
Ajuda da linha de comandos do HSM UNIX



Índice


1.0 O que há de novo para a versão 8.1.13
2.0 Referência de comando do cliente HSM
  2.1 Formatos de Opção Padrão
  2.2 Ajuda para comandos
  2.3 Exibindo Informações de Arquivo e Sistema de Arquivos
  2.4 Códigos de Retorno do Cliente
  2.5 Resumo de Comando do HSM
  2.6 dmkilld
  2.7 dsmattr
  2.8 dsmautomig
  2.9 dsmdf
  2.10 dsmdu
  2.11 dsmls
  2.12 dsmmigfs add e update
  2.13 dsmmigfs addmultiserver, querymultiserver e removemultiserver
  2.14 dsmmigfs control
  2.15 dsmmigfs deactivate, reactivate e remove
  2.16 dsmmigfs globaldeactivate e globalreactivate
  2.17 dsmmigfs help
  2.18 dsmmigfs query
  2.19 dsmmigfs rollback
  2.20 dsmmigfs enablefailover, e disablefailover
  2.21 dsmmigfs stop, start e restart
  2.22 dsmmigfs takeover
  2.23 dsmmighelp
  2.24 dsmmigquery
    2.24.1 Opções Compartilhadas do Comando dsmmigquery do HSM e do
    Cliente de Backup-Archive
  2.25 dsmmigrate
  2.26 dsmmigundelete
  2.27 dsmmonitord
  2.28 dsmq
  2.29 dsmrecall
  2.30 dsmrecalld
  2.31 dsmreconcile
  2.32 dsmrm
  2.33 dsmscoutd
  2.34 dsmsetpw
  2.35 dsmwatchd
3.0 Referência dos arquivos de opções
  3.1 afmskipuncachedfiles
  3.2 candidatesinterval
  3.3 checkfororphans
  3.4 checkthresholds
  3.5 COMPRESSION
  3.6 defaultserver
  3.7 errorlogname
  3.8 errorprog
  3.9 hsmdisableautomigdaemons
  3.10 hsmdistributedrecall
  3.11 hsmenableimmediatemigrate
  3.12 hsmeventdestroy
  3.13 hsmextobjidattr
  3.14 hsmgroupedmigrate
  3.15 hsmlogeventflags
  3.16 hsmlogmax
  3.17 hsmlogname
  3.18 hsmlogretention
  3.19 hsmlogsampleinterval
  3.20 hsmmaxrecalltapedrives
  3.21 hsmmigzeroblockfiles
  3.22 hsmmultiserver
  3.23 hsmoptimizedrecallonly
  3.24 hsmrecallbufferalignment
  3.25 hsmrecallbuffersize
  3.26 hsmrpcport
  3.27 INCLEXCL
  3.28 maxcandprocs
  3.29 maxmigrators
  3.30 maxrecalldaemons
  3.31 maxthresholdproc
  3.32 migfileexpiration
  3.33 migrateserver
  3.34 minmigfilesize
  3.35 minrecalldaemons
  3.36 reconcileinterval
  3.37 restoremigstate
  3.38 skipmigrated
4.0 Exibir uma Mensagem


1.0 O que há de novo para a versão 8.1.13


Conheça novos recursos e atualizações para IBM Spectrum Protect for
Space Management 8.1.13.

Tabela 1. Novos recursos e atualizações e suas liberações associadas do
IBM Spectrum Protect for Space Management

+---------+-----------------------------------------------------------+
| Liberaç | Novos recursos e atualizações                             |
| ão      |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.13  | Atualizações de manutenção                                |
|         |                                                           |
|         |  Atualizações para APARs e outras atualizações menores    |
|         | são fornecidas.                                           |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.11  | Comando dsmreconcile aprimorado                           |
|         |                                                           |
|         |  O comando dsmreconcile foi aprimorado e agora você       |
|         | executa a reconciliação em qualquer nó do HSM para        |
|         | suportar grandes ambientes com diversos servidores. Para  |
|         | obter mais informações, consulte dsmreconcile.            |
|         |                                                           |
|         | Atualizações de manutenção                                |
|         |                                                           |
|         |  Atualizações para APARs e outras atualizações menores    |
|         | são fornecidas.                                           |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.10  | Nova opção do HSM                                         |
|         |                                                           |
|         |  Com esta liberação e a nova opção do                     |
|         | hsmoptimizedrecallonly , é possível gerenciar como o      |
|         | cliente de gerenciamento de espaço manipula processos de  |
|         | rechamada não otimizados.                                 |
|         |                                                           |
|         | Verificação de assinatura do GSKit                        |
|         |                                                           |
|         |  Com esta liberação, agora é possível verificar a         |
|         | assinatura do GSKit do pacote rpm antes da instalação.    |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.9   | Verificação de assinatura                                 |
|         |                                                           |
|         |  Com esta versão, agora é possível verificar a assinatura |
|         | do pacote do cliente de gerenciamento de espaço antes da  |
|         | instalação.                                               |
|         |                                                           |
|         | Atualizações de manutenção                                |
|         |                                                           |
|         |  Atualizações para APARs e outras atualizações menores    |
|         | são fornecidas.                                           |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.7   | Novas Opções de HSM                                       |
|         |                                                           |
|         |  Com esta liberação e a nova opção hsmrpcport , é         |
|         | possível controlar qual porta é usada para distribuir as  |
|         | rechamadas entre os nós clientes do HSM . Isso também     |
|         | permite configurar a comunicação do HSM através de um     |
|         | firewall.                                                 |
|         |                                                           |
|         |  Além disso, as novas opções hsmrecallbufferalignment e   |
|         | hsmrecallbuffersize foram incluídas para controlar a      |
|         | manipulação de buffers para rechamada de arquivos e para  |
|         | aumentar o desempenho.                                    |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.4   | Nova plataforma do cliente                                |
|         |                                                           |
|         |  Com esta liberação, o IBM Spectrum Protect for Space     |
|         | Management contém uma nova plataforma do cliente ( UNIX   |
|         | HSM) chamada Linux on Power Systems Little Endian.        |
|         |                                                           |
|         |  O comando dsmmigundelete agora suporta o parâmetro       |
|         | FILELIST=file_path , que coleta informações para as       |
|         | operações baseadas em lista de arquivos. Como             |
|         | alternativa, é possível usar o script dsmmigundelete.pl   |
|         | para consultar as informações. Para obter mais detalhes,  |
|         | consulte dsmmigundelete .                                 |
|         |                                                           |
|         |  Além disso, a opção hsmextobjidattr mudou seu valor      |
|         | padrão de No para Yes . Para obter uma descrição dessa    |
|         | opção, consulte hsmextobjidattr.                          |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.2   | Comando dsmmigfs atualizado para incluir um novo          |
|         | parâmetro de controle e uma nova opção inlinecopymode     |
|         |                                                           |
|         |  Com esta liberação, o comando IBM Spectrum Protect for   |
|         | Space Management dsmmigfs foi atualizado para incluir um  |
|         | novo parâmetro de controle . Esse parâmetro é usado para  |
|         | mudar dinamicamente as opções da cliente de gerenciamento |
|         | de espaço que são aplicadas a partir da execução dos      |
|         | daemons de gerenciamento de espaço.                       |
|         |                                                           |
|         |  Além disso, o comando dsmmigfs é atualizado para incluir |
|         | uma nova opção inlinecopymode com o parâmetro update .    |
|         | Essa opção especifica como uma operação de backup         |
|         | manipula um arquivo migrado e se aplicará somente se as   |
|         | operações de backup forem processadas em arquivos         |
|         | migrados.                                                 |
|         |                                                           |
|         |  Para obter uma descrição desse comando, parâmetro e      |
|         | opção, consulte dsmmigfs control,dsmmigfs add e update ,  |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.0   | O AIX JFS2 não é mais suportado                           |
|         |                                                           |
|         |  Com esta liberação, o IBM Spectrum Protect for Space     |
|         | Management não é mais suportado no AIX Enhanced Journaled |
|         | File System (JFS2) sistems.                               |
|         |                                                           |
|         |  O cliente de gerenciamento de espaço continua a ser      |
|         | suportado nos sistemas AIX General Parallel File Systems  |
|         | ( GPFS ) e Linux General Parallel File System ( GPFS ).   |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+


2.0 Referência de comando do cliente HSM


É possível usar comandos para executar todas as tarefas HSM. É
necessário usar a sintaxe e o formato corretos ao inserir comandos.

Quando emitir comandos e opções, siga estas regras:

*  Não preceda comandos HSM com dsmc. Cada comandocliente de
   gerenciamento de espaço é um comando executável separadamente.

*  Insira o nome completo do comando em letras minúsculas. Você não pode
   utilizar letras maiúsculas ou uma abreviação para um nome de comando.

*  Não pare nenhum processo HSM com o comando kill -9.

*  Utilize os seguintes caracteres curinga em especificações de
   arquivos, diretórios ou sistemas de arquivos. O shell em que você
   está executando corresponde e expande caracteres curinga.

   *
            Correspondente a zero ou mais caracteres
   ?
            Correspondente a qualquer caractere único

*  Insira os caracteres em um comando em uma sequência contínua sem
   pressionar a tecla Return. É possível digitar até 256 caracteres na
   linha de comandos.


2.1 Formatos de Opção Padrão


É possível especificar opções em alguns comandos. É necessário usar um
formato padrão para especificar todas as opções.

Siga estas orientações ao usar uma opção:

*  Letras maiúsculas em cada descrição de opção indicam a abreviação
   mínima de uma opção. Digite o nome completo da opção ou uma
   abreviação do nome.

*  Emita opções em qualquer combinação de letras maiúsculas ou
   minúsculas. As opções não fazem distinção entre maiúsculas e
   minúsculas.

*  Preceda cada opção com um hífen (-). Por exemplo:

     dsmmigquery -mgmtclass -detail /home

*  Separe cada opção com um espaço em branco.

*  Emita mais de uma opção em um comando em qualquer ordem antes ou após
   a especificação de um arquivo, diretório ou sistema de arquivos.

*  Se a opção definir um valor, separe o nome da opção a partir do valor
   com um sinal de igual (=). Por exemplo:

   dsmmigfs update -ht=90 /home

A tabela fornece exemplos de opções que não definem um valor.

Tabela 2. Exemplos do Formato da Opção: Opções sem Valores

+---------------------------------------------------------------------+
| Comando                                                             |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigrate -recursive -detail /home/user1/file1                     |
| dsmmigrate -rec -det /home/user1/file1                              |
| dsmmigrate -r -d /home/user1/file1                                  |
| dsmmigrate /home/user1/file1 -r -d                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

A tabela fornece exemplos de opções quando um valor é definido.

Tabela 3. Exemplos do Formato da Opção: Opções com Valores

+---------------------------------------------------------------------+
| Comando                                                             |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigfs update -hthreshold=90 -lthreshold=20 /home                 |
| dsmmigfs update -hthresh=90 -lthreshold=20 /home                    |
| dsmmigfs update -ht=90 -l=20 /home                                  |
| dsmmigfs update /home -ht=90 -l=20                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

Na versão 6.4 e posterior, a opção optionformat não é suportada. O
formato de opção curto não é suportado. É necessário especificar todas
as opções com o formato de opção padrão.


2.2 Ajuda para comandos


Use a opção help para exibir ajuda para cada comando da linha de
comandos ou use o comando dsmmighelp.

Você pode exibir ajuda online para comandos HSM de uma das seguintes
formas:

*  Emita a opção help com qualquer comando. Por exemplo:

     dsmmigrate -help
     dsmmigrate -h

*  Emita o comando dsmmighelp. Uma lista de exibição de tópicos de ajuda
   a partir da qual você pode selecionar informações de ajuda geral para
   comandos, ajuda para um comando específico ou ajuda para uma
   mensagem.

Uma exibição apropriada do texto de ajuda requer uma largura de exibição
utilizável de 72 caracteres. A largura de exibição que é inferior a 72
caracteres faz com que frases que têm 72 caracteres de largura para
agrupar para a próxima linha. O agrupamento pode fazer com que o texto
de ajuda exibido inicie em algum lugar dentro da seção e não no início.
As linhas ignoradas podem ser visualizadas ao utilizar a função de
rolagem do terminal para moverem para cima.


2.3 Exibindo Informações de Arquivo e Sistema de Arquivos


Há um conjunto de comandos HSM que você pode utilizar para exibir
informações de gerenciamento de espaço sobre seus sistemas de arquivos,
arquivos e diretórios.

Tabela 4. Comandos HSM para Exibir Informações de Arquivo e Sistema de
Arquivos


  Comando         Descrição
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdf           Exibe informações de utilização de espaço de um
                  sistema de arquivos. Por exemplo, para exibir
                  informações de uso de espaço do sistema de arquivos
                  /home , emita o seguinte comando:
                   dsmdf /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmls           Lista arquivos em um diretório e exibe as condições
                  do arquivo. Por exemplo, para exibir informações
                  sobre todos os arquivos no diretório /home/user1 ,
                  emita o seguinte comando:
                   dsmls /home/user1/*
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdu           Exibe informações de utilização de espaço para
                  arquivos e diretórios. Por exemplo, para exibir
                  informações de uso de espaço de cada arquivo no
                  diretório /home/user/proj1 e em todos seus
                  subdiretórios, emita o seguinte comando:
                   dsmdu -Allfiles /home/user1/proj1
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigfs        Exibe as atuais configurações do gerenciamento de
  query           espaço para um sistema de arquivos. Por exemplo,
                  para exibir as configurações do gerenciamento de
                  espaço do sistema de arquivos /home , emita o
                  seguinte comando:
                   dsmmigfs query /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigundelet   Recria arquivos stub excluídos para arquivos
  e               migrados e cria arquivos stub para arquivos
                  pré-migrados se um arquivo original correspondente
                  não existir em seu sistema de arquivos local. O
                  arquivo torna-se, então, um arquivo migrado. Por
                  exemplo, para recriar arquivos stub de arquivos
                  migrados no sistema de arquivos /home que não estão
                  marcados para vencimento (a reconciliação não foi
                  executada desde quando os arquivos foram excluídos)
                  emita o comando:
                   dsmmigundelete /home



2.4 Códigos de Retorno do Cliente


A interface da linha de comandos cliente de gerenciamento de espaço sai
com códigos de retorno que refletem precisamente o sucesso ou a falha da
operação.

Scripts, arquivos em lote e outros recursos de automação podem usar o
código de retorno da interface da linha de comandos. Para operações que
usam o planejador do IBM Spectrum Protect, os códigos de retorno são
mostrados na saída do comando administrativo QUERY EVENT. Para casos em
que o código de retorno não é 0, é possível examinar o arquivo
dsmerror.log. Para eventos planejados, você pode examinar o arquivo
dsmsched.log.

