份副本，否則可能會遇到效能降低及空間不足狀況。



Explanation:

在備份時，應用程式保護功能無法在 10 秒的 VSS 限制內備份 VM。因此會使用 Windows VSS
系統提供者。如果您還原應用程式，則磁區將自動回復。但是，如果您還原整個 VM，則必須手動回復或刪除備份副本。

System action:

虛擬機器已還原，包括系統提供者備份副本。

User response:

驗證還原是否成功，以及資料是否毀損。如果資料未毀損，您可以刪除備份副本。但是，如果資料毀損，請回復備份副本以保證資料完整性。透過查看每一個已還原磁區之根目錄中的
dsmShadowCopyID.txt 檔案，可瞭解要刪除或回復的備份副本。然後可使用 diskshadow 刪除或回復指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS4296I

architecture、schedule-name、domain-name：Deployment Manager
處理程序已順利啟動。Deployment Manager 版本資訊：version



Explanation:

Deployment Manager 處理程序已作為後置排程指令啟動。這是 Deployment Manager
中的第一則訊息。在訊息文字的開頭識別了用戶端的架構、排程名稱以及網域名稱。

System action:

Deployment Manager 會繼續處理。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS4297W

architecture、schedule-name、domain-name：用戶端部署已完成，但出現警告：



Explanation:

這是一般警告訊息。可能是其他訊息提供了部署詳細資料。在訊息文字的開頭識別了用戶端的架構、排程名稱以及網域名稱。

System action:

Deployment Manager 處理程序完成。

User response:

如需相關資訊，請檢查伺服器管理中心中的警告訊息、伺服器活動日誌或用戶端電腦上的錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4298E

architecture、schedule、new_device_type：已取消用戶端部署。造成取消的前一個事件為：



Explanation:

這是一般訊息，告知已取消用戶端部署。Deployment Manager
未解除安裝或更新現行用戶端。可能是其他訊息提供了部署詳細資料。在訊息文字的開頭識別了用戶端的架構、排程名稱以及網域名稱。

System action:

處理程序已停止。

User response:

如需相關資訊，請檢查伺服器管理中心中的警告訊息、伺服器活動日誌或用戶端電腦上的錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4299E

architecture、schedule-name、domain-name：用戶端部署失敗。造成失敗的前一個事件是：event



Explanation:

這是一般訊息，告知用戶端部署失敗。可能是其他訊息提供了失敗詳細資料。在訊息文字的開頭識別了用戶端的架構、排程名稱以及網域名稱。

System action:

處理程序已停止。

User response:

如需相關資訊，請檢查伺服器管理中心中的警告訊息、伺服器活動日誌或用戶端電腦上的錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS4300I

architecture、schedule-name、domain-name：用戶端部署已順利完成。



Explanation:

Deployment Manager 處理程序完成。

System action:

處理程序已停止。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS4301I

IBM Spectrum Protect 在虛擬機器 'VM' 上偵測到 Microsoft Active Directory Domain
Controller。



Explanation:

虛擬機器包含 Microsoft Active Directory Domain Controller。

System action:

IBM Spectrum Protect 已儲存此虛擬機器的相關資訊。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS4302W

IBM Spectrum Protect 無法偵測虛擬機器 'VM' 上是否有 Microsoft Active Directory
Domain Controller。



Explanation:

檢查虛擬機器是否包含 Microsoft Active Directory Domain Controller 時發生錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 繼續備份此虛擬機器。

User response:

請檢查 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌，以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS4303E

先前尚未備份 vCloud Director vApp 'vapp-name'。



Explanation:

先前未備份指定的 vCloud Director vApp，因此無法指定其還原。

System action:

會跳過指定的 vCloud Director vApp，而處理還原清單中的下一個 vApp。

User response:

請驗證要還原的 vCloud Director vApp 名稱，並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4304I

IBM Spectrum Protect 無法偵測 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
授權。VM 'VM' 上將不會保護 Active Directory Domain Controller。



Explanation:

虛擬機器包含 Microsoft Active Directory Domain Controller，但是未偵測到 IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments 授權。將不會保護 Domain Controller。

System action:

安裝 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1 或更新版本以保護 Active
Directory。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS4305W

在組織 '組織名稱' 的「組織 VDC」'組織 VDC 名稱' 中備份 VMware vApp 'vApp 名稱' 已完成。部分 VM 未備份。
模式： 'Incremental Forever - full_or_incr' 目標節點名稱： 'target_node_name'
資料移轉裝置節點名稱： 'data_mover_node_name' VM 備份狀態： 已備份的 VM 數目 個（總計 vApp 中的 VM
數目 個）VM 已順利備份。



Explanation:

vApp 備份作業順利完成。然而，未備份指定 vApp 的一個以上 VM。還原作業期間將不會建立這些 VM。

System action:

繼續處理下一個 vApp。

User response:

請檢查此 vApp 的 dsmerror.log 檔，以取得此訊息的相關資訊。解決問題，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4308E

'hypervisor' 虛擬機器 'vmname' 的完整 VM 備份失敗，回覆碼 = 回覆碼，模式 =
full_or_incr，目標節點名稱 = 'target_node_name'，資料移轉裝置節點名稱 =
'data_mover_node_name'



Explanation:

虛擬機器的完整 VM 備份失敗。

System action:

虛擬機器的完整備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4311E

'hypervisor' 虛擬機器 'vmname' 的完整 VM 還原失敗，回覆碼 = 回覆碼，目標節點名稱 =
'target_node_name'，資料移轉裝置節點名稱 = 'data_mover_node_name'



Explanation:

虛擬機器完整 VM 還原失敗。

System action:

虛擬機器的完整還原已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一部虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4313I

重新平衡排程 sched-name 類型：balance-type



Explanation:

已針對具名排程要求重新平衡作業。 重新平衡可以是完整或最小。 在每一個排程結束時，自動執行「最小」重新平衡。 您可以透過使用選項設定
VMREBALANCESCHEDULEPERIOD 及 VMREBALANCESCHEDULEONLY 配置完整重新平衡。

System action:

重新平衡作業開始。

User response:

無需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS4319E

處理時間戳記檔案時發生重新平衡排程錯誤。



Explanation:

帶標籤的排程處理本端時間戳記檔案時發生錯誤。 將在執行下一個排程之後重建時間戳記檔案。

System action:

排程已完成。

User response:

時間戳記檔名基於排程名稱。 它的格式為 "rebalance_timestamp_schedulename.file"。 刪除該檔案可能有用。
將在執行下一個排程之後重建時間戳記檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS4441E

'fs' 是 'fstype' 檔案系統，它不是檔案備份、映像檔備份或保存支援的檔案系統類型。



Explanation:

指定的檔案系統不支援任何類型的備份。IBM Spectrum Protect 不支援此類型磁區的備份及保存或映像檔備份。

System action:

跳過該檔案系統。繼續處理下一個檔案系統。

User response:

請參閱 IBM Spectrum Protect 用戶端手冊，以取得支援檔案系統的完整清單。

------------------------------------------------------------------------
ANS4442E

'VM-Name' 備份無法建立，因為虛擬機器已使用重複的磁碟 ID 指派磁碟。



Explanation:

用戶端偵測到虛擬機器已使用重複的磁碟 ID 指派磁碟。磁碟可能已被複製。備份無法在有重複磁碟 ID 的虛擬機器上建立。

System action:

不會備份此虛擬機器。繼續處理下一個虛擬機器。

User response:

請檢查虛擬磁碟是否具有不同的磁碟 ID，並更新虛擬機器配置來符合檔案系統的任何變更。如果問題持續發生，請聯絡 Hyper-V 伺服器的管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS4443E

'fs' 是一個 CSVFS 檔案系統（對於檔案備份、映像檔備份或保存，它不是受支援的檔案系統類型）。



Explanation:

Microsoft Cluster Shared Volumes File Systems (CSVFS) 是 NTFS 或 ReFS
磁區（被加到 Cluster Shared Volumes）。這些磁區預期用於 Hyper-V，並且為 SQL
提供擴充的支援，但不適用於一般檔案資料。IBM Spectrum Protect 不支援對 CSVFS 磁區進行檔案層次備份及保存或映像檔備份。

System action:

跳過該檔案系統。繼續處理下一個檔案系統。

User response:

請參閱 IBM Spectrum Protect 用戶端手冊，以取得支援檔案系統的完整清單。

------------------------------------------------------------------------
ANS4446E

hypervisor type 虛擬機器 'vmname' 的檔案還原裝載作業失敗。資料中心節點名稱為 'data center node
name'，裝載 Proxy 節點名稱為 'mount proxy node name'。



Explanation:

虛擬機器檔案還原裝載作業失敗。

System action:

虛擬機器裝載已完成，但失敗。

User response:

請檢閱本端用戶端錯誤日誌，以找出失敗原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4449E

hypervisor type 虛擬機器 'vmname' 的檔案還原裝載清理作業失敗。資料中心節點名稱為 'data center node
name'，裝載 Proxy 節點名稱為 'mount proxy node name'。



Explanation:

虛擬機器檔案還原裝載清理作業失敗。

System action:

虛擬機器裝載清理作業已完成，但失敗。

User response:

請檢閱本端用戶端錯誤日誌，以找出失敗原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4450E

裝載 Proxy 平台不支援檔案還原裝載作業。



Explanation:

檔案還原裝載作業失敗。不支援裝載 Proxy 平台，或者 IBM Spectrum Protect Recovery Agent
未正確安裝並配置。

System action:

檔案還原裝載作業失敗。

User response:

請確保 IBM Spectrum Protect Recovery Agent 已正確安裝並配置，然後從支援的裝載 Proxy
平台執行檔案還原裝載作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4451E

Windows iSCSI 服務無法使用。



Explanation:

Windows iSCSI 服務在裝載 Proxy 機器上無法使用。此服務未啟動，或者未正確安裝或配置。

System action:

處理程序已停止。檔案還原裝載作業失敗。

User response:

請確保 iSCSI 服務已在裝載 Proxy 機器上啟動並執行。

------------------------------------------------------------------------
ANS4900W

排程 '排程名稱' 已開啟與伺服器之間新的階段作業。



Explanation:

由於連線失敗而結束排定的事件。排定的事件必須在其正常的啟動時間範圍之外重新啟動，以繼續該作業。

System action:

排定的事件已使用多個階段作業完成。

User response:

不需任何動作。如果此狀況一再發生，您可能要檢查是否有網路問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS4901E

下列物件包含一或多個不對稱的引號，因此無法處理： '檔案空間路徑檔名'。



Explanation:

檔案清單中的檔名包含不對稱的引號。如果檔案清單中有一行的開頭是單引號或雙引號，此引號會被視為左引號。其對應的相同類型右引號應該出現在行尾。如果沒有右引號或在行中發現右引號，則它是無效輸入。

System action:

已略過物件。

User response:

請更正物件的規格。

------------------------------------------------------------------------
ANS4904E

'vmname' 虛擬機器的即時存取作業失敗。 目標節點是 'target_node_name，資料移轉裝置節點是
'data_mover_node_name'。



Explanation:

虛擬機器的即時存取作業失敗。

System action:

發生錯誤，即時存取作業未完成。

User response:

請參閱用戶端錯誤日誌，以判定失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4907E

VMware Virtual Machine 'vmname' 的即時還原失敗。目標節點名稱 =
'target_node_name'，資料移轉裝置節點名稱 = 'data_mover_node_name'



Explanation:

虛擬機器的即時還原失敗。

System action:

虛擬機器的即時還原已完成，但卻失敗。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4910E

'vmname' 虛擬機器的清理作業失敗。 目標節點是 'target_node_name'，資料移轉裝置節點是
'data_mover_node_name'。



Explanation:

虛擬機器的清理作業失敗。

System action:

發生錯誤，或者清理作業未完成。

User response:

請參閱用戶端錯誤日誌，以判定失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4915I

壓縮期間物件增加的大小：檔案空間 路徑檔名



Explanation:

在壓縮期間，檔案大小已增加。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS4917E

存取 VMware 程式庫失敗。找不到虛擬機器備份所需的檔案。 僅當用戶端定義為 IBM Spectrum Protect for
Virtual Environments 中的資料移轉裝置時才會安裝檔案。



Explanation:

存取虛擬機器環境的 VMware 程式庫失敗。

System action:

備份作業無法繼續進行。

User response:

安裝 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 套件以使用用戶端來備份虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS4936E

虛擬機器 'vmname' 的 Snapshot 失敗，無法重新嘗試 Snapshot。



Explanation:

虛擬機器的 Snapshot 失敗，發生永久性錯誤。例如 Hyper-V 寫出器未回應。不會嘗試另一個 Snapshot。

System action:

虛擬機器的 Snapshot 已完成，但發生錯誤。繼續處理下一個虛擬機器。

User response:

請檢查 Windows 事件日誌以瞭解失敗原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS4937I

在新的交易階段作業中重新傳送檔案 檔案，以從傳輸錯誤中回復。



Explanation:

無。

System action:

已重新傳送檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS4938I

依大小排除了虛擬機器 'vm-name' 磁碟 'disk-name'。



Explanation:

給定的選項檔案或指令已從備份處理中排除該磁碟。

System action:

不會處理該磁碟。

User response:

如果是有意排除該磁碟，則此訊息是預期行為。 否則請修改指令或選項檔案以包括該磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS4942E

檔案規格 'string' 無效。



Explanation:

作業系統指出檔案規格無效。一個可能的原因是檔案規格包含無法辨識的字元。另一個可能的原因是在檔案規格中不正確使用引號。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請輸入正確檔案規格，如特定作業系統的《使用備份保存用戶端》書籍所述。請確定檔案規格包含有效的字元。驗證包含空格的規格對引號的正確使用。如果使用多個檔案規格，請確定引號的使用不會造成檔案規格被視為單一檔案規格來處理。

------------------------------------------------------------------------
ANS4944I

使用者已排除虛擬機器：'vm-name' 磁碟：'disk-name'。



Explanation:

給定的選項檔案或指令已從備份處理中排除該磁碟。

System action:

不會處理該磁碟。

User response:

如果是有意排除該磁碟，則此訊息是預期行為。 否則請修改指令或選項檔案以包括該磁碟。

------------------------------------------------------------------------
ANS4946W

警告：找不到使用者所排除的虛擬機器：'vm-name' 磁碟：'disk-name'。



Explanation:

指定的虛擬磁碟不在虛擬機器上。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

將 "dsmc backup vm ..." 指令搭配 -preview
選項，以顯示虛擬機器上已存在的磁碟標籤清單。由於已指定將磁碟從備份中排除，因此備份將繼續。然而，磁碟仍可能包含在備份中（這是不想要的情況），
如果現在的備份作業中包含不想要的磁碟，請檢查磁碟標籤的拼字，或更正磁碟標籤。

------------------------------------------------------------------------
ANS4947E

錯誤：找不到使用者所併入的虛擬機器：'vm-name' 磁碟：'disk-name'。



Explanation:

指定的虛擬磁碟不在虛擬機器上。

System action:

處理程序已停止。

User response:

將 "dsmc backup vm ..." 指令搭配 -preview
選項，以顯示虛擬機器上已存在的磁碟標籤清單。檢查磁碟標籤的拼字並更正磁碟標籤，然後重試 'backup vm' 作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4948E

在虛擬機器上找不到指定的虛擬磁碟。



Explanation:

必須指定虛擬磁碟上存在的虛擬磁碟標籤名稱。

System action:

處理程序已停止。

User response:

對於備份作業，請使用 "dsmc backup vm ..." 指令搭配 -preview
選項，以顯示虛擬機器上已存在的磁碟標籤清單。若為還原作業，請將 "dsmc query vm ..." 指令搭配 -detail
選項，以顯示虛擬機器備份中已存在的磁碟標籤清單。檢查磁碟標籤的拼字並更正磁碟標籤，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS4972W

檔案伺服器 檔案伺服器名稱 已升級至 Data ONTAP 版本 '版本.修正.次修正'。此版本無法支援 Snapshot 差異增量備份的
Unicode 檔名。請儘快升級至支援 Unicode 檔名的版本。



Explanation:

檔案伺服器已從支援使用 Snapshot 差異的增量備份使用 Unicode 檔名的版本，升級至不支援的版本。如果您已從 Data ONTAP
7.3.3 版（或更新版本）升級至 8.0，在執行 Snapshot 差異增量備份時會失去備份 Unicode 檔名之檔案的能力。

System action:

繼續執行處理程序。然而，不會備份有 Unicode 名稱的檔案。

User response:

請儘快升級至支援 Unicode 檔名的版本。如果您已從 Data ONTAP 7.3.3 版（或更新版本）升級至 8.0，請升級至
8.1（或更新版本）。如果現在無法升級，您可以在 IBM Spectrum Protect 伺服器上重新命名檔案空間及執行 Snapshot
差異增量備份，來暫停這項警告訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS4973E

存取檔案 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 的 NTFS 安全資訊時發生錯誤



Explanation:

在嘗試存取 NTFS 安全資訊時，發生存取被拒絕的錯誤。

System action:

已略過物件。

User response:

請聯絡您的系統管理者，或使用 SkipNTSecurity 選項來略過失效檢查。

------------------------------------------------------------------------
ANS4974E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：未保留所需要的 NT 專用權。



Explanation:

執行 IBM Spectrum Protect 的使用者帳戶沒有執行現行作業所需要的 NT 使用者權限/專用權。

System action:

已略過物件。

User response:

您的系統管理者具有授與所需專用權的權限。

------------------------------------------------------------------------
ANS4987E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：物件正被另一處理程序使用



Explanation:

另一個處理程序正在使用指定的檔案。您嘗試讀取或寫入的檔案目前正由另一個程序所使用。

System action:

已跳過檔案。

User response:

請確定檔案未被另一個程序鎖定。如果檔案未鎖定，請重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS4988W

檔案 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 目前在伺服器上無法使用，且已跳過。



Explanation:

您嘗試還原或擷取的檔案目前無法從 IBM Spectrum Protect 伺服器取用。這很可能是暫時狀況。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法還原或擷取該檔案。

User response:

請等檔案在伺服器上變成可用之後，再嘗試還原或擷取該檔案。若問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者以取得協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS4989E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：目錄正被另一處理程序使用。在此目錄及它任何的子目錄中的所有物件都會略過。



Explanation:

指定的目錄正由另一個處理程序使用中。您嘗試讀取或寫入的目錄目前正由另一個程序所使用。此目錄及它的子目錄中的物件都沒有備份。

System action:

處理因該目錄而停止。如果其他檔案和目錄也在備份中指定，就會處理它們

User response:

確定您指定正確的目錄名稱，更正權限，或指定新位置。如果目錄名稱正確，請在沒有任何處理程序可專用該目錄時重試備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS4991I

應用程式類型 應用程式訊息 Id 應用程式訊息



Explanation:

這是由目前與 IBM Spectrum Protect 一起執行的應用程式所傳送的訊息。

System action:

IBM Spectrum Protect 記載應用程式訊息。

User response:

請參閱您正在使用之應用程式的說明文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS4992W

應用程式類型 應用程式訊息 Id 應用程式訊息



Explanation:

這是由目前與 IBM Spectrum Protect 一起執行的應用程式所傳送的訊息。

System action:

IBM Spectrum Protect 記載應用程式訊息。

User response:

請參閱您正在使用之應用程式的說明文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS4993E

應用程式類型 應用程式訊息 Id 應用程式訊息



Explanation:

這是由目前與 IBM Spectrum Protect 一起執行的應用程式所傳送的訊息。

System action:

IBM Spectrum Protect 記載應用程式訊息。

User response:

請參閱您正在使用之應用程式的說明文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS4994S

應用程式類型 應用程式訊息 Id 應用程式訊息



Explanation:

這是由目前與 IBM Spectrum Protect 一起執行的應用程式所傳送的訊息。

System action:

IBM Spectrum Protect 記載應用程式訊息。

User response:

請參閱您正在使用之應用程式的說明文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS4997E

處理 '檔案空間名稱路徑名稱檔名' 時發生錯誤：達到檔案系統配額的狀況 - 已無空間。



Explanation:

因為已達到目的地檔案系統的配額，無法再還原或擷取更多檔案。

System action:

用戶端會提示您採取動作：

*  重試這個物件

*  略過這個物件

*  中止動作

User response:

請對這個物件選取適當的動作。請建立一些可用空間，或增加目的地檔案系統上的配額，然後再重試作業。另一個方法是將檔案還原或擷取到另一個檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS4998E

無法取得 '檔名' 檔的鏈結資訊：拒絕存取物件。



Explanation:

拒絕存取指定的檔案鏈結。您試圖讀取檔案鏈結的資訊，但沒有此物件的存取權。

System action:

停止處理「系統狀態」。

User response:

請重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得其他協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS4999I

下列訊息太長而無法記載到伺服器中： 'shortened message with message number'



Explanation:

訊息文字和插入項目太大，無法在可用的內部緩衝區中傳送至伺服器。

System action:

訊息號碼 訊息已寫入本端用戶端錯誤日誌，然後縮短並傳送至伺服器，成為此訊息的一部分。此訊息長度減少，減少方法為取代原始訊息中間部分的 '...'
。

User response:

所參照的訊息已縮短，它說明發生的錯誤。請參閱說明文件中的該訊息，以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5003S

指定給目錄的管理類別不存在。



Explanation:

DIRMC 選項所指名的管理類別不存在於伺服器已指定的原則集中。 錯誤日誌包含一個顯示無效管理類別名稱的項目。

System action:

停止處理程序。

User response:

從用戶端選項檔移除目前的 DIRMC 選項，然後執行 DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL 以檢視可用的管理類別的相關資訊。
請確定您選取的管理類別有備份副本群組。 如果您有超過一個 IBM Spectrum Protect 伺服器，請確定有連接到正確的伺服器。
如果找不到適當的管理類別，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS5004S

管理類別中，沒有一個備份副本群組是供目錄使用。 請參閱錯誤日誌。



Explanation:

DIRMC 選項所指名的管理類別不包含備份副本群組。

System action:

停止處理程序。

User response:

從用戶端選項檔移除目前的 DIRMC 選項，然後執行 DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL 以檢視可用的管理類別的相關資訊。
請確定您選取的管理類別有備份副本群組。 如果您有超過一個 IBM Spectrum Protect 伺服器，請確定有連接到正確的伺服器。
如果找不到適當的管理類別，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS5006W

原則集不含任何備份副本群組。 處理程序無法繼續備份。



Explanation:

您嘗試使用一個未包含備份管理資訊的原則集來備份檔案。

System action:

處理程序未備份檔案。

User response:

請洽詢您的 IBM Spectrum Protect 管理者，來協助您使用一個包含管理類別（有備份副本群組）的原則集來關聯您的節點。
然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5007W

原則集不包含任何保存副本群組。IBM Spectrum Protect 無法繼續保存。



Explanation:

您嘗試使用沒有包含保存管理資訊的原則集來保存檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 未保存該檔案。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者協助您連結節點與原則集，此原則集包含一個有保留副本群組的管理類別。 然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5008W

輸入的密碼不正確



Explanation:

您輸入了不正確的密碼。

System action:

沒有正確的密碼 IBM Spectrum Protect 便無法連接到伺服器

User response:

重新輸入密碼，或向您的系統管理者詢問目前的密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS5009W

新密碼的登錄不相同



Explanation:

在變更密碼、更新密碼或開啟登錄對話框期間， 兩個新密碼登錄不同。

System action:

密碼未在伺服器中變更。

User response:

使用倒退鍵清除這兩個新密碼，然後重新輸入，並確定二者相符。

------------------------------------------------------------------------
ANS5011I

使用者已停止備份



Explanation:

您要求停止備份作業。

System action:

備份已停止。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5012E

伺服器的備份資料儲存體空間不足



Explanation:

伺服器已用盡其備份資料儲存體中的空間。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成所要求的備份作業。 顯示於備份動作的畫面下半部的任何檔案表示已順利備份。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5013E

沒有足夠的記憶體可用於備份作業。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法配置記憶體給指定的備份作業。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成要求的作業。

User response:

關閉所有不必要的應用程式，然後再試一次。 縮減查詢範圍以及傳回的資料量可能也會有所幫助， 或聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5014I

完成備份



Explanation:

備份已經完成。

System action:

IBM Spectrum Protect 已備份了檔案。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5015I

使用者已停止還原



Explanation:

您要求停止還原作業。

Attention: 如果您是用指定的『覆寫』選項來還原檔案， 則上次還原的檔案可能會受到損毀 (被部份覆寫)。

System action:

還原停止。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5016E

沒有足夠的記憶體可用於所要求的還原作業。



Explanation:

沒有足夠的記憶體可用於所要求的還原作業。

System action:

停止處理程序。

User response:

請關閉所有不需要的應用程式，然後再重試該作業。 縮減查詢範圍及傳回的資料量也可能有幫助，或者找您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5017I

完成還原



Explanation:

還原已經完成。

System action:

IBM Spectrum Protect 已還原了檔案。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5018E

沒有足夠的記憶體可供保存作業



Explanation:

用戶端無法配置記憶體供所要求的保存作業使用。

System action:

停止處理程序。

User response:

請關閉所有不需要的應用程式，然後再重試該作業。 縮減查詢範圍及傳回的資料量也可能有幫助，或者找您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5019I

使用者已停止保存



Explanation:

您要求停止保存作業。

System action:

保存已停止。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5020E

IBM Spectrum Protect 伺服器已用盡保存資料儲存體空間。



Explanation:

伺服器已用盡其保存資料儲存體的空間。

System action:

用戶端無法完成所要求的保存作業。

User response:

請將問題報給您的 IBM Spectrum Protect 系統管理者，他可以配置更多的資源來保存儲存體。

------------------------------------------------------------------------
ANS5021I

完成保存



Explanation:

保存已經完成。

System action:

IBM Spectrum Protect 已保存檔案。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5022I

使用者已停止取回



Explanation:

您要求停止取回作業。

Attention: 如果您是用指定的『覆寫』選項來取回檔案， 則上次取回的檔案可能會受到損毀 (被部份覆寫)。

System action:

取回停止。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5023E

沒有足夠的記憶體可供擷取作業



Explanation:

在其中執行程式的處理程序超出所配置的最大記憶體數量。

System action:

處理程序結束。

User response:

請關閉所有不需要的應用程式，然後再重試該作業。 縮減查詢範圍及傳回的資料量也可能有幫助，或者找您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5024I

完成取回



Explanation:

取回已經完成。

System action:

IBM Spectrum Protect 已取回檔案。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5025E

節點名稱包含無效的字元。



Explanation:

指定的節點名稱有無效的字元。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請使用另一個具有效字元的節點名稱來重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS5026W

MatchAllChar 與 MatchOneChar 選項必須在 Include/Exclude 選項之前



Explanation:

MatchAllChar 與 MatchOneChar 選項必須在任何 include-exclude 選項之前。

System action:

現行應用程式結束

User response:

請將 MatchAllChar 與 MarchOneChar 選項移到任何 include-exclude 選項之前。

------------------------------------------------------------------------
ANS5027W

無法同時備份不同類型的物件。



Explanation:

在某些情況下，不容許同時備份不同類型的物件。例如，無法同時備份 Hyper-V 及 VMware 虛擬機器。

System action:

未進行任何處理。

User response:

選取相同類型的物件，以執行備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5028I

已順利完成



Explanation:

作業已順利完成。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5029E

由於 IBM Spectrum Protect 伺服器上發生錯誤，此作業無法繼續。 請參閱 IBM Spectrum Protect
伺服器管理者以取得協助。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器發生阻止 IBM Spectrum Protect 用戶端作業繼續執行的錯誤狀況。 您的 IBM
Spectrum Protect 伺服器管理者可檢查 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌，以取得錯誤的其他詳細資料。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者以取得協助。 管理者可檢查 IBM Spectrum Protect
伺服器活動日誌，以進一步取得導致此錯誤的狀況資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5030E

伺服器沒有符合查詢的物件



Explanation:

伺服器上沒有符合所執行查詢作業的物件。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確定已正確輸入名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS5031E

用戶端已中斷交易



Explanation:

用戶端系統已結束與伺服器的作業，並結束了現行交易。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重新啟動階段作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5032W

找不到作用中物件



Explanation:

嘗試使物件到期，但伺服器找不到物件的作用中備份版本。 在此訊息之前有訊息 ANS1228E，其中指定了物件名稱。
例如，當兩個不同的用戶端程序同時備份相同的檔案系統時，可能發出此訊息。 如果其中一個程序使檔案到期，則伺服器將使檔案變為非作用中。
如果第二個程序隨後嘗試使同一檔案到期，則伺服器將找不到該檔案的作用中版本，因此第二個程序將針對該檔案發出此訊息。

System action:

物件未過期。 繼續處理下一個物件。

User response:

請檢查主控台輸出、排程日誌或錯誤日誌，並找到緊靠此訊息之前的 ANS1228E 訊息。 ANS1228E 將辨識無法使其過期的物件。
檢查發生問題的狀況，並評量是否因為這些狀況而產生了此訊息。 例如，當用戶端的多個實例嘗試同時備份檔案系統時，可能出現此訊息。
如果無法判定發生此訊息的原因，但再次嘗試作業時仍發生此訊息，則聯絡支援人員，以取得進一步的協助。 此外，請嘗試在
http://www.ibm.com 上搜尋次訊息號碼以找到可能的解決方案。

------------------------------------------------------------------------
ANS5033E

伺服器沒有物件的資料。



Explanation:

伺服器嘗試對沒有任何關聯資料的物件執行還原或擷取。 如果可能執行更正動作，則應對伺服器執行。

System action:

伺服器結束現行作業。

User response:

請要求管理者檢查活動日誌，是否有可以協助找出問題癥結的任何其他訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS5034E

您輸入的密碼不正確。



Explanation:

輸入的現行密碼不正確，或是輸入的新密碼不符合伺服器上設定的密碼長度需求。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用正確的密碼，來重試該階段作業。 如果失敗，或是您忘記密碼，請要求管理者指派新密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS5035E

節點在使用中。



Explanation:

伺服器上的另一個作業正在使用您所執行的節點。 其可能來自另一個用戶端或來自伺服器上的某個活動。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業，或聯絡您的系統管理者以檢視其他哪些作業正在執行您的節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS5036E

到期日必須大於今天的日期



Explanation:

保存到期日太小，該日期必須大於今天的日期。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請重試使用大於今天日期的到期日保存檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS5037W

所要求的資料已離線



Explanation:

對於還原或擷取作業，必須從離線的儲存媒體（通常是磁帶）恢復所要求的一或多個檔案。 等待時間視您網站的離線儲存體管理原則而定。

System action:

用戶端等待離線儲存媒體變成可用，然後將繼續。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5038E

物件太大，已超出伺服器限制。



Explanation:

物件太大。 伺服器的配置沒有任何可接受該物件的資料儲存體空間。

System action:

略過該檔案。

User response:

請聯絡您的系統管理者，以判定您網站的伺服器所配置的檔案（物件）大小上限。

------------------------------------------------------------------------
ANS5039E

伺服器已用盡資料儲存體空間。



Explanation:

伺服器沒有任何可用於儲存該物件的空間。

System action:

已結束現行作業。

User response:

您可以採取下列任何一個動作：

*  對於用戶端，請在選項檔案 (DSM.OPT) 中設定 COMPRESSALWAYS=NO 及
   COMPRESSIon=YES，這樣，如果檔案在壓縮期間有所增長，則將重新傳送未經壓縮的檔案。

*  請要求系統管理者向儲存區新增空間。

*  系統管理者還可以關閉磁碟儲存區中的磁碟快取，並對每一個磁碟儲存區發出 MOVE DATA 指令，以清理快取的位元檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS5040E

無法裝載伺服器媒體。



Explanation:

無法裝載伺服器媒體。 伺服器等待裝載離線磁區逾時。

System action:

略過該檔案。

User response:

請在稍後可裝載伺服器磁區時重試。 請確定伺服器上對此節點定義的 MAXNUMMP（裝載點數目上限）大於 0。

------------------------------------------------------------------------
ANS5041E

已超出大小預估值。



Explanation:

執行備份或保存作業的資料總量超出原始傳送至伺服器以配置資料儲存體空間的估計大小。 執行備份或保存作業期間，如果很多檔案大量增長，則會發生此問題。

System action:

處理程序已停止。

User response:

重試作業。 若問題仍在，請檢查用戶端機器上產生大量資料的其他執行中處理程序。 在執行備份或保存作業期間，請停用這些作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5042E

目前檔案資料在 IBM Spectrum Protect 伺服器上無法使用



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端嘗試還原或擷取 IBM Spectrum Protect 伺服器上目前無法使用的資料。
可能的原因有：

*  IBM Spectrum Protect 伺服器上的資料已毀損

*  IBM Spectrum Protect 伺服器發生讀取錯誤

*  伺服器上的檔案暫時處於收回作業中

*  IBM Spectrum Protect 所要求的磁帶容體無法使用。 無法使用磁區的一般原因是：磁碟區離線，由於 I/O
   錯誤而使磁區標示為無法使用，或磁帶容體已從磁帶庫移出。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請稍後再重試作業。 若問題仍在，請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者，以取得進一步的協助。 管理者可檢查 IBM
Spectrum Protect 伺服器活動日誌，以取得與該問題相關的訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS5043W

非預期的重試要求。 伺服器在寫入資料時發現錯誤。



Explanation:

無。

System action:

用戶端重試該作業。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5044E

已拒絕階段作業：所有伺服器階段作業目前全在使用中。



Explanation:

伺服器的所有可用階段作業全在使用中，因而此時無法接受新階段作業。

System action:

伺服器已取消現行作業。

User response:

請重試該作業。若問題仍在，請聯絡您的系統管理者，以增加伺服器上同時處於作用中的階段作業數目。

------------------------------------------------------------------------
ANS5045E

階段作業遭到拒絕。 您的密碼已經過期。



Explanation:

您的密碼已經過期。

System action:

伺服器已取消現行作業。 除非更新密碼，否則您將無法再連接到伺服器。

User response:

更新您的密碼。 您可以使用 SET PASSWORD 指令，或要求管理者更新您的節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS5046E

已拒絕階段作業：輸入的節點 ID 不明或不正確



Explanation:

您輸入的節點名稱不是伺服器已知的節點名稱，或您正在試圖存取已移轉至其他節點的檔案。

System action:

已取消現行作業。 除非您的節點名稱已在該伺服器中登錄，否則您將無法連接到伺服器。
如果試圖存取已移轉的檔案，則您的節點名稱必須與移轉該檔案的節點相同。

User response:

請確定已正確輸入您的節點名稱。 如果是，請聯絡您的系統管理者。 驗證伺服器是否在使用封閉式登錄，並且您的節點名稱是否已在該伺服器中登錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS5047E

已拒絕階段作業：輸入的 ID 重複。 該節點已登入伺服器



Explanation:

另一個使用此節點名稱的處理程序在伺服器中處於作用中狀態。

System action:

無法連接到伺服器。 已取消現行作業。

User response:

請確保您的節點名稱在伺服器中是唯一的，以使其他人員不可使用它。 請聯絡您的系統管理者以辨識該節點名稱的擁有者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5048E

請選擇檔案空間。找不到要刪除/設定存取權的檔案空間。



Explanation:

找不到要刪除的檔案空間。

System action:

系統將回到呼叫程序。

User response:

請驗證檔案空間名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS5049E

已拒絕階段作業：伺服器已停用



Explanation:

伺服器處於停用狀態，無法存取它以執行正常活動。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請在伺服器回到啟用狀態之後，重試該作業。 若問題仍在，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5050E

伺服器未配置為容許開放式登錄。



Explanation:

無授權。 您的系統管理者要求必須登錄。 伺服器未配置為容許開放式登錄。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

您必須從您的系統管理者處取得節點及密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS5051S

已拒絕階段作業：用戶端程式碼為舊版



Explanation:

伺服器版本與您的用戶端版本不符。 用戶端程式碼為舊版。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者以檢視您的位置應該執行的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS5052E

已拒絕階段作業：舊版伺服器程式碼版本。



Explanation:

伺服器版本與您的用戶端版本不符。 伺服器程式碼為舊版。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者以檢視您的位置應該執行的版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS5053W

使用者已停止作業。



Explanation:

作業根據使用者的要求已停止。 通常按 'Q' 鍵兩次即會停止。

System action:

處理程序已停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5054E

作業系統已拒絕記憶體配置要求。



Explanation:

用戶端需要存取記憶體才能在進行處理時儲存資訊。 在此情況下，所要求的記憶體超過作業系統的配置。 可能的原因如下：

*  系統的記憶體不足。

*  在其中執行程式的處理程序超出所配置的最大記憶體數量。

*  發生其他的一些錯誤狀況。 沒有可用的記憶體。

System action:

用戶端無法完成所要求的作業。

User response:

請關閉所有不需要的應用程式，並重試作業。 如果作業仍然失敗，請嘗試將作業分割成幾個較小單位。
比方說，如果檔案規格包含數個高階目錄，請依序對每一個目錄執行作業。 如果作業是增量備份，請使用
"-memoryefficientbackup=yes" 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS5055E

「備份」、「保存」或「移轉」處理期間找不到檔案。 未輸入檔案規格。



Explanation:

要進行備份、保存或移轉的檔案已不存在於用戶端中。 在備份、保存或移轉該檔案前，該檔案早被另一項處理程序刪除。

System action:

略過該檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5056E

找不到指定的目錄路徑。



Explanation:

指定的目錄路徑無效或無法存取。

System action:

處理程序已停止。

User response:

使用有效的目錄路徑重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5057E

拒絕存取指定的檔案或目錄。



Explanation:

拒絕存取指定的檔案或目錄。 您試著讀取或寫入檔案，但您對該檔案或目錄並無存取權。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確定您指定的檔案或目錄名稱無誤、更正權限或指定新位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS5058E

沒有可用的檔案控點



Explanation:

您系統的所有檔案 handle 目前全在使用中。 找不到可以使用的。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請結束其他處理以釋放部分的檔案 handle，或者修改系統設置以容許同時開啟更多的檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS5059E

檔案存在，但無法改寫。



Explanation:

所還原或擷取的檔案存在，但由於缺少權限或存取權而無法改寫。

System action:

已略過檔案。

User response:

請驗證是否有足夠的存取權改寫檔案，然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者或管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS5060E

傳遞的參數無效。



Explanation:

由於參數無效，系統發生內部程式錯誤。

System action:

系統將回到呼叫程序。

User response:

請要求您的客戶服務代表檢查錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS5061E

傳遞的檔案控點無效。 請報告發生此系統錯誤的狀況。



Explanation:

發生內部系統錯誤。 由於檔案控點無效，導致檔案作業失敗。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。 如果故障持續發生，請取得會擷取問題的服務追蹤，並聯絡技術支援人員，以取得其他協助。 您的管理者可以協助您配置追蹤。

------------------------------------------------------------------------
ANS5062E

磁碟已滿



Explanation:

由於目的地磁碟已滿，作業已經停止。

System action:

處理程序停止。

User response:

請釋出磁碟空間，然後再重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5083E

磁碟機規格包含萬用字元。



Explanation:

磁碟機名稱不該包含萬用字元。

System action:

已略過萬用字元物件。

User response:

請使用有效的磁碟機規格。

------------------------------------------------------------------------
ANS5091S

對於此檔案，IBM Spectrum Protect 伺服器目前在儲存區中沒有空間。 可能只是暫時狀況。



Explanation:

當放置資料的儲存區沒有足夠的空間來儲存資料時，通常會發出此訊息，但空間不久即可使用。 例如，儲存區移轉可能會釋放足夠的空間來儲存資料。

System action:

處理程序結束。

User response:

這可能是暫時狀況。 請稍後再重試作業。 如果錯誤持續發生，請聯絡您的 IBM Spectrum Protect
管理者，他可檢查伺服器主控台及錯誤日誌來找出問題的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS5092S

伺服器資料儲存體空間已經用完。



Explanation:

伺服器沒有其它可用的空間 來儲存此物件。

System action:

IBM Spectrum Protect 已結束現行作業。

User response:

報告系統管理者伺服器上的儲存池已滿。

------------------------------------------------------------------------
ANS5093S

SLM_LICENSE_EXCEEDED：已超出 IBM Spectrum Protect 的用戶端授權。 請洽 IBM Spectrum
Protect 管理者。



Explanation:

新增一個新的登記將會超出 IBM Spectrum Protect 伺服器的產品授權計數。

System action:

用戶端登記或連線要求結束。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者來刪除無用的登記，或協商為您的伺服器增加允許的授權數量。

------------------------------------------------------------------------
ANS5094E

階段作業被拒絕。 伺服器記憶體不足。



Explanation:

伺服器沒有足夠的記憶體可讓您的從屬站與伺服器建立連接。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

稍後再重試，或聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5122E

指定的檔案空間不存在於伺服器中。 其他的用戶端或管理者可能已刪除檔案空間。



Explanation:

指定的檔案空間不存在於伺服器中。 您的管理者可能已經刪除此檔案空間， 或者是另一個使用您用戶端節點名稱的用戶端已將其刪除。

System action:

IBM Spectrum Protect 結束目前的作業。

User response:

您選取的檔案空間已不存在。請 IBM Spectrum Protect 管理者協助您查詢檔案空間的刪除情形。

------------------------------------------------------------------------
ANS5123S

開放式登錄失敗，因為指定的節點名稱已定義在伺服器中。



Explanation:

開放式登錄失敗，因為在伺服器上已定義相同名稱的節點。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請使用另一個節點名稱重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS5124S

開放式登錄失敗，因為沒有預設的網域。



Explanation:

開放式登錄失敗，因為預設的原則網域（當中可以放置您的節點）不存在。 需要預設原則網域才能完全支援開放式節點登錄。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請洽詢您的 IBM Spectrum Protect 管理者協助登錄您的節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS5125S

開放式登錄失敗，因為指定了無效的節點名稱。



Explanation:

開放式登錄失敗，因為指定的節點名稱有無效的字元。

System action:

已取消現行作業。

User response:

請使用另一個沒有無效字元的節點名稱重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS5126S

重複名稱的檔案空間不受支援。 卸載重複的檔案空間。



Explanation:

所選取的檔案空間有重複的磁區標籤。 因為 IBM Spectrum Protect
會使用磁區標籤來追蹤備份/保存資訊，所以它無法從一個磁區標籤重複的檔案空間來備份或保存檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法選取該磁區。

User response:

如果檔案空間需要對系統可用，請結束 IBM Spectrum Protect，並將磁區標籤指派給檔案空間。 請重新啟動處理程序並重試作業。
否則，請卸載重複的檔案空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS5127I

IBM Spectrum Protect 偵測到不完整的設定！ 找不到系統選項檔 'dsm.sys'，但用戶端選項檔 '檔案路徑' 存在！
精靈會引導您完成初始基本 IBM Spectrum Protect 用戶端選項檔的配置處理程序，以取代您的現行選項檔。 您要繼續嗎？



Explanation:

IBM Spectrum Protect 偵測到不完整的設定。找不到系統選項檔 dsm.sys。 另外，已找到使用者選項檔
dsm.opt。為了完成配置，配置精靈會建立 dsm.sys，並以最少設定取代 dsm.opt。

System action:

IBM Spectrum Protect 可能會停止

User response:

如需現行版本的 dsm.opt，請重新命名檔案並重新啟動 IBM Spectrum Protect。 如果不需要現行版本，請選取「是」，允許
IBM Spectrum Protect 取代檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS5128E

這個檔案的管理類別沒有備份副本群組。



Explanation:

若為備份作業，則檔案只連結到有備份副本群組的管理類別。

System action:

IBM Spectrum Protect 未備份該檔案。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 系統管理者以協助尋找含有必要副本群組的管理類別。 管理者也可以定義這種管理類別。

------------------------------------------------------------------------
ANS5129E

此檔案的管理類別沒有指定的保存副本群組。



Explanation:

對於保存作業，檔案可能只會被連結到有保存副本群組的管理類別。

System action:

檔案未保存。

User response:

請洽詢您的 IBM Spectrum Protect 系統管理者，協助找出具有必要副本群組的管理類別。 管理者可能也要為您定義這類的管理類別。

------------------------------------------------------------------------
ANS5130W

未選取要刪除的檔案空間



Explanation:

您要求了刪除作業，但沒有選取從屬站領域。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法在沒有選取領域的情形下執行刪除。

User response:

選取您要刪除的磁碟區，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5132I

使用者已取消檔案空間的刪除作業



Explanation:

您要求取消檔案空間的刪除作業。

System action:

已停止檔案空間的刪除作業。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5133I

已刪除檔案空間 '「檔案空間」'



Explanation:

已順利刪除指定的 「檔案空間」。

System action:

IBM Spectrum Protect 已經刪除此檔案空間。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5134E

無法刪除檔案空間，因為此節點沒有刪除保存資料或備份資料的許可權。



Explanation:

您嘗試刪除一個您沒有許可權來存取它的檔案空間。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請確定您指定了正確的檔案空間，或指定一個您有權存取它的檔案空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS5135I

使用者停止保存刪除



Explanation:

您要求停止保存刪除作業。

System action:

保存刪除已停止。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5138I

完成保存刪除



Explanation:

保存刪除已經完成。

System action:

IBM Spectrum Protect 已刪除保存檔。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5139E

您沒有許可權可以刪除保存檔。



Explanation:

您的節點已使用設為 'NO' 的 ARCHDELETE 選項在伺服器中進行登錄。 因此，伺服器不容許您的節點刪除保存檔。

System action:

未刪除保存檔。

User response:

請洽詢您的 IBM Spectrum Protect 系統管理者。 管理者有權限可以刪除保存檔，而且也能授與該權限給您的節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS5145W

伺服器無法重新啟動前次還原要求。 您要還原但不重新啟動嗎？



Explanation:

重新啟動還原 token 已經過期。伺服器無法從它上次結束的地方，重新啟動還原作業。

System action:

處理停止；等待使用者調整。

User response:

在不重新啟動或中止該要求的情況下，重試該要求。

------------------------------------------------------------------------
ANS5146W

在存取其它節點的資料時，不可以執行這個作業。您要切換回存取您自己的節點嗎？



Explanation:

使用者在存取其它使用者資料時，不可以執行所選的作業。

System action:

處理程序停止；等待使用者調整。

User response:

回答「是」，則會切換回來而將伺服器當成原始節點存取。

------------------------------------------------------------------------
ANS5148W

在您繼續前，伺服器需要做一次保存資料轉換。 此作業可能需要一段時間，而且一旦啟動便無法取消。 您還要等候轉換完成嗎？



Explanation:

伺服器必須先轉換保存日期，才能繼續執行。 轉換作業可能要花一段時間執行，而且一旦啟動便無法取消。

System action:

處理停止；等待使用者調整。

User response:

回答 "是" 啟動保存資料轉換。 如果您回答 "否"， 則將取消現行作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5150E

同一個原始檔規格已有一個作用中的還原。 無法繼續執行此要求。



Explanation:

目前，同一個原始檔規格已有一個作用中的還原。 同一個原始檔規格不能啟動另一個還原。

System action:

所要求的還原失效。

User response:

以不同的原始檔規格啟動另一個還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5151S

此節點目前具有擱置的可重新啟動的還原階段作業。在此階段作業完成或取消後，才能完成所要求的作業。



Explanation:

此作業無法完成，因為可重新啟動的還原階段作業處於擱置狀態。不容許執行此作業，因為可重新啟動的階段作業和現行作業會影響相同的檔案空間。

System action:

IBM Spectrum Protect 已結束現行作業。

User response:

發出「查詢還原」指令，以檢視伺服器資料庫中的可重新啟動還原階段作業的清單。發出「取消還原」指令，以取消任何不需要的可重新啟動的還原階段作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5152S

階段作業被拒絕：伺服器沒有此平台類型的相關授權。 請洽 IBM Spectrum Protect 管理者。



Explanation:

伺服器授權管制著可以連接的用戶端類型。此伺服器的授權不包括要求的用戶端類型。

System action:

用戶端登記或連線要求結束。

User response:

請洽 IBM Spectrum Protect 管理者，他必須升級伺服器授權才能接受此用戶端類型。

------------------------------------------------------------------------
ANS5153E

階段作業被拒絕：伺服器不容許登入為 Unicode 啟動從屬站。



Explanation:

由於伺服器與從屬站之間的一個 unicode 啟動不符， 從屬站無法建立一個到伺服器的連接。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

立即聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5154I

檔案隱含排除



Explanation:

您嘗試備份或移轉一個被隱含地排除的檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會備份或移轉一個被隱含地排除的檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5155E

無法使用有效的密碼。 系統的 IBM Spectrum Protect 管理者必須執行 IBM Spectrum Protect
並輸入密碼以在本端儲存密碼。



Explanation:

無法使用含有所指定伺服器之儲存密碼的檔案。

System action:

處理程序結束。

User response:

您系統的系統管理者必須設定並儲存新密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS5158S

檔案空間的刪除作業已在進行中。 稍後重試。



Explanation:

檔案空間正在刪除處理中。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成要求的作業。

User response:

請稍後重試該作業。 如果正在刪除檔案空間， 可能需要花費一點時間來完成。 如果問題繼續發生， 請報告您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5164E

系統不允許有重複磁區標籤的備份或保存磁碟機。



Explanation:

您嘗試備份或保存一個具有重複磁區標籤的磁碟機。 因為 IBM Spectrum Protect
使用磁區標籤來追蹤備份或保存資訊，如果磁碟機的標籤重複，則無法備份或保存檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法選取要進行備份或保存作業的磁碟機。

User response:

如果系統需要使用磁區，請結束 IBM Spectrum Protect，然後指定該磁碟機的唯一磁區標籤。請重新啟動 IBM Spectrum
Protect，再重試一次作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5165E

磁碟機沒有磁碟區標籤。系統不接受備份/保存。



Explanation:

您嘗試備份或保存一個沒有磁碟區標籤的磁碟機。

System action:

IBM Spectrum Protect 所選取的磁碟機被拒絕。

User response:

如果該磁碟機為軟碟機，請將具有磁碟區標籤的磁片放入，然後請再試一次。 如果該磁碟機為硬碟機， 請確定磁碟機具有磁碟區標籤，然後請再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS5176W

無法執行所要求的虛擬機器作業， 因為虛擬機器的備份或還原作業已在進行中。請在第一個作業完成之後，重試作業。



Explanation:

虛擬機器作業已在進行中， 因此在第一個作業完成之前，將無法執行所要求的虛擬機器作業。

System action:

處理程序已停止

User response:

請等待第一個虛擬機器作業完成，然後重新啟動目前的要求。

------------------------------------------------------------------------
ANS5177E

用戶端刪除重複資料與伺服器起始的階段作業互斥。



Explanation:

指定了衝突的選項 SESSIONINIT=serveronly 和 DEDUPLICATION=yes。不接受這種組合。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請使用用戶端起始的階段作業，或是停用用戶端刪除重複資料

------------------------------------------------------------------------
ANS5178E

重新啟動 RSM 服務失敗。 請手動重新啟動 RSM 服務。



Explanation:

RSM 資料庫檔案已從 IBM Spectrum Protect 伺服器中還原且已匯入。 用戶端已嘗試代表使用者重新啟動 RSM
服務，但遇到問題。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請手動重新啟動 RSM 服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS5179E

用戶端無法繼續。 正在結束程式。



Explanation:

用戶端遇到問題而無法繼續。 此錯誤訊息之前通常會接其他錯誤訊息。 請解決那些錯誤，然後再試一次。

System action:

程式終止。

User response:

請修正此訊息之前的問題，然後重新啟動用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS5181E

無效選項；必須指定特定的備份集。



Explanation:

您選取此選項則可同時儲存多個備份集﹐ 但不支援同時還原多個備份集。

System action:

無法執行備份集還原。

User response:

請選取特定的備份集﹐以進行還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS5182E

無法同時還原多個備份集。



Explanation:

您已選取多個備份集進行還原﹐但本程式不支援同時還原多個備份集。

System action:

無法執行備份集還原。

User response:

請選取特定的備份集﹐以進行還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS5183W

無法同時還原不同類型的物件。



Explanation:

無法還原不同類型的物件。 例如： 不可能同時還原備份集又還原一般檔案物件。

System action:

不會發生處理。

User response:

請選取相同類型的物件﹐以進行還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5184E

下列物件的作業無效：object



Explanation:

無法在此物件上執行要求的作業。

System action:

將忽略此物件。

User response:

對此物件嘗試其他作業，或對其他物件嘗試相同作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5186E

伺服器是舊版，此階段作業停用「系統服務程式」和「系統狀態」備份。



Explanation:

無法執行此作業，因為執行版本是舊版。

System action:

此階段作業停用「系統服務程式」和「系統狀態」備份。

User response:

必須使用版次 5.2.0 或更高伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS5187E

無法設定檔案：'pathname' 的 SHAREAS 擴充屬性 回覆碼：'returncode' 'strerror'
原因碼：'reasoncode'



Explanation:

您必須為檔案擁有者或具有 superuser 權限。

System action:

處理的檔案沒有設定屬性。

User response:

您必須自行設定屬性。

------------------------------------------------------------------------
ANS5188E

已淘汰「定期完整」加「增量」VM 備份。 請使用「增量持續完整」或「增量持續增量」來執行虛擬機器備份。



Explanation:

已淘汰「定期完整」加「增量」虛擬機器備份。

System action:

停止處理程序

User response:

重新啟動虛擬機器備份，並改用「增量持續完整」或「增量持續增量」備份模式。

------------------------------------------------------------------------
ANS5189E

線上系統狀態還原已淘汰。 請使用離線 WinPE 方法來執行系統狀態還原。



Explanation:

線上系統狀態還原已淘汰。

System action:

停止處理程序

User response:

使用離線 WinPE 方法執行系統狀態還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS5191E

NT Active Directory 不在線上。 無法支援離線備份。



Explanation:

在執行備份作業時，NT Active Directory 並不在線上。 離線備份並未支援。

System action:

已停止處理程序。

User response:

將電腦重新開機，開啟 Active Directory，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5192E

NT Active Directory 正在線上。 無法支援線上還原。



Explanation:

在執行還原作業時，NT Active Directory 正在線上。 線上還原並未支援。

System action:

已停止處理程序。

User response:

將電腦重新開機，進入 Active Directory 修補模式，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5193E

「認證服務程式」不在線上。 無法支援離線備份。



Explanation:

在執行備份作業時，「認證服務程式」並不在線上。 離線備份並未支援。

System action:

已停止處理程序。

User response:

啟動「認證服務程式」，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5194E

「認證服務程式」正在線上。 無法支援線上還原。



Explanation:

在執行還原作業時，「認證服務程式」正在線上。 線上還原並未支援。

System action:

已停止處理程序。

User response:

停止「認證服務程式」，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5196W

輸入的加密金鑰密碼無效。



Explanation:

提供的加密金鑰密碼不符合 IBM Spectrum Protect 需求。 此金鑰的長度最多 63 個位元組，且可以包含下列字元： A-Z
任何大寫或小寫字母，A 至 Z 0-9 任何數字，0 至 9 + 加號 . 句點 _ 底線 - 連字號 & ＆ 符號

System action:

IBM Spectrum Protect 允許您重試。

User response:

請輸入正確的加密金鑰密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS5201E

無法執行所指定的功\能



Explanation:

指定的功\能無法執行。

System action:

已停止處理程序。

User response:

更正指令，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5202I

一或多個系統物件已被排除在由併入/排除清單中的項目處理之外。



Explanation:

併入/排除清單中的項目已將一或多個系統物件排除在處理程序之外，因此用戶端不會處理這些物件。

System action:

已略過排除物件。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5204W

只能選取一個還原的備份集。



Explanation:

不容許還原多個備份集。只能選取和還原一個備份集。

System action:

未開始處理作業。

User response:

只能選取一個還原的備份集。

------------------------------------------------------------------------
ANS5208E

輸入的日期或時間無效。



Explanation:

輸入的日期或時間值無效。值的語法不正確， 或是實際的值（例如，以 "45" 作為月份）無效。

System action:

處理程序停止。

User response:

請找出無效的日期或時間值並加以更正。請參閱對應平台的使用者指南，以尋找正確的日期語法。

------------------------------------------------------------------------
ANS5209E

無法順利完成系統磁碟區備份。



Explanation:

備份 Windows 2000 系統磁碟區檔案時、IBM Spectrum Protect 發生錯誤。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請檢查 Windows 2000「檔案回復服務程式事件」日誌，以確定系統磁碟區已順利完成起始設定。 請重新啟動服務程式，然後重試備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5210E

無法順利完成系統磁碟區還原。



Explanation:

當還原 Windows 2000 系統磁碟區的檔案時，IBM Spectrum Protect 發生錯誤

System action:

已停止處理程序。

User response:

請檢查 Windows 2000「檔案回復服務程式事件」日誌，以確定系統磁碟區已順利完成起始設定。 重新啟動服務程式並還原備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5211E

叢集服務已離線。叢集服務必須在線上，才能執行授權性叢集資料庫還原作業。



Explanation:

叢集服務必須在線上，才能還原叢集資料庫。IBM Spectrum Protect 嘗試啟動服務，但失敗。可能無法完成授權性還原。

System action:

處理程序停止。

User response:

啟動叢集服務並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5212E

嘗試將檔案空間更名時發生錯誤。



Explanation:

此作業無法完成，因為檔案空間無法更名。

System action:

IBM Spectrum Protect 已結束現行作業。

User response:

如需其他相關資訊，請聯絡系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5215E

不接受對 '物件' 物件執行function-type。 未將物件傳送至伺服器。



Explanation:

無法對這個物件執行作業。例如，如果這是映像檔作業，而選取的路徑是檔案或目錄，因此，就映像檔作業來說，該物件為無效的。

System action:

已跳過物件。

User response:

請驗證指名的物件採用指令支援的類型。例如，如果需要檔案空間名稱，但卻提供目錄名稱，請將名稱變更成只包含檔案空間名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS5216E

無法建立位址 'tcp-addr:tcp-port' 的 TCP/IP 連線。 TCP/IP 錯誤為 'tcp-err-string'（錯誤碼
= errno）。



Explanation:

試圖與伺服器或代理程式建立 TCP/IP 連線，結果失敗。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定目標 TCP/IP 位址和埠號都正確。請確定目標 TCP/IP 位址上的 IBM Spectrum Protect
伺服器或代理程式已啟動，且已配置使用列出的埠來接聽訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS5217E

您的節點沒有刪除備份檔的許可權。



Explanation:

您無法刪除備份檔，除非 IBM Spectrum Protect 管理者授權您的節點這麼做。

System action:

IBM Spectrum Protect 沒有刪除備份檔。

User response:

使用 DSMC QUERY SESSION 指令驗證授權。請 IBM Spectrum Protect 管理者提供必要的授權。

------------------------------------------------------------------------
ANS5219W

無法同時還原不同群組的物件。



Explanation:

不允許還原不同群組的物件。

System action:

沒有處理程序進行。

User response:

請選取相同群組的物件來執行還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5222E

保存說明超出了 254 個字元。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 對保存說明設定最大長度 254 個字元。

System action:

停止處理程序。

User response:

重新發出指令並指定較短的有效保存說明。

------------------------------------------------------------------------
ANS5224W

回復至還原的 Snapshot 時發生錯誤 錯誤碼



Explanation:

在虛擬機器磁碟還原之後，虛擬機器回復至還原狀態。 執行此回復作業時發生指定的錯誤。

System action:

繼續執行處理程序

User response:

嘗試啟動虛擬機器。如果無法啟動，請重試還原程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS5225W

移除還原的 Snapshot 時發生錯誤 錯誤碼。



Explanation:

在虛擬機器磁碟還原之後，虛擬機器回復至還原狀態，Snapshot 遭到移除。 移除 Snapshot 時發生指定的錯誤。

System action:

繼續執行處理程序

User response:

嘗試啟動虛擬機器。如果無法啟動，請重試還原程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS5226E

虛擬機器備份作業失敗。



Explanation:

虛擬機器備份作業失敗。請檢查錯誤日誌，以取得為何作業失敗的詳細資料。

System action:

處理程序已停止

User response:

檢閱主控台輸出與錯誤日誌，以取得問題相關詳細資料。請修正問題，然後重新啟動作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5227E

IBM Spectrum Protect 偵測到錯誤，其中同時指定 Snapshot 名稱以及 Snapshot 建立要求。



Explanation:

應該要指定 Snapshot 名稱，或指定要求 IBM Spectrum Protect 建立 Snapshot，但不能同時指定兩者。

System action:

處理程序已停止。

User response:

這是內部錯誤，應向您的客戶服務代表報告。

------------------------------------------------------------------------
ANS5228E

備份 VM 作業失敗，因為 VMMAXPARALLEL 已減少至 1，且用戶端仍然無法取得伺服器裝載點。



Explanation:

在平行備份作業期間，並行備份階段作業需要其他伺服器裝載點，才能平行執行備份。用戶端嘗試取得其他裝載點，但用戶端要求已超出為節點定義的裝載點數
(MAXNUMMP)。為儘量進行備份，用戶端已將 VMMAXPARALLEL 選項減少至 1，但仍然無法取得裝載點。備份作業已停止。

System action:

備份作業已停止

User response:

如需相關資訊，請檢查主控台或排程日誌。請稍後重試作業。確保 VMMAXPARALLEL 設定為小於或等於 MAXNUMMP 的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS5229E

已裝載備份 'backup-name' 的 Snapshot。



Explanation:

目前，已在本端機器或遠端機器上裝載 Snapshot。解除裝載 Snapshot 之後，才能對它執行裝載作業。

System action:

處理程序已停止

User response:

如需進一步詳細資料，請參閱 dsmerror.log 檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS5230E

已將 Snapshot 匯入至備份 'backup-name' 的本端系統。



Explanation:

目前，已在本端機器上匯入 Snapshot。這可能是因為 Snapshot 正在使用中，或者它不是在啟用所需功能的情況下，透過「匯入
VSS」Snapshot 建立的。

System action:

處理程序已停止

User response:

不容許對目前匯入的 Snapshot 執行「遠端裝載」作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5231E

VMware vSphere API 報告的 VMDK 大小與 vmdk 檔的實際大小不同。 請重新發出還原指令並指定 testflag
-VMRESTORE_INCVMDKSIZE。



Explanation:

VMware vSphere API 針對虛擬機器配置報告的 VMDK 大小與 vmdk 檔的實際大小不同。 原因可能是備份之前在 vmdk
備上執行了儲存體對齊工具。

System action:

還原處理已停止。

User response:

請重新發出還原指令並指定 testflag -VMRESTORE_INCVMDKSIZE。

------------------------------------------------------------------------
ANS5232I

已跳過虛擬機器備份作業。



Explanation:

已跳過虛擬機器備份作業。請檢查錯誤日誌，以取得為何已跳過作業的詳細資料。

System action:

已跳過虛擬機器的處理

User response:

請檢閱主控台輸出與錯誤日誌，以取得詳細資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS5233E

在指定的備份中找不到目錄。將會顯示最上層目錄。



Explanation:

指定的目錄路徑無效或無法存取。

System action:

會改為顯示最上層目錄。

User response:

請選取有效目錄，再次變更備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS5234E

系統無法連接至虛擬機器，或者機器已關閉。如果問題持續發生，請聯絡管理者。



Explanation:

虛擬機器已關閉或 Windows 網域管理者認證不正確。

System action:

停止處理程序。

User response:

請確保虛擬機器已開啟。使用 dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password'
來更新 Windows 網域認證。然後，重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5235E

無法存取虛擬機器，或者防火牆封鎖了機器連線。



Explanation:

檔案還原介面無法存取虛擬機器，或者防火牆封鎖了連線。

System action:

停止處理程序。

User response:

請確保虛擬機器已開啟。如果虛擬機器已開啟，請檢閱防火牆規則以確保開啟了正確的埠。亦請確保虛擬機器主機名稱及 TCP/IP 位址可以在 DNS
伺服器中解析，而且沒有任何網路問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS5236E

您無權將檔案還原至目的地資料夾。



Explanation:

使用者無權將檔案還原至所選目的地。

System action:

停止處理程序。

User response:

請確保使用者具有適當的權限將檔案還原至所選位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS5237E

未正確設定「檔案還原」，或者無法存取虛擬機器。請聯絡管理者以取得協助。



Explanation:

使用者由於下列其中一個原因而無法登入檔案還原介面：

*  「檔案還原」的配置不正確，因為 Windows 網域認證不具有適當權限。

*  虛擬機器已關閉，或者防火牆封鎖了連線。

*  網路問題。



System action:

停止處理程序。

User response:

管理者可以採取下列動作來更正問題：

*  確保在配置記事本中提供的 Windows 網域認證具有適當權限來連接至虛擬機器。

*  確保虛擬機器已開啟，並且任何防火牆都已更新以容許來自裝載 Proxy 機器的連線。

*  確保可以手動將裝載 Proxy 機器連接至虛擬機器以確保不存在網路問題。



------------------------------------------------------------------------
ANS5238E

無法取得 Linux 裝載 Proxy 機器上的 Linux 區塊裝置清單。



Explanation:

取得區塊裝置清單的 Linux 指令 blkid 失敗。

System action:

作業停止。

User response:

請檢查 blkid Linux 指令在 Linux 裝載 Proxy 機器上是否正確地運作。

------------------------------------------------------------------------
ANS5239E

無法新增磁碟純文字檔 'flat file，因為在 Linux 裝載 Proxy 機器上沒有可用的迴圈裝置。



Explanation:

部分 Linux 機器的迴圈裝置數目有限。 若要執行本端 Snapshot 的檔案還原作業，每個 Linux Proxy
機器上必須具備一個可用的迴圈裝置，才能裝載每個磁區。

System action:

檔案還原作業會停止。

User response:

請增加 Linux 裝載 Proxy 機器上的迴圈裝置數，或在迴圈裝置數目不受限的 Linux 發行套件上安裝 Linux 裝載 Proxy。

------------------------------------------------------------------------
ANS5240E

在 Linux 裝載 Proxy 機器上使用 kpartx 指令為磁碟純文字檔 'flat file' 設定裝置對映失敗，回覆碼為 'rc'。



Explanation:

嘗試使用 Linux 公用程式指令 kpartx 來建立裝置失敗。

System action:

檔案還原作業會停止。

User response:

請檢查 kpartx Linux 指令在 Linux 裝載 Proxy 機器上是否正確地運作。

------------------------------------------------------------------------
ANS5241E

將區塊裝置 'device_name' 裝載至 'mount-point' 失敗，回覆碼為 'rc'。



Explanation:

檔案還原作業無法在 Linux 裝載 Proxy 上裝載原始區塊裝置。 Linux 裝載 Proxy
上的裝載指令產生了非預期的錯誤，因此未裝載相關的區塊裝置。 已略過指定的磁區。

System action:

檔案還原作業將繼續處理下一個裝置。

User response:

更新 Linux 裝載 Proxy 作業系統。 在裝載 Proxy 上具有 Redhat 7.3 和 Redhat 6.5 的訪客機器上的
LVM 中觀察到此現象。

------------------------------------------------------------------------
ANS5242E

組合 RAID 裝置 'device' 失敗，回覆碼為 'rc'。



Explanation:

嘗試在 Linux 裝載 Proxy 上組合 RAID 裝置失敗。

System action:

將裝置標示為 'mount_failed' 並繼續執行檔案還原作業。

User response:

請檢查 RAID 裝置的一致性。

------------------------------------------------------------------------
ANS5243E

啟動 LVM 裝置號碼 'device-number' 失敗，回覆碼為 'rc'。



Explanation:

嘗試在 Linux 裝載 Proxy 上啟動 LVM 裝置失敗。

System action:

將裝置標示為 'mount_failed' 並繼續執行檔案還原作業。

User response:

請檢查 LVM 裝置的一致性。

------------------------------------------------------------------------
ANS5244E

無法偵測到原始裝載點，因為在任何裝載磁區中都找不到 etc 路徑。



Explanation:

若要偵測原始裝載點，必須讀取 etc 路徑中的 fstab 和 mtab 檔案。

System action:

檔案還原作業會繼續。

User response:

請檢查原始虛擬機器訪客是否具有有效的 etc 路徑。

------------------------------------------------------------------------
ANS5245W

已指定 TCPWINDOWSIZE optionCur，但超出了 IBM Spectrum Protect 容許的上限值。 將會改用
TCPWINDOWSIZE optionNew。



Explanation:

如需 TCPWINDOWSIZE 選項的相關資訊，請參閱產品手冊。

System action:

作業將使用 IBM Spectrum Protect 容許的上限值繼續進行。

User response:

請將 TCP 視窗大小設為容許範圍中的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS5246W

已指定 TCPWINDOWSIZE optionCur，但超出了作業系統容許的上限值。 將會改用 TCPWINDOWSIZE
optionNew。



Explanation:

所指定值在 IBM Spectrum Protect 容許的範圍內，但作業系統限制的是其他值。

System action:

作業將使用作業系統容許的上限值繼續進行。

User response:

請將 TCP 視窗大小設為作業系統容許的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS5247E

未完成「檔案還原」的配置。請聯絡管理者以取得協助。



Explanation:

使用者無法登入檔案還原介面，因為遺漏了 Windows 網域認證。

System action:

停止處理程序。

User response:

管理者必須在 Data Protection for VMware vSphere GUI 的配置記事本中，於「檔案還原」頁面裡提供
Windows 網域管理者認證。

------------------------------------------------------------------------
ANS5248E

無法偵測到原始裝載點，因為無法讀取原始虛擬機器訪客檔案系統資訊。 回覆碼='rc'。



Explanation:

若要偵測原始裝載點，必須讀取 etc 路徑中的 fstab 檔案。

System action:

檔案還原作業會繼續。

User response:

請檢查原始虛擬機器訪客是否具有有效的 fstab 檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS5249E

虛擬機器還原作業失敗。



Explanation:

虛擬機器還原作業失敗。請檢查錯誤日誌，以取得為何作業失敗的詳細資料。

System action:

處理程序已停止

User response:

檢閱主控台輸出與錯誤日誌，以取得問題相關詳細資料。請修正問題，然後重新啟動作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5250E

發生非預期的錯誤。 IBM Spectrum Protect 函數名稱：function-name IBM Spectrum Protect
函數 ：function-desc IBM Spectrum Protect 回覆碼 ：TSM-rc IBM Spectrum Protect
檔案 ：file-name (line-number)



Explanation:

無。

System action:

處理程序停止。

User response:

聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5251E

此作業無法使用 Snapshot 支援模組。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法做 Snapshot 因為無法使用 Snapshot 支援模組。

System action:

已停止處理。

User response:

如果您要利用 Microsoft Volume Shadow Copy Service 來執行作業，請確定系統已安裝 Volume Shadow
Copy Service，並確定有 IBM Spectrum Protect Snapshot 外掛程式 "pivss.dll"。

------------------------------------------------------------------------
ANS5252E

IBM Spectrum Protect 試圖執行已失敗的系統指令。 指令　　：command RC ：rc



Explanation:

需要 IBM Spectrum Protect 才能同時執行系統指令及 Snapshot 作業。

System action:

處理程序停止。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5253W

系統無法建立 Volume Shadow Copy Service 暫置目錄 'dir'。



Explanation:

系統無法建立使用者指定的 Volume Shadow Copy Service 暫置區位置。會改用系統磁碟機上的預設暫置區。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請勾選選項，指定 Volume Shadow Copy Service 作業的暫置區，並指定有效的位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS5254E

找不到 Volume Shadow Copy Service Snapshot 外掛程式 'pivss.dll'。



Explanation:

系統在所有外掛程式位置中都找不到 VSS Snapshot 外掛程式 'pivss.dll'。

System action:

處理程序停止。

User response:

檢查 IBM Spectrum Protect 安裝，確定已正確安裝外掛程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS5255E

無法將本端檔案 'local-file' 複製到遠端位置 'remote-file'。



Explanation:

試圖轉送檔案至遠端系統時發生失敗..