Os códigos de retorno possuem os significados a seguir:

Tabela 5. Um explicação sobre os códigos de retorno de cliente

+---------+-----------------------------------------------------------+
| Código    Explicação                                                |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 0         Todas as operações foram concluídas com êxito.            |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 4         A operação foi concluída com êxito, mas alguns arquivos   |
|           não foram processados. Não ocorreu nenhum outro erro ou   |
|           aviso. Este código de retorno é comum. Na maioria dos     |
|           casos, os arquivos não são processados pelos seguintes    |
|           motivos:                                                  |
|            * O arquivo satisfaz uma entrada em uma lista de         |
|           exclusão. Os arquivos excluídos geram entradas de log     |
|           apenas durante backups seletivos.                         |
|            * O arquivo estava em uso por outro aplicativo e não     |
|           pode ser acessado pelo cliente.                           |
|            * O arquivo alterado durante a operação até um limite    |
|           proibido pelo atributo de serialização de cópia.          |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 8         A operação concluiu com no mínimo uma mensagem de aviso.  |
|           Revise o arquivo dsmerror.log para determinar quais       |
|           mensagens de aviso foram emitidas e avaliar seu efeito na |
|           operação.                                                 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 12        A operação foi concluída com pelo menos uma mensagem de   |
|           erro (exceto por mensagens de erro para arquivos          |
|           ignorados). Para eventos planejados, o status é Failed .  |
|           Revise o arquivo dsmerror.log para determinar quais       |
|           mensagens de erro foram emitidas e avaliar seu efeito na  |
|           operação. Em geral, este código de retorno significa que  |
|           o erro foi grave o suficiente para evitar a conclusão     |
|           bem-sucedida da operação. Por exemplo, um erro que evita  |
|           um sistema de arquivos inteiro de ser processado produz o |
|           código de retorno 12.                                     |
+---------+-----------------------------------------------------------+

O código de retorno para uma macro de cliente é o código de retorno mais
alto emitido entre os comandos individuais que abrangem a macro. Por
exemplo, suponha que uma macro consista nestes comandos:

selective "/home/devel/*" -subdir=yes
incremental "/home/devel/TestDriver/*" -subdir=yes
archive "/home/plan/proj1/*" -subdir=yes

Se o primeiro comando for concluído com o código de retorno 0, o segundo
comando for concluído com o código de retorno 8, e o terceiro comando
for concluído com o código de retorno 4, o código de retorno para o
macro será 8.


2.5 Resumo de Comando do HSM


A seguir está uma lista alfabética dos comandos do cliente HSM e uma
breve descrição de cada um deles.

Tabela 6. Resumo de Comando do HSM

+-------------+-------------------------------------------------------+
| Comando       Descrição                                             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dmkilld       Válido somente em sistemas de arquivos GPFS. Para o   |
|               daemon de rechamada principal e todos os seus         |
|               processos filhos e interrompe todas as rechamadas     |
|               ativas.                                               |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmattr                                                             |
|               Define ou exibe o modo de rechamada de um arquivo     |
|               migrado.                                              |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmautomig    Inicia a sessão de migração paralela de um sistema de |
|               arquivos.                                             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdf         Exibe informações de utilização de espaço de um       |
|               sistema de arquivos.                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdu         Exibe informações de utilização de espaço para        |
|               arquivos e diretórios.                                |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmls         Lista arquivos em um diretório e exibe o estado do    |
|               arquivo.                                              |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigfs                                                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|       add e   Inclui gerenciamento de espaço a um sistema de        |
|      update   arquivos ou atualiza os atributos de gerenciamento de |
|               espaço de um sistema de arquivos.                     |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|  deactivate   Desativa ou reativa o gerenciamento de espaço de um   |
|           ,   sistema de arquivos, ou remove o gerenciamento de     |
| reactivatee   espaço de um sistema de arquivos.                     |
|      remove                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| enablefailo   Válido somente em sistemas de arquivos GPFS.          |
|       ver e   Gerencia a recuperação de defeito parcial do sistema. |
| disablefail                                                         |
|        over                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|       query   Exibe as definições atuais do gerenciamento de espaço |
|               para um sistema de arquivos.                          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| globaldeact   Desativa ou reativa o gerenciamento de espaço de seu  |
|     ivate ,   nó cliente.                                           |
| globalreact                                                         |
|       ivate                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    rollback   Válido somente em sistemas de arquivos GPFS.          |
|               Transfere o gerenciamento de espaço de um sistema de  |
|               arquivos para um nó do cliente HSM dentro do mesmo    |
|               conjunto de nós local do IBM Spectrum Scale.          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|      stop ,   Válido somente no IBM Spectrum Scale AIX e IBM        |
|     start e   Spectrum Scale Linux                                  |
|     restart   Pára, inicia e reinicia todos os daemons.             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    takeover   Válido somente em sistemas de arquivos GPFS.          |
|               Transfere o gerenciamento de espaço de um sistema de  |
|               arquivos para o nó preferido se o nó for diferente do |
|               nó do proprietário atual.                             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmighelp    Exibe ajuda on-line para comandos.                    |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigquery   Exibe informações de gerenciamento de espaço.         |
|               Há muitas opções compartilhadas de cliente de         |
|               gerenciamento de espaço e cliente de backup-archive   |
|               disponíveis usando o comando dsmmigquery -o.          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigrate    Move arquivos selecionados de seu sistema de arquivos |
|               local para o armazenamento do IBM Spectrum Protect.   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigundel   Recria arquivos stub excluídos.                       |
| ete                                                                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmonitord   Inicia o daemon do monitor de espaço.                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmq          Exibe informações, incluindo IDs de rechamada, de     |
|               todos os arquivos que estão atualmente na fila para   |
|               rechamada.                                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecall     Move arquivos selecionados do armazenamento para o    |
|               sistema de arquivos local.                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecalld    Inicia o daemon de rechamada.                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmreconcil   Sincroniza o cliente e o servidor.                    |
| e                                                                   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrm         Remove um processo de rechamada da fila de rechamada. |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmscoutd     Inicia, pára e reinicia o scout daemon e oferece      |
|               informações de varredura.                             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmsetpw      Altera a senha do IBM Spectrum Protect de seu nó      |
|               cliente.                                              |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmwatchd     Verifica os outros daemons de gerenciamento de espaço |
|               e inicia-os novamente quando necessário.              |
|                                                                     |
+-------------+-------------------------------------------------------+


2.6 dmkilld


O comando dmkilld pára o daemon de rechamada principal e todos os seus
filhos e interrompe todas as rechamadas ativas.

Este comando é válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

Sintaxe

>>-DMKILLD--+---------+----------------------------------------><
            '-options-'



Parâmetros

options
         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.


2.7 dsmattr


O comando dsmattr define ou altera o modo de rechamada de um ou mais
arquivos migrados. O modo de rechamada determina como o cliente de
gerenciamento de espaço rechamar um arquivo migrado ao ser acessado.

Não pode definir um modo de rechamada para um arquivo residente ou
pré-migrado. O modo de rechamada que você configura para um arquivo
migrado permanece associado a tal arquivo apenas enquanto o arquivo
permanece migrado.

Se você não especificar quaisquer parâmetros, o comando exibe o modo de
rechamada atual, o tamanho do stub, o tamanho da visualização, o nome do
arquivo e se a opção readstartsrecall está configurada.

Sintaxe

                         .------------------------------.
                         V                              |
>>-DSMATTR--+---------+----+--------------------------+-+------><
            '-options-'    +-filespec-----------------+
                           '- -FIlelist--=--file_path-'



Parâmetros

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

         -PREViewsize=n
                  Especifica o tamanho da visualização do arquivo stub.
                  Os valores válidos são 0 - 1,073,741,824, e não devem
                  ser maiores do que o tamanho do stub.

                  Quando os atributos forem configurados e o tamanho da
                  visualização estiver definido, uma operação de
                  rechamada inicia apenas quando um aplicativo lê o
                  arquivo stub além da seção de visualização do arquivo
                  stub. Se uma operação lê a seção de visualização do
                  arquivo stub, o arquivo não é rechamado.

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  Especifica se uma operação de rechamada é iniciada
                  quando um aplicativo lê o arquivo stub.

                  Esta opção é aplicável apenas se o modo de rechamada
                  de fluxo estiver configurado.

                  Se a opção previewsize for configurada para o arquivo
                  stub, uma operação de rechamada inicia apenas quando
                  um aplicativo lê além da seção de visualização do
                  arquivo stub.

                  O valor padrão é No.

                  Independentemente do valor da opção readstartsrecall,
                  o arquivo é rechamado quando uma das condições a
                  seguir é verdadeira:

                  *  O daemon de rechamada determina que o arquivo stub
                     não contém todos os dados que são requeridos por
                     uma operação de leitura.

                  *  Uma operação modifica o arquivo.

         -RECAllmode=value
                  Define ou altera o modo de rechamada de um ou mais
                  arquivos migrados. Se você não especificar a opção
                  RECAllmode, o cliente de gerenciamento de espaço exibe
                  o modo de rechamada atual para os arquivos que você
                  especifica. É possível especificar os valores a
                  seguir:

                  Normal
                           Rechama o arquivo migrado para seu sistema de
                           arquivos de origem. Normal é o padrão. Se o
                           arquivo não for modificado, ele se tornará um
                           arquivo pré-migrado. Se o arquivo for
                           modificado, ele se tornará um arquivo
                           residente.

                  Partialrecall
                           Especifica que o arquivo é rechamado usando a
                           rechamada de arquivo parcial, independente de
                           seu tamanho. Válido somente em sistemas de
                           arquivos GPFS.

                  Streaming
                           Especifica que você deseja ativar uma
                           rechamada assíncrona dos arquivos migrados. A
                           parte rechamada do arquivo pode ser acessada
                           enquanto o arquivo é rechamado. Esse
                           parâmetro é válido para operações de somente
                           leitura no arquivo.

         -RECUrsive
                  Define ou exibe o modo de rechamada dos arquivos
                  migrados no diretório e subdiretórios especificados.

filespec.
         Nota: Este parâmetro será requerido apenas quando você definir
         um novo modo de rechamada. Se você não usar a opção RECAllmode
         e não especificar um caminho e um nome de arquivo, o modo de
         rechamada atual será exibido para todos os arquivos no
         diretório atual.

         O caminho e o nome do arquivo para o qual você deseja definir
         um novo modo de rechamada ou exibir o modo de rechamada atual.
         Você pode especificar um único arquivo, um grupo de arquivos ou
         um diretório. Se você especificar um diretório, o cliente de
         gerenciamento de espaço definirá ou exibirá esse modo de
         rechamada para cada arquivo migrado no diretório.

         Você pode utilizar caracteres curinga para especificar um grupo
         de arquivos com nomes semelhantes. Você pode emitir mais de uma
         especificação de arquivo em um comando. Se você digitar várias
         especificações de arquivos, separe cada uma com um ou mais
         espaços em branco.

-FIlelist=file_path
         Especifica o caminho de um arquivo que contém uma lista de
         arquivos a serem processados por esse comando.

         As entradas do arquivo de lista devem seguir estas regras:

         *  Cada entrada deve ser um caminho completo para um arquivo ou
            um caminho relativo para um arquivo.

         *  Nenhuma entrada é um objeto de diretório.

         *  Cada entrada está em uma linha separada.

         O cliente de gerenciamento de espaço ignora qualquer entrada
         que não use essas regras.

         As regras a seguir se aplicam a uma lista de arquivos para o
         cliente de gerenciamento de espaço. Essas regras diferem das
         regras referentes às listas de arquivos de cliente de
         backup-archive.

         *  Uma entrada pode conter caracteres que não podem ser
            impressos, mas não pode conter um retorno de linha.

         *  São permitidos caracteres curinga.

         *  Um caminho de arquivo que contém espaços em branco deve ser
            colocado entre aspas.

         *  Uma entrada que inicia com uma aspa e termina com uma aspa é
            tolerada. O cliente de gerenciamento de espaço assume que as
            aspas não são necessárias e omite-as quando o cliente de
            gerenciamento de espaço processa a entrada. Se forem
            necessárias aspas iniciais e finais para identificar o
            arquivo, inclua aspas duplas antes do início e após o
            término da entrada.

         O exemplo a seguir mostra uma lista de arquivos dentro de um
         arquivo de lista:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Se o nome do arquivo de lista especificado com a opção filelist
         não existir, o comando falhará.

Exemplos


  Tarefa                                 Comando
 --------------------------------------+------------------------------
  Alterar o modo de rechamada para       dsmattr
  rechamada de arquivo parcial para      -recall=partialrecall
  todos os arquivos migrados no          -Recursive /home/user2
  diretório /home/user2 e todos os
  seus subdiretórios.
 --------------------------------------+------------------------------
  Ativar uma rechamada assíncrona de     dsmattr -recall=streaming
  arquivos migrados no diretório         /home/user2/
  /home/user2/.
 --------------------------------------+------------------------------
  No sistema de arquivos /myfs , os      dsmattr -preview=4096
  arquivos stub são de 32,768 bytes.     -readstartsrecall=yes
  Para os arquivos migrados que estão    -recall=streaming
  listados no files.lst , configure o    -filelist=/myfs/files.lst
  tamanho da visualização para 4,096
  bytes. Se um aplicativo lê mais do
  que a seção de visualização de
  qualquer um destes arquivos stub,
  inicie o processo de rechamada. (O
  modo de rechamada de fluxo é um
  requisito para iniciar a rechamada
  após um aplicativo ler a seção de
  visualização).
 --------------------------------------+------------------------------
  Exibir os atributos de rechamada que   dsmattr
  são designados a todos os arquivos
  no diretório atual.
 --------------------------------------+------------------------------
  Exibir todos os arquivos na lista de   dsmattr
  arquivos que é denominada              -filelist=/tmp/filelist
  /tmp/filelist.



2.8 dsmautomig


O comando dsmautomig inicia sessões de migração paralela para o servidor
IBM Spectrum Protect, migrando mais de um arquivo de cada vez.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

O comando dsmautomig verifica:

*  Se um candidato de migração requer uma versão de backup atual no TDP
   para o servidor do IBM(R) Lotus Notes IBM Spectrum Protect.

*  Se existe uma versão de backup atual.

Se a variável de ambiente LANG for configurada para C, POSIX, apenas
caracteres com código ASCII inferiores a 128 são válidos. O cliente HSM
ignora arquivos que possuem nomes de arquivos que contêm caracteres
inválidos. Se você estiver usando um conjunto de caracteres de byte
único (SBCS), como o inglês, como seu ambiente de linguagem, todos os
nomes de arquivos serão válidos e serão migrados pelo cliente de
gerenciamento de espaço.

Caracteres de byte múltiplo são interpretados como um conjunto de bytes
únicos, todos contendo caracteres válidos. Se você estiver usando
conjuntos de caracteres byte múltiplo (MBCS) como seu ambiente de
linguagem, o cliente HSM migrará nomes de arquivos que consistem em
caracteres válidos no ambiente atual. Por exemplo, um nome de arquivo
consistindo de caracteres japoneses pode conter caracteres de byte
múltiplo inválidos se o atual ambiente de linguagem for um conjunto de
caracteres chinês. Os nomes de arquivos que contêm caracteres de byte
múltiplo inválidos não são migrados ou rechamados. Se esses arquivos
forem localizados durante a migração ou rechamada, nenhuma informação
será impressa. Os daemons do HSM devem ser executados no código de
idioma en_US para funcionar corretamente.