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定該目錄路徑確實存在於遠端系統中，且 IBM Spectrum Protect 應用程式有適當的權限可寫入該位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS5256W

找不到原始 mtab 檔案。



Explanation:

若要偵測原始裝載點，必須讀取原始 mtab 資訊。 在部分 Linux 發行套件中，mtab 檔可能是指向 /proc/self/mounts
的符號鏈結，可能會干擾 Linux 裝載 Proxy。

System action:

檔案還原作業會繼續。

User response:

請檢查原始虛擬機器訪客具有有效的 mtab 檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS5257E

磁區 'volume' 不支援所要求的 VSS 作業。



Explanation:

磁區不支援所要求的 VSS 作業。此錯誤的部分原因包括下列狀況：

*  針對卸載備份要求，找不到硬體提供者

*  針對卸載備份要求，提供者不支援可傳輸的媒體

*  針對卸載備份要求，提供者不支援持續性 Snapshot

*  針對位在具備「叢集共用磁區檔案系統」並且 VSSUSESYSTEMPROVIDER 選項設為 YES 的磁區上的 Hyper-V
   虛擬機器的備份要求

System action:

停止處理程序。

User response:

嘗試重新備份，並使用支援的備份目的地。如果您要備份 Hyper-V 虛擬機器，而 VSSUSESYSTEMPROVIDER 選項設為
YES，請將 VSSUSESYSTEMPROVIDER 選項設為 NO 來重新嘗試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5258E

Microsoft 磁區陰影複製 Snapshot 起始設定失敗。



Explanation:

在起始設定「Microsoft 磁區陰影複製服務」來進行備份或還原時，IBM Spectrum Protect 發現錯誤。IBM
Spectrum Protect 錯誤日誌及 Windows 事件日誌可能會包含此錯誤的其他資訊。

System action:

IBM Spectrum Protect 停止作業

User response:

請重試作業。如果持續發生錯誤，請檢查 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌及 Windows 事件日誌，以取得此錯誤的相關資訊。
請利用 Windows 指令 VSSADMIN LIST WRITERS 來判斷「磁區陰影複製」服務的狀態。
請重新開機來清除磁區陰影複製的錯誤狀態。 如果系統是「網域控制站」，且 Active Directory 服務已停止， 請重新啟動 Active
Directory 服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS5259W

無法更新用於 'volume' 的容體 'volume' 讀寫存取權。



Explanation:

需要容體的獨佔性存取權才能變更容體的讀寫存取權要求。如果任何應用程式開啟該容體，此作業便會失敗。

System action:

程序繼續執行。

User response:

請關閉所有正在使用容體的應用程式，並使用作業系統的介面來裝載失敗容體的讀寫權。

------------------------------------------------------------------------
ANS5260W

已選取要從不同的 Snapshot 容體來還原還原物件 'volume' 的來源容體 'volume' 或目標容體 'volume'。
會使用檔案層次副本來還原。



Explanation:

選取了多個物件要進行 Snapshot 還原，且之前選取要從不同備份版本還原的資料在容體上相互重疊時，便會發生此錯誤。 只能從一個本端備份執行
Snasphot 還原作業。

System action:

還原完 Snapshot 之後，訊息中指定的還原物件會用檔案層次副本來還原。

User response:

請重試用 Snapshot 分別還原已識別的物件，以快速還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS5261W

試圖建立 Snapshot 已失敗。 number 秒內將會再次試圖建立 Snapshot。



Explanation:

試圖建立 Snapshot，但卻發生可再嘗試的錯誤而失敗。 程式會等候一小段時間，然後再重新執行該作業。

System action:

無。

User response:

如需相關資訊，請檢查 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌。

------------------------------------------------------------------------
ANS5262I

Snapshot 還原會失效接手給「從 Snapshot 磁區進行檔案層複製」(file-level copy from snapshot
volume)。



Explanation:

Snapshot 還原此時因錯誤而無法進行。IBM Spectrum Protect 會自動失效接手給其他還原方法，以完成還原作業。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得此訊息之前訊息的相關資訊，以識別錯誤狀況。

------------------------------------------------------------------------
ANS5263E

'snapshot provider' 的 Snapshot 模組失敗，錯誤為 'error msg'。



Explanation:

所識別 Snapshot 提供者的 Snapshot 模組無法執行該作業，並傳回所識別出的錯誤。

System action:

還原可能會自動失效接手給替代的還原方法：「從 Snapshot 磁區進行檔案層複製」('file-level copy from
snapshot volume')（如果可能的話）。 否則，處理程序會停止。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得此訊息之前訊息的相關資訊。 使用 Snapshot 提供者介面來識別出並更正問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS5264W

找不到 'snapshot provider' Snapshot 支援模組的 Snapshot 外掛程式。



Explanation:

Snapshot 還原作業需要特定 Snapshot 支援模組類型的外掛程式。外掛程式必須安裝在 IBM Spectrum Protect
目錄下。

System action:

還原作業會失效接管成另一個還原方法「從 Snapshot 容體執行檔案層次複製」。

User response:

請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得及安裝所需的外掛程式模組。

------------------------------------------------------------------------
ANS5265W

已使用 'snapshot provider' 支援模組起始設定 Snapshot 還原作業。不能同時載入其他 'snapshot
provider' 支援模組，以進行 'object name' 的還原作業。



Explanation:

還原多個利用不同 Snapshot 支援模組所建立的「本端」備份物件時，便會發生此錯誤。 只能使用一個 Snapshot 介面來完成
Snapshot 還原作業。

System action:

還原作業會失效接管成從 Snapshot 容體還原檔案層次複製。

User response:

如果訊息中所識別的物件需要進行 Snapshot 還原，請使用個別的指令來還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS5266E

'object name' 的檔案層複製還原失敗。



Explanation:

資料檔無法從本端備份被複製到其目的地，這會造成還原失敗。

System action:

處理作業會繼續到另一個物件（如果已選取多個物件來進行還原）。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得此訊息之前訊息的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5267E

該作業的「磁碟對映程式」(Disk Mapper) 模組失敗。



Explanation:

基礎 IBM Spectrum Protect 作業因系統錯誤而無法執行作業。

System action:

停止處理程序。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得此訊息之前訊息的相關資訊，以識別失敗的原因。 如需相關資訊，請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5268W

Microsoft Volume Shadow Copy Service 寫出器 'name' 的現行狀態 (state) 對現行作業而言無效。



Explanation:

無。

System action:

系統會在 30 秒後自動重試作業，最多三次，以讓寫出器回到適當的狀態。如果重試三次後，寫出器仍然處於不正確的狀態，作業便會失敗。

User response:

判斷是否有其他 Volume Shadow Copy Service 作業在同時執行現行作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5269E

Microsoft Volume Shadow Copy Service 寫出器 'name' 的現行狀態 (state)
對現行作業而言無效或無法判定。 前一個報告的錯誤是 'error'。



Explanation:

無。

System action:

處理程序停止。

User response:

請檢查 Microsoft 事件日誌，判定寫出器是否發生任何問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS5270E

時間戳記為 'time1' 的 VSS 還原要求與時間戳記為 'time2' 的還原要求發生衝突。



Explanation:

已發出 VSS 還原要求，要求還原具有不同備份時間截記之 VSS 備份文件中的多個元件。例如，某一使用者在星期一備份 Exchange
儲存體群組 STG1，並在星期二備份 Exchagne 儲存體群組 STG2。而在星期三時，使用者試圖還原 STG1 及 STG2。

System action:

處理程序停止。

User response:

針對每個元件重新提出個別的還原要求。例如，如果您在試圖還原 Exchange 儲存體群組 STG1 及 STG2
時收到錯誤，則請重新提出儲存體群組 STG1 的還原要求，再個別提出儲存體群組 STG2 的還原要求。

------------------------------------------------------------------------
ANS5271E

在 Snapshot 起始設定之前，Microsoft 磁區陰影複製服務寫出器是處於無效狀態。



Explanation:

無。

System action:

處理程序停止。

User response:

如需相關資訊，請參閱 IBM Spectrum Protect 錯誤日誌。

其中一個 VSS 寫出器是處於無效或非預期的狀態。 請嘗試指令 "vssadmin list writers"，檢查 VSS 寫出器的狀態。
寫出器必須處於「穩定（STABLE）」狀態，IBM Spectrum Protect 才能繼續進行 VSS 作業。
有些寫出器可以自動修復不嚴重的錯誤。 在某些情況下，重新啟動寫出器即可解決問題。 重新啟動寫出器最簡單的方法，是重新啟動作業系統。
您可以重新啟動實作 VSS 寫出器的特定服務，但是卻很難判斷您要重新啟動哪一個服務。

------------------------------------------------------------------------
ANS5272E

在 Snapshot 起始設定之後，「Microsoft 磁區陰影複製服務」寫入器處於無效的狀態。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

請參閱錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5273E

在擷取 Snapshot 之後，「Microsoft 磁區陰影複製服務」寫入器處於無效的狀態。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

請參閱錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5274E

在備份完成之後，「Microsoft 磁區陰影複製服務」寫入器處於無效的狀態。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

請參閱錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5275E

在還原起始設定之後，「Microsoft 磁區陰影複製服務」寫入器處於無效的狀態。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

請參閱錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5276E

在準備還原作業之後，「Microsoft 磁區陰影複製服務」寫入器處於無效的狀態。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

請參閱錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5277E

在還原終止之後，「Microsoft 磁區陰影複製服務」寫入器處於無效的狀態。



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

請參閱錯誤日誌以取得相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5278W

無法偵測到所有的原始裝載點，因為裝載的標準裝置數目 'device-number' 不同於 fstab 和 mtab 檔案中的標準裝置數目
'device-number'。



Explanation:

這是識別標準裝置的必備條件。

System action:

檔案還原作業會繼續。

User response:

請檢查虛擬機器訪客的 fstab 和 mtab 中的裝置是否正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS5279E

處理 '檔名' 時發生錯誤：找不到檔案。



Explanation:

針對備份、保存或移轉而處理的檔案已不在用戶端上。在 IBM Spectrum Protect 備份、保存或移轉檔案之前，另一個程序已刪除該檔案。

System action:

處理程序已停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5280E

從檔案集或檔案清單進行物件列舉失敗。



Explanation:

如需相關資訊，請參閱 IBM Spectrum Protect 用戶端錯誤日誌。 如果找不到物件，這則訊息一律會伴隨錯誤日誌訊息
ANS5279E， 而若是其他原因（如拒絕存取），則會伴隨 ANS5250E。 這些訊息識別有問題的物件。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請根據用戶端錯誤日誌中的其他訊息，參閱使用者回應。

------------------------------------------------------------------------
ANS5281E

發生遠端備份錯誤。 遠端節點名稱　　　：node 遠端位址　　　　　：address 多重節點名稱　　　：multi-node
錯誤訊息　　　　　：msg 回覆碼　　　　　　：rc



Explanation:

如需相關資訊，請參閱遠端系統的 IBM Spectrum Protect 用戶端錯誤日誌。

System action:

已停止處理。

User response:

請根據用戶端錯誤日誌中的其他訊息，來參閱使用者回應。

------------------------------------------------------------------------
ANS5282E

發生遠端備份錯誤。



Explanation:

如需相關資訊，請參閱 IBM Spectrum Protect 用戶端錯誤日誌。

System action:

已停止處理。

User response:

請根據用戶端錯誤日誌中的其他訊息，來參閱使用者回應。

------------------------------------------------------------------------
ANS5283E

作業完成。



Explanation:

無。

System action:

已停止處理。

User response:

請根據用戶端錯誤日誌中的其他訊息，來參閱使用者回應。

------------------------------------------------------------------------
ANS5284I

IBM Spectrum Protect 偵測到不完整的設定！ 找不到用戶端選項檔 'dsm.opt'，但是系統選項檔 'file-path'
存在！ 精靈會引導您完成初始基本 IBM Spectrum Protect 用戶端選項檔的配置處理程序，以取代您的現行選項檔。 您要繼續嗎？



Explanation:

IBM Spectrum Protect 偵測到不完整的設定。找不到使用者選項檔 dsm.opt。 另外，已找到系統選項檔
dsm.sys。為了完成配置，配置精靈會建立 dsm.opt 並以最少設定來取代 dsm.sys。

System action:

IBM Spectrum Protect 可能會停止

User response:

如需現行版本的 dsm.sys，請重新命名檔案並重新啟動 IBM Spectrum Protect。 如果不需要現行版本，請選取「是」，允許
IBM Spectrum Protect 取代檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS5285E

「Microsoft 磁區陰影複製服務 (VSS)」備份 XML 文件不適用於還原。 如需相關資訊，請參閱用戶端錯誤日誌。



Explanation:

Microsoft 已在下列作業系統版本中發表「磁區陰影複製服務 (VSS)」更新：

*  Windows 2003 累積更新套件 KB940349

*  Windows Vista Service Pack 1

這項新的 VSS 修正套件會讓 VSS 使用不相容於舊版 VSS 的格式，來產生 .xml 控制檔。 當您從未套用 VSS
修正程式的基本作業系統層次來執行系統狀態還原， 而系統狀態備份檔卻是由已套用 VSS 修正程式的作業系統層次所建立時，便可能發生這項錯誤。

System action:

停止處理程序。

User response:

Windows 系統狀態的還原程序需要用來起始還原的作業系統版本和服務套件層次，與用來建立系統狀態備份的作業系統和服務套件層次相同。
此外，請注意下列事項：

*  在 Windows 2003 系統上，您也必須先套用 VSS 累積更新套件 KB940349，才能執行系統狀態還原。

*  在 Windows Vista 上，您必須先套用備份時所安裝的相同服務套件，才能執行系統狀態還原。

------------------------------------------------------------------------
ANS5286I

「VSS 即時還原」作業成功，但部分現存的 VSS Snapshot 已被 VSS 提供者刪除。



Explanation:

針對相依關係中的 Snapshot 磁區，「VSS 即時還原」作業已成功執行。必須移除造成相依關係的 Snapshot
磁區，還原處理程序才能成功。 這些 Snapshot 磁區通常代表較新的 Snapshot 備份。 這已強制 IBM Spectrum
Protect 移除被刪除的 Snapshot 中的備份。 當使用的 SAN 磁區控制器 (SVC) 空間充足磁區有多個 Snapshot
時，通常會發生此狀況。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5287W

利用「VSS 快速還原」執行 VSS 還原作業，因為「XIV VSS 硬體提供者」是層次 2.2.2.



Explanation:

「XIV VSS 硬體提供者」2.2.2 與「VSS 即時還原」不相容。 請更新「XIV VSS 硬體提供者」至 2.2.3 版或更新版本。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

更新「XIV VSS 硬體提供者」至 2.2.3 版或更新版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS5288W

測試旗標 DISCARDZEROFILEDATA 已啟用。正在捨棄零長度物件 file-name 的資料



Explanation:

在還原零長度檔案或目錄期間，資料已解壓縮。此資料可能是「延伸屬性」、「替代串流」或 ACL 資料。依預設，此資料已還原。由於已設定
DISCARDZEROFILEDATA 測試旗標，此資料已捨棄。

System action:

此資料已捨棄，將繼續執行處理程序。

User response:

請記下此訊息中的檔案或目錄名稱，並判斷是否需要透過其他一些方法重設捨棄的資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS5289W

裝置順序不正確，因此無法識別所有原始裝載點。 磁區 'volume' 不一致。 會停止偵測原始裝載點。



Explanation:

裝置的順序必須正確才能識別標準裝置。

System action:

會停止偵測原始裝載點。 檔案還原作業會繼續。

User response:

請檢查虛擬機器訪客的 fstab 和 mtab 檔案中的裝置是否正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS5290W

不支援類型為 'device_type' 的裝置。 正在跳過裝置 'device_name'。



Explanation:

不支援偵測到的裝置。

System action:

目標虛擬機器的裝置未裝載。 繼續執行作業。

User response:

請在訪客機器上使用其他類型的裝置。 只有 ext2、ext3、ext4、xfs、btrfs 和 reiserfs 是受支援的裝置。

------------------------------------------------------------------------
ANS5291E

嘗試刪除暫時鏈結複本虛擬機器 '鏈結複本名稱' 時發生錯誤（回覆碼=回覆碼）。 請檢查此虛擬機器是否仍存在，然後手動刪除。



Explanation:

無法刪除鏈結複本虛擬機器。 建立此暫時虛擬機器的目的是用來還原檔案以裝載本端 Snapshot。
此虛擬機器可能已手動重新命名，或意外進行了修改或刪除。

System action:

檔案還原清理作業會繼續。

User response:

請檢查此虛擬機器是否仍存在，然後手動刪除。

------------------------------------------------------------------------
ANS5292E

找不到伺服器 'server-name' 的有效密碼檔。 您系統的管理者必須執行備份保存用戶端，並輸入密碼以在本端將其進行儲存。
或者，管理者需要授與非管理使用者讀取權以讀取密碼檔。



Explanation:

包含針對指定伺服器 server-name 儲存之密碼的檔案無法使用。

System action:

處理程序結束。

User response:

您的系統管理者必須設定並儲存新密碼，並將密碼檔設為可供非管理使用者讀取。

------------------------------------------------------------------------
ANS5293E

找到伺服器 'server-name' 的有效密碼檔，但它未授與非管理使用者讀取權。
您的系統管理者必須變更密碼檔以讓非管理使用者能夠讀取檔案，或使用者必須成為獲授權使用者。



Explanation:

包含指定伺服器 server-name 的儲存密碼的檔案無法被非管理使用者讀取。

System action:

處理程序結束。

User response:

您的系統管理者必須將密碼檔設為可讓非管理使用者讀取。

------------------------------------------------------------------------
ANS5294E

現行使用者不是 IBM Spectrum Protect 授權的使用者。 您必須是 IBM Spectrum Protect
授權的使用者，才能執行現行作業。



Explanation:

為執行一般 IBM Spectrum Protect 作業，您必須是授權的使用者。 請參閱《IBM Spectrum Protect UNIX
及 Linux 備份保存用戶端安裝和使用手冊》，以取得配置環境來容許系統使用者成為 IBM Spectrum Protect
授權使用者的詳細資料。

System action:

處理程序結束。

User response:

管理者必須更新 dsm.sys 選項檔案，以將 PASSWORDDIR 選項設為現行使用者可讀取的位置，或向現行使用者授與該密碼檔的讀寫許可權。

------------------------------------------------------------------------
ANS5296I

虛擬機器 'vm-name' 包含一個以上類型為 Thick Eager Zero 的虛擬磁碟。 建立此類型的磁碟可能花費較長時間。
此還原作業可能在磁碟備妥之前逾時。



Explanation:

還原具有 Thick Eager Zero 虛擬磁碟的 VM 可能要花費較長時間才能完成，因為磁碟上已填滿零以隱藏任何先前內容。 供應
Thick Eager Zero 磁碟所需要的時間取決於 VMware 資源（vCenter 與資料儲存庫）上的處理負載。

System action:

無

User response:

當資料中心與 vCenter 資源上的處理負載減輕時，重新嘗試還原作業

------------------------------------------------------------------------
ANS5298E

正在來源容體： 和目標容體： 之間進行 Flashcopy 背景複製。



Explanation:

前一作業針對給定來源和目標容體所執行的 Flashcopy 背景複製未完成。

System action:

指令將會失敗。

User response:

請等候背景複製完成，再重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS5300E

在指定的檔案清單 '檔案清單名稱' 中處理第 行號 行時偵測到錯誤： 發現無效的 外部物件 ID / inode 號碼 / inode 世代號碼
/ 還原序號 / 別名 項目：'無效項目'。 無效的行：'無效項目'



Explanation:

因為項目無效，檔案清單剖析失敗。

System action:

因為檔案清單發生錯誤，作業已中斷。

User response:

請更正無效的檔案清單項目，然後重新啟動作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5301E

在指定的檔案清單 '檔案清單名稱' 中處理第 行號 行時偵測到錯誤： 發現外部物件 ID 的排序無效。 前一個檔案的外部物件
ID：前一個外部物件 ID 現行檔案的外部物件 ID：現行外部物件 ID



Explanation:

因為外部物件 ID 的排序無效，檔案清單剖析失敗。

System action:

因為檔案清單發生錯誤，作業已中斷。

User response:

請更正無效的檔案清單排序，然後重新啟動作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5302E

在處理檔案 '檔案清單名稱' 的第 行號 行時，偵測到檔案清單串流錯誤。



Explanation:

因為串流發生錯誤，檔案清單處理失敗。

System action:

因為檔案清單串流發生錯誤，作業已中斷。

User response:

請檢查指定的檔案清單，然後重新啟動作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5303I

***** 日期 已處理 計數 個 IBM Spectrum Protect 伺服器和 計數 個檔案清單物件 *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已處理指定數目的 IBM Spectrum Protect 伺服器和檔案清單物件。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5304E

程式名稱：對外部物件 ID 執行同步檔案刪除失敗：外部物件 ID。



Explanation:

HSM 用戶端無法刪除 IBM Spectrum Protect Server 上的物件。

System action:

同步檔案刪除會略過現行檔案，並繼續執行處理程序。

User response:

請檢查 IBM Spectrum Protect 伺服器日誌檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS5307E

已拒絕階段作業。 伺服器不允許未啟用空間管理保留保護的用戶端登入。



Explanation:

用戶端無法對伺服器建立連線，因為伺服器已啟用空間管理保留保護，但用戶端未啟用此功能。

System action:

未啟動階段作業。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS5308W

在伺服器上找不到相符的 NAS 節點。



Explanation:

已嘗試啟動 NAS 系統的備份或還原，但 IBM Spectrum Protect 用戶端在伺服器上找不到配置為用於存取該 NAS
系統的對應節點。

System action:

將關閉 NAS 備份或還原視窗。

User response:

請洽詢您的 IBM Spectrum Protect 管理者，以協助您將節點與伺服器上具有存取 NAS 系統之權限的 NAS 節點相關聯。
然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5821E

無法連接 Active Directory。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法連接 Active Directory。Active Directory
未執行，或您沒有足夠的使用權限。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定您的系統已設定為 Active Directory 控制站，且服務已在作用中。 請確定您以具有足夠權限管理 Active
Directory 的使用者身分登入。

------------------------------------------------------------------------
ANS5822E

沒有任何 Active Directory 物件符合查詢。



Explanation:

已在 Active Directory 中執行搜尋，但是，找不到符合查詢的物件。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定您指定的 Active Directory 物件或儲存器的識別名稱有效，或指定有效的萬用字元名稱， 且您具有足夠的權限可管理 Active
Directory。

------------------------------------------------------------------------
ANS5823W

物件 存在，正在略過。



Explanation:

用戶端嘗試還原指定的物件，但該物件已存在目標還原位置，而使用者選擇不要取代現有的物件。

System action:

略過此物件，在 dsmerror.log 中記載訊息，還原處理程序會繼續處理下一個物件。

User response:

已略過此物件，因為 REPLACE NO 在作用中，導致略過所有現有的物件， 或 REPLACE PROMPT
在作用中，但在提示時，使用者選擇略過此物件。 如果是刻意決定略過物件，則不必採取其他動作。 否則，可以使用 REPLACE
ALL（自動取代現有的物件）或 REPLACE PROMPT （提示使用者決定是否取代物件）來重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5824E

Active Directory 搜尋規格無效。



Explanation:

Active Directory 物件的搜尋規格無效。

System action:

處理程序停止。

User response:

關於支援的 Active Directory 語法，請參閱文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS5825E

將 '圖碑名稱' 恢復成 '識別名稱' 失敗。如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。



Explanation:

已嘗試恢復 Active Directory 圖碑物件，但發生錯誤。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的圖碑物件。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5826E

不允許還原到唯讀網域控制站。



Explanation:

嘗試還原到唯讀網域控制站。

System action:

處理程序停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5827E

找不到 Active Directory 資料庫的備份副本。



Explanation:

嘗試從未備份的資料庫中還原 Active Directory 物件。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證 Active Directory 已連同系統狀態一起備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS5828E

在伺服器上找不到系統狀態檔案空間。無法執行 Active Directory 功能。



Explanation:

嘗試從不存在的系統狀態備份中還原 Active Directory 資料庫。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證系統狀態已備份，或先備份系統狀態，然後重試指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS5829E

找不到指定日期的系統狀態備份。無法執行 Active Directory 功能。



Explanation:

嘗試從不存在的系統狀態備份中還原 Active Directory 資料庫。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證已在指定的日期備份系統狀態，或指定新的日期。

------------------------------------------------------------------------
ANS5830E

Active Directory 不容許還原物件 '圖碑名稱'。



Explanation:

無法還原特定類型的物件。這是系統限制。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的物件。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5831E

Active Directory 不允許還原此物件。



Explanation:

無法還原特定類型的物件。這是系統限制。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的物件。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5832E

恢復圖碑物件失敗。如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。



Explanation:

已嘗試恢復 Active Directory 圖碑物件，但發生錯誤。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的圖碑物件。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5833E

此系統是「網域控制站」，但 Active Directory 服務已停止。 除非 Active Directory
服務在執行中，否則您無法執行此作業。



Explanation:

當您備份或還原系統狀態時，或當您使用 Active Directory 物件時，Active Directory 服務必須在執行中。
Active Directory 服務執行時可能處於線上狀態或離線狀態。 當您查詢或還原 Active Directory
物件時，或當您備份系統狀態時，Active Directory 服務必須在線上。 當您還原系統狀態時，Active Directory
服務必須離線（但未停止）。

System action:

處理程序停止。

User response:

如果您正在查詢或還原 Active Directory 物件，或正在備份系統狀態， 請啟動 Active Directory 服務，使
Active Directory 服務進入線上狀態。 如果您正在還原系統狀態，請重新啟動為「Active Directory 還原模式」，使
Active Directory 服務進入離線狀態。 當 Active Directory 服務處於適當的狀態時，請重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5834E

發生非預期的 LDAP 錯誤。如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。



Explanation:

在 Active Directory 圖碑恢復期間，發生非預期的錯誤。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的圖碑物件。

User response:

請檢查錯誤日誌以取得 LDAP 錯誤的詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5835E

LDAP 作業傳回 回覆碼：'錯誤字串'



Explanation:

在 Active Directory 圖碑恢復期間，發生非預期的錯誤。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的圖碑物件。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5836W

未還原一或多個屬性。請參閱錯誤日誌。



Explanation:

在處理 Active Directory 物件期間，無法還原一或多個物件屬性。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的 Active Directory 物件。

User response:

請檢查錯誤日誌，以取得無法還原哪些屬性的詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS5837W

'物件名稱'：無法還原屬性 '屬性名稱'。



Explanation:

在處理 Active Directory 物件期間，無法還原列出的屬性。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的 Active Directory 物件。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS5838E

系統上沒有公用程式 dsamain.exe。除非 IBM Spectrum Protect 可以啟動此公用程式，否則您無法執行此作業。



Explanation:

您嘗試啟動 dsamain.exe，但此公用程式不存在。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證 Windows system32 目錄中有 dsamain.exe 公用程式。當您可以不依靠 IBM Spectrum Protect
來執行此公用程式時，請重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5839E

不接受 Active Directory 物件規格。



Explanation:

您嘗試還原網域物件（以 "DC=" 開頭）、嘗試還原所有物件 ("name=*")，或未指定任何物件。

System action:

處理程序停止。

User response:

修改規格，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5840E

現行使用者不是「管理者」群組的成員，因此無法執行此功能。



Explanation:

您必須是「管理者」群組的成員，才能執行 Active Directory 物件功能。

System action:

處理程序停止。

User response:

請用屬於「管理者」群組成員的使用者名稱登入，或將此使用者新增至「管理者」群組，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5841E

無法開啟 Active Directory 資料庫。



Explanation:

在開啟已還原的 Active Directory 資料庫時發生錯誤。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定 ntdsutil.exe 公用程式與 IBM Spectrum Protect
用戶端執行檔位於相同的目錄中。如果不存在，請重新安裝用戶端。 請驗證 Windows system32 目錄中有 dsamain.exe
公用程式。當您可以不依靠 IBM Spectrum Protect 來執行此公用程式時，請重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡支援中心。

------------------------------------------------------------------------
ANS5842E

'圖碑名稱'：物件類別違規。



Explanation:

在圖碑恢復期間，發生物件類別錯誤違規。 如果已經修改 Active Directory 綱目，而且與圖碑不再相容時，可能會發生這個錯誤。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的物件。

User response:

以手動方式重建失效的物件，或從備份來還原它。

------------------------------------------------------------------------
ANS5843E

物件類別違規。



Explanation:

在圖碑恢復期間，發生物件類別錯誤違規。 如果已經修改 Active Directory 綱目，而且與圖碑不再相容時，可能會發生這個錯誤。

System action:

處理程序繼續依使用者的要求來處理所有其他的物件。

User response:

以手動方式重建失效的物件，或從備份來還原它。

------------------------------------------------------------------------
ANS5844E

無法更新密碼。



Explanation:

嘗試更新密碼期間發生錯誤。

System action:

未更新伺服器上的密碼。

User response:

再次嘗試更新密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS5845E

已達更新嘗試次數上限，因此無法更新密碼。



Explanation:

嘗試更新密碼失敗三次之後，就會發出這則訊息。所輸入的節點原始密碼不正確；新密碼不符合我們密碼的長度或有效字元需求；或是第一和第二次輸入的新密碼不相符。

System action:

未更新密碼。

User response:

*  請確定所輸入的原始密碼正確。如果您不知道原始密碼，請聯絡您的 IBM Spectrum Protect 管理者尋求進一步協助。

*  請確定新密碼符合密碼長度和字元需求。

*  將會提示您輸入新密碼兩次，以確定兩次輸入皆無誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS5876I

已完成 SET EVENT 啟動保留



Explanation:

已完成資料保留 ACTIVATE 交易。

System action:

IBM Spectrum Protect 啟動了所選的物件。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5877I

已完成 SET EVENT 保留



Explanation:

已完成資料保留 HOLD 交易。

System action:

IBM Spectrum Protect 保留了所選的物件。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS5878I

已完成 SET EVENT 釋放



Explanation:

已完成資料保留 RELEASE 交易。

System action:

IBM Spectrum Protect 釋放了所選的物件。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS6586E

Recovery Agent 作業失敗。



Explanation:

Recovery Agent 對 VMVSS Snapshot 執行作業失敗。

System action:

停止處理程序。

User response:

請檢查 Recovery Agent 日誌及錯誤訊息，解決問題，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS6587W

VMVSS 備份無法從虛擬機器 'VM-Name' 備份 Exchange 信箱歷程。



Explanation:

資料移轉裝置嘗試從虛擬機器備份 Exchange 信箱歷程時發生錯誤。Data Protection for Exchange
的現行版本可能不支援在進行虛擬機器備份的同時上傳信箱歷程。錯誤碼會指出失敗原因。

System action:

繼續執行處理程序，但不備份信箱歷程資訊。

User response:

嘗試使用 Data Protection for Exchange 指令 'tdpexcc.exe backup * full
/UpdateMailboxInfoOnly'，來備份訪客虛擬機器上的信箱歷程。如果現行產品層次不支援信箱歷程備份指令，請升級 Data
Protection for Exchange。使用資料移轉裝置 dsm.opt 檔中的測試旗標 VMTSMVSS 來進一步診斷問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS6718E

路徑包含太多巢狀子目錄。 巢狀目錄數上限為 1400。



Explanation:

為了避免耗盡系統資源，用戶端會停止處理超過巢狀深度上限的目錄結構。 超過巢狀深度上限的目錄不是一般目錄。

System action:

現行作業的處理已停止。

User response:

判斷目錄是否有效。 此深度的目錄結構不是一般結構，可能指示檔案系統結構存在問題。 週期目錄是這類目錄的一個範例。
如果目錄無效，請移除或修復目錄，然後重試該作業。 如果目錄有效，請減少目錄結構的深度。 然後重試該作業。 您也可以使用 EXCLUDE.DIR
陳述式，從備份或保存處理中排除該目錄。 然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS7421W

無法重設檔案 filename 的保存屬性。 Windows API 函數 SetFileAttributes() 的回覆碼是 rc。



Explanation:

用戶端無法重設訊息中所指出的檔案的保存屬性。 發生此錯誤是因為從 Windows API 函數 SetFileAttributes()
中接收到錯誤。

System action:

停止處理程序。

User response:

重試作業。如果問題持續發生，可能表示檔案有問題。 請聯絡系統管理者或 IBM Spectrum Protect 管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS7422E

排程 '排程名稱' 中有不受支援的動作 '動作'。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端的現行版本不知所排定的動作，而無法透過排程執行。
最可能的原因是排定的動作需要更新版本的備份保存用戶端。 不受支援的動作會顯示成號碼，因為文字說明無法使用。 可在 IBM Spectrum
Protect 支援網站上搜尋此訊息，來找到排定的動作及其對應的動作號碼。

System action:

未執行或查詢排定的動作。

User response:

在 IBM Spectrum Protect 支援網站中搜尋此訊息，以尋找排定的動作、其對應的動作號碼及支援該動作的用戶端版本等相關資訊。
然後，將 IBM Spectrum Protect 用戶端升級至支援執行此動作作為排程事件的版本。
升級用戶端之後，您就可以手動執行此動作（如果您的用戶端版本支援的話）。

------------------------------------------------------------------------
ANS7423E

請針對 VMware 備份檔空間，使用 Set Access backup <vmname> -TYPE=VM。 不容許使用長格式
fs-name。



Explanation:

您已選擇使用長格式 VM 檔案空間名稱來 set access。此名稱格式與平台無關，需要特殊處理。 請使用 -TYPE=VM 選項並僅提供
VM 名稱。

System action:

未處理設定存取權指令。

User response:

請使用 -TYPE=VM 選項及 VM 檔案空間名稱的簡短格式（僅是 VM 名稱），輸入 set access 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS7500W

物件 'object-name' 無法連結至 'option' 陳述式所指定的管理類別 'mgmt-specified'。



Explanation:

include 陳述式指定的管理類別無效。 如果 include 陳述式是 "INCLUDE.SIZE" 陳述式，當管理類別已定義適當的
copygroup 時，將會發出警告訊息。 例如，在執行備份作業時，如果管理類別未定義備份 copygroup，則會發出此警告，
或者，在執行保存作業時，如果管理類別未定義保存 copygroup，則會發出此訊息。

System action:

忽略 include 陳述式中的管理類別，並繼續執行處理程序。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，在 IBM Spectrum Protect Server 上更正為適當的
copygroup 定義。

------------------------------------------------------------------------
ANS7501E

收到無效的主機位址。主機位址太長。



Explanation:

在「HTTP 要求」中發現無效的主機參數。參數太長。 主機位址的最大長度為 64 個字元。

System action:

IBM Spectrum Protect 傳回 HTTP 錯誤碼 400「要求錯誤」。

User response:

請使用主機位址有效/較短的主機。

------------------------------------------------------------------------
ANS7502E

收到無效的檔名。檔名太長。



Explanation:

傳給 dsmcad 服務的檔名太長，無效。

System action:

IBM Spectrum Protect 傳回 HTTP 錯誤碼 400「要求錯誤」。

User response:

請使用有效/較短的檔名來重新連接 dsmcad。

------------------------------------------------------------------------
ANS7507W

節點名稱項目無效。請重試。



Explanation:

在「節點名稱」欄位上輸入的項目無效。

System action:

IBM Spectrum Protect 提示您輸入有效的節點名稱。

User response:

請輸入有效的節點名稱， 或是洽詢您的系統管理者以取得正確的語法。

------------------------------------------------------------------------
ANS7510E

無法使用 NAS 節點進行這項作業。



Explanation:

無法使用 NAS 節點以進行像是「存取另一個節點」這樣的作業。

System action:

IBM Spectrum Protect 提示您輸入有效的節點名稱。

User response:

請輸入非 NAS 的有效 IBM Spectrum Protect 節點名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS7524E

需要 SSL。



Explanation:

需要 SSL 以在鑑別期間保護用戶端密碼。

System action:

處理程序終止。

User response:

請啟用 SSL 通訊或將 SSLREQUIRED 設為 NO。

------------------------------------------------------------------------
ANS7525E

伺服器需要 SSL。



Explanation:

需要 SSL 以在鑑別期間保護用戶端密碼。

System action:

處理程序終止。

User response:

啟用 SSL 通訊，或聯絡 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS7526E

在使用下列任一選項時，SNAPSHOTROOT 選項無效：-GROUPNAME 和 -VIRTUALFSNAME。



Explanation:

SNAPSHOTROOT 選項與 -GROUPNAME 和 -VIRTUALFSNAME 選項不相容，不能與其中的任一個選項一起使用。

System action:

處理程序已停止。

User response:

如需備份保存用戶端處理選項的相關資訊，請參閱《IBM Spectrum Protect 備份保存用戶端安裝和使用手冊》。

------------------------------------------------------------------------
ANS7527E

若同時指定 num-specs 檔案規格，則 (-SNAPSHOTROOT) 選項無效。



Explanation:

(-SNAPSHOTROOT) 選項只能與一個檔案規格一起使用。它無法和零個檔案規格一起使用（例如，使用 INCREMENTAL
指令而不指定檔案規格）， 也不能與一個以上的檔案規格一起使用。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請參閱您的作業系統所適用的使用備份保存用戶端書籍， 以正確地使用指名的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS7528E

沒有檔案清單的情況下，GPFS 檔案集的 (-SNAPSHOTROOT) 選項無效



Explanation:

只有在使用檔案清單的情況下才支援 GPFS 檔案集的 (-SNAPSHOTROOT) 選項。

System action:

已停止處理程序。

User response:

如需您作業系統的指定選項的正確使用，請參閱適當的使用備份保存用戶端一書。

------------------------------------------------------------------------
ANS7529E

指定的 SNAPSHOTROOT '物件名稱' 對 BACKUP IMAGE 指令無效。



Explanation:

當您在 BACKUP IMAGE 指令中使用 (-SNAPSHOTROOT) 選項時，SNAPSHOTROOT
必須指定邏輯磁區的裝置名稱，此邏輯磁區包含備份的 Snapshot。 例如，/dev/fslv01（在 Unix 上）或
\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1（在 Windows 上）。

在 BACKUP IMAGE 中，無法使用 SNAPSHOTROOT，除非 SNAPSHOTPROVIDERIMAGE 有下列其中一個值生效：

*  VSS

*  JFS2



System action:

停止處理。

User response:

如需 (-SNAPSHOTROOT) 選項的正確用法，請依據您的作業系統來參考適當的備份保存用戶端安裝和使用手冊一書。

------------------------------------------------------------------------
ANS7531E

當處理 NetWare NDS 或 Server Specific Information 時，(-SNAPSHOTROOT) 選項無效。



Explanation:

(-SNAPSHOTROOT) 只用於 NetWare 檔案伺服器磁碟區，而且與在 NetWare 處理 NDS 或 Server
Specific Information 不相容。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請參閱適當的 使用 備份保存用戶端 書籍來為您的作業系統更正指名的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS7533E

指定的檔案系統 'obj-name' 不存在，或者不在本端位置中。



Explanation:

當您使用 (-SNAPSHOTROOT) 選項時，目標和來源檔案系統都必須是有效的本端檔案系統。檔案系統不可以是非本端的檔案系統， 例如遠端
NetWare 磁碟機、遠端 Windows 磁碟機或 NFS 裝載磁碟機。(-SNAPSHOTROOT) 選項只對本端作業有效。

System action:

處理停止。

User response:

如需 (-SNAPSHOTROOT) 選項的正確用法， 請參閱適合您作業系統的備份保存用戶端安裝與使用手冊。

------------------------------------------------------------------------
ANS7534W

起始設定函數無法開啟 /dev/tty 特殊檔案。錯誤碼 = 錯誤碼值，錯誤訊息



Explanation:

在起始設定期間，無法開啟指令行內部編輯器所需的特殊檔案 /dev/tty。系統將錯誤碼設為 錯誤碼值。

System action:

在 EDITOR 選項設為 NO 的情況下，繼續執行處理程序。

User response:

請檢查終端機設定。

------------------------------------------------------------------------
ANS7535W

無法起始設定指令行內部編輯器。



Explanation:

選項檔中的 EDITOR 選項已設為 YES，但無法啟動指令行內部編輯器。

System action:

在 EDITOR 選項設為 NO 的情況下，繼續執行處理程序

User response:

請檢查先前的訊息，以判斷無法啟動內部編輯器的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS7543E

錯誤：scout 無法使用於物件查詢。可能是 scout 不在執行中，或是尚未完成起始的檔案系統掃描。



Explanation:

scout 常駐程式必須正在執行，一致化程序才能對所有已移轉的檔案執行查詢。如果 scout
常駐程式不在執行中，或者起始的檔案系統掃描尚未完成，您將無法在孤立檢查模式下執行一致化工具。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定 scout 常駐程式正在執行。如果 scout 常駐程式不在執行中，請重新啟動它，並重試該指令。如果 scout
常駐程式正在執行，請等待它完成起始的檔案系統掃描。您可以使用 dsmscoutd scanplan 指令，來檢查 scout
常駐程式的現行狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS7544E

ICC 常式 icc-routine 因下列錯誤而失敗： "error-string"。



Explanation:

處理資料時，ICC
加密法程式庫中發生錯誤。例如，當加密用戶端資料已毀損，使得還原作業無法正確將它解密時，就可能發生這個問題。這個訊息會報告錯誤碼與問題說明，可供
IBM Spectrum Protect 技術支援人員用來判斷失敗的原因。

System action:

處理程序停止。

User response:

請確定 IBM Spectrum Protect
軟體安裝正確。必要時，請重新安裝軟體。請確定您用於資料的加密金鑰密碼正確。請確定不會發生任何可能影響資料傳送的 IBM Spectrum
Protect 伺服器或網路問題。如果問題仍在，請聯絡 IBM Spectrum Protect 技術支援人員。

------------------------------------------------------------------------
ANS7545E

加密資料時，發生非預期的錯誤。



Explanation:

加密資料時發生錯誤。如需相關資訊，請參閱錯誤日誌。

System action:

物件未備份。

User response:

請確定 IBM Spectrum Protect 軟體安裝正確。必要時，請重新安裝軟體。重試作業。如果問題仍在，請聯絡 IBM Spectrum
Protect 技術支援人員。

------------------------------------------------------------------------
ANS7546E

解密資料時，發生非預期的錯誤。



Explanation:

解密資料時發生錯誤。如需相關資訊，請參閱錯誤日誌。當加密資料在儲存時及/或網路傳送期間已毀損，就可能發生這種情況。

System action:

物件未還原。

User response:

請確定 IBM Spectrum Protect 軟體安裝正確。必要時，請重新安裝軟體。請確定不會發生任何可能影響資料傳送的 IBM
Spectrum Protect 伺服器或網路問題。重試作業。如果問題仍在，請聯絡 IBM Spectrum Protect 技術支援人員。

------------------------------------------------------------------------
ANS7547E

擷取資料摘要時，發生非預期的錯誤。



Explanation:

擷取資料摘要時發生錯誤。如需相關資訊，請參閱錯誤日誌。

System action:

物件未備份。

User response:

請確定 IBM Spectrum Protect 軟體安裝正確。必要時，請重新安裝軟體。重試作業。如果問題仍在，請聯絡 IBM Spectrum
Protect 技術支援人員。

------------------------------------------------------------------------
ANS7550E

當執行 Snapshot 差異備份時，絕對選項需要使用 CreateNewBase=yes 選項。



Explanation:

當執行 Snapshot 差異備份時，指定的絕對選項完全不起作用。

System action:

處理程序已停止。

User response:

當執行 Snapshot 差異備份時，嘗試使用 CreateNewBase=yes 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS7552I

時間戳記 ***** 已處理 計數 個檔案 *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已處理指定數量的檔案。

System action:

處理程序會繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS7553W

由於高臨界值、低臨界值及 pmpercentage 設定，檔案系統 file-system-name 上已停用需求移轉 (ENOSPC)。



Explanation:

高臨界值 = 100、低臨界值 = 100 及 pmpercentage = 0 的設定已保留來停用需求移轉及自動移轉。用於 GPFS
驅動的移轉。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS7554E

如果 HSMBACKENDMODE 設為 TSMFREE，則需要提供者選項。



Explanation:

您需要使用 dsmmigrate 為每個作業指定提供者選項。

System action:

作業已停止。

User response:

請指定作業的提供者選項值。

------------------------------------------------------------------------
ANS7557E

提供者無效。



Explanation:

您需要使用 dsmmigrate 為每個作業指定有效的提供者。

System action:

作業已停止。

User response:

請指定作業的有效提供者選項值。

------------------------------------------------------------------------
ANS7558E

如果 HSMBACKENDMODE 設為 TSMFREE，則需要目標選項。



Explanation:

您需要使用 dsmmigrate 為每個作業指定目標選項。

System action:

作業已停止。

User response:

請指定作業的目標選項值。

------------------------------------------------------------------------
ANS7559E

執行用於備份 fs 的基於日誌登載的備份時，絕對選項需要指定 NoJournal 選項。



Explanation:

執行日誌登載型備份時，指定的絕對選項完全不起作用。

System action:

未執行增量備份。

User response:

請驗證指定的檔案空間不與日誌登載型備份相關聯。 如果也未指定 -nojournal 選項，則不會出現此訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS7566E

無法載入外部媒體庫：原因



Explanation:

hsm/bin 目錄中沒有有效的媒體庫。

System action:

作業已停止。

User response:

請將有效的外部媒體庫複製到 hsm/bin 目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS7567E

program-name：外部恢復失敗！ 原因：



Explanation:

hsm/bin 目錄中沒有有效的媒體庫。

System action:

作業已停止。

User response:

請將有效的外部媒體庫複製到 hsm/bin 目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS7641I

使用者沒有管理認證可執行完整系統狀態備份。



Explanation:

用來執行系統狀態備份（包括 ASR Writer 資料）的使用者帳戶必須是「管理者」群組的成員。

System action:

系統狀態備份將跳過 ASR Writer 資料。

User response:

請以屬於「管理者」群組成員的使用者身分登入，或將此使用者新增至「管理者」群組，然後，重試系統狀態備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS7642E

建立系統登錄目錄結構時發生錯誤。



Explanation:

當建立用來儲存或取代系統登錄鍵的目錄結構時發生錯誤。

System action:

登錄功能失效。

User response:

請確定用來執行系統登錄備份的使用者帳戶，具有適當的權限。 如果使用者帳戶有適當的權限，請試著重新開機。
也可能是某些擱置中的作業在系統登錄目錄結構中鎖定一些檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS7650E

使用者沒有足夠的專用權來執行 IBM Spectrum Protect。



Explanation:

用來執行 IBM Spectrum Protect 的使用者帳戶必須獲指派「備份檔案和目錄」和「回存檔案和目錄」安全設定。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用 Windows 的「本機安全性設定」工具將「備份檔案和目錄」和「回存檔案和目錄」安全設定指派給帳戶，或者使用不同的使用者 ID 來執行
IBM Spectrum Protect。

------------------------------------------------------------------------
ANS7660E

取代一或多個系統登錄鍵時發生錯誤。



Explanation:

要取代的系統登錄鍵被另一個程序專用。 先前已還原系統登錄鍵，但未重新啟動系統。

System action:

停止處理程序。

User response:

重新啟動系統，並重試還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS7709E

還原作業失敗。 並未還原所有的檔案。



Explanation:

因為發生錯誤導致還原作業失敗。

System action:

作業已完成。

User response:

檢查錯誤日誌以獲得更多詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS7899E

用戶端所參照的刪除重複資料範圍，並不存在於 IBM Spectrum Protect 伺服器上



Explanation:

在備份或保存作業期間，已將刪除重複資料範圍從伺服器中刪除。如果您使用刪除重複資料快取，可能和 IBM Spectrum Protect
伺服器不同步。

System action:

處理程序停止。

User response:

重試作業。如果問題持續發生，請關閉刪除重複資料，並重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS7900I

由於刪除重複資料快取未與 IBM Spectrum Protect 伺服器同步，因此已重設



Explanation:

刪除重複資料快取所含的刪除重複資料範圍項目，不存在於 IBM Spectrum Protect
伺服器上。範圍記錄在刪除重複資料快取中之後，一旦從 IBM Spectrum Protect 伺服器中刪除，就會發生此錯誤。

System action:

刪除重複資料快取已重設，所有的快取項目都會移除。繼續執行處理程序。

User response:

無

------------------------------------------------------------------------
ANS7901W

用戶端刪除重複資料與 option-name 互斥。



Explanation:

下列特性不能與刪除重複資料搭配使用：lan-free、subfile、NAS、useTsmBuffers。

System action:

已停用用戶端刪除重複資料。

User response:

請檢查配置。請勿對 lan-free、subfile、NAS 或 useTsmBuffers 特性配置刪除重複資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS7902I

用戶端刪除重複資料快取已滿。已重設快取。



Explanation:

用戶端刪除重複資料快取中的快取項目數，已超出所配置的快取大小。

System action:

刪除重複資料特性的設計是要定期執行。 快取會重設為不含任何項目。

User response:

您可以將用戶端刪除重複資料快取大小重新配置成較大的值，以減少重設頻率。

------------------------------------------------------------------------
ANS7903W

用戶端刪除重複資料快取已被另一項程序鎖定。



Explanation:

另一項程序正在使用用戶端刪除重複資料快取。 一次只能有一項程序可以使用它。

System action:

這項程序不會使用用戶端刪除重複資料快取。 伺服器刪除重複資料則維持不變。

User response:

您可以利用用戶端刪除重複資料快取，將處理流程序列化。 您也可以重新配置現行程序，使用不同的快取路徑來避免競用。

------------------------------------------------------------------------
ANS7904E

用戶端刪除重複資料與 lan-free 或 subfile 備份互斥。



Explanation:

用戶端刪除重複資料與 lan-free 或 subfile 互斥。

System action:

已停用用戶端刪除重複資料。

User response:

請檢查配置。請勿對 lan-free 或 subfile 特性配置刪除重複資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS7906W

現行儲存區的空間不足，或者現行物件超出了儲存區的 maxsize 配置參數，資料將儲存到下一個儲存區 - 刪除重複資料已停用。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器上現行儲存區的空間不足，或者現行物件超出了儲存區的 maxsize
配置參數。資料會儲存在下一個儲存區中。 刪除重複資料已停用，且正在重送異動。

System action:

刪除重複資料已停用，讓備份可以完成。

User response:

請聯絡系統管理者，以新增磁區到現行儲存區中。

------------------------------------------------------------------------
ANS7907W

儲存庫 儲存庫名稱 的連線失敗。正在重試 儲存庫 2 名稱。



Explanation:

無法連接 FastBack DR Hub 儲存庫。重試使用 FastBack 伺服器儲存庫。

System action:

重試作業。

User response:

請指定有效的儲存庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS7908E

無法裝載 FastBack Snapshot 原則 '原則' 用戶端 '用戶端' 磁區 '磁區'。原因：原因



Explanation:

IBM Spectrum Protect 裝載失敗。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法繼續處理。

User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7912E

未安裝 FastBackMount 或 FastBackShell。



Explanation:

起始設定 FastBack 環境失敗。 FastBackShell 或 FastBackMount 未安裝或未位於 FastBack
安裝目錄中。

System action:

無法繼續執行 FastBack 作業。

User response:

請重新安裝軟體。FastBackShell 和 FastBackMount 必須安裝在專用的 Proxy 電腦上。

------------------------------------------------------------------------
ANS7913E

在 DR Hub 儲存庫中找不到給定的分支。



Explanation:

必要 fbbranch 選項的參數不正確。

System action:

無法繼續執行作業。

User response:

請更正 fbbranch 選項的給定參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS7914E

FastBack 用戶端 'vm 名稱' 的增量備份失敗，RC 為 rc



Explanation:

FastBack 用戶端磁區的保存或增量備份失敗。

System action:

FastBack 用戶端的保存或備份已完成，但失敗。將處理下一個 FastBack 用戶端。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS7915E

利用 FastBack 指令裝載 FastBack 用戶端 'vm 名稱' 失敗。RC=rc



Explanation:

FastBackMount 指令無法裝載 FastBack 磁區。

System action:

無法繼續保存或備份 FastBack 磁區。將處理佇列中的下一個「磁區」。FastBackMount 指令的輸出會顯示失敗的原因。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。 請對 FastBack 磁區發出 FastBack
指令，來判斷失敗的原因。請參閱該訊息的文件，以取得詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS7916E

起始設定 FastBack 環境失敗。RC=rc



Explanation:

起始設定 FastBack 環境失敗。找不到 FastBackShell.exe 指令。 未安裝 FastBackShell 或
FastBackMount，或 FastBackShell.exe 指令未位於 FastBack 安裝目錄中。

System action:

備份無法繼續。FastBack 指令的輸出會顯示失敗的原因。

User response:

請發出 FastBack 指令，來判斷失敗的原因。請參閱文件中的該訊息，以取得詳細資訊。 FastBackShell 和
FastBackMount 必須安裝在備份 Proxy 電腦上。

------------------------------------------------------------------------
ANS7917E

找不到輸入原則、用戶端和磁區組合的 FastBack Snapshot。



Explanation:

處理 fbClientName 選項失敗。

System action:

無法繼續執行備份。

User response:

請檢查 FBClientName 選項值中是否有誤。 請參閱 FBClientName 選項的文件，以取得詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS7918E

尋找 FastBack 用戶端 'vm 名稱' 磁區的裝載磁區失敗。失敗的 RC=rc



Explanation:

找不到 FastBack 用戶端磁區。備份 Proxy 電腦沒有可用的磁區裝載點。

System action:

無法繼續備份 FastBack 用戶端。將處理清單中的下一個 FastBack 用戶端。FastBackMount 指令的輸出會顯示失敗的原因。

User response:

請對 FastBack 用戶端磁區發出 fastbackshell mount add
指令，來判斷失敗的原因。請參閱該訊息的文件，以取得詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS7919E

無法從已加密的密碼檔讀取主機主機的密碼。



Explanation:

請使用 dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack hostname' 'userid'
'password' 來儲存加密密碼

System action:

無法繼續執行備份。

User response:

請使用 dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack hostname' 'userid'
'password' 來儲存加密密碼

------------------------------------------------------------------------
ANS7936E

傾出資料中找不到 物件類型 物件名稱。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器找不到「FastBack 傾出」指令中指定的物件。

System action:

IBM Spectrum Protect 已跳過現行物件。

User response:

請確定這個 FastBack 磁區、用戶端和原則至少有一個 Snapshot。 請確定已指定正確的物件作為輸入。

------------------------------------------------------------------------
ANS7937E

傾出資料中找不到輸入 物件類型 1 物件類型 2 的 物件類型。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器找不到指定原則的用戶端。 IBM Spectrum Protect 伺服器找不到指定
FastBack 用戶端的磁區。

System action:

IBM Spectrum Protect 已跳過現行物件。

User response:

請確定這個 FastBack 磁區、用戶端和原則至少有一個 Snapshot。 請確定已指定正確的物件作為輸入。

------------------------------------------------------------------------
ANS7938E

無法卸載 FastBack 磁區 '磁區名稱'。RC = rc



Explanation:

IBM Spectrum Protect 卸載失敗。

System action:



User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7939E

FastBack 磁區規格無效。



Explanation:

您必須以 "-fbclientname="選項至少輸入一個 FastBack 用戶端， 才能輸入 FastBack 磁區名稱。

System action:



User response:

在輸入 FastBack 磁區名稱時，請利用 "-fbclientname=" 選項至少輸入一個 FastBack 用戶端名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS7940W

SUBDIR NO 在這個環境定義中無效。FastBack 指令的 SUBDIR 會強制設為 YES。



Explanation:

在使用 FastBack 時，SUBDIR 會強制設為 YES，以確保整個磁區都會處理。

System action:

SUBDIR 被強制設為 YES。

User response:

要避免出現這則訊息，請勿對指令使用 SUBDIR NO。

------------------------------------------------------------------------
ANS7941E

FastBack 的儲存庫名稱無效，或是未在 主機名稱 的密碼檔項目中設定網域。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在指定 REP 形式的儲存庫時，FastBack 儲存庫名稱無效，或是未在密碼檔中設定網域。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請發出 dsmc set password server userid:domain password -type=fastback 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS7942E

已超出 FastBack 物件名稱 物件數上限。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已超出訊息中顯示的 FastBack 物件數上限。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請重新執行指令，且指定的物件數勿超過上限。

------------------------------------------------------------------------
ANS7943E

objName 和 objName 的組合無效。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 指定的選項組合無效。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請重新執行指令，並指定一組相容的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS7944W

指定 FastBack 用戶端數 用戶端，大於找到的 FastBack 用戶端數 用戶端。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 找不到一或多個指定的 FastBack 用戶端。請尋找指定用戶端名稱的訊息 ANS7936E。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正指定用戶端的名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS7945W

指定 FastBack 原則數 原則，大於找到的 FastBack 原則數 原則。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 找不到一或多個指定的 FastBack 原則。請尋找指定原則名稱的訊息 ANS7936E。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正指定原則的名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS7946E

FastBack Shell 指令逾時。「SSH 金鑰」可能未配置給任何密碼。



Explanation:

IBM Spectrum Protect FastBack Shell 指令逾時。SSH 可能未適當配置。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正 SSH 配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS7947E

找不到 root 使用者的 .ssh 目錄。未適當配置 SSH。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 未適當配置 root 使用者的 SSH。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正 SSH 配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS7948E

找不到 FastBack 伺服器的公開金鑰。已適當配置 SSH 公開金鑰。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 未適當配置 root 使用者的 SSH 公開金鑰。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正 SSH 配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS7949E

FastBack 伺服器的連線失敗。



Explanation:

IBM Spectrum Protect FastBack 伺服器的連線失敗。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請確保目標機器上的 FastBack 伺服器適當執行。

------------------------------------------------------------------------
ANS7950E

FastBack 伺服器未安裝在目標機器上。



Explanation:

IBM Spectrum Protect FastBack 伺服器未安裝在目標機器上。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請在目標機器上安裝 FastBack 伺服器，或指定不同的目標機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS7951E

目標機器上的 FastBackShell 傳回訊息 錯誤訊息。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在目標機器上對 FastBackShell 發出的指令發生錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正指令上指定的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS7952E

未安裝 FastBack 支援所需的套件 套件。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 未安裝所需的套件。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請安裝並配置所需的套件。

------------------------------------------------------------------------
ANS7953E

FastBack Shell Script 傳回非預期的錯誤 錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect FastBack Shell Script 傳回非預期的錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS7954E

SSH 連線失敗。目標機器上可能未啟動或配置 SSH 常駐程式



Explanation:

IBM Spectrum Protect 請確定已正確配置 SSH 常駐程式。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS7955E

cygdrive-prefix 設定不正確。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 請確定 cygdrive-prefix 在 ssh cygwin 環境中設為 /。指令 mount
-s --change-cygdrive-prefix / 可用來正確設定磁碟機字首。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS7956E

無法執行 cygwin Shell 指令。cygwin 環境可能不正確。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 請使用 ssh 來連接 cygwin Shell，並確定 cygwin 環境及 cygdrive
正確配置。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS7957E

在登錄中找不到 FastBackShell 位置



Explanation:

IBM Spectrum Protect 請檢查 FastBackShell 已安裝在 Windows FastBack 伺服器機器上。

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

請更正錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS8000I

伺服器指令：'指令'。



Explanation:

指定的指令正傳送至伺服器。 當指令是從巨集中產生的，或用戶端以批次模式執行時，會顯示此訊息。

System action:

指令已傳送至伺服器以進行處理。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS8001I

回覆碼 return code value。



Explanation:

顯示的錯誤碼是從之前的伺服器指令傳回。 此訊息在一個解釋錯誤碼原因的伺服器訊息之前。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS8002I

最高回覆碼是 return code value。



Explanation:

從屬站結束時，在階段作業期間發現的最高回覆碼會顯示出來。

System action:

此值是作為程式出口碼使用。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS8003I

程序號碼 process ID 已啟動。



Explanation:

因之前伺服器指令，有顯示 ID 的程序開始執行此指令。 此程序可使用 QUERY PROCESS 指令來監控。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS8004W

您的密碼將在 daysRemaining 天內到期。



Explanation:

此 ID 的密碼即將過期。

System action:

不會阻止登入 IBM Spectrum Protect Server，但 ID 過期後會被鎖定。

User response:

變更密碼，或聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者以取得更新的密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS8005E

無法載入 Java Applet。請確定已針對這個瀏覽器安裝 Java Java 版本 外掛程式。



Explanation:

瀏覽器遺漏 Java 外掛程式。因為欠缺外掛程式，無法載入 Applet。

System action:

無法載入 Applet，且畫面上顯示訊息。

User response:

請為瀏覽器安裝適當的外掛程式，以便使用 Web 用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS8006E

無法產生可接受的密碼。



Explanation:

使用產生的密碼嘗試更新密碼期間，發生錯誤。

System action:

未更新伺服器上的密碼。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS8007E

使用者未獲授權執行 LDAP 鑑別。



Explanation:

節點使用 LDAP 鑑別。 PASSWORDACCESS 選項設為 GENERATE，但是現行使用者無法存取儲存的密碼以執行鑑別。

System action:

作業已停止。

User response:

以 root 使用者的身分執行 IBM Spectrum Protect 用戶端，或是將 PASSWORDACCESS 設為 PROMPT。

------------------------------------------------------------------------
ANS8008W

在輸出被重新導向的巨集內的重新導向被忽略。



Explanation:

在巨集內發現輸出重新導向符號。 不過， 巨集本身（或更高階巨集）的輸出已重新導向。

System action:

不予處理重新導向要求。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS8010E

嘗試備份或保存檔案超出重試次數上限。



Explanation:

如果嘗試五次備份或保存檔案都未順利完成，用戶端就不再嘗試傳送檔案至伺服器。

System action:

已略過檔案。

User response:

請檢查主控台或排程日誌，以取得其他資訊。稍後再重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS8011W

已拒絕與來自 peer name 的 LDAP 鑑別的伺服器啟動的階段作業。



Explanation:

出於安全考慮，用戶端將不會接受來自使用 LDAP 鑑別之伺服器的伺服器啟動的階段作業。

System action:

用戶端/伺服器階段作業未開啟，並且排程未執行。排程器繼續等待使用 LOCAL 鑑別的伺服器連接。

User response:

如果假設用戶端系統接受來自提示 IBM Spectrum Protect 伺服器的已排定事件，請讓 IBM Spectrum Protect
伺服器管理者將節點配置為使用 LOCAL 鑑別，或是不要使用伺服器啟動的階段作業。 如果不假設用戶端系統接受來自提示伺服器的已排定事件，請讓
IBM Spectrum Protect 伺服器管理者從提示伺服器上的排程中移除用戶端節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS8012E

選項處理儲存體已經用盡。



Explanation:

在從屬站選項檔的處理期間，從屬站記憶體用盡。

System action:

從屬站階段作業結束。

User response:

提供更多可用的記憶體，並重新啟動管理從屬站。

------------------------------------------------------------------------
ANS8013I

加密金鑰密碼無效



Explanation:

您輸入的金鑰不符合備份期間用來加密檔案的金鑰。 除非輸入符合的金鑰，否則無法還原檔案。

System action:

提示使用者輸入加密金鑰密碼。

User response:

請輸入正確的加密金鑰密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS8014E

資訊不足，無法連接至主電腦。



Explanation:

從屬站選項檔或指令行或兩者未包含足夠的通信資訊來順利連接至伺服器系統。 例如，若使用 TCP/IP，則 TCPPort 號碼和
TCPServer 位址是建立連線所必需的。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

決定以您所使用的通信方法建立連線所需的資訊，然後在從屬站選項檔或管理從屬站指令行上指定所有這些資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS8015E

檔案 'file spec'，來自選項處理的錯誤碼 error code。



Explanation:

從處理從屬站選項檔的常式中傳回不明錯誤碼。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

嘗試判斷錯誤並更正它。 如果問題持續發生， 請聯絡您的服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS8016E

指令行參數 parameter number：'parameter' 太長。



Explanation:

指定的指令行參數超出指令行參數的最大長度。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

以較短的參數重新發出指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8017E

指令行參數 parameter number: 'parameter' 無效。



Explanation:

顯示的指令行參數不是有效的管理從屬站參數。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

以有效的參數重新發出指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8018E

管理指令在主控台模式中無效。



Explanation:

已指定主控台模式選項，但從屬站在指令行上發現的類似伺服器指令。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

不使用伺服器指令而重新發出指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8019E

在批次模式中必須同時提供 ID 和密碼。



Explanation:

在指令行已發現伺服器指令，但未指定管理者 ID 或密碼或兩者。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

重新發出指令並在指令行上包括 -ID 和 -PASSWORD 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS8020E

無法開啟檔案 'file spec' 來輸出。



Explanation:

指定在 -OUTFILE 選項中的檔名無法開啟。

System action:

-OUTFILE 參數被忽略。

User response:

允許處理繼續或結束階段作業並更正檔名。

------------------------------------------------------------------------
ANS8021E

因輸出檔錯誤而結束批次模式階段作業。



Explanation:

指定在 -OUTFILE 參數中的檔案無法開啟給批次模式中執行的階段作業使用。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

以有效的輸出檔名稱重新發出指令，或提供可用的空間給輸出檔使用。

------------------------------------------------------------------------
ANS8022E

輸出僅寫至 STDOUT。



Explanation:

指定在 -OUTFILE 參數中的檔案無法開啟，所以輸出只寫至標準輸出串流。

System action:

應該寫至輸出檔的輸出卻寫至標準輸出串流。

User response:

允許處理繼續或結束階段作業並更正檔名。

------------------------------------------------------------------------
ANS8023E

無法建立伺服器的階段作業。



Explanation:

管理從屬站無法以所要求的伺服器啟動階段作業。 此訊息在另一個解釋錯誤原因的訊息之前。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

嘗試更正錯誤。 如果問題持續發生， 請聯絡您的服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS8024E

繼續指令行之後巨集結束。



Explanation:

包含連續行的巨集已執行，但巨集檔內並未發現其他行。

System action:

繼續指令被忽略，且對巨集設定了錯誤回覆碼。

User response:

更正錯誤的巨集。

------------------------------------------------------------------------
ANS8025E

讀取指令輸入時發生 I/O 錯誤。



Explanation:

從屬站無法讀取終端機的輸入指令。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

更正終端機上的問題，並重試管理階段作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS8026E

輸入行的長度超過最大值 max length 個字元。 使用連續符號。



Explanation:

輸入指令行的長度超過允許的最大輸入行長度。

System action:

輸入指令被忽略。

User response:

使用連續字元以數行重新發出指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8027E

指令中出現未終止的註解。



Explanation:

輸入指令包含開啟的註解標示，但無關閉的註解標示。

System action:

輸入指令被忽略。

User response:

以成對的註解標示重新發出指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8028E

指令長度超過最大值 max length 個字元。



Explanation:

所輸入的輸入指令長度超過允許的最大指令長度。

System action:

輸入指令被忽略。

User response:

以較少的字元重新發出指令。 這表示以單一空白取代一連串重複空白。

------------------------------------------------------------------------
ANS8029E

巨集處理終止。



Explanation:

因為 -ITEMCOMMIT 選項未指定在指令行上，所以處理巨集期間發生錯誤。 此巨集以及更高階巨集的處理已終止。

System action:

全部現行巨集處理結束。

User response:

在指令行上指定 -ITEMCOMMIT 選項，以確保伺服器個別地 commit（確定）巨集中的每一個指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8030E

被取代的指令長度超過最大值 max length 個字元。



Explanation:

在變數替代之後，某輸入指令長度超過允許的最大指令長度。

System action:

輸入指令被忽略。

User response:

以較少的字元重新發出指令。 這可能需要以單一空白取代一連串重複空白。

------------------------------------------------------------------------
ANS8031E

缺少要執行的巨集名稱。



Explanation:

發現一個巨集指令未包含巨集名稱。

System action:

此指令被忽略。

User response:

以巨集檔名稱重新發出巨集指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8032E

無法配置儲存體來處理巨集 'file spec'。



Explanation:

從屬站無法配置足夠的記憶體來處理顯示的巨集。

System action:

系統不處理該巨集，且會傳回錯誤。

User response:

提供更多可用的記憶體給從屬站，並重試巨集指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8033E

Web 用戶端不支援 LDAP 鑑別。



Explanation:

您輸入的 ID 使用 LDAP 鑑別。 Web 用戶端不支援 LDAP 鑑別。

System action:

登入不成功。

User response:

請使用具有本端鑑別的 ID。

------------------------------------------------------------------------
ANS8034E

這個伺服器未能辨識您的管理者 ID。



Explanation:

所要求的伺服器不認識所輸入的管理者 ID。

System action:

管理階段作業終止。

User response:

確定對您連接的伺服器使用已登錄的管理 ID。

------------------------------------------------------------------------
ANS8036E

管理指令在裝載模式中無效。



Explanation:

已指定裝載模式選項，但從屬站在指令行上發現的類似伺服器指令。

System action:

管理從屬站階段作業結束。

User response:

不使用伺服器指令而重新發出指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8037E

缺少重新導向檔案的名稱。



Explanation:

輸入的指令包含輸出重新導向符號但無輸出檔名稱。

System action:

指令被忽略且傳回錯誤。

User response:

以輸出檔名稱重新發出指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS8038E

無法開啟檔案 'file spec' 來重新導向。



Explanation:

已輸入一指令指定輸出重新導向檔案，但無法開啟該檔案。

System action:

指令被忽略且傳回錯誤。

User response:

以有效的輸出檔名稱重新發出指令，或提供可用的空間給輸出檔使用。

------------------------------------------------------------------------
ANS8041E

伺服器失去連線，無法重新建立連線。



Explanation:

在管理階段作業期間，從屬站發現伺服器連線已中斷；嘗試重新建立連線失敗。

System action:

從屬站階段作業結束。

User response:

判斷失敗的原因；然後在稍後重新啟動階段作業。 如果問題持續發生，請聯絡您的服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS8045E

通信錯誤。



Explanation:

在管理階段作業期間發生非預期的通信錯誤。

System action:

從屬站階段作業結束。

User response:

驗證從屬站與伺服器機器之間的通信為作用中。 伺服器停用、處理器停用以及通信控制器停用都會導致此錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS8046E

與伺服器的用戶端連線已結束，因為發生非預期的錯誤。



Explanation:

錯誤日誌可能包含與此錯誤相關的其他訊息。

System action:

用戶端階段作業結束。

User response:

請檢查用戶端和伺服器之間的通訊鏈結，以確定它可運作。 檢查用戶端錯誤日誌中與此錯誤相關的其他訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS8047E

與伺服器的用戶端連線已結束，因為發生通訊緩衝區溢位。



Explanation:

錯誤日誌可能包含與此錯誤相關的其他訊息。

System action:

用戶端階段作業結束。

User response:

請重試作業。 請檢查用戶端和伺服器之間的通訊鏈結，以確定它可運作。 檢查用戶端錯誤日誌中與此錯誤相關的其他訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS8048W

警告！ 不建議將 Linux 檔案系統 'src' 的映像檔還原至替代目的地 'dest'，因為在成功還原之後可能會產生重複的
UUID，進而導致無法裝載。



Explanation:

如果將 Linux 檔案系統的映像檔還原至替代目的地的作業，則可能會導致在成功還原之後產生重複的 UUID，進而導致無法裝載。 在 Linux
上，部分檔案系統使用 UUID 來辨識自身。 如果對此類磁區執行映像檔備份，並將其還原至不同的位置，則將具有兩個 UUID 相同的磁區。
如果使用 UUID 定義 /etc/fstab 中您的檔案系統，請注意 IBM Spectrum Protect
可能無法正確裝載已還原的檔案系統。 若要避免此狀況，請將映像檔還原至其原始位置。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

如果無法避免將映像檔還原至替代目的地或不希望避免，請變更原始磁區或已還原磁區的 UUID。 請參閱 Linux
文件，以瞭解如何執行此動作的指示。 您可能還需要手動編輯 /etc/fstab，以容許裝載原始磁區及/或已還原的磁區。

------------------------------------------------------------------------
ANS8049E

無法建立與伺服器的連線，因為通訊逾時。



Explanation:

錯誤日誌可能包含與此錯誤相關的其他訊息。

System action:

用戶端階段作業結束。

User response:

請檢查用戶端和伺服器之間的通訊鏈結，以確定它可運作。 檢查用戶端錯誤日誌中與此錯誤相關的其他訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS8050E

IBM Spectrum Protect 伺服器不接受用戶端埠的管理階段作業。 您必須使用指定給管理階段作業的埠號。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器配置為不允許用戶端 TCP/IP 埠的管理階段作業。已指派不同的埠號供管理階段作業使用。

System action:

未建立管理階段作業。

User response:

使用 TCPADMINPORT 用戶端選項來指定 IBM Spectrum Protect 伺服器在管理階段作業中使用的 TCP/IP 埠號。
如果不知道正確的埠號，請聯絡 IBM Spectrum Protect 伺服器管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS8052E

無法將檔案 'filespace namepath-namefile-name' 解密....請試著個別還原這個檔案



Explanation:

無法解密及還原檔案。

System action:

未還原檔案。

User response:

個別還原檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS8053E

網路無法存取。



Explanation:

錯誤日誌可能包含與此錯誤相關的其他訊息。

System action:

用戶端階段作業結束。

User response:

請檢查用戶端和伺服器之間的通訊鏈結，以確定它可運作。 檢查用戶端錯誤日誌，以取得與此錯誤相關的其他訊息。 請重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS8054E

沒有記憶體可用來服務要求。



Explanation:

伺服器記憶體不足。

System action:

從屬站階段作業結束。

User response:

重試管理階段作業。 如果問題持續發生， 請聯絡您的服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS8055E

伺服器沒有足夠資源來執行作業。



Explanation:

伺服器資源已用盡。因缺乏儲存體或其他問題狀況，而無法進行新活動。 伺服器活動日誌可能包含此問題的相關資訊。

System action:

用戶端階段作業結束。

User response:

IBM Spectrum Protect 管理者應檢查 IBM Spectrum Protect 伺服器活動日誌以判定資源限制的來源。
請等到伺服器工作負荷緩和時，再重試一次作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS8056E

管理者 ID 已鎖定。



Explanation:

輸入的管理 ID 已被系統管理者鎖定，不能使用。

System action:

從屬站階段作業結束。

User response:

請聯絡您的系統管理者來解除鎖定 ID。

------------------------------------------------------------------------
ANS8057E

所要求的語言檔案無法使用。



Explanation:

指定的語言的 NLS 儲存庫無法使用。

System action:

從屬站階段作業結束。

User response:

使用另一種語言或取得所要語言的 NLS 儲存庫副本。

------------------------------------------------------------------------
ANS8058E

指定的路徑不是 Linux Btrfs 子磁區，且對於映像檔備份無效。



Explanation:

映像檔備份不支援 Linux Btrfs 子磁區。

System action:

未執行映像檔備份作業。

User response:

請使用有效的 Linux Btrfs 檔案系統重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS8060E

驗證檔案 'VHDX file name' 時發生錯誤



Explanation:

IBM Spectrum Protect 找不到檔案，或者檔案格式無效。

System action:

備份作業未啟動。

User response:

請重試作業。如果問題繼續，請檢查錯誤日誌檔，以取得如何解決此問題的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS8061E

階段作業被拒絕：伺服器不允許登入以 Unicode 啟用的管理從屬站身份進行



Explanation:

管理從屬站無法建立與伺服器的連線，因為伺服器和從屬站之間的 Unicode 啟用功\能不符。

System action:

從屬站階段作業結束。

User response:

從另一個管理從屬站或伺服器主控台登錄新的管理者，並以新的管理者 ID 登入。

------------------------------------------------------------------------
ANS8062E

當 IBM Spectrum Protect Server 鑑別關閉時，不容許進行用戶端對用戶端通訊。



Explanation:

用戶端對用戶端通訊需要啟用 IBM Spectrum Protect 鑑別。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請使用 Set AUthentication ON 指令開啟 IBM Spectrum Protect Server 鑑別。

------------------------------------------------------------------------
ANS8063E

與節點 '名稱' 相關聯的遠端 IBM Spectrum Protect 用戶端接收器無法向 IBM Spectrum Protect
Server 鑑別。



Explanation:

某些 IBM Spectrum Protect 用戶端作業需要「備份/保存用戶端」才能與遠端機器上的用戶端聯絡。有問題的遠端機器無法向 IBM
Spectrum Protect Server 鑑別。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請先在遠端機器上，為「用戶端接收器」建立新的 IBM Spectrum Protect 密碼，或是確認現行密碼仍然有效，然後再重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS8064E

通信逾時。 重新發出指令。



Explanation:

與伺服器的連線結束，因為伺服器通信逾時。

System action:

伺服器未處理指令。

User response:

重新發出該指令。 必要時，請在伺服器選項檔中增加 IDLETIMEOUT 和 COMMTIMEOUT 選項的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS8103W