Especifique o número de sessões de migração paralela com a opção
maxmigrators em seu arquivo dsm.sys. Verifique se existem recursos
suficientes disponíveis no servidor IBM Spectrum Protect para a migração
paralela. Não defina a opção maxmigrators com um valor maior do que o
número de sessões que o servidor IBM Spectrum Protect possa utilizar
para armazenar dados. Inicie a migração de limite manualmente para
reduzir o uso de espaço em seu sistema de arquivos antes dele atingir o
limite alto configurado.

Diretórios e arquivos ocultos estão incluídos na migração automática. Os
arquivos podem ser excluídos da migração automática ao incluir os
diretórios ou arquivos ocultos na lista de exclusão no arquivo dsm.opt.

O daemon de reconhecimento (dsmscoutd) deve estar em execução se você
iniciar o comando dsmautomig manualmente. Caso contrário, o comando
dsmautomig poderá não estar apto a concluir a migração se ficar sem
candidatos na lista de candidatos.

O comando dsmautomig deve ser localizado com a variável PATH ou o daemon
dsmmonitord não é possível concluir a migração de limite.

Nota: O cliente HSM não migra conteúdos de links simbólicos.

Sintaxe

>>-DSMAUTOMIG--------------------------------------------------->

   .-------------------------------------------------.
   V                                                 |
>----+---------------------------------------------+-+---------->
     +-filesystemspec------------------------------+
     '-storage_pool_name::absolute_filesystem_path-'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-options-'



Parâmetros

filesystemspec
         Especifica o nome do sistema de arquivos para o qual você
         deseja executar a migração de limite. O padrão é todos os
         sistemas de arquivos para os quais o gerenciamento de espaço
         está ativo. É possível especificar mais de um nome de sistema
         de arquivos e utilizar caracteres curinga dentro desse nome. Se
         especificar mais de um nome, separe cada um com um ou mais
         espaços em branco.

storage_pool_name::absolute_filesystem_path
         Especifica os conjuntos de armazenamentos que estão no caminho
         absolute_filesystem_path que são migrados automaticamente.

opções
         -Detail
                  Exibe informações sobre arquivos migrados.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

Exemplos


  Tarefa                                         Comando
 ----------------------------------------------+----------------------
  Iniciar a migração de limite para todos        dsmautomig
  conjuntos de armazenamentos em todos os
  sistemas de arquivos para os quais o
  gerenciamento de espaço esteja ativo.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Iniciar a migração de limite para todos os     dsmautomig /home
  conjuntos de armazenamentos no sistema de
  arquivos /home.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Iniciar a migração de limite para todos os     dsmautomig /home
  conjuntos de armazenamentos nos sistemas de    /test1
  arquivo /home e /test1.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Inicie a migração de limite para os            dsmautomig
  conjuntos de armazenamentos que são nomeados   /silver::/fs1
  silver e gold para os sistemas de arquivos     gold::/fs1
  /fs1.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Inicie a migração de limite para todos os      dsmautomig
  conjuntos de armazenamento nos sistemas de     gold::/fs1 /fs2
  arquivos /fs2 e para o conjunto de
  armazenamentos que é denominado gold nos
  sistemas de arquivos /fs1.



2.9 dsmdf


O comando dsmdf exibe as informações para um ou mais sistemas de
arquivos, como o estado do sistema de arquivos, informações inode e
informações de espaço.

Especificamente, o comando dsmdf exibe informações sobre:

*  Estado do sistema de arquivos: ativo (a), inativo (i) ou global
   inativo (gi).
*  Soma dos tamanhos de todos os arquivos migrados
*  Quantidade de espaço utilizado no sistema de arquivos local para
   arquivos pré-migrados
*  Número de inodes utilizados para arquivos migrados ou pré-migrados
*  Número de inodes não utilizados no sistema de arquivos local
*  Quantidade de espaço livre em seu sistema de arquivos local

Apenas os processos de migração e rechamada atualizam as informações de
status dos sistemas de arquivos dinamicamente. Se o estado de um arquivo
for alterado por qualquer outro processo, a alteração não será refletida
nas informações exibidas pelo comando dsmdf até que a reconciliação seja
executada.

Somente para sistemas de arquivos GPFS:
         É possível que a migração de arquivos recém-criados a menos de
         cinco minutos exiba resultados incorretos (tamanho residente)
         ao usar os comandos dsmdf e dsmdu . A razão é porque o IBM
         Spectrum Scale não está sincronizado em todos os nós ao migrar
         arquivos. O último bloco de um arquivo não é liberado do disco,
         embora o arquivo tenha sido migrado com êxito. Este
         procedimento pode causar desvio de um uso de disco assumido se
         vários arquivos pequenos forem migrados e o tamanho do bloco
         for alto.

Nota: É possível exibir informações somente sobre sistemas de arquivos
montados. Se um sistema de arquivos for gerenciado por espaço, mas não
montado, ele não aparecerá na saída do comando.



Sintaxe

>>-+-DSMDF-+--+---------+--+--------------------+--------------><
   '-DDF---'  '-options-'  | .----------------. |
                           | V                | |
                           '---filesystemspec-+-'



Parâmetros

options
         -Detail
                  Exibe informações sobre sistemas de arquivos com cada
                  valor aparecendo em sua própria linha. Os valores que
                  representam a quantia de espaço são mostrados somente
                  em kilobytes.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

filesystemspec
         O nome do sistema de arquivos para o qual você deseja exibir
         informações. O padrão são todos os sistemas de arquivos para os
         quais o gerenciamento de espaço foi incluído. É possível
         especificar mais de um nome de sistema de arquivos e utilizar
         caracteres curinga dentro desse nome. Se especificar mais de um
         nome, separe cada um com um ou mais espaços em branco.

Exemplos


  Tarefa                  Comando
 -----------------------+---------------------------------------------
  Exibir informações      dsmdf
  para todos os
  sistemas de arquivos
  para os quais o
  gerenciamento de
  espaço foi incluído.
 -----------------------+---------------------------------------------
  Exibir informações do   dsmdf /home
  sistema de arquivos
  /home.
 -----------------------+---------------------------------------------
  Especifique o arquivo   dsmdf -Logname=mylogfile
  de log a ser usado      dsmdf -detail -Logname=/tmp/dsmdflog /home
  pelo comando dsmdf      dsmdf -d -L=mylogfile



2.10 dsmdu


O comando dsmdu exibe informações sobre a utilização de espaço para
arquivos e diretórios. Para arquivos migrados, o comando dsmdu utiliza o
tamanho real dos arquivos armazenados no armazenamento do IBM Spectrum
Protect para calcular a utilização de espaço. Por outro lado, o comando
du (fornecido com seu sistema operacional) utiliza o tamanho dos
arquivos stub armazenados no sistema de arquivos local.

Este comando é válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

Os comandos dsmdf e dsmdu podem exibir o tamanho correto do arquivo
residente quando você migra arquivos criados recentemente. Isso ocorre
porque o IBM Spectrum Scale não está sincronizado em todos os nós ao
migrar arquivos. O último bloco de um arquivo não é liberado do disco,
embora o arquivo tenha sido migrado com êxito. Isso pode causar o desvio
do uso de disco assumido se vários pequenos arquivos são migrados e o
tamanho do bloco é alto.

Atenção: Executando dsmls ou dsmdu em sistemas de arquivos GPFS montados
remotamente podem mostrar valores incorretos. Consulte Tabela 7 para
obter um exemplo dessa situação.

Tabela 7. Gerenciamento de espaço para sistemas de arquivos montados
local e remotamente

+----------------------------------+----------------------------------+
| Cluster A                        | Cluster B                        |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Um cliente de gerenciamento de   | Um cliente de gerenciamento de   |
| espaço está instalado            | espaço está instalado            |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Sistema de Arquivos A            | Sistema de Arquivos A (do        |
|                                  | Cluster A remotamente montado no |
|                                  | Cluster B)                       |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Montado localmente               | Montado remotamente              |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Gerenciado por espaço por A      | Não gerenciado por espaço por B  |
+----------------------------------+----------------------------------+



Somente sistemas de arquivos de cluster local podem ser gerenciados pelo
HSM. O sistema de arquivos do Cluster A local é gerenciado por espaço
pelo Cluster A, mas não pode ser gerenciado por espaço pelo Cluster B,
embora ele esteja montado remotamente no Cluster B. A Data Management
Application Programming Interface (DMAPI) não funciona em sistemas de
arquivos montados remotamente, portanto, valores incorretos podem ser
reportados por dsmls ou dsmdu.

Sintaxe

>>-+-DSMDU-+--+---------+--+-------------------+---------------><
   '-DDU---'  '-options-'  | .---------------. |
                           | V               | |
                           '---directoryspec-+-'



Parâmetros

options
         Se você não especificar nenhuma das opções a seguir, o cliente
         de gerenciamento de espaço exibirá o número de blocos de 1 KB
         utilizados pelo diretório especificado e por cada um de seus
         subdiretórios.

         -Allfiles
                  Exibe o número de blocos de 1 KB utilizados para cada
                  arquivo no diretório especificado e para cada um de
                  seus subdiretórios.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

         -Summary
                  Exibe apenas o total de blocos de 1 KB utilizados pelo
                  diretório especificado e seus subdiretórios.

directoryspec
         O diretório para o qual você deseja exibir informações. O
         padrão é o diretório atual e seus subdiretórios. Utilize
         caracteres curinga para especificar mais de um diretório. Você
         pode emitir mais de uma especificação de diretório em um
         comando. Se você emitir várias especificações de diretório,
         separe cada nome por um ou mais espaços em branco.

Exemplos


  Tarefa                                        Comando
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Exibir informações de utilização de espaço    dsmdu
  do diretório atual e de todos os seus
  subdiretórios.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Exibir informações de utilização de espaço    dsmdu /migfs3/test
  do diretório /migfs3/test e todos os seus
  subdiretórios.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Exibir informações de utilização de espaço    dsmdu -a /migfs2/test
  para cada arquivo no diretório /migfs2/test
  e em todos os seus subdiretórios.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Exibir o número total de blocos de 1 KB       dsmdu -Summary
  utilizados pelo diretório /migfs2/test e      /migfs2/test
  por todos os seus subdiretórios.



2.11 dsmls


O comando dsmls exibe informações de arquivo, como tamanhos e estado.

Especificamente, o comando dsmls exibe as seguintes informações sobre
uma lista de arquivos:

*  Tamanho real (em bytes)
*  Tamanho residente (em bytes)
*  Tamanho de bloco residente (em KB)
*  Estado do arquivo e modo de rechamada
*  Nome do servidor IBM Spectrum Protect acoplado
*  Nome do arquivo

Para um arquivo residente ou pré-migrado, o tamanho real e o tamanho
residente são os mesmos. Para um arquivo migrado, o tamanho real é o
tamanho do arquivo original. O tamanho residente é o tamanho do arquivo
stub que continua em seu sistema de arquivos local.

O estado do arquivo para um arquivo pode ter qualquer um dos valores a
seguir: migrado (m), pré-migrado (p) ou residente (r)). Um traço -
indica um diretório ou um arquivo não regular; por exemplo, um arquivo
especial de caractere ou um arquivo de canal nomeado. Para um arquivo
migrado, o comando dsmls também indica o modo de rechamada definido para
o arquivo:

*  Se você configurar o modo de rechamada para normal, as informações
   adicionais não aparecerão na coluna de estado do arquivo.
*  Se você configurar o modo de rechamada para rechamada do arquivo
   parcial, a notação (p) será exibida na coluna de estado do arquivo.
*  se você configurar o modo de rechamada como fluxo, a notação (s) será
   exibida na coluna de estado do arquivo.

Restrição:

*  A execução de dsmls ou dsmdu em sistemas de arquivo GPFS montados
   remotamente pode mostrar valores incorretos. Considere o exemplo a
   seguir:

Tabela 8. Gerenciamento de espaço para sistemas de arquivos montados
local e remotamente

+---------------------+-----------------------------------------------+
| Cluster A           | Cluster B                                     |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Um cliente de       | Um cliente de gerenciamento de espaço está    |
| gerenciamento de    | instalado                                     |
| espaço está         |                                               |
| instalado           |                                               |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Sistema de Arquivos | Sistema de Arquivos A (do Cluster A           |
| A                   | remotamente montado no Cluster B)             |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Montado localmente  | Montado remotamente                           |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Gerenciado por      | Não gerenciado por espaço por B               |
| espaço por A        |                                               |
+---------------------+-----------------------------------------------+

Somente sistemas de arquivos de cluster local podem ser gerenciados pelo
HSM. O sistema de arquivos do Cluster A local é gerenciado por espaço
pelo Cluster A, mas não pode ser gerenciado por espaço pelo Cluster B,
embora ele esteja montado remotamente no Cluster B. A Data Management
Application Programming Interface (DMAPI) não funciona em sistemas de
arquivos montados remotamente, portanto, valores incorretos podem ser
reportados por dsmls ou dsmdu.

Sintaxe

                           .------------------------------.
                           V                              |
>>-+-DSMLS-+--+---------+----+--------------------------+-+----><
   '-DLS---'  '-options-'    +-filespec-----------------+
                             '- -FIlelist--=--file_path-'



Parâmetros

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

         -Noheader
                  Omite os títulos da coluna na saída deste comando.

         -Recursive
                  Exibe informações sobre arquivos nos subdiretórios do
                  diretório.

filespec
         O nome do caminho dos arquivos que você deseja relacionar. O
         padrão é todos os arquivos do diretório atual. Utilize os
         caracteres curingas para especificar um grupo de arquivos ou
         todos os arquivos em um diretório. Você pode digitar mais de
         uma especificação de arquivo em um comando. Se você digitar
         várias especificações de arquivos, separe cada uma com um ou
         mais espaços em branco.

-FIlelist=file_path
         Especifica o caminho de um arquivo que contém uma lista de
         arquivos a serem processados por esse comando.

         As entradas do arquivo de lista devem seguir estas regras:

         *  Cada entrada deve ser um caminho completo para um arquivo ou
            um caminho relativo para um arquivo.

         *  Nenhuma entrada é um objeto de diretório.

         *  Cada entrada está em uma linha separada.

         O cliente de gerenciamento de espaço ignora qualquer entrada
         que não use essas regras.

         As regras a seguir se aplicam a uma lista de arquivos para o
         cliente de gerenciamento de espaço. Essas regras diferem das
         regras referentes às listas de arquivos de cliente de
         backup-archive.

         *  Uma entrada pode conter caracteres que não podem ser
            impressos, mas não pode conter um retorno de linha.

         *  São permitidos caracteres curinga.

         *  Um caminho de arquivo que contém espaços em branco deve ser
            colocado entre aspas.

         *  Uma entrada que inicia com uma aspa e termina com uma aspa é
            tolerada. O cliente de gerenciamento de espaço assume que as
            aspas não são necessárias e omite-as quando o cliente de
            gerenciamento de espaço processa a entrada. Se forem
            necessárias aspas iniciais e finais para identificar o
            arquivo, inclua aspas duplas antes do início e após o
            término da entrada.

         O exemplo a seguir mostra uma lista de arquivos dentro de um
         arquivo de lista:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Se o nome do arquivo de lista especificado com a opção filelist
         não existir, o comando falhará.

Exemplos


  Tarefa                                     Comando
 ------------------------------------------+--------------------------
  Listar todos os arquivos no diretório      dsmls
  atual.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Listar todos os arquivos no diretório      dsmls /migfs2/test
  /migfs2/test.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Listar todos os arquivos no diretório      dsmls -Recursive
  /migfs2/test e em seus subdiretórios.      /migfs2/test
 ------------------------------------------+--------------------------
  Listar todos os arquivos cujos nomes       dsmls /migfs2/test/tf*
  comecem com tf no diretório
  /migfs2/test.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Listar todos os arquivos no arquivo de     dsmls
  lista chamado /tmp/filelist.               -filel=/tmp/filelist



2.12 dsmmigfs add e update


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro add para incluir o gerenciamento
de espaço no sistema de arquivos. Use o comando dsmmigfs com o parâmetro
update para atualizar as configurações de gerenciamento de espaço no
sistema de arquivos.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Para obter informações sobre como configurar a integração do IBM
Spectrum Scale com o cliente de gerenciamento de espaço, consulte Nota
técnica 7018848.

Antes de executar dsmmigfs add filesystem em sistemas de arquivos GPFS,
certifique-se de que o sistema de arquivos está montado e ativado para
gerenciamento da Data Management Application Programming Interface
(DMAPI). Emita os seguintes comandos:

Para sistemas de arquivos GPFS:

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmlsfs DevicePath -z

Se for necessário, altere o valor conforme a seguir:

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmchfs DevicePath -z yes

Execute somente um comando dsmmigfs dentro do grupo de nós local do IBM
Spectrum Scale ao mesmo tempo.

Não é possível incluir gerenciamento de espaço em seus sistemas de
arquivo raiz ( / ), /tmp, /usr ou /var.

Nota: É possível consultar apenas informações sobre sistemas de arquivos
montados. Se um sistema de arquivos for gerenciado por espaço, mas não
montado, ele não será mostrado no comando de consulta

Sintaxe

                                      .--------------------.
                                      V                    |
>>-DSMMIGFS--+-Add----+--+---------+------filesystemSpec---+---><
             '-Update-'  '-options-'



Parâmetros

Add
         Inclui gerenciamento de espaço para seus sistemas de arquivos.

Update
         Atualiza uma ou mais definições de gerenciamento de espaço de
         um sistema de arquivos para o qual você incluiu gerenciamento
         de espaço.

         Se você alterar os limites superiores e inferiores ou a
         porcentagem de pré-migração, os novos valores passam a valer
         imediatamente. Se você alterar o tamanho do arquivo stub, o
         novo tamanho será usado por arquivos que forem migrados após a
         mudança. O tamanho dos arquivos stub existentes não é alterado.

         Se você alterar o valor da opção minmigfilesize, o novo valor
         será usado da próxima vez que uma lista de candidatos a
         migração for construída. Além disso, o novo valor será usado
         apenas para arquivos que forem migrados após a mudança do
         valor.

         Se você alterar o valor da opção readstartsrecall, o novo valor
         será usado apenas para arquivos que forem migrados após a
         mudança do valor.

         É possível configurar a cota para menos que a quantia de dados
         atualmente migrados e pré-migrados. Mais nenhum arquivo é
         migrado até que as rechamadas automáticas e seletivas reduzam a
         quantia de dados atualmente migrados e pré-migrados para menos
         que a nova conta.



filesystemSpec
         Especifica um nome do sistema de arquivos. É possível
         especificar mais de um nome de sistema de arquivos e utilizar
         caracteres curinga dentro desse nome. Se especificar mais de um
         nome, separe cada um com um ou mais espaços em branco.

options
         Utilize as definições de opções fornecidas para este comando
         para incluir ou atualizar as definições de gerenciamento de
         espaço.

         Nos sistemas de arquivos GPFS, você pode usar o mecanismo de
         política GPFS para monitorar limites de espaço e procurar
         candidatos à migração. Se você configurar o mecanismo de
         política GPFS para impulsionar a migração automática, as
         seguintes opções para o comando dsmmigfs não terão
         consequência:

         *  hthreshold

         *  lthreshold

         *  maxcandidates

         *  maxfiles

         *  minpartialrecallsize

         *  minmigfilesize

         -HThreshold=n
                  Especifica a porcentagem de limite alto configurada
                  para uso de espaço em seus sistemas de arquivos.
                  Especifique um valor de 0 -100 por cento. O padrão é
                  90 por cento.

         -Lthreshold=n
                  Especifica a porcentagem de limite baixo configurada
                  para uso de espaço em seus sistemas de arquivos.
                  Especifique um valor de 0 a 100 por cento. O padrão é
                  80 por cento.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -INlinecopymode=MIG|PREMIG|OFF
                  Especifica como uma operação de backup manipula um
                  arquivo migrado. Essa opção será aplicável somente se
                  as operações de backup forem processadas em arquivos
                  migrados.
                  Se a opção inlinecopymode for configurada como MIG e
                  um arquivo migrado for um candidato para um backup, o
                  arquivo será clonado dentro do conjunto de
                  armazenamentos de gerenciamento de espaço no servidor
                  do IBM Spectrum Protect. O clone do arquivo será
                  armazenado no conjunto de armazenamentos de backup no
                  servidor do IBM Spectrum Protect. Essa operação é
                  chamada de cópia sequencial.
                  Se a opção inlinecopymode for configurada como PREMIG
                  e um arquivo pré-migrado ou migrado for um candidato
                  para backup do arquivo, a cópia sequencial acontecerá.
                  Se a opção inlinecopymode for configurada como OFF e
                  um arquivo migrado for um candidato para backup, o
                  arquivo será rechamado e o estado do arquivo mudará
                  para pré-migrado. Em seguida, o processamento de
                  backup acontecerá.

                  Nota: O backup de um arquivo migrado será impossível
                  se a opção 3.23 hsmoptimizedrecallonly estiver
                  configurada como YES e a opção inlinecopymode estiver
                  configurada como OFF.
                  A função de cópia sequencial será automaticamente
                  desativada se ocorrer uma das situações a seguir:

                  *  O conjunto de armazenamentos de gerenciamento de
                     espaço e o conjunto de armazenamentos de backup não
                     estão armazenados na mesma instância de servidor do
                     IBM Spectrum Protect.

                  *  O arquivo cujo backup será feito tem ACL ou
                     metadados de atributo estendido.
                  Nota:

                  *  A cópia sequencial impede a transferência de dados
                     entre o cliente de backup-archive do IBM Spectrum
                     Protect e o servidor IBM Spectrum Protect para
                     processamento de backup e poderá ser usada se o
                     arquivo tiver uma cópia válida no conjunto de
                     armazenamentos de gerenciamento de espaço.

                  *  Os conjuntos de armazenamentos de contêiner do IBM
                     Spectrum Protect não suportam clonagem. Se
                     conjuntos de armazenamentos de contêiner forem
                     usados para dados de gerenciamento de espaço, a
                     opção inlinecopymode deverá ser configurada como
                     OFF.
                  O valor padrão é MIG.

         -LOGname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

         -Maxcandidates=n
                  Especifica o número máximo de candidatos à migração
                  que o daemon dsmscoutd entrega para o processo de
                  migração automática durante a automigração. Um valor
                  de 50 a 1000 é suficiente para um bom desempenho. O
                  intervalo aceitável é 9 - 9999999. O padrão é 10000.

         -MAXFiles=n
                  Especifica o número máximo de arquivos para os quais o
                  banco de dados CFI é dimensionado. O intervalo
                  aceitável é 0 - 4294967295. O padrão é 0.

                  Se o valor especificado for menor do que o número de
                  blocos usados atualmente, ocorrerá um erro. O valor
                  deve ser maior que o número atual de arquivos no
                  sistema de arquivos. O valor deve ser menor que o
                  número total provável de inodes.

                  É possível configurar o tamanho do complete file index
                  (CFI). Esse valor pode ser consultado ou configurado
                  com o parâmetro maxfiles. Se esse parâmetro for
                  configurado para 0, o CFI alocará o espaço máximo
                  necessário. O espaço máximo necessário é o número
                  máximo de blocos que são possíveis no sistema de
                  arquivos. Menos espaço no sistema de arquivos é
                  necessário para criar o CFI. Se o valor especificado
                  estiver fora dos limites, o limite mais próximo será
                  usado para alocar o tamanho do CFI configurável.

         -MINMigfilesize=n
                  Especifica o tamanho mínimo (em bytes) para que um
                  arquivo se qualifique para migração.O tamanho é o
                  espaço que um arquivo ocupa no sistema de arquivos.
                  Valores válidos são 0 - 2147483647. O padrão é 0. Se
                  você especificar 0, o cliente de gerenciamento de
                  espaço usa o tamanho do stub do sistema de arquivos
                  mais 1 byte como o tamanho mínimo para arquivos que
                  pode ser migrados. Se você especificar um valor não
                  zero, o valor deve ser maior do que o tamanho do stub
                  do sistema de arquivos atual. Um valor válido para um
                  sistema de arquivos tem precedência sobre a
                  configuração de opção minmigfilesize global que é
                  especificada no arquivo dsm.sys.

         -MINPartialrecallsize=n
                  Especifica o tamanho mínimo (em megabytes) para um
                  arquivo ser qualificado para rechamada de arquivo
                  parcial. O intervalo aceitável é 0 - 999999999. O
                  valor padrão de 0 desativa a rechamada de arquivo
                  parcial para todos os arquivos.

                  Válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

         -MINStreamfilesize=n
                  Especifica o tamanho mínimo do arquivo (em megabytes)
                  para o modo de rechamada de fluxo. O modo de rechamada
                  de fluxo é configurado para arquivos que são maiores
                  que o valor da opção minstreamfilesize. Os arquivos
                  menores são rechamados no modo de rechamada normal.

                  Os valores válidos são 0 - 999999999. O padrão é 0.

                  Durante uma rechamada de fluxo, a parte rechamada do
                  arquivo pode ser acessada antes do arquivo completo
                  ser rechamado.

                  Nota: Independentemente do valor STREAMSeq, todos os
                  eventos de dados de leitura recebidos permanecem
                  pendentes até que pelo menos o valor MINStreamfilesize
                  seja rechamado pela primeira vez. Todos os eventos de
                  dados de leitura subsequentes são respondidos assim
                  que a parte de valor STREAMSeq, que abrange o
                  deslocamento do evento de dados de leitura apropriado,
                  é gravada de volta no sistema de arquivos local.

         -Pmpercentage=n
                  Especifica a porcentagem de espaço do sistema de
                  arquivos que está disponível para conter arquivos
                  pré-migrados. O valor mínimo é 0. O valor máximo é o
                  limite baixo. Um aviso é exibido se a porcentagem de
                  pré-migração for maior do que a diferença entre o
                  limite baixo e o tamanho mínimo do sistema de
                  arquivos. Uma porcentagem de pré-migração maior do que
                  essa diferença pode resultar em espaço insuficiente
                  para o sistema de arquivos e em tentativas
                  intermináveis de localizar candidatos à pré-migração.

         -PREViewsize=n
                  Especifica o tamanho da visualização do arquivo stub.
                  Os valores válidos são 0 - 1,073,741,824, e não devem
                  ser maiores do que o tamanho do stub.

                  Quando os atributos forem configurados e o tamanho da
                  visualização estiver definido, uma operação de
                  rechamada inicia apenas quando um aplicativo lê o
                  arquivo stub além da seção de visualização do arquivo
                  stub. Se uma operação lê a seção de visualização do
                  arquivo stub, o arquivo não é rechamado.

         -Quota=n
                  Especifica o número máximo de megabytes de dados que
                  podem ser migrados e pré-migrados do seu sistema de
                  arquivos para o armazenamento do IBM Spectrum Protect.
                  Especifique um valor de 0 à 999999999999999. O padrão
                  é o número de megabytes que está alocado para seu
                  sistema de arquivos. Se você configurar a cota como 0
                  para o sistema de arquivos, os arquivos não migrarão
                  para o armazenamento. Se você definir a cota como
                  999999999999999, a quantidade de dados que você poderá
                  migrar e pré-migrar será ilimitada.

         -READEVEnttimeout=n
                  Especifica o tempo máximo de inatividade (em segundos)
                  antes de um processo de rechamada de fluxo atingir o
                  tempo limite. O intervalo aceitável é 0 - 999999999.
                  Um valor de 999999999 significa que um processo de
                  rechamada de flxuo não atinge o tempo limite. O valor
                  padrão é 600. Essa opção se aplica somente ao modo de
                  rechamada de fluxo.

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  Especifica se uma operação de rechamada é iniciada
                  quando um aplicativo lê o arquivo stub.

                  Esta opção é aplicável apenas se o modo de rechamada
                  de fluxo estiver configurado.

                  Se a opção previewsize for configurada para o arquivo
                  stub, uma operação de rechamada inicia apenas quando
                  um aplicativo lê além da seção de visualização do
                  arquivo stub.

                  O valor padrão é No.

                  Independentemente do valor da opção readstartsrecall,
                  o arquivo é rechamado quando uma das condições a
                  seguir é verdadeira:

                  *  O daemon de rechamada determina que o arquivo stub
                     não contém todos os dados que são requeridos por
                     uma operação de leitura.

                  *  Uma operação modifica o arquivo.

         -SErver=server_name
                  Substitui o servidor de migração padrão deste sistema
                  de arquivos. Especifique o servidor a ser contactado
                  para obter os serviços de gerenciamento de espaço.
                  Defina o servidor em uma sub-rotina em seu arquivo
                  dsm.sys. Se você não especificar um nome de servidor,
                  o servidor de migração padrão definido será utilizado.
                  Utilize um traço (-) para definir o servidor como o
                  servidor de migração padrão.

         -STREAMSeq=n
                  Especifica o número de megabytes armazenados em buffer
                  antes que o daemon de rechamada limpe os dados no
                  disco. O intervalo aceitável é 0 - 1024. O valor
                  padrão de 0 significa que o armazenamento em buffer
                  está desativado. Essa opção só se aplica ao modo de
                  rechamada de fluxo.

         -STUBSize=n
                  Especifica o tamanho dos arquivos stub que permanecem
                  no sistema de arquivos quando os arquivos são migrados
                  para armazenamento.