指令未順利完成。 指令 ：command IBM Spectrum Protect 函數名稱：function-name 錯誤輸出
：error-output 回覆碼 ：return code IBM Spectrum Protect 檔案 ：file-name
(line-number)



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端所呼叫的外部程式失敗。

System action:

視情況而定，該故障不一定會阻止進一步處理。

User response:

請參閱錯誤日誌中的其他資訊。 在進行疑難排解或與 IBM Spectrum Protect 支援人員交流時，請使用此訊息中提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS8104W

無法判斷檔案系統 'file-system name' 的 EFS 狀態，錯誤碼='errnor number'，會正常處理資料。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法判斷指定的檔案系統上的 EFS 狀態。此檔案系統上的檔案不會進行 EFS 特定處理。 如果 EFS
確實已在檔案系統上啟用，則所有可存取的檔案將以明碼備份。

System action:

此檔案系統將當作一般檔案系統來處理。

User response:

請聯絡系統管理者，以判斷訊息所報告的錯誤之原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS8105W

無法移除磁區 'filespace-name' 的 Snapshot。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端無法移除用於映像檔備份的 Snapshot。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請參閱錯誤日誌中的相關資訊。 使用 lvdisplay 指令檢視作用中的 Snapshot，並使用 lvremove 指令手動移除
Snapshot。

------------------------------------------------------------------------
ANS8106E

此節點上已啟用多部 IBM Spectrum Protect 伺服器支援。 使用此指令時必須指定伺服器名稱。



Explanation:

當節點已啟用支援多部 IBM Spectrum Protect 伺服器時，此指令必須指定有效的 IBM Spectrum Protect
伺服器名稱。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請對此指令指定有效的伺服器名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS8107I

系統不處理 -server='option-value' 選項值。核對作業將繼續使用預設伺服器 default-server。



Explanation:

-server 選項僅在多伺服器環境中有效，且只能與雙向的孤立檢查核對模式搭配使用。

System action:

處理會繼續。

User response:

請只將 -server 選項與雙向的孤立檢查核對模式搭配使用。

------------------------------------------------------------------------
ANS8201E

Windows Hyper-V 增量備份需要 Windows 2012 或更新版本。 在 Windows Server 2016
或更新版本上，虛擬機器版本必須大於 5。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 只能在 Windows Server 2012 及更新版本的 Windows 作業系統上執行
Windows Hyper-V 的增量備份。 如果是在 Windows Server 2016 或更新版本上執行，則虛擬機器版本必須大於 5。

System action:

增量備份作業已停止。

User response:

若要存取 Windows Hyper-V 的增量備份，請將作業系統升級至 Windows Server 2012 或更新版本。 在
Windows Server 2016 及更新版本上，虛擬機器版本必須大於 5 才能支援 Microsoft Hyper-V Resilient
Change Tracking (RCT)。

------------------------------------------------------------------------
ANS8503I

找不到型樣的符合選項：'pattern'。



Explanation:

您指定了不符合任何支援選項名稱的型樣。

System action:

這則訊息是唯一的查詢回應。

User response:

請指定不同的型樣或省略此型樣以顯示所有選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS8563E

恢復模式具有無效的值：invalidValue。



Explanation:

您嘗試在系統上啟用的恢復模式不存在。

System action:

無。

User response:

請檢查恢復選項的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS8565W

ProgramName：在佇列中找不到恢復 ID 的清單。這些恢復可能已經完成：



Explanation:

程式找不到恢復 ID，無法刪除這些處理程序。

System action:

無。

User response:

請檢查恢復 ID 存在且正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS8778E

瀏覽器程式找不到或無法啟動。 在執行指令時發生錯誤。command 請驗證瀏覽器是否已安裝在您的本端機器上，且可正確地運作。



Explanation:

因為瀏覽器程式找不到，所以無法存取 IBM Spectrum Protect 網站及線上文件。

System action:

IBM Spectrum Protect 會繼續處理使用者要求。

User response:

對於 Windows 平台，會使用預設的系統瀏覽器。 請驗證瀏覽器是否已安裝在您的機器上。

------------------------------------------------------------------------
ANS8779E

瀏覽器程式找不到或無法啟動。 需要下列其中一種瀏覽器：browser-list 請驗證其中一種瀏覽器是否已安裝在您的本端機器上，且可正確地運作。



Explanation:

因為瀏覽器程式找不到，所以無法存取 IBM Spectrum Protect 網站及線上文件。

System action:

IBM Spectrum Protect 會繼續處理使用者要求。

User response:

對於 UNIX 平台，README 中提供一個受支援的瀏覽器清單。 請安裝必要的瀏覽器來存取 IBM Spectrum Protect
網站及線上文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS8780E

找不到瀏覽器程式，或瀏覽器程式無法啟動。 其他相關資訊，請參閱本機的 'file-name' 檔案。



Explanation:

找不到瀏覽器程式，無法存取網站或線上說明文件。

System action:

IBM Spectrum Protect 繼續處理使用者要求。

User response:

請安裝瀏覽器來存取網站或線上說明文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS8809E

LD_LIBRARY_PATH 未設定或設定不正確。請確定 LD_LIBRARY_PATH 環境變數包含安裝目錄 路徑名稱。



Explanation:

必須設定 LD_LIBRARY_PATH，且它必須包含安裝目錄路徑。

System action:

VMware 備份或還原作業失敗。

User response:

設定 LD_LIBRARY_PATH，並確定它包含備份/保存用戶端安裝目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS8810E

LD_LIBRARY_PATH 未設定或設定不正確。請確定 LD_LIBRARY_PATH 環境變數包含安裝目錄。



Explanation:

必須設定 LD_LIBRARY_PATH，且它必須包含安裝目錄路徑。

System action:

VMware 備份或還原作業失敗。

User response:

設定 LD_LIBRARY_PATH，並確定它包含備份/保存用戶端安裝目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS8811E

如果安裝和載入了硬體外掛程式產品 TIVsm-BAhdw，則無法執行 VMware 作業。請解除安裝硬體產品 TIVsm-BAhdw，
或是在選項檔中設定 DONTLOAD PIHDW 選項，以防載入硬體外掛程式。



Explanation:

VMware 作業不相容於硬體外掛程式產品媒體庫。

System action:

VMware 備份或還原作業失敗。

User response:

請解除安裝硬體產品 TIVsm-BAhdw，或是設定 DONTLOAD PIHDW 選項，以防載入硬體外掛程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS8818E

在嘗試套用您的變更時發生錯誤。 您的變更尚未套用在系統上。 請聯絡系統管理者。



Explanation:

在嘗試套用您的變更時發生錯誤。

System action:

未套用使用者變更。

User response:

請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS8819E

下列追蹤旗標無效：trace-flag-list。 請更正之後再繼續進行。



Explanation:

有一或多個追蹤旗標無效。

System action:

提示使用者更正追蹤旗標。

User response:

更正錯誤的追蹤旗標。

------------------------------------------------------------------------
ANS8830W

不同的伺服器名稱段落（HSM-stanza和 BA-stanza）用於針對空間管理和備份保存的 file-system-name 檔案系統。



Explanation:

您為空間管理 (HSM) 用戶端和備份保存 (BA) 用戶端指定的伺服器名稱段落不同。 Inline 備份和 Stub
還原功能將無法用於檔案系統。

System action:

程序繼續執行。

User response:

如果您想讓 Inline 備份和 Stub 還原用於檔案系統，則 MIGRATESERVER 和 DEFAULTSERVER 選項必須在
dsm.sys 中指定相同的 SERVERNAME 段落。您也可以選擇在 dsm.opt 中或指令行上使用 SERVERNAME
選項來提供伺服器段落名稱。在任一情況中，段落名稱都必須符合 MIGRATESERVER 選項中指定的段落。

------------------------------------------------------------------------
ANS8939E

在嘗試過濾樹狀目錄時發生非預期的錯誤。 rc=return-code



Explanation:

未對樹狀目錄套用過濾器。

System action:

樹狀目錄未過濾。

User response:

請聯絡系統管理者，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS8946E

RPC 呼叫失敗。



Explanation:

無法連接接收端恢復常駐程式。

System action:

已停止處理。

User response:

系統運作不正確，或未啟動恢復常駐程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS8956E

HSMRPCPORT 選項指定的埠 port 已在使用中



Explanation:

HSMRPCPORT 選項指定的埠正在由不同的處理程序使用。

System action:

處理程序已停止。

User response:

使用新的可用埠號更新 HSMRPCPORT，並重新啟動 HSM 常駐程式

------------------------------------------------------------------------
ANS8957E

RPC 伺服器處理程序啟動失敗



Explanation:

dsmrecalld 無法啟動 RPC 伺服器。

System action:

處理程序已停止。

User response:

可以在系統日誌中找到錯誤明細。

------------------------------------------------------------------------
ANS9005W

程式名稱：'參數名稱' 值無效： 值（必須在 [最小值..最大值] 之內）。



Explanation:

程式在檔案系統的空間管理配置中發現無效參數。

System action:

已拒絕參數值。

User response:

如果您嘗試手動設定指定的值，請改為從指定的範圍中選擇一個值。 如果是從檔案系統的空間管理配置檔中讀取參數值（位於
[fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml），請適當地編輯檔案。 從後續的錯誤訊息中可決定檔案系統的名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS9007W

程式名稱：'參數名稱' 值無效： 值（必須在 [最小值..最大值] 之內）。



Explanation:

程式在檔案系統的空間管理配置中發現無效參數。

System action:

已拒絕參數值。

User response:

如果您嘗試手動設定指定的值，請改為從指定的範圍中選擇一個值。 如果是從檔案系統的空間管理配置檔中讀取參數值（位於
[fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml），請適當地編輯檔案。 從後續的錯誤訊息中可決定檔案系統的名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS9008W

已啟用壓縮。檔案 file-name 的恢復模式無法設定為局部。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 只能將檔案屬性設定為未經壓縮的已移轉檔案。此檔案已移轉且已啟用壓縮。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會設定檔案屬性。

User response:

將檔案恢復為狀態常駐停用壓縮，並再次移轉檔案。重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9009E

程式名稱：發現 '檔案系統' 的空間管理配置無效。



Explanation:

程式發現給定的檔案系統的空間管理配置無效。

System action:

對於給定的檔案系統，已拒絕空間管理配置。更新現有的配置時，將忽略要設定的無效配置。 當持續性配置檔無效時，檔案系統會看似未啟用空間管理。

User response:

如果您嘗試手動更新此檔案系統的空間管理，請改以輸入有效的配置。
如果持續性配置檔無效，請適當地編輯檔案；或者，您也可以明確地新增空間管理（這樣會移除 / 改寫現有的配置）。
從之前的錯誤訊息中可判斷此配置的原因。檔案系統的空間管理配置檔位於
'filesystem'/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml。

------------------------------------------------------------------------
ANS9010E

程式名稱：無法剖析 檔案系統 的空間管理配置檔 '配置檔'。



Explanation:

給定的檔案系統的空間管理配置檔存在，但其內容的格式似乎無效。

System action:

已拒絕配置。檔案系統會看似未啟用空間管理。

User response:

請檢查給定的空間管理配置檔；應該包含形式完整的 XML 文件，且具有名為 'HsmFsConfig' 的根元素。
若要建立新的配置檔，只要將空間管理新增至此檔案系統即可。

------------------------------------------------------------------------
ANS9011E

程式名稱：無法寫入 檔案系統 的空間管理配置檔 '配置檔'。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法為給定的檔案系統寫入並儲存空間管理配置檔。

System action:

IBM Spectrum Protect 未儲存空間管理配置資訊。 如果您嘗試新增此檔案系統的空間管理，則不會新增。
如果您嘗試更新空間管理配置，則可能不會更新。 如果已順利讀取舊格式的現有配置檔，但無法轉換成 XML 格式，
則會以舊檔案的配置來啟用此檔案系統的空間管理。

User response:

請判斷無法寫入給定檔案的任何原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS9012E

「錯誤程式」：指令必須由 root 使用者執行。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 需要 root 使用者執行此作業。

System action:

IBM Spectrum Protect 終止作業。

User response:

請變更為 root 使用者，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9016E

無法取得「路徑」的空間管理移轉狀態。



Explanation:

在嘗試取得空間管理移轉狀態時發生一個錯誤。 如果不是狀態檔案的權限沒有正確地設定，就是狀態檔案被損壞。

System action:

IBM Spectrum Protect 終止作業。

User response:

root 使用者應該檢查狀態檔案的許\可權，或聯絡服務代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS9017W

「錯誤程式」：回復常駐程式數目下限「最小 dsmrecalld」不能大於回復常駐程式數目上限「最大 dsmrecalld」； 預設為最小值「最小
dsmrecalld」與最大值「最大 dsmrecalld」。



Explanation:

已輸入的回復常駐程式的最小數目大於回復常駐程式的最大數目。

System action:

IBM Spectrum Protect 使用預設值而非使用在從屬站系統選項檔（dsm.sys）內所指定的值

User response:

請更正從屬站系統選項檔內的 MINRECALLDAEMONS 以及 MAXRECALLDAEMONS 選項，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9020E

無法與 IBM Spectrum Protect 伺服器或用戶端代理程式建立階段作業。 回覆碼為 tsm-error;。



Explanation:

發生問題，造成無法與 IBM Spectrum Protect 伺服器建立連線。 未提供其他詳細資料來併入到此訊息中。 然而，可能在 IBM
Spectrum Protect 錯誤日誌中報告了其他訊息。

System action:

停止處理程序。

User response:

請檢查錯誤日誌以取得相關訊息。 請參閱那些訊息，以判斷如何解決所報告的任何問題。 如果 IBM Spectrum Protect-錯誤是
-50，則有通訊失敗的問題。 此錯誤的一般原因包括伺服器 TCP/IP 位址或埠配置錯誤。 請驗證配置，並確認用戶端系統網路已連接。
確認防火牆未阻止存取 IBM Spectrum Protect 伺服器。 最後，確認 IBM Spectrum Protect
伺服器在執行中且接受預期埠上的連線。

------------------------------------------------------------------------
ANS9021E

「錯誤程式」不明回復常駐程式（程序 ID「程序 ID」）異常終止， 狀態：「狀態」。



Explanation:

回復常駐程式異常停止。

System action:

IBM Spectrum Protect 終止作業。

User response:

重試作業。如果問題持續發生，請將核心檔案傳給 IBM 技術支援人員進行分析。

------------------------------------------------------------------------
ANS9022E

error-program 回復常駐程式（程序 IDprocess-ID）異常結束， 狀態：status。



Explanation:

回復常駐程式已異常停止。

System action:

未完成作業。

User response:

重試作業。如果問題持續發生，請將核心檔案傳給 IBM 技術支援人員進行分析。

------------------------------------------------------------------------
ANS9024E

從這個版次開始，所有的候選檔案處理都是由 IBM Spectrum Protect 監控器常駐程式在內部完成。 因此，-c 對於
dsmreconcile 不再是有效的選項。



Explanation:

指令行選項 -c 和 -Candidates 對於 dsmreconcile 不再有效， 因為所有的候選檔案處理現在都是由
dsmmonitord 來執行。

System action:

IBM Spectrum Protect 偵測到無效的選項。 dsmreconcile 正在結束。

User response:

請勿將 dsmreconcile 和選項 -c 及 -Candidates 一起使用。

------------------------------------------------------------------------
ANS9025E

Data Protection for WebSphere 外掛程式版本和備份保存用戶端版本不符。請升級您的 Data Protection
for WebSphere 外掛程式。



Explanation:

Data Protection for WebSphere 外掛程式的版次和版本比「備份保存用戶端」的版次和版本低。

System action:

無

User response:

將 Data Protection for WebSphere 升級至適當的版次和版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS9028E

程式名稱：無法要求鎖定 檔案系統。



Explanation:

在修改空間管理配置檔之前，必須先鎖定檔案，以避免並行存取的情形。 如果要求鎖定失敗，則會有並行存取的情形。

System action:

已取消動作。

User response:

請重試相同的要求，或找出持有鎖定的處理程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS9029E

WebSphere 伺服器在執行中，但伺服器必須關閉才能進行還原作業。關閉 WebSphere 伺服器， 並重試還原作業。



Explanation:

WebSphere 伺服器必須關閉，才能執行還原。

System action:

還原作業失敗。

User response:

關閉 WebSphere 伺服器並重試還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9030W

無法將衝突屬性設定到檔案 file-name。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法設定檔案屬性，因為所要求的屬性互相衝突。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會設定此檔案屬性。

User response:

請以不會互相衝突的屬性來重試此作業。 如果您嘗試為執行檔設定局部恢復模式，也會出現此錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS9031W

「檔名」檔案不是已移轉檔案。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 僅可以在某個移轉檔案上設定檔案屬性。 此檔案未被移轉。

System action:

IBM Spectrum Protect 未設定檔案屬性。

User response:

移轉此檔案，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9032W

檔案 file-name 不在 HSM 管理的檔案系統中。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 偵測到檔案不在 HSM 管理的檔案系統中，因此，無法執行所要求的作業。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會設定檔案屬性。

User response:

請將空間管理新增至檔案系統，並移轉檔案，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9034E

無法完成還原作業，因為原始的 WebSphere 環境中有變更。



Explanation:

必須將資料還原到與原先備份相同的環境。這包括像是 Cell 名稱、節點名稱這些項目，以及 WebSphere 的安裝位置。

System action:

還原作業未完成。

User response:

執行 DP for WebSphere 書中的還原程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS9036W

program-name：有 number 個 Stub 檔的已移轉的檔案在伺服器上遺漏。 請查看 'file-spec' 以取得檔名。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在伺服器上找不到已移轉的檔案。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請查看訊息中所提的路徑以取得檔名。 同時請確定您針對此檔案使用正確的伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS9050I

program-name：一或多個指定的選項無效。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 指定的選項無效。 未變更任何選項。

System action:

在未變更選項的情況下繼續執行處理程序。

User response:

請驗證指定的選項並更正指令的指令行選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS9051I

program-name：已順利變更選項。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已順利更新選項。

System action:

在變更選項的情況下繼續執行處理程序。

User response:

請繼續正常執行處理程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS9054E

找不到外掛程式。



Explanation:

無。

System action:

無

User response:

在指令提示中執行 "dsmc show plugins"，來查看系統中可用的外掛程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9057W

error-program：無法取得 file-system 的空間資訊：error。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法取得此檔案系統的空間資訊。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請驗證空間管理已新增到檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9059E

「錯誤程式」：程序無法脫離成為常駐程式。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 程序無法讓本身脫離成為一個常駐程式。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法啟動所要求的常駐程式。 IBM Spectrum Protect 停止。

User response:

請再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9060W

「錯誤程式」：無法取得或增加開啟檔案數上限。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 如果不是無法取得開啟檔案的數目的上限，就是無法增加開啟檔案的數目的上限。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法增加開啟檔案的數目，並且無法完成作業。

User response:

請結束一些程序或移除一些檔案以釋放檔案空間，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9062E

檔案 'filename' 在備份期間已經變更。



Explanation:

檔案在備份期間已經變更。請檢查 dsmerror.log 檔，以取得已經變更的檔案的清單。

System action:

備份失敗。

User response:

重試備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS9063E

「錯誤程式」：檔案系統「檔案系統」已用盡 inode。



Explanation:

由於檔案系統的 inode 已被用完了，IBM Spectrum Protect 無法在檔案系統取得空間

System action:

IBM Spectrum Protect 無法經由移轉取得空間

User response:

請移除一些檔案使更多的 inode 成為可用的，然後重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS9064E

「錯誤程式」：無法分岔新程序：「錯誤」。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法分岔需要的新程序。如果作業系統錯誤碼是
EAGAIN，則在系統上或由單一使用者執行的程序總數已超出限制，或系統沒有必要的資源來建立另一個程序。 如果錯誤碼是
ENOMEM，則沒有足夠的記憶體可建立程序。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成要求的作業。

User response:

視錯誤碼 (errno) 而定，可配置額外的虛擬記憶體 (交換空間) 或增加作業系統程序限制。然後重新啟動 HSM 常駐程式或將系統重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS9065E

檔案 'filename' 或 'filename2' 在備份期間已經新增或移除檔案。



Explanation:

在備份期間已經新增或移除檔案。

System action:

備份失敗。

User response:

重試備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS9067W

「錯誤程式」：更新「檔案系統」的 dsmmigfstab 時發生錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在更新此檔案系統內的 dsmmigfstab 檔案時發現一個錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 沒有更新 dsmmigfstab 檔案。

User response:

請察看之前的錯誤訊息，然後如果可能的話更正錯誤。 然後，請再試一次。 如果問題持續發生，請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS9068I

program-name：檔案系統 file-system 的 dsmmigfstab 檔已更新。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已順利更新檔案系統的 dsmmigfstab 檔。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9069I

program-name：所有的檔案系統都已重新啟動為之前的狀態。



Explanation:

在廣域停用之前，IBM Spectrum Protect 已將所有受 HSM 管理的檔案系統重新啟動到它們之前的狀態。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9070I

program-name：目前已取消啟動所有 HSM 檔案系統的空間管理。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已取消啟動 dsmmigfstab 檔中所列之所有檔案系統的空間管理。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9071W

program-name：重新啟動所有 HSM 檔案系統的空間管理時，發生錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在嘗試重新啟動空間管理時發現錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 不重新啟動 HSM 檔案系統的空間管理。

User response:

請確定空間管理的安裝正確，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9072W

「錯誤程式」：關閉所有 FSM 檔案系統的空間管理時發生錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在嘗試關閉空間管理時發現錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 沒有關閉 FSM 檔案系統的空間管理。

User response:

請確定空間管理已正確安裝，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9073W

「程式名稱」：關閉檔案系統「檔案系統」的空間管理時發生錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在嘗試關閉檔案系統時發現一個錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 沒有關閉檔案系統的空間管理。

User response:

請確定空間管理已正確安裝，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9074I

program-name：已在本端取消啟動檔案系統 file-system 的空間管理功能。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已在本端取消啟動此檔案系統的空間管理功能（如移轉、恢復及一致化）。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9075W

「程式名稱」：重新啟動檔案系統「檔案系統」的空間管理時發生錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 在嘗試重新啟動檔案系統的空間管理時發現錯誤。

System action:

IBM Spectrum Protect 沒有重新啟動檔案系統的空間管理。

User response:

請確認指定的檔案系統已裝載，而且已對此檔案系統啟用 HSM。 然後重試作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。 請提供 /etc/filesystems (或同等檔案) 和 mount 及 dsmdf 指令的輸出。

------------------------------------------------------------------------
ANS9076I

program-name：已在本端重新啟動檔案系統 file-system 的空間管理功能。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已在本端重新啟動此檔案系統的空間管理功能（如移轉、恢復及一致化）。
但是請注意，全域空間管理可能仍為取消啟動狀態。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9077I

program-name：已從檔案系統 file-system 中移除空間管理。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已移除空間管理。 此檔案系統現在是原生檔案系統。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9078W

空間管理並未從檔案系統 「檔案系統」 中移除。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法自此檔案系統中移除空間管理。 可能的原因:

   核心擴充程式是舊版的。
   程式是舊版的。
   磁碟機空間不足。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成所要求的作業。

User response:

請參考之前的錯誤訊息，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9079W

「程式名稱」：找不到符合搜尋準則的已移轉檔案。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 沒有發現任何與搜尋準則符合的已移轉檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成要求的作業。

User response:

請以不同的搜尋準則再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9080E

程式名稱：檔案系統或儲存區沒有足夠的空間可恢復所有已移轉的檔案。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 偵測到檔案系統沒有足夠的空間可容納所有已移轉的檔案（如果全部恢復）。 如果您使用 GPFS
儲存區，則每一個儲存區必須有足夠的空間來恢復其檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會嘗試恢復所有已移轉的檔案。

User response:

請增加檔案系統大小或移除某些檔案，以釋出檔案系統的空間。重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9081W

「程式名稱」：在檔案系統「檔案系統」中發現孤立的片段檔。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 偵測到一或多個孤立的片段檔。 如果不是在從屬站系統選項檔內的
移轉伺服器在檔案被移轉之後而被改變，就是移轉伺服器資料庫是損壞的。

System action:

IBM Spectrum Protect 沒有嘗試自檔案系統中移除空間管理

User response:

判斷產生孤立的片段檔的原因。 請切換至正確的移轉伺服器，然後回復已移轉檔案。 請再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9082W

program-name：一致化檔案系統 file-system 時發生錯誤。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 對此檔案系統執行一致化時發生錯誤。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請參閱所顯示的其他訊息或日誌中的訊息以更正此問題。 然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9083W

program-name：無法取消啟動檔案系統 file-system 上的空間管理。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法取消啟動此檔案系統上的空間管理。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

可能的話請更正此錯誤，然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9084E

program-name：file-system 沒有受空間管理所管理或本端管理。



Explanation:

dsmmigfstab 檔案中沒有檔案系統的項目， 或是檔案系統受另一個節點所管理。

System action:

IBM Spectrum Protect 將不會在這個檔案系統上執行空間管理功能。

User response:

請將空間管理新增至檔案系統（如果適當的話），然後重試作業。 如果檔案系統不在本端受管理，請在管理檔案系統的節點上重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9085E

program-name：檔案系統 file-system 沒有受空間管理所管理。



Explanation:

dsmmigfstab 檔案中沒有檔案系統的項目。

System action:

IBM Spectrum Protect 將不會在這個檔案系統上執行空間管理功能。

User response:

請將空間管理新增至檔案系統（如果適當的話）， 然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9086E

program-name：將空間管理新增到檔案系統 file-system 時發生 DMAPI 錯誤，可能是在此檔案系統上已停用 DMAPI。
系統會設定錯誤碼：錯誤碼 = errno-value



Explanation:

IBM Spectrum Protect 發生錯誤而無法將空間管理新增到檔案系統。

System action:

無法將空間管理新增至檔案系統。

User response:

請驗證此檔案系統已啟用 DMAPI，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9087I

空間管理已順利被新增到檔案系統 file-system。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已將空間管理新增到此檔案系統，而且現在會監視其空間使用情形。
您也可以對此檔案系統執行其他空間管理作業。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9088W

程式名稱：檔案系統 檔案系統 的空間管理已在作用中。



Explanation:

當嘗試將空間管理新增至已啟動空間管理的檔案系統時，就會發出此訊息。 如果檔案系統已啟動空間管理，無法再新增空間管理。

System action:

已取消動作。

User response:

如果您想要改為更新檔案系統的空間管理配置，請使用適當的更新指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS9089E

群組備份驗證失敗。在備份期間已經新增、移除或變更一或多個檔案。



Explanation:

從查詢 WebSphere 開始到所有資料都已傳送至 IBM Spectrum Protect
伺服器的這段期間，已經新增、移除或變更一或多個檔案。 請檢查 dsmerror.log 檔，以取得已經新增、移除或變更的檔案的清單。

System action:

備份失敗。

User response:

重試備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS9090E

program-name：file-system 不是有效的檔案系統名稱。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 收到一個無效的檔案系統名稱。 此檔案系統未裝載，或未正確地裝載。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請更正此檔案系統名稱，然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9091E

WebSphere 備份驗證失敗。在備份期間已經新增、移除或變更一或多個檔案。



Explanation:

從查詢 WebSphere 開始到所有資料都已傳送至 IBM Spectrum Protect
伺服器的這段期間，已經新增、移除或變更一或多個檔案。 請檢查 dsmerror.log 檔，以取得已經新增、移除或變更的檔案的清單。

System action:

備份失敗。

User response:

重試備份。在備份視窗內，請勿安裝新的 WebSphere 應用程式或變更 WebSphere 配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS9092E

所嘗試的作業僅受主要伺服器支援。不過，伺服器 'option-value' 是失效接手伺服器。



Explanation:

只容許主要伺服器用於核對和 dsmmigundelete。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請指定主要伺服器。

------------------------------------------------------------------------
ANS9093W

「程式名稱」：無法更新移轉候選清單「檔名」。



Explanation:

由於沒有足夠的記憶體可建立暫存檔，IBM Spectrum Protect 無法更新移轉候選檔案清單

System action:

處理程序停止。

User response:

請結束某些程序來讓一些記憶體可以使用，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9094W

program-name：在檔案系統 file-system 中找不到任何候選項。



Explanation:

在執行 dsmreconcile 之後，IBM Spectrum Protect 在此檔案系統中找不到任何適於移轉的檔案。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9098E

program-name：空間管理不支援檔案系統 file-system。



Explanation:

空間管理不支援此檔案系統類型。 空間管理只支援真正是本端的檔案系統（如 AIX 上的 JFS）。
空間管理不支援其他的檔案系統類型（AFS、NFS 等等）。

System action:

已停止處理此檔案系統。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9099E

「程式名稱」：檔案系統「檔案系統」的空間管理不在作用中。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 發現檔案系統沒有啟動空間管理

System action:

該檔案系統的處理停止。

User response:

重新啟動檔案系統的空間管理。

------------------------------------------------------------------------
ANS9100E

無法開啟要輸出的 'filename' 檔案。



Explanation:

無法開啟指定的檔名。

System action:

請確定使用者可寫入指定的檔案，或使用不同的檔名。

User response:

不會儲存輸出。請指定不同的檔案或檢查所選檔案的許可權。

------------------------------------------------------------------------
ANS9101E

找不到符合 'file-name' 的已移轉檔案。



Explanation:

在 IBM Spectrum Protect 伺服器資料庫中，找不到作為已移轉檔案的搜尋型樣檔名。

System action:

無查詢結果。

User response:

請驗證搜尋型樣正確。

------------------------------------------------------------------------
ANS9117E

虛擬機器 'VM_name' 包含一或多個下列不受支援的特殊字元 special_characters_list。



Explanation:

指定的虛擬機器名稱包含虛擬機器備份與還原作業不支援的字元。 所還原的虛擬機器名稱不支援下列字元：":;'\"*?,<>/\\|"

System action:

指定的虛擬機器的備份或還原失敗。

User response:

請重新命名虛擬機器，勿使用不受支援的特殊字元。

------------------------------------------------------------------------
ANS9121I

啟動已完成。



Explanation:

已完成 Domino 啟動資料庫作業。

System action:

IBM Spectrum Protect 已啟動資料庫。

User response:

繼續一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9126E

program-name：由於錯誤：error， 無法判定 file-system 的空間管理是作用中或非作用中。



Explanation:

訊息文字中指出的程式 'program-name' 無法取得檔案系統 'file-system'
的統計資料。因此，程式無法判定該檔案系統上的空間管理是啟動、停用或全面停用。 訊息文字包含在嘗試取得空間管理的狀態時，所發生的 UNIX
錯誤碼的說明。

System action:

IBM Spectrum Protect 停止作業

User response:

請確認檔案系統已裝載且可存取。您可以使用適合該檔案系統的工具， 檢查該檔案系統是否有任何 I/O 或其他完整性錯誤。然後重試作業。
如果作業失敗，則重新啟動系統可能可以解除錯誤狀況。如果採取這些動作之後問題還是持續發生， 請洽詢 IBM 技術支援人員取得協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS9128I

停用日誌已完成。



Explanation:

Domino 停用日誌作業已完成。

System action:

IBM Spectrum Protect 已停用日誌。

User response:

繼續一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9130E

虛擬機器名稱只包含空格字元。



Explanation:

指定的虛擬機器名稱只包含空格字元。 虛擬機器備份與還原作業不支援只含空格字元的名稱。

System action:

指定的虛擬機器的備份或還原失敗。

User response:

請使用有效的字元重新命名虛擬機器。 請重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9133E

程式名稱：檔案系統 的空間管理已在作用中。



Explanation:

當嘗試將空間管理新增至已啟動空間管理的檔案系統時，就會發出此訊息。

System action:

已取消動作。

User response:

請檢查檔案系統的空間管理配置，如果發現不符合您的需求，請考慮更新配置。 如果檔案系統已啟動空間管理，無法再新增空間管理。

------------------------------------------------------------------------
ANS9134E

程式名稱：檔案系統 的空間管理不在作用中。



Explanation:

檔案系統的空間管理不在作用中，但程式對此檔案系統要求空間管理配置。

System action:

已取消動作。

User response:

如果是輸入檔案系統規格，請檢查拼字是否正確。在未啟動空間管理的檔案系統上，無法執行空間管理動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS9135E

程式名稱：本端節點並未控制 檔案系統 的空間管理。



Explanation:

檔案系統的空間管理已在作用中，但未由本端節點所控制，而程式對此檔案系統要求空間管理配置。 在叢集環境中，部分空間管理動作只能從擁有者節點上執行。

System action:

已取消動作。

User response:

請找出此檔案系統的控制站節點，然後重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS9136E

程式名稱：無法移除 檔案系統 的 配置檔。



Explanation:

在為給定的檔案系統移除空間管理時，無法移除此配置檔。

System action:

無法取消啟動此檔案系統的空間管理。

User response:

請判斷無法移除檔案的原因，然後重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS9137I

檔案：file-name 未預先移轉。



Explanation:

必須預先移轉檔案才能對其進行移轉。

System action:

已跳過檔案。

User response:

移轉預先移轉的檔案需要檔案處於預先移轉狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS9140E

無法結合移轉選項預先移轉及片段。



Explanation:

移轉選項預先移轉及片段互斥。 對於同一個檔案，這兩個選項引起的結果不同。

System action:

指令結束，檔案無任何變更。

User response:

請在指令的不同實例中使用移轉選項預先移轉及片段。

------------------------------------------------------------------------
ANS9145E

不會備份虛擬機器，因為它的名稱為空。



Explanation:

指定的虛擬機器名稱為空。虛擬機器備份及還原作業不支援這種情況。

System action:

指定的虛擬機器備份失敗。

User response:

請重新命名虛擬機器，以讓它的名稱包含受支援的字元。

------------------------------------------------------------------------
ANS9146E

在節點 local-node 上執行的 dsmrecalld 常駐程序無法呼叫到節點 remote-node 上的對應項目。 RPC
錯誤碼：rpcStat-value，原因：rpcStat-explanation



Explanation:

在本端節點上執行的 IBM Spectrum Protect dsmrecalld 執行檔無法透過 RPC 連接至遠端對應的執行檔。

System action:

現行作業的處理已停止。

User response:

請登入指示的遠端節點並確保 dsmrecalld 常駐程序在執行中。
如果該常駐程序在執行中但仍然出現警告，請確保在這兩個節點上都已開啟並在執行適當的 RPC 服務。 若要執行此作業： - 在 Linux 上執行
'service portmap status' 或 'service rpcbind status' 或 'systemctl status
rpcbind' 指令（視所使用的 Linux 發行套件而定）； - 在 AIX 上執行 'lssrc -s portmap' 指令。 如果
RPC 錯誤原因是「程式未登錄」或者即使 RPC 服務重新啟動，仍然存在 RPC 錯誤，請透過 'dsmmigfs restart'
指令在這兩個節點上重新啟動所有 HSM 常駐程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9147E

「程式名稱」：無法讀取「檔案規格」：「錯誤」。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法讀取此檔案

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完全地完成所要求的作業

User response:

讀取 HSM 受管理檔案系統的狀態檔時發生錯誤。 請確認檔案系統已裝載且已對 HSM 啟用，且實際上是由 HSM 管理，然後重試作業。
如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。 請提供 mount、dsmdf 和 ls -l [檔案系統名稱]
指令的輸出。

------------------------------------------------------------------------
ANS9148E

「程式名稱」：找不到檔案系統「檔案系統」的裝載點。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 找不到檔案系統的裝載點。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成要求的作業。

User response:

目前未裝載指定的檔案系統。請裝載該檔案系統，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9150I

保存日誌已完成。



Explanation:

Domino 保存日誌作業已完成。

System action:

IBM Spectrum Protect 已保存日誌。

User response:

繼續一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9151E

發生非預期的程式錯誤。 IBM Spectrum Protect 函數名稱：function-name IBM Spectrum Protect
函數 ：function-desc IBM Spectrum Protect 回覆碼 ：TSM-rc IBM Spectrum Protect
檔案 ：file-name (line-number)



Explanation:

無。

System action:

處理程序停止。

User response:

其他相關資訊，請參閱錯誤日誌。聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS9152E

「程式名稱」：無法關閉整個系統的空間管理：「錯誤」。



Explanation:

無法關閉整部機器的空間管理。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法關閉空間管理支援。

User response:

HSM 廣域狀態無法存取，可能是因為並行存取的關係。 重試作業。如果問題持續存在， 請檢查 shell 指令 ps -aef 的輸出以及
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid 的內容。如果 pid 是儲存在此檔案中，
而且它有對應至執行中程序，請移除 dmiFSGlobalState.pid
檔並重試作業。如果問題持續發生，請將系統重新開機，並對檔案系統類型重複執行適當的分析。

------------------------------------------------------------------------
ANS9153E

「程式名稱」：無法重新啟動整個系統的空間管理：「錯誤」。



Explanation:

無法重新啟動整部機器的空間管理。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法重新啟動空間管理支援。

User response:

HSM 廣域狀態無法存取，可能是因為並行存取的關係。 重試作業。如果問題持續存在， 請檢查 shell 指令 ps -aef 的輸出以及
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid 的內容。如果 pid 是儲存在此檔案中，
而且它有對應至執行中程序，請移除 dmiFSGlobalState.pid
檔並重試作業。如果問題持續發生，請將系統重新開機，並對檔案系統類型重複執行適當的分析。