                  Para o cliente de gerenciamento de espaço nos sistemas
                  de arquivos do GPFS, é possível especificar 0 ou um
                  múltiplo do tamanho do bloco do sistema de arquivos. O
                  valor padrão é 0.

                  Para todos os tipos de sistemas de arquivos, o valor
                  máximo para um tamanho de arquivo stub é 1 GB.

Se o HSM estiver globalmente desativado em um nó (dsmmigfs
globaldeactivate), ele será reconfigurado para o estado ativo se um dos
comandos a seguir for executado:

   dsmmigfs add
   dsmmigfs remove
   dsmmigfs update
   dsmmigfs takeover
   dsmmigfs rollback
   dsmmigfs globalreactivate

Exemplos

Os comandos são fornecidos para as tarefas de exemplo.


  Tarefa                              Comando
 -----------------------------------+---------------------------------
  Incluir gerenciamento de espaço     dsmmigfs Add -MAXFiles=0
  para o sistema de arquivos          /hsmmanagedfs1
  /hsmmanagedfs1 . Definir o espaço
  para o número máximo de blocos no
  sistema de arquivos.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Atualizar as configurações de       dsmmigfs update
  gerenciamento de espaço atual       -MAXFiles=10000000
  para o sistema de arquivos          /hsmmanagedfs2
  /hsmmanagedfs2 . Configurar o
  espaço (número de blocos) para o
  número especificado.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Incluir gerenciamento de espaço     dsmmigfs Add -HT=80 -L=70
  do sistema de arquivos /home .      -STUBS=256k /home
  Configurar o limite alto para 80
  por cento. Defina o limite baixo
  para 70 por cento. Configure o
  tamanho dos arquivos stub para
  256K (KB).
 -----------------------------------+---------------------------------
  Incluir gerenciamento de espaço     dsmmigfs Add /home /test1
  em mais de um sistema de arquivos   /proj*
  e aceitar os valores padrão para
  todas as definições de
  gerenciamento de espaço.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Atualizar as configurações de       dsmmigfs Update -HT=80 -L=70
  gerenciamento de espaço para o      -STUBS=1m /home
  sistema de arquivos /home da
  seguinte maneira:
   * Alterar o limite alto para 80
  por cento.
   * Alterar o limite baixo para 70
  por cento.
   * Definir o tamanho dos arquivos
  stub para um megabyte.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Especificar o tamanho mínimo dos    dsmmigfs Update -minp=100
  arquivos no sistema de arquivos     /home/user1
  /home/user1 que são rechamados
  com a rechamada de arquivo
  parcial.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Especifique que o tamanho mínimo    dsmmigfs Update -minm=1048576
  para um arquivo que pode ser        /home/user2
  migrado do sistema de arquivos
  /home/user2 é 1 megabyte.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Incluir o gerenciamento de espaço   dsmmigfs add -maxfiles=1000000
  no sistema de arquivos /myfs .      -lt=50 -ht=80 -pm=10 /myfs
  Configurar o limite alto para 80
  por cento. Configurar o limite
  baixo para 50 por cento.
  Configurar o espaço (número de
  blocos) para o número
  especificado.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Quando um arquivo é migrado do      dsmmigfs update -stubs=32768
  sistema de arquivos /myfs , crie    -preview=16384
  um arquivo stub com as              -minstreamfilesize=2
  especificações a seguir:            readstartsrecall=yes /myfs
   * O tamanho do stub é 32,768
  bytes.
   * O tamanho de visualização do
  stub é 16,384 bytes.
   * Se um aplicativo lê mais do
  que o tamanho da visualização do
  arquivo stub, e o arquivo é maior
  que 2 MB, chame novamente o
  arquivo.



2.13 dsmmigfs addmultiserver, querymultiserver e removemultiserver


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro addmultiserver, querymultiserver
ou removemultiserver para gerenciar espaço em um ambiente com diversos
servidores IBM Spectrum Protect.



Sintaxe

>>-DSMMIGFS--+-ADDMultiserver----+--filesystemspec-------------->
             +-QUERYMultiserver--+
             '-REMOVEMultiserver-'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-options-'



Parâmetros

ADDMultiserver
         Inclui um servidor IBM Spectrum Protect na lista de servidores
         que podem gerenciar o sistema de arquivos.

QUERYMultiserver
         Consulta o status do ambiente com diversos servidores. O
         comando imprime todos os servidores IBM Spectrum Protect que
         podem gerenciar o sistema de arquivos especificado. Para cada
         servidor, a saída exibe o número de arquivos, o número de bytes
         e o rendimento da migração.

REMOVEMultiserver
         Remove um servidor IBM Spectrum Protect existente da lista de
         servidores que podem gerenciar o sistema de arquivos
         especificado. Esse servidor IBM Spectrum Protect não é mais um
         destino para migração e backup. A migração atual e os processos
         de backup não são afetados. A remoção não afeta a rechamada ou
         a restauração de arquivos que são migrados ou submetidos a
         backup no servidor IBM Spectrum Protect.

         Depois de remover o servidor IBM Spectrum Protect da lista de
         servidores, e antes de removê-lo fisicamente, execute o script
         dsmRemoveServer.pl. O script dsmRemoveServer.pl rechama todos
         os arquivos do servidor IBM Spectrum Protect para os sistemas
         de arquivos locais. Depois de executar o script
         dsmRemoveServer.pl, é possível migrar e fazer backup dos
         arquivos para outro servidor IBM Spectrum Protect.

filesystemspec
         O nome do sistema de arquivos. Especifique apenas um sistema de
         arquivos.

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

         -SErver=server_name
                  Especifique o servidor de destino da tarefa. Essa
                  opção é válida somente em um ambiente com diversos
                  servidores e deve ser usada somente com o modo de
                  reconciliação de verificação dupla de órfão.

                  Se houver um arquivo acoplado com um servidor, o valor
                  dessa opção deverá ser esse servidor acoplado. Se você
                  especificar outro servidor IBM Spectrum Protect, a
                  tarefa falhará.


2.14 dsmmigfs control


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro control para mudar dinamicamente
as opções de cliente de gerenciamento de espaço aplicadas por meio da
execução de daemons de gerenciamento de espaço.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Sintaxe

>>-DSMMIGFS----Control----+---------+--------------------------><
                          '-options-'



Parâmetros

Controle
         Envie uma instrução de controle para um daemon de cliente de
         gerenciamento de espaço para mudar o comportamento do daemon.

options
         Use as configurações de opção que são fornecidas para esse
         comando para mudar as configurações de opção do cliente
         aplicadas por meio dos daemons de cliente de gerenciamento de
         espaço.

         O comando de controle é aplicável ao watch daemon (dsmwatchd) e
         ao daemon de rechamada (dsmrecalld) dos daemons de cliente de
         gerenciamento de espaço.

-Type=enabletrace|disabletrace
         O argumento Type é obrigatório. Especifique se a função de
         rastreamento de cliente de gerenciamento de espaço deve ser
         ativada ou desativada para um daemon de cliente de
         gerenciamento de espaço especificado.

-PROcess=WD|RMD|RDD
         O parâmetro PROcess é obrigatório. Especifique o processo
         daemon de cliente de gerenciamento de espaço que você deseja
         atualizar com as novas configurações de opção de cliente de
         gerenciamento de espaço.

         Especifique a opção WD para atualizar o watch daemon de
         gerenciamento de espaço (dsmwatchd).

         Especifique a opção RMD para atualizar o daemon de rechamada
         principal de gerenciamento de espaço (dsmrecalld com PPID= 1).

         Especifique a opção RDD para atualizar o daemon de rechamada do
         distribuidor de gerenciamento de espaço (dsmrecalld com
         PPID=PID do daemon de rechamada principal).

-Options=name:value[::name:value]
         O parâmetro Options será obrigatório se o parâmetro -Type for
         configurado como enabletrace.

         Especifique a opção TRACEFILE em combinação com o nome do
         arquivo de rastreio do valor da opção. Especifique a opção
         TRACEFLAGS em combinação com os sinalizadores de rastreio do
         valor da opção.

         O nome do arquivo de rastreio deve especificar um nome do
         arquivo em um diretório que pode ser acessado por meio do
         processo daemon de cliente de gerenciamento de espaço.

         O nó remoto não está configurado adequadamente no servidor.

         Assegure-se de que o nó remoto esteja configurado adequadamente
         e conectado ao servidor usando TLS. Isso valida a configuração
         do nó remoto e assegura que as informações relacionadas ao nó
         remoto sejam enviadas ao servidor.

         As sinalizações de rastreio devem ser uma sinalização de
         rastreio de cliente de gerenciamento de espaço ou uma lista de
         sinalizações de rastreio de cliente de gerenciamento de espaço
         separadas com espaços em branco e entre aspas duplas.

         Nota: Na implementação atual da instrução de controle, somente
         opções de rastreio podem ser controladas para os daemons de
         cliente de gerenciamento de espaço especificados.

Exemplos

Os comandos são fornecidos para as tarefas de exemplo.


  Tarefa                              Comando
 -----------------------------------+---------------------------------
  Ative o rastreio para o watch       dsmmigfs control
  daemon do daemon de cliente de      -type=enabletrace -process=WD
  gerenciamento de espaço com o       -options=tracefile:/tmp/dsmwatc
  arquivo de rastreio                 hd.trc::traceflags:"SM
  /tmp/dsmwatchd.trc e as opções de   SMVERBOSE SERVICE"
  rastreio SM SMVERBOSE SERVICE.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Desative o rastreio para o daemon   dsmmigfs control
  principal de rechamada do daemon    -type=disabletrace -process=RMD
  de cliente de gerenciamento de
  espaço.



2.15 dsmmigfs deactivate, reactivate e remove


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro deactivate, reactivate ou remove
para desativar, reativar ou remover o gerenciamento de espaço de um
sistema de arquivos.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Sintaxe

                             .--------------------.
                             V                    |
>>-DSMMIGFS--+-Deactivate-+------filesystemspec---+------------->
             +-REActivate-+
             '-REMove-----'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-options-'



Parâmetros

Deactivate
         Desativa o gerenciamento de espaço de um sistema de arquivo. O
         cliente de gerenciamento de espaço não pode migrar ou rechamar
         arquivos e não pode reconciliar o sistema de arquivos.
         Entretanto, você pode atualizar as definições de gerenciamento
         de espaço de seu sistema de arquivos e acessar os arquivos
         residentes e pré-migrados.

REActivate
         Reativa o gerenciamento de espaço de um sistema de arquivo.

REMove
         Remove o gerenciamento de espaço de um sistema de arquivos. Se
         você tiver desativado o gerenciamento de espaço de seu sistema
         de arquivos, reative-o antes de removê-lo. Se nenhum arquivo
         stub órfão for localizado, o comando falhará. Para remover o
         gerenciamento de espaço, resolva todos os arquivos stub órfãos
         e emita o comando dsmmigfs novamente.
         Se a opção 3.23 hsmoptimizedrecallonly estiver configurada como
         YES, realize a rechamada de todos os arquivos de maneira
         otimizada antes de remover o gerenciamento de espaço de um
         sistema de arquivos. Como alternativa, configure a opção 3.23
         hsmoptimizedrecallonly como NO e reinicie os daemons de
         gerenciamento de espaço antes de tentar realizar o comando
         novamente.

filesystemspec
         O nome do sistema de arquivos. É possível especificar mais de
         um nome de sistema de arquivos e utilizar caracteres curinga
         dentro desse nome. Se especificar mais de um nome, separe cada
         um com um ou mais espaços em branco.

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

Exemplos


  Tarefa                                    Comando
 -----------------------------------------+---------------------------
  Desativar o gerenciamento de espaço do    dsmmigfs Deactivate /home
  sistema de arquivos /home.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Reativar o gerenciamento de espaço do     dsmmigfs REActivate /home
  sistema de arquivos /home.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Remover o gerenciamento de espaço do      dsmmigfs REMove /home
  sistema de arquivos /home.



2.16 dsmmigfs globaldeactivate e globalreactivate


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro globaldeactivate ou
globalreactivate para desativar ou reativar o gerenciamento de espaço de
um nó cliente gerenciado por espaço.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Sintaxe

>>-DSMMIGFS--+-GLOBALDeactivate-+--+---------+-----------------><
             '-GLOBALReactivate-'  '-options-'



Parâmetros

GLOBALDeactivate
         Desativa o gerenciamento de espaço para todos os sistemas de
         arquivos em seu nó cliente. O cliente de gerenciamento de
         espaço não pode executar a migração ou rechamada de nenhum
         arquivo e não pode reconciliar qualquer sistema de arquivos.
         Entretanto, é possível atualizar as configurações do
         gerenciamento de espaço para os sistemas de arquivos, incluir o
         gerenciamento de espaço em outros sistemas de arquivos ou
         acessar os arquivos residentes e pré-migrados.

GLOBALReactivate
         Reativa o gerenciamento de espaço de seu nó cliente. Todos os
         sistemas de arquivos para os quais você tenha incluído
         gerenciamento de espaço retornam para seus estados anteriores,
         incluindo aquele incluído enquanto o gerenciamento de espaço
         estava desativado globalmente.

opções
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

Exemplos


  Tarefa                                  Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Desativar globalmente o gerenciamento   dsmmigfs GLOBALDeactivate
  de espaço para o nó cliente.
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Reativar globalmente o gerenciamento    dsmmigfs GLOBALReactivate
  de espaço de um nó cliente.



2.17 dsmmigfs help


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro help para exibir a sintaxe e as
opções de comando dsmmigfs.



Sintaxe

>>-DSMMIGFS--Ajuda--+---------+--------------------------------><
                    '-options-'



Parâmetros

Ajuda
         Exibe a sintaxe do comando dsmmigfs incluindo parâmetros,
         opções e intervalos válidos dos valores das opções de comando.

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

Exemplos


  Tarefa                                  Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Exibir a sintaxe do comando dsmmigfs.   dsmmigfs h



2.18 dsmmigfs query


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro query para exibir as
configurações de gerenciamento de espaço atuais para um sistemas de
arquivos.



Sintaxe

>>-DSMMIGFS--Query--+---------+--+--------------------+--------><
                    '-options-'  | .----------------. |
                                 | V                | |
                                 '---filesystemspec-+-'



Parâmetros

Query
         Exibir as configurações de gerenciamento de espaço atuais para
         o sistema de arquivos nomeado.

options
         -Detail
                  Exibir configurações detalhadas do HSM para o sistema
                  de arquivos. Algumas configurações são exibidas apenas
                  quando consultadas com a opção detail:

                  *  O número máximo de candidatos a migração que são
                     identificados pelo scout daemon

                  *  O tamanho mínimo de rechamada do arquivo parcial

                  *  O tamanho mínimo de rechamada de fluxo

                  *  O tamanho mínimo (em bytes) que qualifica um
                     arquivo para migração

                  *  O status local para o ambiente de rechamada
                     distribuído

                  *  O status para o ambiente de failover

                  Somente para sistemas de arquivos GPFS:
                           O comando dsmmigfs query sem a opção detail
                           exibe somente sistemas de arquivo gerenciado
                           localmente. Use a opção detail para exibir
                           informações de todos os sistemas de arquivos
                           gerenciados por espaço dentro do cluster do
                           IBM Spectrum Scale.

                           Ao especificar a opção detail, o cliente HSM
                           também exibe o nome do nó para cada ID do nó.

         -Failover
                  Exibir uma visão geral de status do ambiente de
                  failover de todos os nós do cluster gerenciado do HSM.
                  Válido somente em sistemas de arquivos GPFS. A saída
                  exibe o status do nome do nó e o ID do nó. O status a
                  seguir pode ser exibido:

                  ENABLED
                           O nó pode assumir controle de sistemas de
                           arquivos com espaço gerenciado quando outro
                           nó do HSM falha. Se o nó falha, o controle
                           dos sistemas de arquivos com espaço
                           gerenciado executa failover em outros nós do
                           HSM.

                  ENABLED_TAKEOVER
                           O nó pode assumir controle de sistemas de
                           arquivos com espaço gerenciado quando outro
                           nó do HSM falha. Se o nó falha, o controle do
                           sistema de arquivos com espaço gerenciado não
                           executa failover em outros nós do HSM.

                  ENABLED_HANDOVER
                           Se o nó falha, o controle dos sistemas de
                           arquivos com espaço gerenciado executa
                           failover em outros nós do HSM. O nó não
                           assume o controle sobre os sistemas de
                           arquivos com espaço gerenciado quando outro
                           nó do HSM falha.

                  DISABLED
                           O nó do HSM não assume o controle de outros
                           sistemas de arquivos com espaço gerenciado do
                           nó do HSM. Se o nó falha, o controle do
                           sistema de arquivos com espaço gerenciado não
                           executa failover em outros nós do HSM.



                  Para ativar o failover do gerenciamento do HSM dos
                  sistemas de arquivos do GPFS em nós de origem em um
                  ambiente de cluster, emita o comando dsmmigfs
                  enablefailover em cada nó de origem.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

         -Node=node_value -parsable
                  Exiba o status de nós do cluster do IBM Spectrum Scale
                  que são gerenciados pelo cliente do HSM. Válido
                  somente em sistemas de arquivos GPFS. A abreviação
                  mínima da opção é um caractere (-n=node_value). A
                  saída exibe as seguintes informações para cada nó:

                  *  Nome do nó do IBM Spectrum Scale

                  *  ID do nó do IBM Spectrum Scale

                  *  IBM Spectrum Scale. O status do IBM Spectrum Scale
                     pode ser arbitramento, ativo, inativo ou
                     desconhecido. O status é exibido quando você
                     especifica a opção detail.

                  *  ID de sessão do daemon de rechamada

                  *  Disposição de montagem

                  *  Daemon de rechamada ping

                  *  ID de sessão do watch daemon

                  *  Status do HSM. O status do HSM pode ser ativo ou
                     inativo.



                  Especifique node_value usando um de três formatos:

                  Especifique node_value como um nome do nó
                           Exemplo: -node=system1

                  Especifique node_value como um arquivo que contém uma
                  lista de nomes de nós
                           Exemplo:
                           -node=/usr/tivoli/tsm/data/nodes.list

                  Especifique node_value usando uma palavra-chave que
                  defina uma classe de nós
                           Especifique uma das seguintes classes de nós:

                           all
                                    Todos os nós no cluster do IBM
                                    Spectrum Scale.

                           clientnodes
                                    Todos os nós que não participam de
                                    atividades de administração do
                                    sistema de arquivos.

                           managernodes
                                    Todos os nós do conjunto de nós dos
                                    quais gerenciadores do sistema de
                                    arquivos e gerenciadores de token
                                    são selecionados.

                           nonquorumnodes
                                    Todos os nós não quorum no cluster
                                    do IBM Spectrum Scale.

                           nsdnodes
                                    Todos os nós do servidor NSD no
                                    cluster do IBM Spectrum Scale.

                           quorumnodes
                                    Todos os nós de quorum no cluster do
                                    IBM Spectrum Scale.
                           Exemplo: -node=quorumnodes

                  Quando você especifica a opção node, é possível
                  especificar a opção parsable. A opção parsable é
                  opcional. A opção parsable exibe saída em um formato
                  que pode ser facilmente analisado. A abreviação mínima
                  da opção é quatro caracteres (-pars). O formato
                  analisável exibe os seguintes atributos na ordem:

                     Nome do comando
                     Tipo de consulta
                     Nome do nó do IBM Spectrum Scale
                     ID do nó do IBM Spectrum Scale
                     Status do IBM Spectrum Scale
                     Status do HSM
                     ID da sessão principal de rechamada
                     Disposição de montagem
                     Disponibilidade do daemon de rechamada
                     ID de sessão do watch daemon

                  Cada valor de atributo termina com dois pontos.

                  A saída a seguir é um exemplo do formato quando você
                  especifica a opção parsable:

filesystemspec
         O nome do sistema de arquivos que exibe as definições atuais de
         gerenciamento de espaço. O padrão é todos os sistemas de
         arquivos gerenciados por espaço.

Exemplos


  Tarefa                                  Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Exibir as configurações do              dsmmigfs query /migfs2
  gerenciamento de espaço para o
  sistema de arquivos /migfs2.
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Exibir as entradas de gerenciamento     dsmmigfs query
  de espaço feitas no arquivo de log      -L=/tmp/migfslog /migfs2
  /tmp/migfslog.



2.19 dsmmigfs rollback


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro rollback para transferir o
gerenciamento de espaço dos sistemas de arquivos para o nó preferencial,
se o nó for diferente do nó do proprietário atual.

Este comando é válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Sintaxe

>>-DSMMIGFS--ROLLback--+---------+-----------------------------><
                       '-options-'



Parâmetros

ROLLback
         Transfere o gerenciamento HSM de sistemas de arquivos para o nó
         preferido se o nó for diferente do nó do proprietário atual.
         Digite esse comando no nó preferido.

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

Exemplos


  Tarefa                                  Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Transferência para o nó desejado.       dsmmigfs rollback



2.20 dsmmigfs enablefailover, e disablefailover


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro enablefailover ou disablefailover
para gerenciar a recuperação de falha do sistema parcial.

Este comando é válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Um cliente de gerenciamento de espaço pode assumir o controle de um
cliente HSM que está envolvido em uma falha de sistema parcial se as
condições a seguir forem verdadeiras:

*  O nó do cliente de gerenciamento de espaço com falha possui o
   failover ativado.

*  Há um ou mais nós adicionais do cliente de gerenciamento de espaço no
   mesmo cluster do IBM Spectrum Scale com failover ativado.

*  O sistema de arquivos gerenciado por espaço está montado em pelo
   menos um desses nós.

*  Existe uma lista síncrona nos nós com falha e nos nós do cliente.

*  O nó do mesmo nível está online

Sintaxe

>>-DSMMIGFS--+-ENABLEFailover--+--+---------+------------------><
             '-DISABLEFailover-'  '-options-'



Parâmetros

ENABLEFailover
         Ativa o nó para operações de failover no cluster do IBM
         Spectrum Scale.

DISABLEFailover
         Desativa as operações de failover no nó.

options
         -MODE=value
                  Especifica um modo de failover. A opção mode é válida
                  apenas com o parâmetro enablefailover. É possível
                  especificar os valores a seguir para a opção mode:

                  TAKEOVER
                           O nó pode assumir controle de sistemas de
                           arquivos com espaço gerenciado quando outro
                           nó do HSM falha. Se o nó falha, o controle do
                           sistema de arquivos com espaço gerenciado não
                           executa failover em outros nós do HSM.

                  HANDOVER
                           Se o nó falha, o controle dos sistemas de
                           arquivos com espaço gerenciado executa
                           failover em outros nós do HSM. O nó não
                           assume o controle sobre os sistemas de
                           arquivos com espaço gerenciado quando outro
                           nó do HSM falha.

                  ENABLED
                           O nó pode assumir controle de sistemas de
                           arquivos com espaço gerenciado quando outro
                           nó do HSM falha. Se o nó falha, o controle
                           dos sistemas de arquivos com espaço
                           gerenciado executa failover em outros nós do
                           HSM.

                  O padrão é ENABLED

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

Exemplos

Os comandos são fornecidos para as tarefas de exemplo.


  Tarefa                                    Comando
 -----------------------------------------+---------------------------
  Ativa operações de failover no nó do      dsmmigfs enablef
  cliente de gerenciamento de espaço . Se   -mode=HANDOVER
  o nó falha, o controle dos sistemas de
  arquivos com espaço gerenciado executa
  failover em outros nós do HSM. O nó não
  assume o controle sobre os sistemas de
  arquivos com espaço gerenciado quando
  outro nó do HSM falha.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Desative as opções de failover no nó do   dsmmigfs disableFailover
  cliente de gerenciamento de espaço.



2.21 dsmmigfs stop, start e restart


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro stop, start ou restart para
controlar daemons de gerenciamento de espaço.

Válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Use o comando dsmmigfs com o parâmetro stop, start ou restart para
controlar daemons:

*  Iniciar todos os daemons

*  Parar todos os daemons, processos dsmrecall e dsmmigrate, exceto
   dsmwatchd

*  Reiniciar todos os daemons, parar dsmrecall e dsmmigrate, exceto
   dsmwatchd.

Nota: Esteja ciente de que os daemons serão iniciados no mesmo ambiente
do daemon dsmwatchd, o que significa que os arquivos de opções dsm.opt e
dsm.sys no caminho de instalação padrão, /usr/tivoli/tsm/client/ba/bin,
serão usados.

Sintaxe

>>-DSMMIGFS--+-START---+--+---------+--------------------------><
             +-STOP----+  '-options-'
             '-RESTART-'



Parâmetros

START
         Inicia todos os daemons HSM no nó do cliente local. O daemon
         dsmwatchd não é afetado.

STOP
         Pára todos os daemons HSM. Os processos dsmrecall e dsmmigrate
         são interrompidos. O daemon dsmwatchd não é afetado.

RESTART
         Reinicia todos os daemons HSM. Os processos dsmrecall e
         dsmmigrate são iniciados. O daemon dsmwatchd não é afetado.

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

Exemplos


  Tarefa                                  Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Iniciar todos os daemons                dsmmigfs START
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Parar todos os daemons                  dsmmigfs STOP
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Reiniciar todos os daemons. Por         dsmmigfs RESTART
  exemplo, deixá-los atualizar o
  conjunto de configuração nos arquivos
  de opções dsm.opt e dsm.sys.



2.22 dsmmigfs takeover


Use o comando dsmmigfs com o parâmetro takeover para transferir o
gerenciamento de HSM de um sistema de arquivos para outro nó do cliente
de gerenciamento de espaço dentro do mesmo conjunto de nós local do IBM
Spectrum Scale.

Válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Sintaxe

>>-DSMMIGFS--TAKEover--filespec--+---------+-------------------><
                                 '-options-'



Parâmetros

TAKEover
         O comando dsmmigfs transfere o gerenciamento do HSM do sistema
         de arquivos especificado para o nó do cliente de gerenciamento
         de espaço no qual você chama este comando. A transferência deve
         ser iniciada em um nó no mesmo conjunto de nós local do IBM
         Spectrum Scale.

filespec.
         O nome do sistema de arquivos que você deseja controlar.

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

Exemplos


  Tarefa                                  Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Transfira o gerenciamento de HSM do     dsmmigfs takeover
  diretório atual para o nó do cliente    /home/filesystem
  de gerenciamento de espaço dentro do
  mesmo conjunto de nós local do IBM
  Spectrum Scale.



2.23 dsmmighelp


O comando dsmmighelp exibe tópicos de ajuda online a partir dos quais
você pode selecionar ajuda geral para comandos ou informações de
mensagens.



Sintaxe

>>-DSMMIGHELP--+---------+-------------------------------------><
               '-options-'



Parâmetros

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

Exemplos


  Tarefa                                             Comando
 --------------------------------------------------+------------------
  Exibir a ajuda online para os comandos do HSM.     dsmmighelp



2.24 dsmmigquery


O comando dsmmigquery exibe informações sobre arquivos migrados,
candidatos e classes de gerenciamento.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

O comando dsmmigquery exibe as seguintes informações para um ou mais
sistemas de arquivos:

*  Lista de candidatos à migração
*  Lista de rechamada ordenada para arquivos migrados
*  Classes de gerenciamento disponíveis
*  Opções de cliente e servidor Current
*  Lista de todos os arquivos no sistema de arquivos

A saída desse comando é direcionada para stdout. Utilize os caracteres
de redirecionamento e um nome de arquivo no final do comando para
redirecionar a saída para um arquivo.

Sintaxe

>>-DSMMIGQUERY--+----------------+--+---------+----------------><
                '-filesystemspec-'  '-options-'



Parâmetros

options
         -Detail
                  Use com a opção mgmtclass para exibir informações
                  sobre cada classe de gerenciamento disponível. Se você
                  não utilizar essa opção, o cliente HSM exibirá apenas
                  o nome da classe de gerenciamento e uma breve
                  descrição.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

         -Mgmtclass
                  Exibe informações sobre cada classe de gerenciamento
                  que você pode atribuir a seus arquivos.

         -Options
                  Exibe as definições atuais das opções cliente e
                  servidor. Essa opção é o padrão.

         -SErver=server_name
                  Especifique o servidor de destino da tarefa. Essa
                  opção é válida somente em um ambiente de diversos
                  servidores. Em um ambiente de diversos servidores,
                  você deve especificar a opção server.

                  Essa opção é válida com as opções sortedall e
                  sortedmigrated.

         -SORTEDAll
                  Lista todos os arquivos do sistema de arquivos nesta
                  ordem: arquivos residentes, pré-migrados, migrados.
                  Ordena os arquivos migrados na ordem mais eficiente
                  para rechamada.

         -SORTEDMigrated
                  Lista todos os arquivos migrados do sistema de
                  arquivos para o armazenamento do IBM Spectrum Protect
                  na ordem mais eficiente para rechamada.

filesystemspec
         O sistema de arquivos para o qual você deseja exibir
         informações. O padrão é o sistema de arquivos atual. É possível
         especificar mais de um nome de sistema de arquivos e utilizar
         caracteres curinga dentro desse nome. Se especificar mais de um
         nome, separe cada um com um ou mais espaços em branco.

Exemplos


  Tarefa                                   Comando
 ----------------------------------------+----------------------------
  Exibir as configurações atuais para as   dsmmigquery
  opções de cliente e servidor.
 ----------------------------------------+----------------------------
  Exibir informações sobre classes de      dsmmigquery -Mgmtclass
  gerenciamento que você pode atribuir a   -Detail
  arquivos no nó cliente.



2.24.1 Opções Compartilhadas do Comando dsmmigquery do HSM e do Cliente
de Backup-Archive


O comando dsmmigquery -o exibe ambas as opções do HSM e muitas opções
que são compartilhadas entre o cliente de gerenciamento de espaço e o
cliente de backup-archive.