------------------------------------------------------------------------
ANS9154E

「程式名稱」：無法關閉檔案系統「檔案系統」的空間管理：「錯誤」。



Explanation:

無法關閉檔案系統的空間管理。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法關閉檔案系統的空間管理支援。

User response:

HSM 檔案系統狀態無法存取，可能是因為並行存取的關係。 重試作業。如果問題持續存在，請確認已使用 Unix shell 指令 mount 和
dsmdf 裝載檔案系統， 且已在檔案系統上啟用 HSM。如果問題持續發生，請將系統重新開機，並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9155E

「程式名稱」：無法重新啟動檔案系統「檔案系統」的空間管理：「錯誤」。



Explanation:

無法重新啟動檔案系統的空間管理。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法重新啟動空間管理支援。

User response:

HSM 檔案系統狀態無法存取，可能是因為並行存取的關係。 重試作業。如果問題持續存在，請確認已使用 Unix shell 指令 mount 和
dsmdf 裝載檔案系統， 且已在檔案系統上啟用 HSM。如果問題持續發生，請將系統重新開機，並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9156I

Rollforward 已完成。



Explanation:

Domino DB2 Rollforward 作業已完成。

System action:

IBM Spectrum Protect Rollforward Domino DB2 資料庫日誌。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9159E

「程式名稱」：無法建立暫存檔。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法建立暫存檔。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成它的作業。

User response:

使用 Unix mount shell 指令檢查 /tmp 和 /etc 是否為系統上的個別檔案系統。 使用 df 指令檢查它們是否滿載。
刪除檔案或增加檔案系統大小以建立額外的空間。

------------------------------------------------------------------------
ANS9160E

program-name：無法寫入暫存檔或狀態檔file-spec：error。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法完成寫入暫存檔。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法完成要求的作業。

User response:

Unix 錯誤碼可能提供為何寫入失敗的說明。使用 Unix mount 和 df shell 指令，確認相關檔案系統已裝載且有可用空間。
如果此訊息是由 shell 指令造成， 請裝載檔案系統，必要時並建立額外的空間，然後重試作業。 如果此訊息不是由 shell
指令造成，請重新啟動常駐程式。 如果問題持續發生，請將系統重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS9161E

輸入的備份集檔案或裝置名稱無效。



Explanation:

指定的備份集檔案或裝置名稱未包含有效的備份集。

System action:

已停止處理。

User response:

請指定內含有效備份集的檔案名稱或裝置，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9162W

已跳過恢復物件 'dir-name'： 它是一個目錄。



Explanation:

物件是目錄。 空間管理不恢復目錄。

System action:

IBM Spectrum Protect 不恢復此物件，因為它是目錄。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9163W

program-name：無法獲得回復常駐程式階段作業 ID。



Explanation:

無法設定檔案系統的事件配置， 因為無法獲得回復常駐程式階段作業。回復常駐程式似乎不在執行中。將不會處理回復要求， 這表示用於空間管理的 IBM
Spectrum Protect 用戶端無法回應對這個檔案系統的回復要求。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法設定回復事件處理。 並未對這個檔案系統啟用回復事件處理。

User response:

請啟動或重新啟動回復常駐程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9164W

program-name：無法獲得監視器常駐程式階段作業 ID。



Explanation:

無法設定檔案系統的事件配置， 因為無法獲得監視器常駐程式階段作業。監視器常駐程式似乎不在執行中。因此將不會監視檔案系統用量的臨界值， 也不會處理
NOSPACE 事件，這表示檔案系統可能執行超出範圍。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法設定 NOSPACE 事件處理。 並未對這個檔案系統啟用 NOSPACE 事件處理。

User response:

請啟動或重新啟動監視器常駐程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9165E

program-name 無法開啟目錄 directory-spec，原因是下列錯誤：error。



Explanation:

無法開啟訊息本文中指出的目錄。訊息本文包含所發生錯誤的說明。

System action:

未完成所要求的作業。

User response:

請嘗試更正訊息本文中指出的錯誤狀況， 然後重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS9166I

'backup type' 備份版本的備份日期 'datetime' 與本端儲存庫不一致，已從伺服器 (object
name='filespace namepath-namefile-name', ID = 'object-id:object-id')
中加以刪除。



Explanation:

對本端儲存庫內容而言，指名物件的指定備份實例無效。如果在用戶端系統上本端儲存庫被修改或毀損，則會發生前述狀況。無法還原此備份，因此在伺服器上會刪除此備份。

System action:

在伺服器上會刪除指定的備份物件。程序會繼續。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9167W

調適性子檔案備份的用戶端快取已毀損，無法使用。



Explanation:

調適性的子檔案快取已毀損。雖然備份用戶端可以偵測到毀損， 卻無法判定毀損的原因。

System action:

IBM Spectrum Protect 用戶端會以標準的選擇式或遞增式備份繼續進行。
系統會重新建置快取，因此後續的備份檔會使用調適性的子檔案技術。

User response:

如果問題持續發生，請洽詢 IBM 技術支援人員取得協助。請準備好提供用戶端錯誤日誌， 其中包含其他訊息，可能有助於支援人員識別問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS9169E

「程式名稱」：無法建立目錄「目錄規格」，「原因」。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法建立此目錄。

System action:

IBM Spectrum Protect 未建立此目錄。

User response:

請驗證此目錄尚未存在，並且它的上代目錄有適當的許\可權。

------------------------------------------------------------------------
ANS9170E

「程式名稱」：「檔案系統」不是裝載的本端檔案系統。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 沒有發現此檔案系統被正確地裝載。

System action:

IBM Spectrum Protect 忽略檔案系統。

User response:

請驗證此檔案系統是區域性的，並且被正確地裝載與啟動。

------------------------------------------------------------------------
ANS9171E

發生 IBM Spectrum Protect 內部的錯誤。下列字串太長：error。



Explanation:

無。

System action:

未完成所要求的作業。

User response:

重新啟動系統可能可以解決問題， 而在其後應重試作業。如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS9174I

已完成備份刪除。



Explanation:

備份刪除已完成。

System action:

IBM Spectrum Protect 刪除備份檔。

------------------------------------------------------------------------
ANS9177W

即將中斷在節點 'cluster node ID' 主機名稱 'cluster node hostname' 上執行的遠端恢復的所有資料事件。



Explanation:

遠端節點未回應，因此，應該中斷目前在此遠端節點上處理的所有 DMAPI 資料事件。 此警告可能是由於本端節點與所指定遠端節點之間的 RPC
通訊問題所造成的。

System action:

dsmrecalld 配送程式處理程序即將中斷目前在所指定遠端節點上處理的所有資料事件（如果有的話）。

User response:

請確保已正確配置網路與主機連線。 然後，重試恢復作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9178E

program-name 無法開啟檔案 file-spec，原因是下列錯誤：error。



Explanation:

訊息本文中指出的程式無法開啟指定的檔案。訊息本文並包含其嘗試開啟檔案時發生的錯誤之說明。

System action:

未完成所要求的作業。

User response:

請確認已裝載檔案所在的檔案系統， 然後重試作業。重新啟動系統可能可以解決問題。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS9179W

作業順利完成。 不過，在建立必要 vApps 清單時發生了一些錯誤。



Explanation:

找不到 vApps 規格中包括的一個以上項目。 這可能是 vCD 組織配置變更或所提供 vApp 規格中的使用者錯誤造成的。

System action:

作業順利完成

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌以了解失敗的原因，並檢查指令指定內容。 請更正任何問題，然後再次執行該指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS9180W

無法對密碼檔中的項目進行解密。



Explanation:

密碼未通過解密驗證。

System action:

密碼檔中的密碼會被忽略。 除非程序是在背景中執行（如：排程模式），否則系統將提示您輸入密碼。

User response:

當提示出現時，請輸入密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS9184E

program-name 無法配置記憶體，原因是下列錯誤：error。



Explanation:

發生記憶體配置錯誤。訊息本文包含所發生錯誤的說明。

System action:

未完成所要求的作業。

User response:

重試作業。如果問題是發生在 HSM 常駐程式中， 請重新啟動常駐程式，然後重試作業。如果問題持續發生，
請使用作業系統的管理工具來檢查您系統上的虛擬記憶體（交換空間），
並在必要時增加它。請檢查是否有應用程式正在耗用可用的虛擬記憶體。重新啟動系統可能也可以解決問題。如果問題持續發生，請聯絡 IBM
技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS9186E

「程式名稱」：無法開啟裝載的檔案系統「檔案系統」：「錯誤」。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法開啟已裝載的檔案系統。

System action:

IBM Spectrum Protect 忽略檔案系統。

User response:

請驗證此檔案系統已被裝載並且正確地被啟動。

------------------------------------------------------------------------
ANS9201W

「不需 LAN」的路徑失敗。



Explanation:

無法建立「不需 LAN」的連線。

System action:

系統連接伺服器時將不會使用「不需 LAN」路徑。

User response:

請驗證您的「不需 LAN」設定。

------------------------------------------------------------------------
ANS9203E

在安裝 HSM 的情況下，不可以使用 ENABLELANFREE。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端偵測到系統中已安裝 HSM。已經安裝 HSM 時，不需透過 LAN 不是有效的選項。

*  在 AIX 中的下列位置找到這個檔案時，就會發生這個錯誤：
   /usr/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld

*  在 Solaris 中的下列位置找到這個檔案時，就會發生這個錯誤：
   /opt/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld

System action:

偵測到無效的選項，已停止處理程序。

User response:

將 ENABLELANFREE 選項從系統選項檔中移除。 只有在沒有安裝 HSM 的情況下，才可以使用 ENABLELANFREE。

------------------------------------------------------------------------
ANS9220E

虛擬機器名稱 'VM_name' 包含 'VM_name_length' 個字元。 此長度超出 Hypervisor
'hypervisor_name' 容許的 'max_hypervisor_VM_name_length' 個字元上限。



Explanation:

虛擬機器的名稱長度超出 Hypervisor 容許的長度上限。

System action:

還原指定的虛擬機器失敗。

User response:

請重新命名虛擬機器，使其名稱不超出 Hypervisor 設定的長度上限。 請重試還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9240W

無法取得磁碟 'disk-name'，LUN LUN-id 的序號。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法判斷指定磁碟的序號。 磁碟可能不支援在頁面 0x80 中對「重要產品資料」執行 SCSI 查詢。

System action:

對於常駐在指定磁碟上的資料，將無法使用免用伺服器的資料移動。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9249E

在移轉期間已存取檔案（「檔名」「檔名」「檔名」）。 檔案已略過。



Explanation:

未移轉指定的「檔名」，因為在試著移轉時，另一個程序正在存取該檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 留下該檔案。

User response:

如果您想要檔案移轉，請停止存取該檔案的程序，然後重試移轉。

------------------------------------------------------------------------
ANS9250I

檔案系統 'file-system' 一致化已完成。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已完成對此檔案系統進行一致化。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請繼續正常操作。

------------------------------------------------------------------------
ANS9251E

「程式名稱」：無法正確剖析指令行選項。



Explanation:

在嘗試解析指令行引數時發生一個內部程式錯誤。

System action:

程式無法處理要求。

User response:

使用 -h 或 -help 選項來查看在指令行上容許的選項，然後重試要求。

------------------------------------------------------------------------
ANS9252I

環境變數的值：envVar.



Explanation:

無。

System action:

此訊息為參考資訊。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9255I

將產生空的狀態檔案。



Explanation:

HSM 狀態檔案遺失或無法開啟。將會建立空的狀態檔案。

System action:

檔案資料移轉將繼續正常運作。

User response:

請執行 dsmreconcile，以建立完整的狀態檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS9256E

檔案 'file-namefile-namefile-name' 目前被其他程序開啟。



Explanation:

檔案已由移轉或恢復作業鎖定。 檔案一次只能成為一個恢復處理程序或一個恢復作業的物件。

System action:

跳過此檔案。

User response:

如果此錯誤不是平行檔移轉或恢復作業所致，則此錯誤可能是由於先前取消的移轉或恢復作業所致。 在此情況下，請重新啟動 dsmrecalld
常駐程式，並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9263W

您不可同時還原「系統狀態」的作用中與非作用中版本。



Explanation:

不允許還原「系統狀態」的作用中副本與非作用中副本。

System action:

沒有處理程序進行。

User response:

請選取作用中副本或非作用中副本來執行還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9264E

虛擬機器 'vmname' 的遞增式備份失敗，RC rc



Explanation:

虛擬機器磁區的遞增式備份失敗。

System action:

虛擬機器的備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一個虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS9267E

program-name：檔案系統 file-system 已超出配額。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 偵測到檔案系統已超出配額。無法再從這個檔案系統移轉出任何資料。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會從這個檔案系統中移轉檔案。

User response:

請回復部份檔案，或要求系統管理者增加這個檔案系統的配額。

------------------------------------------------------------------------
ANS9278E

處理 vmList 選項失敗。RC=rc



Explanation:

處理 vmList 選項失敗。

System action:

備份無法繼續。

User response:

檢查 vmList 選項值的錯誤。 如需相關資訊，請參閱 vmList 選項的文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS9279E

找不到「虛擬機器」'vmname' 磁區。失敗，RC=rc



Explanation:

找不到虛擬機器磁區。在 Backup Proxy 機器上沒有磁區裝載點。

System action:

虛擬機器的備份無法繼續。將處理 vmlist 中的下一個虛擬機器。vcbMounter 指令的輸出將顯示失敗的原因。

User response:

對虛擬機器發出 vcbMounter 指令，以判斷失敗的原因。 請參閱該訊息的說明文件以取得詳細資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS9280E

執行這項作業時，必須設定 'vmname' 選項。



Explanation:

遺漏指令的必要選項。

System action:

作業無法繼續執行。

User response:

請使用「喜好設定編輯器」或指令行來設定遺漏的選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS9283E

尚無與排程標籤 'schedule' 相關聯的虛擬機器。



Explanation:

由於使用提供的排程名稱找不到虛擬機器，無法行指令。 'Excluded' 標籤設定不正確也可能導致此錯誤。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。 指定符合相關排程的排程名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS9287E

無效或不受支援的裝置。



Explanation:

邏輯磁區不是無效就是不受支援。 請參閱文件以取得影像檔備份的支援裝置類型。

System action:

未執行邏輯磁區作業。

User response:

請指定其中一種支援類型的裝置，做為影像檔備份來源或影像檔還原目的地。

------------------------------------------------------------------------
ANS9288W

邏輯大小為 file-logical-size、配置大小為 file-allocated-size 的檔案 file-name
太小，而不具備移轉資格。



Explanation:

若要適用於移轉，檔案必須滿足下列所有大小準則： - 檔案邏輯大小大於 stubsize 選項的值。 - 檔案佔用的空間（配置的大小）至少與
minmigfilesize 選項的值一樣大。

System action:

IBM Spectrum Protect 不移轉此檔案，因為移轉不釋出其他空間。

User response:

驗證 stubsize 選項及 minmigfilesize 選項的設定適用於您的移轉需求。

------------------------------------------------------------------------
ANS9289W

已跳過而不移轉物件 '目錄名稱'： 它是一個目錄。



Explanation:

物件是目錄。空間管理不移轉目錄。

System action:

IBM Spectrum Protect 不移轉此物件，因為它是目錄。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9290W

已跳過而不移轉檔案 檔名： 其檔案類型不明或不受支援。



Explanation:

無法讀取檔案、不是一般檔案，或 HSM 用戶端無法辨識檔案的類型。HSM 用戶端只會移轉一般檔案，不會移轉目錄、符號鏈結和特殊檔案。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會移轉此檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9291E

「程式名稱」：不相容的空間管理程式已在「檔案系統」檔案系統中執行。 請稍候在於這個檔案系統中重新執行此程式。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 偵測到在檔案系統內執行中的另一個程式與您嘗試要起始的程式不能同時執行。
下列程式不能同時執行於同一檔案系統中：

   dsmreconcile
   dsmautomig
   dsmmigfs remove。

而且，當某個移轉程序在檔案系統內執行時，dsmmigfs 移除不能執行。

System action:

IBM Spectrum Protect 此時不會執行程式。

User response:

請稍後執行程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9292E

「程式名稱」：無法存取鎖定檔案「鎖定檔案」/「鎖定檔案」「鎖定檔案」：「錯誤」



Explanation:

由於發生錯誤，IBM Spectrum Protect 無法存取鎖定檔案。 鎖定檔案提供某些程式的序列化功\能以防止衝突的程序在同一個時間執行。

System action:

IBM Spectrum Protect 此時不會執行程式。

User response:

請檢查鎖定檔案的先導的目錄的許\可權，以及程式的可執行許\可權。

------------------------------------------------------------------------
ANS9293E

空間管理無法存取 ERRORPROG error-program：error



Explanation:

IBM Spectrum Protect 嘗試存取以您用戶端系統選項檔案 (dsm.sys) 中的 ERRORPROG
選項指定的程式時，發生錯誤。 此訊息只會在第一次發生此錯誤時出現。

System action:

IBM Spectrum Protect 無法將重大錯誤訊息傳送至指定的錯誤訊息程式。

User response:

請檢查以確定該程式存在且它在執行時接受標準輸入。 最佳做法是 ERRORPROG 指定該程式的完整檔名。

------------------------------------------------------------------------
ANS9294I

找不到符合（「檔名」）的檔案。



Explanation:

您輸入一個搜尋型樣或在區域檔案系統內找不到的檔名。

System action:

已停止處理程序。

User response:

確定您的搜尋型樣正確；或指定新的搜尋字串。

------------------------------------------------------------------------
ANS9296W

正在執行 volume name 整個磁區的影像檔備份。AIX 的非 JFS2 檔案系統不支援 IMAGEGAPSIZE
選項和用過的區塊影像檔備份。



Explanation:

無。

System action:

已備份整個磁區。

User response:

請參閱用戶端手冊， 以取得有關 IMAGEGAPSIZE 選項和用過的區塊影像檔備份的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS9297W

已跳過而不移轉檔案 檔名：找不到備份副本。



Explanation:

管理類別已指派給其屬性 MIGREQUIRESBKUP 是設定為 YES 的檔案。
這個選項需要在移轉之前有存在檔案的現行備份副本。不過，在移轉伺服器上找不到備份副本。不會移轉此檔案。附註：IBM Spectrum
Protect 只檢查移轉伺服器是否有備份副本。 如果移轉伺服器和備用伺服器是不同的伺服器，IBM Spectrum Protect
會找不到檔案的備份副本。

System action:

跳過此檔案。

User response:

在移轉伺服器上備份這個檔案，或將不需要現行備份副本的管理類別指派給這個檔案。 請重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9298W

已跳過而不移轉 檔名：所找到的備份副本不是最新的。



Explanation:

管理類別已指派給其屬性 MIGREQUIRESBKUP 是設定為 YES 的檔案。
這個選項需要在移轉之前有存在檔案的現行備份副本。不過，在移轉伺服器上找到的備份副本是舊版本。不會移轉此檔案。附註：IBM Spectrum
Protect 只檢查移轉伺服器是否有備份副本。 如果移轉伺服器和備用伺服器是不同的伺服器，移轉伺服器上必須具有該檔案的有效備份副本。

System action:

跳過此檔案。

User response:

在移轉伺服器上備份現行檔案，或將不需要現行備份副本的管理類別指派給這個檔案。 重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9299I

無法取得檔案系統「檔案系統」的已移轉檔案數目。



Explanation:

無法取得檔案系統內已移轉檔案的數目。 這數目是被儲存在檔案系統的狀態檔案內。

System action:

如果您自檔案系統中移除空間管理，則程序會停止。 空間管理未移除。

User response:

執行重新調解來重新調解檔案系統。 再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9300I

在檔案系統「檔案系統」中找到已移轉檔案。 請檢查回復期間是否發生錯誤。



Explanation:

由於在檔案系統內有已移轉檔案，空間管理的移除失效。 IBM Spectrum Protect 無法回復任何檔案，
或某些已移轉檔案可能在某個回復作業期間已失效

System action:

IBM Spectrum Protect 移除程序停止。

User response:

請檢查在回復程序期間發生的錯誤訊息，更正任何問題，然後重試移除程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS9301E

虛擬機器 'VM 名稱' 完整 VM 備份失敗，RC rc



Explanation:

虛擬機器的完整 VM 備份失敗。

System action:

虛擬機器的完整備份已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一個虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS9302E

還原 VM 指令不支援 VMBACKUPTYPE=FILE 資料。 必須從虛擬機器之內或搭配 'asnodename' 選項來執行 VM
檔案層級還原。



Explanation:

檔案層級資料不支援還原 VM 功能。

System action:

系統不會處理您所要求的動作。

User response:

必須從虛擬機器之內或搭配 asnodename 選項來執行虛擬機器檔案層級還原。若要處理完整虛擬機器還原， 請指定
VMBACKUPTYPE=FULLVM 來發出指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS9303E

虛擬機器 'VM 名稱' 完整 VM 還原失敗，RC rc



Explanation:

虛擬機器的完整 VM 還原失敗。

System action:

虛擬機器的完整還原已完成，但卻失敗。將處理 vmlist 中的下一個虛擬機器。失敗的原因會寫入本端用戶端錯誤日誌中。

User response:

請檢查本端用戶端錯誤日誌，以了解失敗的原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS9304E

系統上未安裝 VMware Converter 工具。



Explanation:

在系統上偵測不到已安裝的 VMware Converter 工具。

System action:

已順利在指定的位置還原完整虛擬機器映像檔。

User response:

無須採取進一步的動作。有許多工具都可以使用完整虛擬機器映像檔。可以在系統上安裝 VMware Converter 工具。

------------------------------------------------------------------------
ANS9305E

輸入了無效的 Hyper-V 虛擬機器名稱 'string'。



Explanation:

您輸入的 Hyper-V 虛擬機器名稱包含不正確的字元，或者包含萬用字元。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請輸入正確的 Hyper-V 虛擬機器名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS9306E

輸入了無效的 Hyper-V 虛擬機器清單 'string'。



Explanation:

您輸入的 Hyper-V 虛擬機器清單包含不正確的字元，或者包含萬用字元。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請輸入正確的 Hyper-V 虛擬機器清單。

------------------------------------------------------------------------
ANS9307E

未輸入 Hyper-V VM 名稱或 VMList



Explanation:

未指定 Hyper-V VM 名稱或 VMList 參數。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請指定正確的 Hyper-V VM 名稱或 VMList 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS9308E

找不到輸入之 Hyper-V VM 名稱或 VMList '字串' 相符的項目



Explanation:

找不到輸入之 Hyper-V VM 名稱或 VMList 參數相符的項目。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請指定正確的 Hyper-V VM 名稱或 VMList 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS9309E

已指定 Pick 選項，但也輸入了 Hyper-V VM 名稱或 VMList '字串' 的值



Explanation:

您不能指定 -pick 選項，又包含 Hyper-V VM 名稱或 VMList 參數。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請指定 -pick 選項，但不含 Hyper-V VM 名稱或 VMList 參數。

------------------------------------------------------------------------
ANS9311E

IBM Spectrum Protect 伺服器上沒有 Hyper-V VM



Explanation:

IBM Spectrum Protect 伺服器上目前沒有代表「Hyper-V 虛擬機器」的檔案空間。

System action:

處理程序已停止。

User response:

您必須先順利備份「Hyper-V 虛擬機器」，才能使用這個指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS9312S

program-name：無法變更檔案：file-name 上的擁有者/群組：error



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法變更指定檔案的所有權或群組（或兩者）。 此變更對於空間管理可以適當執行是必要的。

System action:

停止處理程序。

User response:

請確定目錄許可權容許檔案擁有者或群組變更。 請重新發出指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS9313E

program-name：TMP 目錄已滿。



Explanation:

作業系統中的 TMP 目錄已滿。

System action:

處理程序停止。

User response:

請刪除 TMP 目錄中的部分檔案，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9316T

檔案系統 'file-system' 取消刪除已完成。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 已完成取消刪除該檔案系統。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請繼續正常操作。

------------------------------------------------------------------------
ANS9330E

找不到在 string 指令上指定的虛擬機器，或該虛擬機器已從作業中排除。



Explanation:

指令無法完成，因為找不到虛擬機器，或該虛擬機器已從作業中排除。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請重試作業。 請指定正確的 VM 名稱或 DOMAIN 選項。 此錯誤也可以是由於
VMHOST、VMHOSTCLUSTER、VMFOLDER、VMDATASTORE、-VM 選項或「已排除」標籤的設定不正確而造成的。
VMHOST 選項值必須指定為 IP 位址，或採用完整網域名稱 (FQDN) 格式的伺服器名稱。
您指定的主機名稱必須符合顯示在「主機及叢集」視圖的 vCenter 伺服器中的主機名稱。 此主機名稱可以是完整的主機名稱
(FQDN)、簡短的網域名稱或主機 IP 位址。

------------------------------------------------------------------------
ANS9331W

無法從已加密密碼檔讀取 VMC 主機 <host> VMC 使用者 ID <userid> 的 VMware vCenter 或 ESX
伺服器使用者 ID 及密碼。



Explanation:

無法從已加密密碼檔讀取 VMware vCenter 或 ESX 伺服器使用者 ID 及密碼。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用 dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter hostname' 'userid' 'password'
來儲存已加密的密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS9332E

未設定 VMware vCenter 或 ESX 伺服器使用者 ID 及密碼。請使用 dsmc SET PASSWORD -type=VM
'vCenter hostname' 'userid' 'password' 來儲存已加密的密碼。



Explanation:

無法從已加密密碼檔讀取 VMware vCenter 或 ESX 伺服器使用者 ID 及密碼。

System action:

處理程序停止。

User response:

請使用 dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter hostname' 'userid' 'password'
來儲存已加密的密碼。

------------------------------------------------------------------------
ANS9333E

無法將 'file-name' 重建成 Stub 檔，因為 Unix-system-call()
失敗；錯誤碼：錯誤；原因：'error-reason'。



Explanation:

因發生錯誤，IBM Spectrum Protect 無法將指定的檔案重建成 Stub。

System action:

繼續處理下一個檔案。

User response:

請查看
dsmerror.log，取得進一步的錯誤詳細資料。如果受影響的檔案路徑不存在，請從備份（若有的話）來還原它，或是手動重建它，然後重試該作業。請確定指定的檔案系統為
IBM Spectrum Protect 管理的空間，且處於一致狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS9334E

從伺服器收到錯誤的別名 'alias-name'。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法建置已移轉檔案的有效路徑名稱，因為從伺服器收到的別名無效。

System action:

繼續處理下一個檔案。

User response:

如果可能的話，請針對起始檔案執行孤立檢查一致化或行內漸進式備份，以更新伺服器上的別名。然後重試該作業。否則，請聯絡 IBM Spectrum
Protect 支援中心，以進一步調查並解決問題。

------------------------------------------------------------------------
ANS9347W

警告：連接至 VMware ESX/ESXi 主機時，在網域上指定的 'domain-keyword' 會被忽略。連接至 VMware
vCenter 以處理此網域。



Explanation:

無。

System action:

網域關鍵字會被忽略。

User response:

連接至 VMware vCenter 以處理此網域。

------------------------------------------------------------------------
ANS9350E

由於磁區混合，備份作業失敗。 如需相關資訊，請參閱說明部分。



Explanation:

由於偵測到磁區混合，IBM Spectrum Protect 無法建立備份。一些選定磁區僅在需要符合匯入 Snapshot
的需求，另一些不符合需求。當請求備份作業並且已啟用「僅在需要時匯入 VSS
Snapshot」功能，但是並非備份作業中涉及的所有磁區都由支援可傳送 Snapshot 的 VSS
硬體提供者管理時，便會出現這種狀況。此外，在叢集環境中，當並非備份作業中涉及的所有磁區都由支援可傳送 Snapshot 的 VSS
硬體提供者管理時，備份作業期間也會出現這種狀況。

System action:

已停止處理。

User response:

重試該作業並分割備份作業。請確定備份作業中涉及的所有磁區都由支援可傳送 Snapshot 的 VSS
硬體提供者管理，或是作業中涉及的所有磁區都不支援可傳送 Snapshot。此外，您還可以關閉「僅在需要時匯入 VSS
Snapshot」功能，以讓備份容許混合。

------------------------------------------------------------------------
ANS9351E

資料在伺服器上無法使用，已跳過。



Explanation:

要還原的資料在伺服器上無法使用，因此不會還原。

System action:

已跳過該資料，並且還原處理繼續執行下一個要還原的物件。

User response:

請聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS9352E

已選擇 SAN 或 HOTADD 作為作業中至少其中一個磁碟的傳輸模式，但 SAN 原則對於此資料移轉裝置不是 OnlineAll。 您無法使用
SAN 或 HOTADD，除非 SAN 原則是 OnlineAll。



Explanation:

因為使用了預設傳輸設定或在 VMVSTORTRANSPORT 選項中進行了指定，所以已選擇 SAN 或 HOTADD 作為傳輸模式。 為使用
SAN 或 HOTADD 作為傳輸模式，必須將 SAN 原則設為 OnlineAll。

System action:

還原處理已停止。

User response:

將 SAN 原則設為 OnlineAll，或者將 VMVSTORTRANSPORT 設為 SAN 或 HOTADD 以外的值，如 NBD。
然後，重試還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9354E

SET ACCESS 指令中所指定的節點或擁有者名稱 'node'，超出允許的長度上限 (64)。



Explanation:

在 SET ACCESS 指令中輸入的節點或擁有者無效。

System action:

處理程序停止。

User response:

使用正確的節點或擁有者名稱來輸入 SET ACCESS 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS9355E

VMware vStorage VI Web Service API 報告的錯誤訊息：vstor-api-msg



Explanation:

The VMware vStorage VI Web Service API 報告了錯誤，帶有指定的訊息文字。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查日誌檔以取得相關資訊，並以此訊息中所提供的資訊聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS9356E

報告了 VMware vStorage API 錯誤。



Explanation:

報告了 VMware vStorage API。請參閱其他顯示及記載的訊息，以取得問題的相關資訊。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查日誌檔以取得相關資訊，並以此訊息中所提供的資訊聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS9359W

program-name: file-system：高臨界值 high-threshold 超過所建議的 max-threshold
最大百分比上限。



Explanation:

系統效能會受到影響。其可能會因等待需求移轉而延遲。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請將移轉高臨界值設為比檔案系統容量低的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS9360W

program-name: file-system：所配置的 low-threshold 低臨界值低於建議的 floor-percent
低臨界值下限。



Explanation:

不建議 IBM Spectrum Protect
低臨界值小於這個檔案系統所需的空間下限，如此可能導致無止盡地嘗試尋找移轉候選檔。檔案系統用量可能會高於 GPFS 和 Veritas
上建議的低臨界值下限， 因為這些類型的檔案系統會配置一些空間供 meta 資料使用。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請將移轉低臨界值設為高於檔案系統建議大小下限的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS9361W

程式名稱：檔案系統：所配置的 pre-mig 預先移轉，大於所配置的低臨界值低臨界值與所建議的檔案系統大小下限大小下限之間的差異。



Explanation:

如果 IBM Spectrum Protect
預先移轉百分比低於低臨界值，保留給檔案系統的空間可能不足，而可能導致無止盡地嘗試尋找移轉候選檔。檔案系統用量可能會高於 GPFS 和
Veritas 上建議的低臨界值下限， 因為這些類型的檔案系統會配置一些空間供 meta 資料使用。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請降低預先移轉設定。

------------------------------------------------------------------------
ANS9362W

program-name：file-system：MAXFILES max-files 小於檔案系統中的已使用 inode 數 used
inodes。 MAXFILES 會設為最小可能值。



Explanation:

指定的 MAXFILES 值低於已存在於檔案系統中的檔案數。 將會忽略該值，並根據目前所用的 inode 數目，將 CFI
預設為最小的可能大小。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請增加 MAXFILES 的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS9363W

program-name：file-system：MAXFILES max-files 大於檔案系統中可用的 inode 數總計 files。
MAXFILES 會設為最大可能值。



Explanation:

指定的 MAXFILES 值高於檔案系統中的可用 inode 數。 將會忽略該值，並對應於可用的 inode 數目，將 CFI 預設為大小上限。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請降低 MAXFILES 的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS9364E

起始設定虛擬機器環境失敗。如需詳細的錯誤訊息，請參閱 dsmerror.log。



Explanation:

起始設定虛擬機器環境失敗。如需詳細的錯誤訊息，請參閱 dsmerror.log。

System action:

備份無法繼續。

User response:

如需詳細的錯誤訊息，請參閱 dsmerror.log。

------------------------------------------------------------------------
ANS9365E

虛擬機器 VM-name' 的 VMware vStorage API 發生錯誤。 IBM Spectrum Protect 函數名稱
：function-name IBM Spectrum Protect 檔案 ：file-name (line-number) API 回覆碼
：TSM-rc API 錯誤訊息：function-desc



Explanation:

無。

System action:

停止處理程序。

User response:

如果虛擬機器備份失敗且錯誤訊息指向函數
ReadEnvironmentVariableInGuest()，請檢查訪客虛擬機器登入認證的有效性，必要的話請更新資料移轉裝置上的虛擬機器登入認證。
請使用此訊息中提供的資訊來聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS9368W

警告：讀取自密碼檔的 VMware 主機使用者 ID <hostuserid>，不同於 VMCUSER 選項值 <vmcuserid>。使用
VMCUSER 選項值。



Explanation:

無。

System action:

處理程序停止。

User response:

聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS9369W

警告：選項檔中已設定 VMC 主機 <主機> VMC 使用者 ID <使用者 ID> 的 VMware VirtualCenter 或 ESX
伺服器使用者密碼。



Explanation:

無。

System action:

處理程序停止。

User response:

聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS9370W

使用「喜好設定編輯器」或 dsmc SET PASSWORD -type=VM 'VirtualCenter hostname'
'userid' 'password'，來儲存加密密碼。



Explanation:

在選項檔案或指令行中發現 VMCPW 選項。雖然容許此輸入方法，但它具有安全風險，因為密碼是純文字，且未加密。

System action:

已接受該選項，且在現行階段作業中使用 VMC 密碼。

User response:

若要儲存加密密碼，請使用「喜好設定編輯器」的「VM 備份」畫面或指令： dsmc SET PASSWORD -type=VM
'VirtualCenter hostname' 'userid' 'password'

------------------------------------------------------------------------
ANS9371I

program-name: file-system：指定的 MAXFILES 值為 0。現在將自動計算 CFI 大小。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 指定的 maxfiles 值為 0，這表示現在會自動管理 CFI 大小。

System action:

IBM Spectrum Protect 繼續執行。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9372E

無法建立要還原的虛擬機器， 原因是主機名稱、資料中心名稱或資料儲存庫名稱無效。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法建立要還原的虛擬機器， 原因是指定的主機名稱、資料中心名稱或資料儲存庫名稱無效。請檢查
dsmerror 日誌檔， 以取得失敗之特定原因的相關資訊。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查日誌檔以取得相關資訊，並以此訊息中所提供的資訊聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS9373E

虛擬機器 'vm-name' 的備份已停止，因為備份作業未在進行。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 偵測到死鎖，將使虛擬機器的備份作業無法完成。 備份作業已取消。

System action:

虛擬機器的備份已取消。

User response:

重試虛擬機器的備份。 如果問題持續存在，請聯絡「IBM 軟體支援中心」。

------------------------------------------------------------------------
ANS9374E

VMware vStorage 虛擬儲存體驅動程式服務未執行，或找不到。請確保 VMware
'vstor2-mntapi20-shared.sys' 服務已安裝且正在執行。安裝 VMware vStorage API 執行時期檔案。



Explanation:

無法起始設定 VMware vStorage API 環境。

System action:

備份無法繼續。

User response:

確保 VMware 'vstor2-mntapi20-shared.sys' 服務已安裝且正在執行。安裝 VMware vStorage API
執行時期檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS9376E

已指定「備份 VM」指令網域關鍵字 'domain-keyword'，但此網域不包含任何虛擬機器。如果 VMHOST 參數的值未指定為 IP
位址或完整網域名稱，也可能會發生此錯誤。



Explanation:

由於找不到虛擬機器，此指令無法完成。

System action:

處理程序停止。

User response:

請重試作業。確保 VMHOST 參數的值指定為 IP 位址或完整網域名稱。您指定的主機名稱必須與「主機及叢集」視圖的 vCenter
伺服器中顯示的主機名稱相符。它可以是完整的主機名稱 (FQDN)、縮短的網域名稱或主機 IP 位址。

------------------------------------------------------------------------
ANS9377E

字串 指令未指定虛擬機器，或是無法處理虛擬機器網域清單。



Explanation:

找不到具有該名稱的虛擬機器，或是網域選項中未指定虛擬機器。

System action:

處理程序停止。

User response:

請指定正確的 VM 名稱或網域選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS9378E

在為資料建立特徵時，發生非預期的錯誤



Explanation:

建立資料特徵時發生錯誤。如需相關資訊，請參閱錯誤日誌。

System action:

物件未備份。

User response:

重試作業。請重試該作業，但不在用戶端刪除重複資料。如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect 技術支援人員。

------------------------------------------------------------------------
ANS9379E

刪除重複資料時，發生非預期的錯誤。



Explanation:

刪除重複資料時發生錯誤。如需相關資訊，請參閱錯誤日誌。

System action:

物件未備份。

User response:

重試作業。請重試該作業，但不在用戶端刪除重複資料。如果問題持續發生，請聯絡 IBM Spectrum Protect 技術支援人員。

------------------------------------------------------------------------
ANS9380E

找不到 string 指令上指定的虛擬機器。



Explanation:

由於找不到虛擬機器，此指令無法完成。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。指定正確的 VM 名稱或 DOMAIN 選項。VMHOST、VMHOSTCLUSTER、VMFOLDER 或 VMDATASTORE
選項的設定不正確也可能會導致此錯誤。VMHOST 選項值必須指定為 IP 位址或完整網域名稱 (FQDN)
格式的伺服器名稱。您指定的主機名稱必須與「主機及叢集」視圖的 vCenter 伺服器中顯示的主機名稱相符。它可以是完整的主機名稱
(FQDN)、縮短的網域名稱或主機 IP 位址。

------------------------------------------------------------------------
ANS9381I

vm 清單 選項的值集會移轉到新的 網域選項。



Explanation:

已設定新的選項。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9383E

找不到虛擬機器作業所需的檔案。 僅當用戶端定義為 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
中的資料移轉裝置時才會安裝檔案。



Explanation:

起始設定虛擬機器環境失敗。

System action:

作業無法繼續。

User response:

安裝 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 套件以使用用戶端來備份虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS9384W

無法取得虛擬機器 '虛擬機器名稱' 的 VMware Changed Block Tracking (CBT) 資料。完整 VM
備份會繼續執行，並包括磁碟的已使用和未使用區域。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法取得指定的虛擬機器的 Changed Block Tracking (CBT) 資料。
備份會繼續執行，但不只備份已使用的區塊（在完整 VM 備份的案例中），或只備份變更的區塊（在增量 VM 備份案例中），而是備份整部虛擬機器。
此備份同時包括磁碟的已使用和未使用區塊。

System action:

備份繼續進行。

User response:

請參閱錯誤日誌 dsmerror.log，以取得為何未取得變更的區塊資料的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS9385W

於 Sphere API function __ns2__QueryChangedDiskAreas 中虛擬機器 'VM-name' 從
VMware vStorage API 傳回錯誤。 RC=API 回覆碼， 詳細訊息： API 訊息



Explanation:

無。

System action:

CBT 處理停止。

User response:

聯絡 IBM Spectrum Protect 管理者，告訴他這則訊息所提供的資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS9386W

虛擬機器 'virtual machine name' 不支援變更區塊追蹤。 將會執行磁碟的完整備份，並將包括已用的或未用的磁碟區域。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法取得指定的虛擬機器的 Changed Block Tracking (CBT) 資料，
因為不支援變更區塊追蹤。 不支援實體模式的 RDM 磁碟、連接到共用虛擬 SCSI 匯流排的虛擬磁碟，以及有硬體版本 6 或更舊版本的
VM。備份會繼續執行，但不只備份已使用的區塊（在完整 VM 備份的案例中），或只備份變更的區塊（在增量 VM
備份案例中），而是備份整部虛擬機器。 此備份同時包括磁碟的已使用和未使用區塊。

System action:

備份繼續進行。

User response:

請參閱錯誤日誌 dsmerror.log，以取得為何未取得變更的區塊資料的相關資訊。

------------------------------------------------------------------------
ANS9387W

因為無法取得已變更區塊資訊，所以無法執行虛擬機器 '虛擬機器名稱' 的增量備份。 已改為嘗試執行完整 VM 備份。



Explanation:

需要已變更區塊資訊才能執行增量備份，但無法從虛擬機器取得資訊。 如果兩個節點備份同一虛擬機器，則該資訊可能會遺漏。
一個節點執行每日增量備份，而另一個節點執行每週完整備份。
執行每週完整備份之後，下一個每日備份將無法取得已變更區塊資訊，因此將執行完整備份而非增量備份。
在下一個每週完整備份之前，後續每日備份將是增量備份。

System action:

備份將作為完整備份繼續執行，而非增量備份。

User response:

請在 IBM Spectrum Protect 支援網站 IBM Spectrum Protect Support Portal
(https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect)
中搜尋此訊息號碼，以瞭解可能導致此錯誤的其他原因。

------------------------------------------------------------------------
ANS9388E

指定給 '選項名稱' 選項的管理類別 '管理類別名稱' 無效，或是沒有備份副本群組。



Explanation:

指定選項的管理類別名稱不存在，或者存在但沒有有效的備份副本群組。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證指定的管理類別名稱為有效的，並且包含有效的備份副本群組。

------------------------------------------------------------------------
ANS9389W

嘗試對虛擬機器 '虛擬機器名稱' 執行 DEDUP 備份，但卻不成功。在停用 DEDUP 的情況下重試了 重試次數 次。



Explanation:

在啟用 DEDUP 的情況下嘗試備份虛擬機器，但卻不成功。沒有立即認定備份失敗，反而是嘗試在停用 DEDUP 的情況下備份虛擬機器。

System action:

在停用 DEDUP 的情況下繼續處理。

User response:

請檢查日誌檔，找出 DEDUP 失敗的相關訊息。如果未來嘗試使用 DEDUP 備份失敗， 請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS9390W

嘗試對虛擬機器 '虛擬機器名稱' 執行 DEDUP 備份，但卻不成功。在仍舊啟用 DEDUP 的情況下重試了 重試次數 次。



Explanation:

在啟用 DEDUP 的情況下嘗試備份虛擬機器，但卻不成功。沒有立即認定備份失敗，反而是在仍舊啟用 DEDUP 的情況下重新試著備份虛擬機器。

System action:

在仍舊啟用 DEDUP 的情況下繼續處理。

User response:

請檢查日誌檔，找出 DEDUP 失敗的相關訊息。如果未來嘗試使用 DEDUP 備份失敗， 請聯絡您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS9391W

IBM Spectrum Protect VMware 備份不完全支援啟用 EFI 開機的 Linux 來賓
OS。下列還原可能需要執行手動步驟，才能讓虛擬機器正確開啟電源。



Explanation:

可能未順利啟動還原啟用 EFI 開機的 Linux 來賓 OS。需要執行手動步驟，才能順利將來賓 OS 開機。

System action:

還原處理程序繼續執行。

User response:

下列來賓 OS 還原：卸下及重新連接來賓 Linux 開機磁碟，下次開機時選取 Guest Boot Option 以進入 EFI
設定配置，開啟來賓的電源，進入 EFI Boot Maintenance，新增 Boot
Device，選取未命名的磁區，提供標籤，儲存並確定變更，繼續開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS9392W

未輸入備份集名稱。



Explanation:

您必須提供此作業的備份集。

System action:

處理程序停止。

User response:

指定有效的備份集名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS9393W

輸入的備份集名稱不正確。



Explanation:

提供的備份集名稱無效。不容許萬用字元。

System action:

處理程序停止。

User response:

指定有效的備份集名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS9394W

未輸入備份集檔案或裝置名稱。



Explanation:

您必須提供此作業的備份集檔案或裝置名稱。

System action:

處理程序停止。

User response:

指定有效的備份集檔案或裝置名稱。

------------------------------------------------------------------------
ANS9395E

檔案空間已移轉至持續增量備份模型；MODE=FULL 和 MODE=INCR 無效。



Explanation:

如果檔案空間已移轉至持續增量備份類型，則您只能執行持續增量備份類型（IFINCR 或 IFFULL）。

System action:

處理程序停止。

User response:

請指定 MODE=IFFULL 或 MODE=IFINCR。

------------------------------------------------------------------------
ANS9396W

虛擬機器 'VM' 不在執行中。 備份此 VM 時將不會使用「IBM Spectrum Protect 應用程式保護」。



Explanation:

「IBM Spectrum Protect 應用程式保護」只能保護執行中的 VM。

System action:

「IBM Spectrum Protect 應用程式保護」使用 VMWare 工具來提供應用程式一致性。

User response:

開啟虛擬機器，或將其從 IBM Spectrum Protect 應用程式保護中排除，方法是移除此虛擬機器的 INCLUDE.VMTSMVSS
選項。如果您想要截斷日誌，則使用 INCLUDE.VMTSMVSS 來保護此機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS9397W

IBM Spectrum Protect 應用程式保護無法保護此機器。 虛擬機器 'VM' 沒有 IBM Spectrum Protect
應用程式保護所支援的作業系統或應用程式。



Explanation:

應用程式保護僅可用於具有受 IBM Spectrum Protect 應用程式保護支援的作業系統或應用程式的虛擬機器。
如需受支援作業系統和應用程式的清單，請參閱產品文件。

System action:

IBM Spectrum Protect 將使用 VMware 工具來提供應用程式一致性。

User response:

將虛擬機器從應用程式保護中排除，方法是移除此虛擬機器的 INCLUDE.VMTSMVSS 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS9398E

IBM Spectrum Protect 應用程式保護無法在虛擬機器 'VM' 上起始設定。 如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 應用程式保護在起始設定期間發生錯誤。

System action:

停止處理程序。

User response:

如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。 請更正錯誤，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9399W

程式名稱：針對路徑 valuevalue 中含錯誤碼文字 value 的作業 value 鎖定錯誤的檔案存取。



Explanation:

鎖定檔作業失敗。

System action:

IBM Spectrum Protect 記載狀況並繼續處理，或在找不到目錄的情況下結束程式。

User response:

請更正配置。

------------------------------------------------------------------------
ANS9400W

無法還原 VM 'virtual machine name' 的 NVRAM 檔案。 還原之後可能需要執行一些手動步驟，才能讓虛擬機器正確開啟。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法上傳所指定虛擬機器的 NVRAM 檔案。 還原會繼續，但啟用 EFI
啟動的所還原訪客作業系統可能無法順利啟動。 可能需要執行手動步驟，才能順利將訪客作業系統啟動。

System action:

還原繼續進行。

User response:

在訪客作業系統還原之後，如果訪客作業系統啟動失敗：卸下並重新連接訪客作業系統啟動磁碟，下次啟動時選取 Guest Boot Option 以進入
EFI 設定配置，開啟訪客的電源，進入 EFI Boot Maintenance，新增 Boot
Device，選取未命名的磁區，提供標籤，儲存並確定變更，繼續啟動。

------------------------------------------------------------------------
ANS9401E

program-name：無法停止回復常駐程式。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 要求停止回復常駐程式失敗。 這種情況可能在節點失效接管期間發生。

System action:

無。

User response:

除非發生進一步的錯誤，否則請繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9402E

程式名稱：無法通知 程序名稱 在失效節點上回復 HSM 作業。



Explanation:

如果要採用失效夥伴節點的功能，dsmwatchd 常駐程式必須通知本端常駐程式。

System action:

無。

User response:

無法與此訊息中指定的 HSM 常駐程式建立通訊。 請檢查目標常駐程式是否正在執行。在適當的時候啟動或重新啟動目標常駐程式。
如果問題持續發生，請重新啟動 GPFS 叢集。

------------------------------------------------------------------------
ANS9403E

IBM Spectrum Protect 偵測到要備份的資料與從虛擬機器傳送的要備份的資料清單不符。 無法繼續備份 'VM-Name'。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 備份的虛擬機器的資料與正確備份所需的資料不符。 已取消備份來防止資料流失。

System action:

已取消備份來防止資料流失。

User response:

重試該備份。 如果再度發生此錯誤，請聯絡「IBM 軟體支援中心」。

------------------------------------------------------------------------
ANS9404E

建立指定的虛擬機器時發生錯誤。如需相關資訊，請參閱日誌檔。



Explanation:

建立虛擬機器時發現錯誤。請查看 dsmerror.log， 以取得為何無法建立虛擬機器的相關資訊。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請檢查 dsmerror.log，以取得有關為何無法建立虛擬機器的更詳盡訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS9405I

program-name：已啟動接管 filesystem 檔案系統。



Explanation:

已順利啟動所指定檔案系統的本端啟動。

System action:

本端節點上的 IBM Spectrum Protect 將嘗試啟動在另一個節點上為受管理空間的檔案系統。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9410W

VMware 工具未在虛擬機器 'VM' 上執行或已過期。 無法使用 IBM Spectrum Protect 應用程式保護。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 應用程式保護要求在虛擬機器上安裝並執行最新版本的 VMware 工具。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會提供應用程式一致性。應用程式日誌未截斷。

User response:

請在虛擬機器上安裝及/或升級及/或啟動 VMware 工具，或將其從應用程式保護中排除，方法是移除此虛擬機器的 INCLUDE.VMTSMVSS
選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS9411E

VSS 提供者登錄失敗。指令 'command' 失敗，Windows RC=return code



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法在虛擬機器上登錄 VSS 提供者。

System action:

處理程序停止。

User response:

請重新啟動虛擬機器，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9412E

program-name：本端機器已經停用失效接管。 正在中止失效接管 ...



Explanation:

IBM Spectrum Protect 系統或使用者停用了失效接管作業。

System action:

無。

User response:

必要時請檢查失效接管原則。

------------------------------------------------------------------------
ANS9413E

即時還原或即時存取作業失敗，因為這些作業不支援虛擬磁區 (VVOL) 資料儲存庫中的虛擬機器。



Explanation:

即時還原和即時存取作業不支援還原 VVOL 資料儲存庫中的虛擬機器。 VVOL 資料儲存庫不支援「原始裝置對映 (RDM)」，但這些作業需要
RDM。

System action:

作業失敗。

User response:

針對即時還原作業，請指定 VVOL 資料儲存庫以外的資料儲存庫及暫時資料儲存庫。針對即時存取作業，請指定 VVOL 資料儲存庫以外的資料儲存庫。

------------------------------------------------------------------------
ANS9414E

已啟用虛擬機器 'VM-name' 的應用程式保護，但是，這個虛擬機器位於虛擬磁區 (VVol)
資料儲存庫上。必須停用應用程式保護才能備份此虛擬機器。



Explanation:

位於 VVol 資料儲存庫的虛擬機器不支援應用程式保護。

System action:

作業失敗。

User response:

請從選項檔移除 include.vmtsmvss 選項來停用應用程式保護，然後重新備份虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS9415E

無法將 'source' 複製到虛擬機器上的 'destination'，VMware RC=rc。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 無法將檔案複製到虛擬機器。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證原始檔是否存在，目的地是否可存取的。請重新啟動虛擬機器，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9416E

無法在虛擬機器上建立目錄 'source'，Windows RC=rc



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端無法在虛擬機器上建立指定的目錄。可能是該已鎖定已存在並且被處理程序鎖定。

System action:

處理程序停止。

User response:

請驗證指定的目錄在虛擬機器上並不存在。請重新啟動虛擬機器，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9417E

IBM Spectrum Protect 應用程式保護無法在名稱為 'VM' 的虛擬機器上凍結 VSS 寫出器。 如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 應用程式保護在凍結 VSS 寫出器期間發生錯誤。

System action:

停止處理程序

User response:

請使用 'vssadmin list writers' 指令來判斷是否有任何 VSS 寫出器在虛擬機器上偵測到錯誤。 請重新啟動 VM。
重試此作業。 如果重試失敗，請參閱錯誤日誌，以瞭解錯誤的詳細資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS9418E

已為作業中的至少一個磁碟選擇了 SAN 作為傳輸，但目標 VM 上啟用了 VMware 的「變更區塊追蹤 (CBT)」。 在啟用 CBT
時，無法使用 SAN 來更新現有 VM。



Explanation:

SAN 已選為傳輸，因為預設的傳輸設定已使用，或它已在 VMVSTORTRANSPORT 選項中指定。 若要使用 SAN
作為傳輸模式，則必須在目標 VM 上停用 VMware 的「變更區塊追蹤 (CBT)」。

System action:

停止還原處理程序。

User response:

在目標 VM 上停用 VMware 的「變更區塊追蹤 (CBT)」，或將 VMVSTORTRANSPORT 設為 SAN 以外的值，如 NBD。
然後，重試還原作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9419E

由於現有的 Snapshot，無法啟用 VMware Changed Block Tracking(CBT) 或針對虛擬機器 'virtual
machine name' 進行重設。 繼續完整的 VM 備份，並包括磁碟的已用及未用區域。



Explanation:

當存在 Snapshot 時，VMware 不容許變更 Changed Block Tracking(CBT) 的狀態。
備份將繼續，但是此操作將備份整個虛擬機器，而不是只備份已用的區塊（在完整 VM 備份情況下）或已變更的區塊（在遞增 VM 備份情況下）。
此備份包括磁碟的已用及未用的區塊。

System action:

備份繼續進行。

User response:

在目標虛擬機器上刪除 Snapshot 可容許啟用或重設 CBT。

------------------------------------------------------------------------
ANS9420W

由於現有 Snapshot，無法針對虛擬機器 'virtual machine name' 啟用或重設 VMware 的「變更區塊追蹤
(CBT)」。 完整 VM 備份會繼續執行，並同時包括已使用及未用的磁碟區域。



Explanation:

Snapshot 存在時，VMware 不容許變更「變更區塊追蹤 (CBT)」的狀態。 備份會繼續執行，但不只備份已使用的區塊（在完整 VM
備份的案例中），或只備份變更的區塊（在增量 VM 備份案例中），而是備份整部虛擬機器。 此備份同時包括磁碟的已使用和未使用區塊。

System action:

備份繼續進行。

User response:

刪除目標 VM 上的 Snapshot 以容許啟用或重設 CBT。

------------------------------------------------------------------------
ANS9421E

虛擬機器 'virtual machine name' 的 VM 備份失敗，因為其中一個磁碟的大小不是 1MB 的倍數。



Explanation:

VMware 不支援非 1MB 倍數大小的磁碟備份。 備份失敗。

System action:

備份失敗。

User response:

請將受影響磁碟的大小提升為 1MB 的倍數。

------------------------------------------------------------------------
ANS9422I

program-name：已啟動回復 filesystem 檔案系統。



Explanation:

已順利啟動所指定檔案系統的本端啟動。

System action:

本端節點上的 IBM Spectrum Protect 將嘗試啟動在另一個節點上為受管理空間的檔案系統。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9427E

無法開啟虛擬機器 'virtual machine name' 磁碟 'virtual machine disk name'，因為沒有可用的傳輸
('allowed transport modes')。



Explanation:

只能使用 VMVSTORTRANSPORT 選項中指定的傳輸模式來開啟磁碟。
但是，指定的傳輸模式都無法使用，因此無法開啟磁碟。因為指定的傳輸模式都無法使用，無法開啟磁碟。

System action:

不會備份虛擬機器。 繼續處理下一個虛擬機器。

User response:

請執行下列一或多個動作，然後重新嘗試備份。

*  檢查 VMVSTORTRANSPORT 選項值，並驗證所需的傳輸模式是否可用。

*  新增 NBD 或 NBDSSL 至 VMVSTORTRANSPORT 選項。

*  檢查 "%TEMP%/VMWARE-%USER%" 目錄以查看前一次備份的剩餘檔案。 剩於檔案可能阻止使用進階傳輸模式。 只要沒有執行其他
   VM 作業，即可安全刪除該目錄。



------------------------------------------------------------------------
ANS9428E

program-name：filesystem 檔案系統的接管作業無法啟動。



Explanation:

無法從本端啟動指定的檔案系統。請注意，只有在同一叢集內的另一個節點上管理其空間的檔案系統，才能被接管。此外，檔案系統必須在本端環境下裝載。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會接管檔案系統。

User response:

請確定檔案系統在本端環境裝載，並使用在同一個叢集內的另一個節點上用於空間管理 IBM Spectrum Protect 用戶端來管理，
然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9431E

IBM Spectrum Protect 應用程式保護無法在虛擬機器 'VM' 上解除凍結 VSS 寫出器。如需詳細資料，請參閱 IBM
Spectrum Protect 錯誤日誌。



Explanation:

在解除凍結 VSS 寫出器時，IBM Spectrum Protect 應用程式保護發生錯誤。

System action:

處理程序已停止

User response:

如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。透過執行指令 'vssadmin list writers'，來驗證所有 VSS
寫出器都報告沒有任何錯誤。請重新啟動虛擬機器，然後重試該作業。如果重試失敗，請參閱錯誤日誌，以取得錯誤的詳細資料。

------------------------------------------------------------------------
ANS9432W

IBM Spectrum Protect 應用程式保護無法截斷虛擬機器 'VM' 上的應用程式日誌。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 應用程式保護在完成 VSS 備份作業時發生錯誤。 應用程式已順利靜止，但其日誌未被截斷。

System action:

應用程式日誌未截斷。

User response:

如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。 請透過執行指令 'vssadmin list writers'，驗證所有 VSS 寫出器均未報告錯誤。
請重新啟動虛擬機器，然後再重試該作業。 如果重試失敗，請參閱錯誤日誌，以瞭解錯誤的詳細資料。 在訪客 VM 上， 請驗證已裝載的磁區未在線上。
使用回復代理程式來卸載然後移除任何現有的裝載目錄。 然後，重試備份作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9433E

program-name：dm_send_msg 失敗，錯誤碼 Errno。



Explanation:

無法執行 DMApi 呼叫。

System action:

正在中止作業。

User response:

檢查 GPFS 常駐程式的一致性。

------------------------------------------------------------------------
ANS9443E

program-name：無法在關閉的失效環境中執行作業。



Explanation:

作業需要一個作用中的失效環境。

System action:

正在中止作業。

User response:

在本端節點上執行 dsmmigfs enableFailover，然後重複作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9447E

無法開啟虛擬機器 'virtual machine name' 磁碟，因為沒有可用的傳輸。



Explanation:

只能使用 VMVSTORTRANSPORT 選項中指定的傳輸模式來開啟磁碟。 但是，指定的傳輸模式都無法使用，因此無法開啟磁碟。

System action:

不會備份虛擬機器。 繼續處理下一個虛擬機器。

User response:

請執行下列一或多個動作，然後重新嘗試備份。

*  檢查主控台輸出及錯誤日誌，以瞭解接受哪些傳輸模式。

*  檢查 VMVSTORTRANSPORT 選項值，並驗證所需的傳輸模式是否可用。

*  新增 NBD 或 NBDSSL 至 VMVSTORTRANSPORT 選項。

*  檢查 "%TEMP%/VMWARE-%USER%" 目錄以查看前一次備份的剩餘檔案。 剩於檔案可能阻止使用進階傳輸模式。 只要沒有執行其他
   VM 作業，即可安全刪除該目錄。



------------------------------------------------------------------------
ANS9450W

program-name: 無適當的檔案系統可以接管。



Explanation:

本端裝載的 GPFS 檔案系統沒有一個符合遠端管理之失敗節點的檔案系統。

System action:

中止接管作業。

User response:

請檢查遠端失效節點的檔案系統在節點集中受到管理。

------------------------------------------------------------------------
ANS9451E

program-name: GPFS 或 SP 開關已在本端關閉。 中止接管活動 ...



Explanation:

IBM Spectrum Protect 未能在本端正確地執行 GPFS。

System action:

中止接管作業。

User response:

請檢查開關和 VSD 狀態。 本端系統必須是不受限制的。

------------------------------------------------------------------------
ANS9452E

program-name: 未能在本端正確地執行 DMApi。 中止接管活動 ...



Explanation:

作業已停止，因為無法存取 DMApi 介面。

System action:

中止接管作業。

User response:

請檢查 GPFS 狀態。

------------------------------------------------------------------------
ANS9453E

程式名稱：無法判斷檔案 '檔案路徑' 的 GPFS 儲存區 ID。原因：原因



Explanation:

處理的檔案不存在，或位於沒有儲存區支援的檔案系統上。

System action:

所要求的作業停止。

User response:

請檢查輸入參數及檔案系統上是否已啟用 DMAPI。

------------------------------------------------------------------------
ANS9457E

程式名稱：無法判斷檔案系統 '檔案系統' 的儲存區。原因：原因



Explanation:

指定的檔案系統不是 GPFS 檔案系統或使用舊的 GPFS 版本。

System action:

所要求的作業停止。

User response:

請更新為支援的 GPFS 版本。

------------------------------------------------------------------------
ANS9459E

使用指定的 MAXCANDIDATES 參數會導致在 /etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool 的
上層檔案系統中發生空間不足情況。 根據 現行的可用空間情況，MAXCANDIDATES 參數的上限值為 value。



Explanation:

選定檔案系統的自動移轉候選儲存區需要在 /etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool 下有
MAXCANDIDATES*10 KB 加上 5 MB 記憶體的安全緩衝區，這樣會超出可用的空間。

System action:

IBM Spectrum Protect 中斷作業。

User response:

請增加檔案系統的大小，或選擇較小的 MAXCANDIDATES 參數值。 您也可以在
/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool 下使用足夠的移轉儲存區空間，來建立專用檔案系統。 請在執行此選項之後結束
(kill) dsmscout 處理程序。

------------------------------------------------------------------------
ANS9462E

此版次的 HSM 不支援失效接手功能。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 使用者在不受支援的平台上以失效接手旗標來執行 dsmmigfs。

System action:

IBM Spectrum Protect 會結束此作業。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9469E

警告！ 無法寫入完整的移轉候選檔案清單，因為名稱的親代檔案系統空間不足。



Explanation:

IBM Spectrum Protect儲存移轉候選檔案的檔案系統空間不足。

System action:

IBM Spectrum Protect可執行檔寫入部份移轉候選檔案清單。

User response:

增加檔案系統大小，或在指定的路徑下建立一個有足夠大小的專用檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9474E

program-name：遺失階段作業，錯誤碼：errno。 嘗試復原。



Explanation:

DMAPI 階段作業無效。

System action:

嘗試復原階段作業。

User response:

檢查失效節點。您可能必須復原本端 GPFS 常駐程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9475W

IBM Spectrum Protect 應用程式保護無法在 VM 上的 VSS 備份之後進行清理。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 應用程式保護在 VSS 備份作業後進行清理時發生錯誤。

System action:

無

User response:

如需詳細資料，請參閱錯誤日誌。 請重新啟動虛擬機器，然後再重試該作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS9476I

program-name：已回復我的 DM 階段作業 sid。



Explanation:

已回復 DMAPI 階段作業。

System action:

此訊息僅供參考。

User response:

無需任何動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS9480E

program-name：filesystem 檔案系統的回轉作業無法啟動。



Explanation:

無法從本端啟動指定的檔案系統。請注意，只有在失效接管期間將檔案系統的空間管理從本端節點移至另一個節點之後，才能執行回轉。此外，檔案系統必須在本端環境下裝載。

System action:

IBM Spectrum Protect 不會回轉檔案系統。

User response:

請確定檔案系統在本端環境裝載，並使用在同一個叢集內的另一個節點上用於空間管理 IBM Spectrum Protect 用戶端來管理，
然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9487W

program-name：無法查詢檔案控點 = filehandle 記號 = token 的階段作業 session 上的權限。
原因：error



Explanation:

空間管理無法查詢檔案上的權限。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9488E

IBM Spectrum Protect 使用 Java 執行時期環境 (JRE)，但在 'jrePath' 目錄中找不到 JRE，或無法判定
JRE 版本。 原因可能是產品安裝有問題，或者 TEMP 或 TMP 環境變數設定為使用者無法存取的目錄。



Explanation:

JRE 未在 IBM Spectrum Protect 安裝目錄中找到。

System action:

停止處理程序

User response:

重新安裝產品或安裝所需版本的 JRE，然後再試一次。 如果 JRE 已安裝在您的機器上，則請確定 PATH 環境變數包含 javaw.exe
的路徑。 此外，請驗證 TEMP 和 TMP 環境變數各自指向現有目錄，並且使用者具有足夠許可權來存取該目錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS9489E

找不到「Java 執行時期環境 (JRE)」。



Explanation:

找不到 JRE。

System action:

停止處理程序

User response:

如果您已安裝 JRE，請驗證可透過適當的 PATH 環境變數設定來連接 "java" 執行檔。 否則，請安裝所需的 JRE 版本。
如需軟硬體需求的相關詳細資料，請參閱下列
Technote：http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21505139 如需如何在
vSphere 環境中配置資料移轉裝置節點的相關詳細資料，請參閱 IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments《Data Protection for VMware 安裝手冊》中的『進階配置作業』附錄。

------------------------------------------------------------------------
ANS9490E

在 IBM Spectrum Protect 用戶端安裝目錄中找不到 httpagent.jar。



Explanation:

找不到所需的檔案。

System action:

處理程序已停止

User response:

重新安裝產品或安裝所需版本的 JRE，然後再試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9491E

找不到虛擬機器 'guest VM name' 的密碼認證。請使用 dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM
guest name' 'userid' 'password' 來儲存加密密碼。



Explanation:

找不到所需的密碼。

System action:

處理程序已停止

User response:

使用 dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM guest name' 'userid' 'password'
來儲存加密密碼。然後，重試 'backup vm' 作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9492E

目的地大小不等於來源



Explanation:

所選取目的地的空間配置與來源不相同。

System action:

未執行還原作業。

User response:

選擇大小等於來源的其他目的地。

------------------------------------------------------------------------
ANS9493E

找到的虛擬機器 'guest VM name' 的認證不正確。請驗證認證，並使用 dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST
'VM guest name' 'userid' 'password' 更新使用者名稱和密碼。



Explanation:

提供的認證不正確。無法使用這些認證來鑑別來賓 VM。

System action:

處理程序已停止

User response:

使用 dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM guest name' 'userid' 'password'
來更新使用者名稱和密碼。然後，重試 'backup vm' 作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9494E

在虛擬機器 'guest VM name' 上，指令 'command' 已完成，發生 RC=return code。



Explanation:

遠端指令已逾時或失敗。

System action:

處理程序已停止

User response:

增大 VMTIMEOUT 選項的值，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9495E

無法登入虛擬機器 'guest VM name'，因為 VMware Tools 不在訪客機器上執行。請驗證 VMware Tools
正在執行，並且沒有其他具有存取權或正在對此虛擬機器進行任何變更。



Explanation:

無法登入虛擬機器，因為 VMware Tools 不在訪客機器上執行。

System action:

處理程序已停止

User response:

請驗證 VMware Tools 正在執行，並且沒有其他具有存取權或正在對此虛擬機器進行變更。然後，重試 'backup vm' 作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9496E

無法鎖定虛擬機器 VM 以實現應用程式保護。



Explanation:

虛擬機器正由其他處理程序備份。 在備份虛擬機器期間，一次僅容許一個處理程序使用 IBM Spectrum Protect 應用程式保護。

System action:

處理程序已停止

User response:

已存在正在進行的其他虛擬機器備份（透過其他資料移轉裝置）。請等待其他虛擬機器備份完成，然後重試該作業。或者，在前一個虛擬機器備份期間，存在當機或
CTRL+C。請等待 10 分鐘，然後重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9497W

虛擬機器 'VM' 位於 IBM Spectrum Protect 應用程式保護不支援的 ESX 伺服器或 vCenter 上。將不會使用
IBM Spectrum Protect 應用程式保護。



Explanation:

如需受支援 ESX 及 vCenter 版本的清單，請參閱產品文件。

System action:

IBM Spectrum Protect 將使用 VMware 工具來提供應用程式一致性。

User response:

將虛擬機器從應用程式保護中排除，方法是移除此虛擬機器的 INCLUDE.VMTSMVSS 選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS9498W

找不到虛擬環境授權檔 (license-file) 的有效 IBM Spectrum Protect。將不會使用 IBM Spectrum
Protect 應用程式保護。



Explanation:

找不到授權檔，或因為權限而無法開啟，或檔案毀損。

System action:

IBM Spectrum Protect 將使用 VMware 工具來提供應用程式一致性。

User response:

檢查檔案的權限。查看授權檔是否在正確位置。

------------------------------------------------------------------------
ANS9499W

虛擬機器 'VM' 上的 VMware 工具需要更新。 IBM Spectrum Protect 將仍使用應用程式保護。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 應用程式保護需要「VMware 工具」是最新的。

System action:

IBM Spectrum Protect 會使用「VMware 工具」(VMware Tools) 來提供應用程式一致性。

User response:

請更新虛擬機器上的 VMware 工具

------------------------------------------------------------------------
ANS9500W

program-name：無法處置裝載事件。 原因：error



Explanation:

整個系統的裝載事件無法處置。 此常駐程式不會收到任何的裝載事件。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請嘗試解決此問題，然後再重新啟動此恢復常駐程式。 如果無法立即解決此問題，請在使用 dsmmigfs
新增空間管理支援的檔案系統之後，或在使用裝載指令裝載檔案系統之後，結束 (kill) 並重新啟動恢復常駐程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9501W

program-name：無法針對檔案系統 mountdir（記號 = token）， 在階段作業 session 上設定事件處置。
原因：error



Explanation:

無法在此檔案系統上處置事件。 不會收到此檔案系統的任何事件。 不會啟用此檔案系統的 HSM。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

此檔案系統必須是其中一個受支援的原生檔案系統，空間管理才能支援它。 請驗證此檔案系統的裝載選項是正確的。
請更正此問題，然後再重新裝載此檔案系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9502W

program-name：無法針對檔案系統 mountdir（記號 = token）， 在階段作業 session 上移除事件處置。
原因：error



Explanation:

無法從此檔案系統移除事件處置。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請驗證此檔案系統已裝載，而且在該檔案系統上啟用 dmapi。 如果問題持續存在，請卸載並重新裝載檔案系統，然後再重試該作業。
如果問題仍持續發生，請將系統重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS9503I

program-name：已針對檔案系統 filesystem-name，在階段作業 session 上設定並處置事件



Explanation:

在 DM 階段作業上設定事件並處置這些事件，能夠讓此檔案系統受到空間管理的支援。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9504W

「程式名稱」：檔案系統「檔案系統名稱」未裝載，或以錯誤的選項裝載。



Explanation:

檔案系統沒有裝載，或是沒有採用正確的選項來裝載。

System action:

IBM Spectrum Protect 繼續執行。

User response:

裝載檔案系統或以正確的裝載選項重新裝載它。

------------------------------------------------------------------------
ANS9505E

program-name：無法起始設定 DMAPI 介面。 原因：error



Explanation:

IBM Spectrum Protect 用戶端無法執行 DMAPI 介面的實作定義的起始設定。

System action:

dm_init_service() 函數失敗。

User response:

如果您以非 root 使用者身分執行 IBM Spectrum Protect，而且已安裝 IBM Spectrum Protect
空間管理用戶端，請確定 dsmrootd 常駐程式已啟動且在執行，然後重試該作業。 如果您未安裝空間管理用戶端，請以 root
使用者權限重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9506E

程式名稱：提供的檔案空間引數 '引數' 格式無效。



Explanation:

可能是您在 GPFS 檔案系統上，但檔案系統參數的格式不正確。

System action:

所要求的作業停止。

User response:

如需正確的語法，請參閱 dsmautomig 文件。

------------------------------------------------------------------------
ANS9507E

program-name：無法要求檔案控點 filehandle 記號 = token 的階段作業 session 上的權限。 原因：error



Explanation:

空間管理無法要求檔案上的必要權限。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9508W

program-name：無法釋出檔案控點 = filehandle 記號 = token 的階段作業 session 上的權限。
原因：error



Explanation:

空間管理無法釋放檔案上的權限。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9509W

program-name：已在階段作業 session 上收到非預期的類型 event-type 事件。



Explanation:

空間管理常駐程式收到非預期的事件。 此事件未處置。

System action:

IBM Spectrum Protect 會忽略事件並繼續。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9510E

program-name：無法從階段作業 session 取得事件訊息，預期的訊息長度上限 = msglen，傳回的訊息長度 =
return-length。 原因：error



Explanation:

空間管理在嘗試接收 DM 階段作業上的訊息時發生錯誤。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9511E

program-name：無法針對檔案：名稱 = name 控點 = handle 記號 = token， 在階段作業 session 上讀取
DM 屬性。 原因：error



Explanation:

空間管理無法讀取 DM 物件（通常是檔案）的 DM 屬性。 如果檔名無法使用，則它會以空字串或以 <NA> 顯示。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9512E

program-name：無法設定檔案控點 = filehandle 記號 = token 的階段作業 session 上的 DM 屬性。
原因：error



Explanation:

空間管理無法設定 DM 物件（通常是檔案）的 DM 屬性。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9513E

program-name：無法移除檔案控點 = filehandle 記號 = token 的階段作業 session 上的 DM 屬性。
原因：error



Explanation:

空間管理無法移除 DM 物件（通常是檔案）的 DM 屬性。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9514E

program-name：無法從 path 建立檔案控點。 原因：error



Explanation:

空間管理無法從給定檔案建立檔案控點。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9515E

program-name：無法設定移轉資訊。 原因：error



Explanation:

空間管理無法設定檔案的移轉資訊，因為空間管理無法從檔案或檔案系統建立檔案控點。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9516E

program-name：無法在階段作業 session 上建立使用者事件訊息。 原因：error



Explanation:

空間管理無法建立使用者事件訊息（需要用來參照要處理之檔案上的權限）。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9518E

program-name：無法使用記號 token 在階段作業 session 上回應事件訊息 原因：error



Explanation:

事件訊息無法回應到（傳回到系統）。

System action:

空間管理繼續進行。

User response:

如果使用者處理程序非預期地被封鎖且無法被結束，請洽詢您的系統管理者。

------------------------------------------------------------------------
ANS9519W

program-name：無法在階段作業 session 記號 = token fs-handle = fs-handle 上設定檔案系統的
eventlist。 原因：error



Explanation:

eventlist 無法在檔案系統上設定。 沒有任何的事件會在此檔案系統上被系統產生。

System action:

空間管理繼續進行。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題仍持續發生，請將系統重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS9520E

「程式名稱」：無法在階段作業「階段作業」中設定檔案 handle「檔案 handle」的受管理區域， 記號 =「記號」。原因：錯誤



Explanation:

管理區無法在檔案上設定。此檔案不會產生任何事件。

System action:

中斷檔案的處理。

User response:

重試作業。如果問題持續發生，請確認檔案系統已裝載且已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請將系統重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS9521E

program-name：無法針對檔案控點 = handle 記號 = token，在階段作業 session 上取得檔案屬性。
原因：error



Explanation:

空間管理無法讀取檔案的屬性。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題仍持續發生，請將系統重新開機。

------------------------------------------------------------------------
ANS9522E

program-name：無法從 path 建立檔案系統控點。 原因：error



Explanation:

程式無法從檔案系統名稱建立檔案系統控點。 如果原因是不允許作業，則可能會停用檔案系統的 dmapi 功能。

System action:

檔案系統的處理作業會被岔斷。

User response:

如果原因是不允許作業，請啟用檔案系統的 dmapi 功能，然後再重試。

------------------------------------------------------------------------
ANS9523E

program-name：無法在階段作業 session 檔案控點 = filehandle 記號 = token 上驗證檔案的片段
(stub) 大小。 原因：error



Explanation:

系統無法判斷正確的片段大小。

System action:

系統會停止檔案的移轉。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9524W

program-name：已在階段作業 session 檔案控點 = filehandle 記號 = token 舊 stubsize =
old-size 新 stubsize = new-size 上將 stubsize 調整為接受的值



Explanation:

應更正檔案的預先定義 stubsize，以容納 DMAPI 實作所強制的界限與捨入限制。 如果預先定義的 stubsize
值大於邏輯檔案大小，則空間管理也可以在移轉期間變更 stubsize。

System action:

空間管理繼續進行。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9525E

「程式名稱」：無法在階段作業 「階段作業」為檔案 handle = 「控點」建立片段檔，記號 = 「記號」。 原因：錯誤



Explanation:

在建立片段檔時發生錯誤。

System action:

中斷檔案的處理。

User response:

繼續執行一般作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9526E

program-name：無法開啟狀態檔 filename 來寫入。 原因：error



Explanation:

廣域或檔案系統狀態檔無法開啟。

System action:

停止處理程序。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9527E

program-name：無法寫入狀態檔 filename。 原因：error



Explanation:

空間管理無法寫入狀態檔。

System action:

停止處理程序。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9528W

program-name：無法從狀態檔 filename. 讀取。 檔案毀損，會重建。



Explanation:

空間管理無法從此狀態檔讀取。

System action:

停止處理程序。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9529W

program-name：無法取得檔案系統狀態檔的 handle



Explanation:

IBM Spectrum Protect 空間管理找不到儲存在廣域狀態檔中的檔案系統狀態檔的 handle。 如果空間管理正在查詢沒有加入
HSM 支援的檔案系統， 或者檔案系統狀態檔或廣域狀態檔已經損毀，就可能發生這種情況。

System action:

IBM Spectrum Protect 會視情況繼續或停止處理。

User response:

重試作業。如果問題持續發生，請確認檔案系統已裝載且已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9530W

「程式名稱」：無法移除整體狀態檔中的「檔案系統」項目。



Explanation:

dmiFSGlobalState 檔中的檔案系統登錄無法移除。 可能原因為：

*  沒有足夠的記憶體可以建立暫存檔案系統表格的暫存檔名稱。

*  沒有足夠的剩餘空間或 inode 可以建立暫存檔案系統表格。

*  無法開啟實際的或暫存檔案系統表格。

System action:

IBM Spectrum Protect 沒有從廣域狀態檔移除該登錄。

User response:

重試作業。如果問題持續發生，請確認檔案系統已裝載且已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9531E

program-name：無法建立 DM 階段作業：舊階段作業 = oldsession 階段作業資訊 = session-info。
原因：error



Explanation:

空間管理無法建立 DM 階段作業。

System action:

停止處理程序。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9532W

program-name：無法毀損階段作業 session。 原因：error



Explanation:

空間管理無法毀損 DM 階段作業。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9533W

program-name：無法取得所有階段作業。 原因：error



Explanation:

空間管理無法取得系統上的所有 DM 階段作業。

System action:

已停止處理程序。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9534W

program-name：找不到程式的現有 DMAPI 階段作業。 原因：error



Explanation:

Space Management 程式在系統上找不到之前使用的 DMAPI 階段作業

System action:

Space Management 程式將開啟新的 DMAPI 階段作業

User response:

如果可以建立新的 DMAPI 階段作業，則將繼續正常作業。 如果無法建立新的 DMAPI 階段作業，則會發出錯誤。

------------------------------------------------------------------------
ANS9535E

program-name：檔案控點無法從檔案描述子 file-descriptor 建立。 原因：error



Explanation:

空間管理無法建立檔案控點。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9536E

program-name：無法查詢階段作業 session 上的事件訊息。 原因：error



Explanation:

空間管理恢復服務無法識別是否從 NFS 常駐程式起始恢復要求。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

請驗證 NFS 常駐程式是否在是當地執行中，然後重試恢復作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9537E

程式名稱：儲存區 '儲存區' 對檔案系統 '檔案系統' 無效。



Explanation:

指定的檔案系統上沒有該名稱的儲存區。

System action:

所要求的作業停止。

User response:

請確定儲存區存在指定的檔案系統上。

------------------------------------------------------------------------
ANS9538W

program-name：DM 檔案屬性的要求 request 無法辨識



Explanation:

已發生無法處理的不明要求類型。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9539E

program-name：無法從檔案控點 = filehandle建立檔案系統控點。 原因：error



Explanation:

檔案系統控點無法從檔案控點建立。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

繼續正常作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9542E

program-name：無法針對檔案控點 = filehandle 記號 = token 旗標 = flag，在階段作業 session
上設定檔案屬性 原因：error



Explanation:

空間管理無法更新檔案屬性。

System action:

檔案的處理已岔斷。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請驗證檔案系統已裝載， 並已啟用 dmapi。 如果問題持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9543W

program-name：IBM Spectrum Protect 用戶端需要 blocks-num1 個可用檔案系統區塊，才能夠處理檔案系統
filesystem-name 上的 nospace 狀況，錯誤碼：error-num，原因：error-str。 目前有
blocks-num2 個區塊以及 block-size 個位元組的區塊大小可用。



Explanation:

用戶端無法取得檔案系統的狀態資訊，或檔案系統中沒有足夠的空間。 如果沒有檔案系統狀態資訊，訊息會報告零區塊。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

如果檔案系統中的空間不足，請釋放所需的空間，或增加檔案系統容量。 如果這是由於輸入輸出錯誤所造成的，請執行適當的檔案系統檢查（例如 fsck）。
然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9545E

program-name：無法取得 lockdirlockfile 的鎖定以繼續處理。



Explanation:

空間管理無法取得檔案的鎖定。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請重試作業。 如果問題持續發生，請重新啟動 HSM。 如果問題仍持續發生，請重新啟動系統。

------------------------------------------------------------------------
ANS9546E

因為虛擬機器上偵測到 Microsoft Active Directory 網域控制站，所以 IBM Spectrum Protect
無法執行即時還原。



Explanation:

虛擬機器包含 Microsoft Active Directory 網域控制站。 無法使用即時還原將其回復。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請使用一般還原來回復虛擬機器。

------------------------------------------------------------------------
ANS9548W

無法完成 inode：'inode number'，別名：'file name' 的遠端檔案存取。



Explanation:

空間管理無法完成遠端檔案存取。 此檔案可能已移轉到 IBM Spectrum Protect 移轉伺服器，而暫時無法使用。
此檔案可能是孤立片段。

System action:

處理程序會終止現行作業。

User response:

請檢查系統管理者是否已停用伺服器，然後重試作業。 若要檢查檔案是否為孤立片段，請對受影響的檔案系統執行 dsmreconcile。
附註：如果伺服器連線無法使用或「孤立」，或者在特定的移轉伺服器上找不到對應的檔案，則檔案別名可能顯示「無法使用」。

------------------------------------------------------------------------
ANS9550W

檔案恢復已停止。



Explanation:

因為被恢復的檔案會導致檔案系統耗盡空間，所以恢復停止。

System action:

處理程序會終止現行作業。

User response:

請增加檔案系統空間，或移除不需要的檔案，或等到空間管理依需求或臨界值移轉將檔案從檔案系統中都移轉完，或手動移轉檔案。 然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9551E

dsmmigrate 指令及回復參數的使用不正確。 未設定檔案清單。



Explanation:

未指定檔案清單。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確保您指定檔案清單。

------------------------------------------------------------------------
ANS9552E

program-name：無法將空間管理新增至 file-system；路徑包含非本端檔案系統。



Explanation:

試圖將空間管理新增至其路徑含有非本端元素的檔案系統。

System action:

已停止處理。

User response:

檔案系統必須完全在本端。

------------------------------------------------------------------------
ANS9554E

program-name：檔案系統 mountdir 的 command 原因：error



Explanation:

嘗試啟用或停用此檔案系統上的 xdsm api 功能失敗。 如果已嘗試啟用 HSM，則不會為此檔案系統啟用 HSM。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

檔案系統必須屬於 JFS2 類型，空間管理才能順利設定受管理的屬性。 請驗證此檔案系統屬於正確的類型。

------------------------------------------------------------------------
ANS9556E

磁碟上的 CTL 檔案數目 (磁碟上的 CTL 數目) 與期望值 (快取中的 CTL 數目) 不相符。



Explanation:

在 VCM lib 快取中計得的 CTL 檔案數目應該等於本端磁碟中的 CTL 檔案數目。

System action:

處理已中斷。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9576E

檔案系統中沒有足夠的空間可以建立 Meta 資料檔！至少需要 space 的空間！



Explanation:

在嘗試建立 Meta 資料檔時發生磁碟已滿錯誤。請移轉檔案系統中的部分檔案，以至少釋放 space kb。

System action:

處理程序停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9577E

發生異常狀況 "msg"！無法使用 Meta 檔！



Explanation:

發生內部錯誤。dsmsocut 無法使用 Meta 資料檔！

System action:

處理程序停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9578E

發生不明錯誤！



Explanation:

發生內部錯誤。dsmsocut 無法使用 Meta 資料檔！檔案已經被刪除。將建立新的 Meta 資料檔。

System action:

處理程序停止。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9590E

SOAP 錯誤資訊：message 失敗，原因：message



Explanation:

詳細的 SOAP 錯誤訊息是以 gSOAP 通訊模組建立，未提供所選擇的語言版本！

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請驗證您的系統並重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9591E

SOAP UDP 連線錯誤已發生！



Explanation:

SOAP 通訊系統發生 UDP 錯誤。 如需詳細資訊，請參閱錯誤日誌檔！

System action:

處理程序結束。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9592E

SOAP TCP 連線錯誤已發生！



Explanation:

SOAP 通訊系統發生 TCP 錯誤。 如需詳細資訊，請參閱錯誤日誌檔！

System action:

處理程序結束。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9593E

SOAP HTTP 通訊錯誤已發生！



Explanation:

SOAP 通訊系統發生 HTTP 錯誤。 如需詳細資訊，請參閱錯誤日誌檔！

System action:

處理程序結束。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9594E

內部 SOAP 錯誤已發生！



Explanation:

SOAP 通訊系統發生內部錯誤。 如需詳細資訊，請參閱錯誤日誌檔！

System action:

處理程序結束。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9595E

SOAP 通訊系統記憶體不足！



Explanation:

SOAP 通訊系統發生記憶體錯誤。 如需詳細資訊，請參閱錯誤日誌檔！

System action:

處理程序結束。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9596E

SOAP 通訊已非預期結束！



Explanation:

SOAP 通訊系統發生 EOF 錯誤。 如需詳細資訊，請參閱錯誤日誌檔！

System action:

處理程序結束。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9613E

program-name：filesystem 並不支援 stubsize 個位元組的片段檔大小。



Explanation:

給定的片段檔大小值不是檔案系統區塊大小的倍數，因此無法支援。

System action:

程式中止作業。

User response:

請使用正確的片段檔大小。

------------------------------------------------------------------------
ANS9616E

program-name：無法取得 file-system-name 上的 migrated-file-alias 移轉資訊



Explanation:

空間管理無法使用系統 DMAPI 功能，來存取指定的檔案系統物件。 如果檔案系統未啟用 DMAPI
支援，或檔案系統中存在不一致，可能會發生此狀況。 此訊息之前通常有其他訊息，這些訊息包含關於錯誤的更詳細資訊。

System action:

檔案的處理已岔斷。 繼續處理下一個檔案。

User response:

請檢閱 dsmerror.log，以取得之前的訊息，其可能包含關於錯誤的更詳細資訊。 驗證檔案系統是一致的，且已裝載並已啟用 DMAPI 支援。
然後，再重試該作業。 如果問題持續發生，請聯絡 IBM 技術支援人員，以取得進一步的協助。

------------------------------------------------------------------------
ANS9618W

HSM 受管理檔案系統的裝載點已從 'old mount point' 變更為 'new mount point'。



Explanation:

已接收不同裝載點上 HSM 受管理檔案系統的裝載事件。

System action:

dsmrecalld 主要處理程序將繼續裝載 HSM 受管理檔案系統。

User response:

請確保已根據新的 HSM 受管理檔案系統裝載點相應地重新命名 IBM Spectrum Protect 伺服器上的 HSM 檔案空間。
否則，後續的核對工作會將所有之前已移轉的檔案（如果有的話）報告為孤立檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS9645W

vApps 備份作業已完成。 但是，一或多個 vApp 備份失敗。



Explanation:

一些 vApp 備份成功，但是一些備份失敗。 作業視為成功。

System action:

備份作業已順利完成。

User response:

請檢查主控台輸出與錯誤日誌，以取得備份失敗的原因相關資訊。 請更正所有問題，並再次嘗試備份失敗的 vApp。

------------------------------------------------------------------------
ANS9669W

程式名稱：檔案系統 CFI 超出範圍。



Explanation:

IBM Spectrum Protect CFI 在指定的檔案系統上超出範圍。 在檔案系統掃描期間，scout 常駐程式無法將新的檔案項目插入
CFI。 因此，其可能未提供足夠的候選項來進行下一次自動移轉。

System action:

繼續執行處理程序。

User response:

請重新考量檔案系統的 MAXFILES 選項設定。 CFI 大小可能應該透過 'dsmmigfs update /fs -MAXFiles=n'
指令來增加。

------------------------------------------------------------------------
ANS9674W

無法擷取一個以上的必要 vApps。



Explanation:

不能擷取給定規格需要的所有 vApp。 這可能是 vCD vApp 定義變更或所提供 vApp 規格中的使用者錯誤造成的。

System action:

作業將會繼續，因為仍然有現有項目需要處理。

User response:

請檢查提供的 vApp 規格，以確保規格符合現有配置。 請更正所有問題，然後再次嘗試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9733E

併入-排除清單排除了「檔名」檔。



Explanation:

您試著備份的「檔名」檔被指定排除於備份之外。

System action:

IBM Spectrum Protect 未備份該檔案。

User response:

使用「併入」選項指定該檔案，然後重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9778E

選項檔中已偵測到錯誤：'' 您要 IBM Spectrum Protect 註銷有錯誤的程式行後再繼續嗎？



Explanation:

讀取選項檔時發現無效的選項或選項值。

System action:

顯示此訊息。 進一步的動作視您的回應而定。

User response:

按一下 "Yes" 以容許處理程序將無效的程式行轉成註解。 如果按一下 "No"，則會立即結束。

------------------------------------------------------------------------
ANS9779E

無法開啟選項檔案 '' 以進行寫入。



Explanation:

嘗試開啟選項檔案進行寫入以更新它時發生錯誤。

System action:

程式結束。

User response:

請檢查檔案及目錄存取許可權，或手動更正選項檔中的無效項目。

------------------------------------------------------------------------
ANS9780I

vCenter 沒有 NSX-T 設定，無法還原虛擬機器 NIC。 請使用 VMDEFAULTNETWORK 選項來定義網路以建立 NIC。



Explanation:

虛擬機器 NIC 已定義為不透明的 NSX-T 裝置，在還原即將使用的虛擬機器位置內找不到 NSX-T。

System action:

可以還原虛擬機器，但無法還原 NIC。

User response:

還原虛擬機器之後，可以新增 NIC 卡。

------------------------------------------------------------------------
ANS9782S

所選取的備份集是由較新的備份伺服器版本所產生， 而這個用戶端並不支援新的備份集版本； 這個用戶端版本無法還原備份集資料。



Explanation:

您嘗試還原的備份集是由具有不同功能層次的較新伺服器所產生的。 您使用的用戶端無法辨識這個較新的格式，所以無法從備份集來還原資料。

System action:

已停止處理。

User response:

請以和用來產生備份集的伺服器相同或更高層次的用戶端來還原備份集。

------------------------------------------------------------------------
ANS9806W

此檔案系統類型不受支援。



Explanation:

此檔案系統不是受空間管理支援的類型。

System action:

無法將空間管理新增至檔案系統。

User response:

HSM 用戶端與指定的檔案系統類型之間有不符。 如果此檔案系統類型與想要的一致，則請安裝支援它的 HSM 用戶端，然後再重試該作業。
一次只能安裝一個 HSM 用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS9807W

指定的備份集檔案不包含所指定節點名稱的「檔案」類型的備份集。



Explanation:

本端備份集支援僅限於包含檔案資料的備份集；本端不支援影像備份集。指定的備份集不包含具有所指定節點名稱的檔案資料的備份集。

System action:

處理程序已停止。

User response:

指定不同的備份集檔案以從備份集還原檔案資料。若要從備份集還原映像檔，請從 IBM Spectrum Protect 伺服器存取備份集。

------------------------------------------------------------------------
ANS9827W

存取「恢復」常駐程式鎖定檔時發生錯誤：file name。



Explanation:

存取恢復常駐程式鎖定檔時發生問題。

System action:

無法判斷恢復常駐程式是否正在執行。 因為需要恢復常駐程式才能執行檔案恢復，所以此恢復失敗。

User response:

請洽詢系統管理者。 恢復處理程序需要對 /etc/adsm/SpaceMan/dsmrecalld.pid 檔案具有讀取權。

------------------------------------------------------------------------
ANS9828W

移轉作業已跳過檔案 file-name：檔案 AFM 未快取或已修改過。



Explanation:

如果是使用 GPFS 作用中檔案管理，則檔案可能未快取或已修改過。 未快取（快取中沒有任何檔案資料。存取會造成從起始目錄抄寫）
已修改過（快取中的檔案資料已變更。起始目錄中不具有有效的抄寫）

System action:

檔案已跳過處理。

User response:

未快取（將檔案從起始目錄提取到快取，並重新執行處理程序） 已修改過（將檔案從快取抄寫至起始目錄，並重新執行處理程序）

------------------------------------------------------------------------
ANS9829W

恢復常駐程式未在執行中。



Explanation:

恢復常駐程式未在執行中。

System action:

IBM Spectrum Protect 恢復失敗。

User response:

請要求系統管理者發出 dsmrecalld 指令來啟動恢復常駐程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9842E

監看常駐程式未適當執行。



Explanation:

監看常駐程式未在執行中、沒有 dmapi 階段作業或未連接至群組服務。

System action:

IBM Spectrum Protect 動作失敗。

User response:

請要求系統管理者檢查 GPFS（群組服務），然後再發出 dsmwatchd 指令來重新啟動監看常駐程式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9845E

空間管理動作結束。



Explanation:

所要求的空間管理作業已結束，因為監看常駐程式未適當運作。

System action:

處理結束。

User response:

請尋找之前的訊息。

------------------------------------------------------------------------
ANS9849W

無法展開本端備份集；本端僅支援完整備份集還原。



Explanation:

無法展開本端備份集，來顯示磁區、目錄及檔案。本端備份集僅支援完整備份集還原。

System action:

處理程序已停止。

User response:

若要從備份集還原特定的磁區、目錄及檔案，請從 IBM Spectrum Protect 伺服器還原備份集。

------------------------------------------------------------------------
ANS9850E

磁帶讀取錯誤；最大區塊大小是 blocksize。試圖讀取區塊大小 blocksize。請執行 dsmmaxsg 來更新允許的 scsi
驅動程式最大區塊大小，然後重試作業。



Explanation:

試圖讀取位於指定的區塊大小之磁帶失敗；顯示 Scsi 驅動程式允許的最大區塊大小。

System action:

已停止處理。

User response:

如果最大區塊大小小於作業使用的區塊大小，請執行 dsmmaxsg 公用程式來更新 scsi 驅動程式允許的最大區塊大小，然後重試作業。
如果最大區塊大小大於或等於使用的區塊大小，請驗證磁帶是否正確安裝且正常運作，然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9857W

還原的 HSM for Windows Stub 檔可能是孤立檔案：stub file name



Explanation:

還原的 Stub 檔可能無法在 HSM 用戶端保存檔中存取，因此無法回復。

System action:

Stub 檔已還原。

User response:

請檢查 Stub 檔是否可存取。

------------------------------------------------------------------------
ANS9858E

未執行備份保存作業。備份保存作業會涉及使用 HSM for Windows 用戶端來移轉的 Stub 檔。安裝的 HSM for Windows
用戶端 version.release.level 版與安裝的備份保存用戶端 version.release.level 版不相容。



Explanation:

備份保存用戶端使用 HSM for Windows 用戶端來執行涉及所移轉檔案的備份保存作業。HSM for Windows
用戶端及備份保存用戶端必須處於相同的 PTF 層次。

System action:

未對任何檔案執行備份保存作業。未處理已移轉的檔案及常駐檔案。

User response:

請解除安裝現行 HSM for Windows 用戶端，並安裝 PTF 層次與備份保存用戶端相同的 HSM for Windows 用戶端。

------------------------------------------------------------------------
ANS9890W

program-name：該節點已擁有檔案系統 filesystem。



Explanation:

該節點已擁有檔案系統。

System action:

無。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9891E

無法驗證 Linux 裝載 Proxy 節點的版本檔案。 常見的原因是 Linux 發行套件不受支援。



Explanation:

IBM Spectrum Protect 會檢查裝載 Proxy 節點上的 Linux 版本檔案，以判斷裝載 Proxy 節點是否在支援的
Linux 發行套件上執行。 可能是找不到支援的 Linux 發行套件版本檔案，或者是無法驗證版本檔案的內容。

System action:

作業停止。

User response:

請檢查已安裝的 IBM Spectrum Protect 版本的產品需求，以確保該 Linux 發行套件支援用作裝載 Proxy 節點。

------------------------------------------------------------------------
ANS9892E

在本端儲存庫中找不到 Snapshot。



Explanation:

在本端儲存庫中找不到所要求的磁區 Snapshot。

System action:

處理程序已停止。

User response:

請確定以適當的節點名稱及/或伺服器位址發出此作業。在非叢集環境中，從具有預期主機名稱的不同主機執行此作業。重試此作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9895W

檔案系統 file system 中的空間管理不在作用中。



Explanation:

您嘗試在其空間管理不在作用中的檔案系統中選取檔案。

System action:

處理程序繼續執行正常作業。

User response:

請重新啟動該檔案系統的空間管理，然後再繼續選取檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS9910E

以錯誤順序傳送了用來備份訪客 vm name 的資料串流。 無法繼續執行備份。



Explanation:

備份驗證系統偵測到虛擬機器的資料串流以錯誤順序傳送給了伺服器。 備份已結束以防止資料流失。

System action:

此虛擬機器的備份作業會結束。

User response:

請重試該備份。 如果錯誤持續存在，請聯絡「IBM 軟體支援中心」。

------------------------------------------------------------------------
ANS9911E

備份驗證系統偵測到在備份虛擬機器 vm_name 期間未傳送部分資料。 備份已中止。



Explanation:

備份驗證系統偵測到其中一個物件上傳送至伺服器的部分資料遺漏。 備份已中止以防止資料流失。

System action:

虛擬機器的備份作業會結束。

User response:

請重試該備份。 如果錯誤持續存在，請聯絡「IBM 軟體支援中心」。

------------------------------------------------------------------------
ANS9912E

試圖建立 VMware vSphere 虛擬磁區 (VVol) 物件時發生錯誤。 原因可能是因為虛擬機器與資料儲存庫不兼容，或可用儲存空間不足。



Explanation:

試圖在 VVol 資料儲存庫中建立物件時發生錯誤。

System action:

作業失敗。

User response:

請指定不同的目的地資料儲存庫，然後再重試該作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9913W

使用 SAN 傳輸模式的 VM 備份作業失敗。



Explanation:

通常當指定 SAN 傳輸模式的資料移轉裝置對於 VMware 資料儲存庫沒有 SAN 存取權時，就會發生此問題。

System action:

作業失敗。

User response:

請指定不同的傳輸模式，然後再重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9914W

VM 備份作業可能會失敗，因為 vVol 資料儲存庫不支援 SAN 傳輸模式。



Explanation:

資料移轉裝置指定 SAN 傳輸模式。在包含 VMware Virtual Volume (Vvol) 資料儲存庫的環境中不支援此傳輸模式。

System action:

作業失敗。

User response:

請指定不同的傳輸模式，然後再重試一次。

------------------------------------------------------------------------
ANS9915E

訪客 vm name 在前一個備份中遺失預期的資料檔。繼續根據 VMVERIFYAction 選項的設定，來執行備份作業。



Explanation:

執行驗證作業期間，在伺服器上找到的資料檔不足，無法符合控制檔的需求。

System action:

繼續根據 VMVERIFYIFAction 選項的設定，來執行此 VM 的備份作業。

User response:

對此虛擬機器執行完整 VM 備份。 或者，指定 VMVERIFYAction 選項來強制進行完整 VM 備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS9916I

VMCUSER 沒有一個以上必要 vSphere 專用權來在此作業相關的 vSphere 中建立/更新/取消「作業」。作業將繼續。



Explanation:

VMCUSER 沒有一個以上必要 vSphere
專用權來建立/更新/取消此作業相關的「作業」。這只是參考資訊，且不會影響「備份」/「還原」作業。

System action:

與此「作業」相關的作業可能由於遺漏專用權而未顯示在「vSphere 用戶端」中。作業將繼續。

User response:

「vSphere 作業」提供 IBM Spectrum Protect 起始之 VM
備份/還原作業的其他相關資訊，其中包括處理程序，以及從「vSphere 用戶端」取消這些作業的能力。請參閱 'IBM IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments: Data Protection for VMware User's
Guide' 的 'VMware vCenter Server user privilege requirements' 小節。

------------------------------------------------------------------------
ANS9917E

對應於 VM 名稱 預期控制檔的大小估計值不相符。



Explanation:

執行驗證作業期間，在伺服器上找到的控制檔，與一或多個磁碟上資料檔案的預期大小估計值不符。

System action:

繼續根據 VMVERIFYIFAction 選項的設定，來執行此 VM 的備份作業。

User response:

對此虛擬機器執行完整 VM 備份。 或者，指定 VMVERIFYAction 選項來強制進行完整 VM 備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS9918E

無法開啟 file-system 的移轉候選項清單。



Explanation:

無法存取指定檔案系統的移轉候選清單。

System action:

系統繼續執行正常作業。

User response:

選取「確定」返回。

------------------------------------------------------------------------
ANS9919E

找不到 vm 名稱 的預期控制檔。



Explanation:

在驗證作業期間，在伺服器上找到的控制檔數目未符合一個以上磁碟的預期數量。

System action:

這個 VM 的備份作業根據 VMVERIFYIFAction 選項繼續。

User response:

請對這個虛擬機器執行完整 VM 備份，或者指定 VMVERIFYAction 選項以強制完整 VM 備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS9920W

強制對 vm 名稱 執行完整 VM 備份。



Explanation:

在驗證作業期間，在伺服器上找到的控制檔數目未符合一個以上磁碟的預期數量。因此，執行完整 VM 備份。

System action:

這個 VM 的備份作業是完整備份，而不是增量備份。

User response:

請確保 VERIFYIFAction 選項設為想要的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS9921E

虛擬機器磁碟 vm name (disk label) 驗證檢查失敗 (size on disk/ ctl size)。 如果磁碟位於 NFS
資料儲存庫中，並且磁碟大小最近進行了變更，或該磁碟已從非 NFS 資料儲存庫移至 NFS 資料儲存庫，則預期驗證會失敗，將需要完整備份。



Explanation:

在驗證作業期間，在伺服器上找到的控制檔數目不符合這個磁碟的預期數目。 對於 NFS 資料儲存庫中的磁碟：原因在於 VMware
如何處理磁碟大小變更，而由於「變更區塊追蹤 (CBT)」QueryChangedDiskAreas API 不支援變更 ID
"*"，備份作業無法判定是磁碟大小發生了變更、磁碟已移至 NFS 資料儲存庫，還是發生了一些其他錯誤。

System action:

這個 VM 的備份作業根據 VMVERIFYIFAction 選項繼續。

User response:

請對這個虛擬機器執行完整 VM 備份，或者指定 VMVERIFYIFAction 選項以強制完整 VM 備份。

------------------------------------------------------------------------
ANS9922I

已針對 vm name 啟用 VMVERIFYIFLatest（動作：type）。



Explanation:

這個 VM 作業會驗證先前備份中的控制檔，以確保所有預期檔案都位於伺服器上。

System action:

作業基於 VMVERIFYIFAction 選項的值繼續。

User response:

請確保 VERIFYIFAction 選項設為想要的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS9923W

正在強制進行 VM 名稱 的完整備份。



Explanation:

MBLK 的 MAX（最大）容量不足以用來對磁碟進行增量備份。 將執行完整備份。

System action:

此 VM 的備份作業是完整備份，而不是增量備份。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9924W

由於增加了磁碟容量，將執行 vm name 虛擬機器的完整備份。



Explanation:

自前次備份之後，已增加虛擬機器的磁碟容量。 將執行完整備份並重設 Changed Block Tracking (CBT)。

System action:

此虛擬機器的備份作業是完整備份而不是增量備份。

User response:

不需要動作。

------------------------------------------------------------------------
ANS9950W

無法為使用外部後端移轉的檔案設定多媒體串流及局部恢復模式。



Explanation:

在此模式下，檔案不支援多媒體串流或局部恢復模式。

System action:

作業已中斷。

User response:

特殊恢復模式僅適用於使用 IBM Spectrum Protect 伺服器作為後端移轉的檔案。

------------------------------------------------------------------------
ANS9951I

已移轉檔案 檔名。



Explanation:

您嘗試移轉一個已經移轉的檔案。 請注意，如果此檔案與另一個已移轉的檔案之間有固定鏈結，則您會看到此訊息。

System action:

跳過此檔案。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9958E

檔案 'file-namefile-namefile-name 尚未達到移轉的經歷時間。 已跳過檔案。



Explanation:

此檔案無法移轉，因為它尚未達到移轉的經歷時間。

System action:

檔案處於常駐狀態。

User response:

適用於移轉之檔案的最短經歷時間為兩分鐘。 請在兩分鐘之後重試移轉作業，或者使用處理選項 HSMENABLEIMMediatemigrate
YES 來強制移轉。

------------------------------------------------------------------------
ANS9959W

IBM Spectrum Protect 接收器接收到非嚴重的網路錯誤 錯誤碼，IBM Spectrum Protect 回覆碼： 回覆碼。



Explanation:

接聽入埠連線時發生通訊問題，但 IBM Spectrum Protect 接收器繼續執行。

System action:

處理程序會繼續執行。

User response:

不必採取進一步的動作，可放心地忽略它。

------------------------------------------------------------------------
ANS9984W

找不到 PFR 外掛程式庫。



Explanation:

PFR 外掛程式庫應該在安裝用戶端時就已安裝好，但是卻找不到它。

System action:

未執行所選的作業。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9987W

尚未為 完整檔名 設定局部恢復



Explanation:

尚未為指定的檔案設定局部恢復。

System action:

尚未為指定的檔案執行恢復。 處理程序已停止。

User response:

在檔案上設定局部恢復模式（"dsmattr -recallmode=partialrecall" 指令），然後重試作業。

------------------------------------------------------------------------
ANS9989W

在 檔名 的第 行號 行，以 INCLUDE 陳述式所指定的管理類別 mcName 不存在。



Explanation:

在伺服器上已指派給您的原則集裡，找不到 檔名 檔案中以 INCLUDE 陳述式所指名的管理類別。

System action:

物件會連結至預設管理類別。

User response:

*  請更新 INCLUDE 陳述式來指定有效的管理類別。

*  請定義 INCLUDE 陳述式所指定的管理類別（如果想要有此名稱的管理類別）。

*  請驗證節點位於正確的原則網域（可能是不慎將節點放在錯誤的原則網域，而正確的網域中才有此管理類別）。

*  如果已不需要將檔案連結至管理類別，請移除 INCLUDE 陳述式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9990W

在用戶端選項集裡，INCLUDE 陳述式所指定的 管理類別 mcName 不存在。



Explanation:

在伺服器上已指派給您的原則集裡，找不到用戶端選項檔中以 INCLUDE 陳述式所指名的管理類別。

System action:

物件會連結至預設管理類別。

User response:

*  請更新 INCLUDE 陳述式來指定有效的管理類別。

*  請定義 INCLUDE 陳述式所指定的管理類別（如果想要有此名稱的管理類別）。

*  請驗證節點位於正確的原則網域（可能是不慎將節點放在錯誤的原則網域，而正確的網域中才有此管理類別）。

*  如果已不需要將檔案連結至管理類別，請移除 INCLUDE 陳述式。

------------------------------------------------------------------------
ANS9992E

在執行此作業之前，必須設定下列選項：VMCHOST 或 VMCUSER。



Explanation:

選項檔案中遺失 VMCHOST 或 VMCUSER。

System action:

在未設定選項的情況下，作業無法繼續。

User response:

手動編輯選項檔案，或使用喜好設定編輯器來設定這些選項。

------------------------------------------------------------------------
ANS9993E

不能置換選項。



Explanation:

處理程序不能置換選項。

System action:

未處理此指令。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9994W

發生逾時，無法取得回應訊息。



Explanation:

在取得回應訊息之前逾時。 選項置換可能順利完成。

System action:

指令已處理。

User response:

無。

------------------------------------------------------------------------
ANS9995W

VMMAXBACKUPSESSIONS 選項的值為 'ivmMaxBackupSessions'。 此值必須大於或等於
VMMAXPARALLEL 選項 'ivmMaxParallel' 的值。該值將設為 VMMAXPARALLEL 選項的值。



Explanation:

VMMAXBACKUPSESSIONS 選項指定的伺服器階段作業數必須等於或大於 VMMAXPARALLEL 選項指定的虛擬機器數。

System action:

繼續執行作業。

User response:

將 VMMAXBACKUPSESSIONS 選項的值設為大於或等於 VMMAXPARALLEL 選項的值。

------------------------------------------------------------------------
ANS9996W

節點已超出容許的磁帶裝載上限。 不會針對 'vm-name' 新增任何階段作業。



Explanation:

節點已超出容許的磁帶裝載上限。 不會針對備份 VM 新增任何階段作業。

System action:

備份作業繼續進行。

User response:

在伺服器上使用 UPDATE NODE 指令的 MAXNUMMP 參數來增加此節點容許的磁帶裝載數。

------------------------------------------------------------------------
ANS9997W

dsmwatchd 常駐程式無法登錄失效接手模式 'failover-mode'，節點 ID 為 'node-ID'。



Explanation:

dsmwatchd 常駐程式無法在提及的節點上登錄相應的 HSM 失效接手回呼。

System action:

dsmwatchd 作業繼續，但不提供 HSM 失效接手支援。

User response:

若要登錄 HSM 失效接手回呼，請在受影響的節點上重新啟動 dsmwatchd 重新啟動： - 在 AIX 上：執行 "kill -15
dsmwatchd_pid" 指令； - 在 Linux 上：執行 "systemctl restart hsm" 指令。

------------------------------------------------------------------------
ANS9998W

移轉 'file-name' 檔案期間，DMAPI dm_punch_hole() 函數無法捨棄本端檔案資料區塊。



Explanation:

移轉作業成功，但是由於 DMAPI dm_punch_hole() 函數問題，它無法捨棄檔案本端檔案資料區塊。
因此，在此類移轉期間，檔案系統佔用不會變更。

System action:

移轉作業繼續執行。

User response:

若要重新建立檔案摘要，請執行後續的一般恢復作業，然後還有一個移轉作業。 如果無法判定或解決此訊息的原因，請聯絡您的支援代表。

------------------------------------------------------------------------
ANS9999E

():



Explanation:

這個訊息帶有和從屬站處理或演算法相關的診斷文字。 這個資訊是用來報告處理程序的異常狀況，以及其他發生在 IBM Spectrum Protect
從屬站中的非標準狀況。 （元件）、（程式碼）和（文字）會依訊息和從屬站處理產生的原因，或發出訊息的演算法而有所不同。

System action:

從屬站處理會依產生這個訊息的原因，來決定可能會或是不會繼續執行。

User response:

檢查在這個訊息之前以及/或之後可能已顯示的錯誤訊息，並且可能的話，請更正任何問題。 若無法判斷或解決這個訊息產生的原因，請聯絡客戶服務代表。
若您聯絡客戶服務代表，則應該會報告這個訊息全部的文字。