A seguir está uma lista das opções que são compartilhadas entre o
cliente de gerenciamento de espaço e o cliente de backup-archive.

*  asnodename
*  commmethod
*  COMPRESSION
*  defaultserver
*  detail
*  diskbuffsize
*  enablelanfree
*  errorlogmax
*  errorlogname
*  errorlogretention
*  exclude
*  exclude.compression
*  INCLEXCL
*  include
*  include.compression
*  lanfreecommmethod
*  lanfreetcpport
*  lanfreeshmport
*  makesparsefile
*  nodename
*  passwordaccess
*  passworddir
*  servername
*  shmport
*  skipacl
*  tcpbuffsize
*  tcpnodelay
*  tcpport
*  tcpserveraddress
*  tcpwindowsize


2.25 dsmmigrate


O comando dsmmigrate seleciona arquivos específicos no sistema de
arquivos local e migra-os para o servidor IBM Spectrum Protect.

Dica: Em sistemas de arquivos grandes, a migração seletiva pode levar
muito tempo. A migração pode ser mais rápida se você pré-migrar arquivos
antes de migrá-los. A maneira mais rápida de criar espaço livre requer
duas etapas:

1. Prepare-se para migração ao pré-migrar arquivos.

2. Quando for necessário criar espaço livre rapidamente, use a opção
   stubpremigrated para migrar somente arquivos pré-migrados.

Se o arquivo existir em um sistema de arquivos com uma sub-rotina de
servidor diferente do último arquivo processado, uma nova sessão será
iniciada para cada arquivo migrado. Esta ação pode acontecer como
resultado de links de um sistema de arquivos para outro.

Nota:

1. Você é solicitado a aguardar pela mídia para montar ou a ignorar o
   arquivo quando as duas condições a seguir são atendidas:

   *  A opção tapeprompt é configurada com YES no arquivo dsm.opt.

   *  O destino para o arquivo migrado é um conjunto de armazenamentos
      que consiste em mídia removível (tal como fita)

2. O cliente de gerenciamento de espaço não migra conteúdos de links
   simbólicos. Os links simbólicos não são seguidos durante a migração
   seletiva recursiva.

O primeiro arquivo será migrado mesmo se o tamanho do arquivo exceder a
cota especificada para o sistema de arquivos. Quando a migração ocorre,
o comando ddf exibe zero bytes migrados e pré-migrados do sistema de
arquivos. Se o número total de bytes exceder a cota depois da migração
do arquivo, o próximo arquivo não será migrado.

Sintaxe

                            .------------------------------.
                            V                              |
>>-DSMMIGRATE--+---------+----+-filespec-----------------+-+---><
               '-options-'    '- -FIlelist--=--file_path-'



Parâmetros

options
         -Detail
                  Exibe o tamanho e o nome do arquivo de cada arquivo
                  migrado.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

         -Premigrate
                  Uma cópia do arquivo é enviada para o armazenamento
                  doIBM Spectrum Protect e o arquivo permanece no
                  sistema de arquivos local. O estado do arquivo é
                  alterado para pré-migrado. Não é possível usar a opção
                  premigrate e a opção stubpremigrated ao mesmo tempo.

         -PREViewsize=n
                  Especifica o tamanho da visualização do arquivo stub.
                  Os valores válidos são 0 - 1,073,741,824, e não devem
                  ser maiores do que o tamanho do stub.

                  Quando os atributos forem configurados e o tamanho da
                  visualização estiver definido, uma operação de
                  rechamada inicia apenas quando um aplicativo lê o
                  arquivo stub além da seção de visualização do arquivo
                  stub. Se uma operação lê a seção de visualização do
                  arquivo stub, o arquivo não é rechamado.

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  Especifica se uma operação de rechamada é iniciada
                  quando um aplicativo lê o arquivo stub.

                  Esta opção é aplicável apenas se o modo de rechamada
                  de fluxo estiver configurado.

                  Se a opção previewsize for configurada para o arquivo
                  stub, uma operação de rechamada inicia apenas quando
                  um aplicativo lê além da seção de visualização do
                  arquivo stub.

                  O valor padrão é No.

                  Independentemente do valor da opção readstartsrecall,
                  o arquivo é rechamado quando uma das condições a
                  seguir é verdadeira:

                  *  O daemon de rechamada determina que o arquivo stub
                     não contém todos os dados que são requeridos por
                     uma operação de leitura.

                  *  Uma operação modifica o arquivo.

         -Recursive
                  Migra arquivos em qualquer subdiretório do diretório
                  especificado que corresponda à especificação de
                  arquivo. Se você não utilizar esta opção, somente os
                  arquivos dos diretórios especificados serão migrados.

                  O cliente de gerenciamento de espaço não migra
                  conteúdos de links simbólicos. Os links simbólicos não
                  são seguidos durante a migração seletiva recursiva.

         -SErver=server_name
                  Especifique o servidor de destino da tarefa. Essa
                  opção é válida somente em um ambiente com diversos
                  servidores e deve ser usada somente com o modo de
                  reconciliação de verificação dupla de órfão.

                  Se um arquivo estiver acoplado com qualquer servidor
                  IBM Spectrum Protect, deve-se especificar esse
                  servidor. Se um arquivo não estiver acoplado com
                  nenhum servidor, será possível especificar qualquer
                  servidor IBM Spectrum Protect que tenha sido incluído
                  no ambiente com diversos servidores.

         -STUBSize=n
                  Especifica o tamanho dos arquivos stub que permanecem
                  nos sistemas de arquivos quando os arquivos são
                  migrados para o armazenamento.

                  Para o cliente de gerenciamento de espaço nos sistemas
                  de arquivos do GPFS, é possível especificar 0 ou um
                  múltiplo do tamanho do bloco do sistema de arquivos. O
                  valor padrão é 0.

                  Para todos os tipos de sistemas de arquivos, o valor
                  máximo para um tamanho de arquivo stub é 1 GB.

         -STUBPremigrated
                  Apenas arquivos que são migrados no estado pré-migrado
                  são migradas. O processo de migração produz espaço
                  livre no sistema de arquivos rapidamente. As cópias de
                  arquivos existem no armazenamento do IBM Spectrum
                  Protect. O processo de migração apenas substitui os
                  arquivos locais com arquivos stub.

filespec
         O caminho e nome dos arquivos que você deseja migrar. Este
         parâmetro é obrigatório. Você pode utilizar caracteres curinga
         para especificar um grupo de arquivos ou todos os arquivos de
         um diretório. É possível inserir mais de uma especificação de
         arquivo em um comando. Se digitar mais de uma especificação,
         separe cada uma com um ou mais espaços em branco.

-FIlelist=file_path
         Especifica o caminho de um arquivo que contém uma lista de
         arquivos a serem processados por esse comando.

         As entradas do arquivo de lista devem seguir estas regras:

         *  Cada entrada deve ser um caminho completo para um arquivo ou
            um caminho relativo para um arquivo.

         *  Nenhuma entrada é um objeto de diretório.

         *  Cada entrada está em uma linha separada.

         O cliente de gerenciamento de espaço ignora qualquer entrada
         que não use essas regras.

         As regras a seguir se aplicam a uma lista de arquivos para o
         cliente de gerenciamento de espaço. Essas regras diferem das
         regras referentes às listas de arquivos de cliente de
         backup-archive.

         *  Uma entrada pode conter caracteres que não podem ser
            impressos, mas não pode conter um retorno de linha.

         *  São permitidos caracteres curinga.

         *  Um caminho de arquivo que contém espaços em branco deve ser
            colocado entre aspas.

         *  Uma entrada que inicia com uma aspa e termina com uma aspa é
            tolerada. O cliente de gerenciamento de espaço assume que as
            aspas não são necessárias e omite-as quando o cliente de
            gerenciamento de espaço processa a entrada. Se forem
            necessárias aspas iniciais e finais para identificar o
            arquivo, inclua aspas duplas antes do início e após o
            término da entrada.

         O exemplo a seguir mostra uma lista de arquivos dentro de um
         arquivo de lista:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Se o nome do arquivo de lista especificado com a opção filelist
         não existir, o comando falhará.

Exemplos


  Tarefa                          Comando
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migre todos os arquivos em um   dsmmigrate -Recursive -Detail
  diretório que é nomeado         /migfs2/test/dir1
  /migfs2/test/dir1 e em todos
  os seus subdiretórios. Exibir
  as informações.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migre um arquivo que é          dsmmigrate -Detail -L=/tmp/miglog
  denominado tf04 do diretório    tf04
  atual e exiba as informações.
  Registre os resultados no
  arquivo /tmp/miglog .
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migre todos os arquivos em      dsmmigrate -logname=/tmp/miglog
  uma lista de arquivos que       -filelist=/tmp/filelist
  seja denominada /tmp/filelist   -stubsize=4096 -previewsize=2048
  . Registre os resultados no     -readstartsrecall=yes
  arquivo /tmp/miglog .
  Configure o tamanho do stub
  para 4096 bytes e o tamanho
  da visualização para 2048
  bytes.
  Restrição: Quando um arquivo
  é rechamado, o tamanho da
  visualização afeta o processo
  de rechamada apenas se o modo
  de rechamada de fluxo estiver
  configurado e
  readstartsrecall=yes . É
  possível configurar o modo de
  rechamada de fluxo com a
  opção minstreamfilesize no
  comando dsmmigfs ou com a
  opção recallmode no comando
  dsmattr.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Use um aplicativo shell para    find /hsmfilesystem -user ibm
  construir uma lista de          -print > /tmp/filelist dsmmigrate
  arquivos de propriedade de      -filelist=/tmp/filelist
  user ibm e, então, migre os
  arquivos.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Pré-migre o arquivo             dsmmigrate -p /migfs2/test/file1
  /migfs2/test/file1 , mas não
  substitua o arquivo local por
  um stub.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migre todos os arquivos         dsmmigrate -R -ST /migfs2/test/dir1
  pré-migrados no diretório
  /migfs2/test/dir1/ e em todos
  os subdiretórios



2.26 dsmmigundelete


O comando dsmmigundelete recria arquivos stub excluídos para arquivos
migrados e cria arquivos stub para arquivos pré-migrados para os quais
um arquivo original não existe em seu sistema de arquivos local. O
arquivo torna-se, então, um arquivo migrado.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Quando um arquivo stub ou uma cópia original de um arquivo pré-migrado
for excluído do sistema de arquivos local, o arquivo migrado ou
pré-migrado correspondente será marcado para expiração quando a
reconciliação for executada novamente.

Nota: O comando dsmmigundelete não suporta arquivos ligados fisicamente.
Se você recriar um arquivo stub para um arquivo com link físico, um
arquivo stub não será recriado a menos que todos os arquivos com link
físico sejam excluídos de seu sistema de arquivos local. Quando um
arquivo em um conjunto de arquivos ligados fisicamente é migrado, todos
os arquivos ligados fisicamente no conjunto se tornam arquivos stub.
Quando o comando dsmmigundelete recria um arquivo stub para um arquivo
com link físico, o arquivo stub tem o mesmo nome do arquivo que foi
originalmente migrado. Os arquivos stub não são recriados para nenhum
outro arquivo que estava anteriormente no conjunto de arquivos com link
físico.

Nota: Quando a replicação de nó é usada no servidor de failover IBM
Spectrum Protect, é possível restaurar arquivos do servidor de failover.
No entanto, a restauração de arquivos stub do servidor de failover não é
suportada. Em vez de restaurar os arquivos stub, os arquivos residentes
serão restaurados. Nesse caso, ao reconfigurar o HSM para se conectar a
um servidor de failover, os comandos dsmmigundelete e dsmreconcile não
são suportados.

Sintaxe

>>-DSMMIGUNDELETE--+----------------+--+---------+-------------><
                   '-filesystemspec-'  '-options-'



Parâmetros

options
         -Recover
                  Recria os arquivos stub que foram removidos de seu
                  sistema de arquivos. Utilize esta opção se necessita
                  de um desempenho melhor durante o processo de
                  recuperação.

                  Importante: Essa opção recria todos os arquivos stub
                  existentes que sobrescrevem todos os arquivos
                  pré-migrados ou rechamados. Os dados são perdidos a
                  partir da última migração até quando esta opção for
                  utilizada! Depois que o comando dsmmigundelete
                  -recover é emitido, não há como verificar se os dados
                  do arquivo stub local são diferentes do conteúdo do
                  arquivo no servidor IBM Spectrum Protect.

                  Use essa opção somente se todos ou a maioria dos
                  arquivos no sistema de arquivos forem arquivos stub e
                  você precisar de bom desempenho durante a recriação do
                  arquivo stub.

                  Para fins de desempenho, não use essa opção com a
                  opção detail.

                  Os arquivos que nunca foram migrados não são
                  recriados.

         -Detail
                  Exibe informações detalhadas sobre qual arquivo stub
                  está sendo recriado para o sistema de arquivos.

                  Não use essa opção com a opção recover.

         -Expiring
                  Recria um arquivo stub para um arquivo migrado se um
                  arquivo stub correspondente não existir em seu sistema
                  de arquivos local, independentemente se o arquivo
                  migrado foi marcado para expiração ou não. Ou criará
                  um arquivo stub de um arquivo pré-migrado se um
                  arquivo original correspondente não existir no sistema
                  de arquivos local, independentemente do arquivo
                  pré-migrado ter sido ou não marcado para expiração.

                  Emita o comando dsmmigundelete com a opção expiring se
                  você tiver executado a reconciliação desde a exclusão
                  dos arquivos.

                  Se você não usar a opção expiring, o cliente de HSM
                  recriará um arquivo stub para um arquivo migrado se um
                  arquivo stub correspondente não existir em seu sistema
                  de arquivos local e o arquivo migrado não tiver sido
                  marcado para expiração. Ou criará um arquivo stub de
                  um arquivo pré-migrado se um arquivo original
                  correspondente não existir no sistema de arquivos
                  local e o arquivo pré-migrado não tiver sido marcado
                  para expiração.

                  Insira o comando dsmmigundelete sem a opção expiring
                  se você não executou a reconciliação desde a exclusão
                  dos arquivos.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

         -FILELIST=file_path
                  Especifica o caminho de um arquivo que contém uma
                  lista de arquivos a serem processados por esse
                  comando. O formato de uma entrada da lista de arquivos
                  é <extobjid> <file path>\n. Para obter as informações
                  necessárias para a recriação de arquivos stub baseada
                  em lista de arquivos, recomenda-se coletar essas
                  informações do sistema de arquivos regularmente. Essas
                  informações são coletadas usando o mecanismo de
                  política do IBM Spectrum Scale e as armazenando em
                  arquivos temporários ou, como alternativa, é possível
                  usar o script dsmmigundelete.pl para consultá-las no
                  servidor do IBM Spectrum Protect.

         -SErver=server_name
                  Especifique o servidor de destino da tarefa. Essa
                  opção é válida somente em um ambiente com diversos
                  servidores e deve ser usada somente com o modo de
                  reconciliação de verificação dupla de órfão.

                  Se houver um arquivo acoplado com um servidor, o valor
                  dessa opção deverá ser esse servidor acoplado. Se você
                  especificar outro servidor IBM Spectrum Protect, a
                  tarefa falhará.

filesystemspec
         O nome do sistema de arquivos para o qual você deseja recriar
         arquivos stub excluídos e criar arquivos stub para arquivos
         pré-migrados que foram excluídos do seu sistema de arquivos
         local. O padrão é todos os sistemas de arquivos para os quais o
         gerenciamento de espaço está ativo. É possível especificar mais
         de um nome de sistema de arquivos. Se você especificar vários
         nomes, separe cada um com um ou mais espaços em branco.

Exemplos


  Tarefa                                     Comando
 ------------------------------------------+--------------------------
  Recrie arquivos stub que foram excluídos   dsmmigundelete -expiring
  acidentalmente do sistema de arquivos      -Logname=/tmp/undeletelo
  /home . Recriar arquivos stub              g /home
  independentemente do status de expiração
  das cópias de migração (use a opção
  expiring ). A reconciliação foi
  executada desde a exclusão dos arquivos.
  Os resultados são registrados no arquivo
  de log /tmp/undeletelog .
 ------------------------------------------+--------------------------
  Recrie arquivos stub para arquivos         dsmmigundelete
  migrados no sistema de arquivos /home .    -L=/tmp/undeletelog
  Recrie arquivos stub somente para          /home
  aquelas cópias de migração que não estão
  marcadas para expiração (não use a opção
  expiring ). A reconciliação não foi
  executada porque os arquivos foram
  excluídos. Entradas feitas no arquivo de
  log /tmp/undeletelog .
 ------------------------------------------+--------------------------
  Recria arquivos stub para arquivos         dsmmigundelete -recover
  migrados que haviam sido removidos do      /trullofs
  sistema de arquivos /trullofs.



2.27 dsmmonitord


O comando dsmmonitord inicia o daemon do monitor de espaço HSM se ele
estiver parado. Se você emitir esse comando e o daemon do monitor de
espaço estiver executando, a ação não é executada.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Sintaxe

>>-DSMMONITORD--+---------+------------------------------------><
                '-options-'



Parâmetros

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.


2.28 dsmq


O comando dsmq exibe as seguintes informações sobre cada processo de
rechamada que está na fila para processamento.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

O comando dsmq exibe as informações a seguir:

*  O ID de rechamada
*  O nome do host que rechama o arquivo
*  A hora de início do processo de rechamar
*  O número do inode do arquivo rechamar
*  O nome do servidor IBM Spectrum Protect acoplado
*  O nome do sistema de arquivos no qual o arquivo está sendo rechamado
*  O nome original do arquivo no momento que ele foi migrado.

Se você configurar a opção maxrecalldaemons em seu arquivo dsm.sys com
um número inferior ao atual de rechamadas solicitadas, algumas
solicitações de rechamada não serão exibidas na saída desse comando até
que haja daemons de rechamada disponíveis para executar as solicitações.
Para remover um processo de rechamada da fila, utilize o comando dsmrm.

Nota: Se o servidor IBM Spectrum Protect estiver ocupado, o nome
original do arquivo poderá ser exibido como UNKNOWN. Se a conexão entre
o cliente de gerenciamento de espaço e o servidor IBM Spectrum Protect
estiver lenta, o nome original do arquivo poderá ser exibido como
UNKNOWN. Emita o comando dsmq novamente para exibir o nome do arquivo.

Se o ID do processo daemon de rechamada (DPID) for zero, a rechamada
estará concluída. Você não pode remover o processo de rechamada da fila.

O comando dsmq não exibe informações sobre rechamadas acionadas pelo
processamento de rechamada de fita otimizada.



Sintaxe

>>-DSMQ--+---------+-------------------------------------------><
         '-options-'



Parâmetros

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

Exemplos


  Tarefa                                              Comando
 ---------------------------------------------------+-----------------
  Exibir o status dos processos de rechamada.         dsmq



2.29 dsmrecall


O comando dsmrecall faz a rechamada seletiva de arquivos migrados ou de
partes de arquivos migrados para o sistema de arquivos local. O
gerenciamento de espaço deve estar ativo.

Nota: Em sistemas de arquivos grandes, a rechamada seletiva pode demorar
muito. Se a opção 3.23 hsmoptimizedrecallonly estiver configurada como
YES no nó do proprietário do sistema de arquivos, todas as rechamadas
não otimizadas serão bloqueadas.

Se o arquivo residir em um sistema de arquivos cuja sub-rotina do
servidor é diferente daquela do último arquivo processado, uma nova
sessão será iniciada para cada arquivo rechamado. Este processo pode
acontecer como resultado de links de um sistema de arquivos para outro.

Para exibir uma lista de todos os arquivos migrados, use o comando
dsmmigquery. Para exibir informações sobre uma lista de arquivos
migrados de um determinado sistema de arquivos ou diretório, utilize o
comando dsmls.

Sintaxe

>>-DSMRECALL--+---------+--------------------------------------->
              '-options-'

       .----------.
       V          |
>----+---filespec-+------------------------------------+-------><
     '--FILEList--=--list_file--+------------------+-'
                                  '-file_system_name-'



Parâmetros

options
         -Detail
                  Exibe o tamanho, o caminho e o nome de cada arquivo
                  rechamado.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

         -OFFset=n
                  Especifique o deslocamento a partir do início do
                  arquivo do intervalo de dados necessário para a
                  rechamada parcial (em bytes, kilobytes, megabytes ou
                  gigabytes). Os multiplicadores (k, m, g, K, M ou G)
                  podem ser utilizados. O intervalo de valores
                  aceitáveis é 0 - 2147483647. Não há valor padrão.

                  Válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

                  Lembre-se: Use essa opção somente com a opção size e
                  quando um sistema de arquivos for especificado. As
                  opções recursive, detail e filelist não são válidas
                  com a opção offset.

                  Os exemplos são: -offset=10 (bytes), -offset=23k
                  (kilobytes), -off=5M (megabytes), -off=2G (gigabytes).



         -PREView
                  Gere arquivos de lista que sejam otimizados para
                  rechamadas de fita, mas não rechame os arquivos. Você
                  também deve especificar filelist e um sistema de
                  arquivos. A opção preview não é válida quando filelist
                  especifica um arquivo de coleção.

         -Logname=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log a
                  serem usados por esse comando. Os tipos de eventos que
                  são registrados no arquivo são especificados com a
                  opção hsmlogeventflags. Eventos de erro não são
                  registrados no arquivo.

         -Recursive
                  Rechama arquivos que correspondem à especificação do
                  arquivo em um diretório e seus subdiretórios. Se você
                  não utilizar esta opção, somente os arquivos dos
                  diretórios especificados serão rechamados.

         -RESident
                  Quando os arquivos forem rechamados, altere o estado
                  para residente. Se você não usar a opção resident, os
                  arquivos rechamados estão no estado pré-migrado.

                  Lembre-se: Durante a próxima reconciliação do sistema
                  de arquivos, arquivos no estado residente serão
                  marcados para expiração no servidor IBM Spectrum
                  Protect.

         -SIZE=n
                  Especifique o tamanho do intervalo de dados necessário
                  para a rechamada parcial (em bytes, kilobytes,
                  megabytes ou gigabytes). Os multiplicadores (k, m, g,
                  K, M ou G) podem ser utilizados. O intervalo de
                  valores aceitáveis é 0 - 4294967295. Não há valor
                  padrão.

                  Válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

                  Lembre-se:

                  *  Use essa opção apenas com as opções offset e
                     filespec. As opções recursive, detail e filelist
                     não são válidas com a opção size.

                  *  O valor do tamanho real será arredondado para um
                     múltiplo de tamanho do bloco do sistema de
                     arquivos. Por exemplo, se o tamanho do bloco do
                     sistema de arquivos for 4M e o valor de tamanho
                     especificado for 10M, o tamanho real rechamado será
                     12M.

                  Os exemplos são: -size=10 (bytes), -size=23k
                  (kilobytes), -size=5M (megabytes), -size=2G
                  (gigabytes).



         -SErver=server_name
                  Especifique o servidor de destino da tarefa. Essa
                  opção é válida somente em um ambiente de diversos
                  servidores. Se o sistema de arquivos for gerenciado
                  por diversos servidores e você não especificar server,
                  a tarefa será tentada com o servidor de migração
                  padrão.

                  Se houver um arquivo acoplado com um servidor, esse
                  servidor acoplado deverá ter o valor server. Se você
                  especificar outro servidor IBM Spectrum Protect, a
                  tarefa falhará com uma mensagem de aviso.

filespec
         Especifique o caminho e o nome dos arquivos que serão
         rechamados. Este parâmetro é obrigatório. É possível usar
         caracteres curinga para especificar um grupo de arquivos ou
         todos os arquivos de um diretório, ou mais de uma especificação
         de arquivo em um comando. Quando você usa caracteres curinga em
         uma especificação de arquivo, o cliente de gerenciamento de
         espaço rechama todos os arquivos que correspondem à
         especificação. Se um arquivo corresponder à especificação, mas
         não for migrado, será exibida uma mensagem de erro. Se você
         digitar mais de uma especificação, separe cada uma com pelo
         menos um espaço em branco.

-FILEList=list_file
         Processe os arquivos que estão listados em list_file.

         As entradas do arquivo de lista devem seguir estas regras:

         *  Cada entrada deve ser um caminho completo para um arquivo ou
            um caminho relativo para um arquivo.

         *  Nenhuma entrada é um objeto de diretório.

         *  Cada entrada está em uma linha separada.

         O cliente de gerenciamento de espaço ignora qualquer entrada
         que não use essas regras.

         O exemplo a seguir mostra uma lista de arquivos dentro de um
         arquivo de lista:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Se o nome do arquivo de lista especificado com a opção filelist
         não existir, o comando falhará.

         É possível especificar um arquivo de coleção gerado por
         dsmrecall ou um arquivo de lista gerado por outro aplicativo. É
         possível especificar somente um arquivo de lista ou arquivo da
         coleção e especificar a opção filelist somente uma vez em cada
         comando.

         Se você também especificar a opção preview:
                  Também deverá especificar file_system_name. O cliente
                  de gerenciamento de espaço gera arquivos de lista
                  otimizados para fita e um arquivo de coleção. Nenhum
                  arquivo é rechamado.

         Se você não especificar a opção preview:
                  O cliente de gerenciamento de espaço rechama arquivos.

                  Se você também especificar file_system_name:
                           O cliente de gerenciamento de espaço executa
                           uma rechamada otimizada para fita.

                           Se o arquivo de lista for um arquivo de
                           coleção gerado por dsmrecall:
                                    A rechamada será iniciada. Os
                                    arquivos de lista referidos pela
                                    coleção são processados na ordem
                                    definida no arquivo de coleção. Você
                                    deve especificar o arquivo de
                                    coleção gerado por dsmrecall; não é
                                    possível especificar um arquivo de
                                    lista de fita ou um arquivo de lista
                                    de disco.

                           Se o arquivo de lista não tiver sido gerado
                           por dsmrecall:
                                    O cliente de gerenciamento de espaço
                                    primeiro reordena a lista para
                                    otimizar rechamadas da fita. Em
                                    seguida, ocliente de gerenciamento
                                    de espaço rechama os arquivos.

                  Se você não especificar file_system_name:
                           O cliente de gerenciamento de espaço rechama
                           os arquivos no arquivo de lista. O cliente de
                           gerenciamento de espaço não reordena a lista
                           para otimizar rechamadas da fita.

file_system_name
         Especifique um sistema de arquivos. Você também deve
         especificar a opção filelist. O cliente de gerenciamento de
         espaço otimiza o processamento de arquivos armazenados na fita.

Exemplos


  Tarefa                                Comando
 -------------------------------------+-------------------------------
  Rechamar um único arquivo chamado     dsmrecall -Detail
  /migfs1/test/tf04 e exibir            /migfs1/test/tf04
  informações detalhadas.
 -------------------------------------+-------------------------------
  Rechamar todos os arquivos migrados   dsmrecall -Recursive
  em um diretório chamado               /mfs4/user1/*
  /mfs4/user1 e todos os arquivos
  migrados em seus subdiretórios.
 -------------------------------------+-------------------------------
  Rechamar todos os arquivos na         dsmrecall
  FILElist chamada /tmp/filelist . Os   -Logname=/tmp/recalllog
  resultados são registrados no         -filelist=/tmp/filelist
  arquivo de log /tmp/recalllog .
 -------------------------------------+-------------------------------
  Faça a rechamada da parte             dsmrecall -offset=10M
  especificada de um arquivo            -size=500M /mfs1/file10
  denominado /mfs1/file10 no modo de
  rechamada parcial.



2.30 dsmrecalld


O comando dsmrecalld iniciará um daemon de rechamada se não estiver
sendo executado.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Nota:

*  Nenhuma ação é executada se você emitir esse comando enquanto um
   daemon de rechamada está executando.

*  Ao usar o cliente de backup-archive para restaurar arquivos
   gerenciados por espaço, dsmrecalld deverá estar em execução.

Sintaxe

>>-DSMRECALLD--+---------+-------------------------------------><
               '-options-'



Parâmetros

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.


2.31 dsmreconcile


O comando dsmreconcile sincroniza os sistemas de arquivos em seu nó
cliente com o servidor IBM Spectrum Protect que você contata para
serviços de gerenciamento de espaço. Use esse comando a qualquer momento
para reconciliar um ou mais sistemas de arquivos. Especifique com que
frequência reconciliar automaticamente com a opção reconcileinterval e
quanto tempo manter as cópias obsoletas com a opção migfileexpiration no
arquivo dsm.sys.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Nota:

*  O comando dsmreconcile deve estar localizado com a variável PATH ou o
   daemon dsmmonitord não poderá reconciliar o sistema de arquivos.

*  Em um ambiente com diversos servidores, é possível executar o comando
   dsmreconcile em qualquer nó do HSM, não apenas no nó que possui o
   sistema de arquivos. Em um ambiente não com diversos servidores, é
   possível executar somente o comando dsmreconcile no nó que possui o
   sistema de arquivos.

*  Quando a replicação de nó é usada no servidor de failover IBM
   Spectrum Protect, é possível restaurar arquivos do servidor de
   failover. No entanto, a restauração de arquivos stub do servidor de
   failover não é suportada. Em vez de restaurar os arquivos stub, os
   arquivos residentes serão restaurados. Nesse caso, ao reconfigurar o
   HSM para se conectar a um servidor de failover, os comandos
   dsmmigundelete e dsmreconcile não são suportados.

Sintaxe

>>-DSMRECONCILE--+---------+-----------------------------------><
                 '-options-'



Parâmetros

options
         -Detail
                  Imprime mensagens de progresso.

         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -FILEINFO
                  Expira e exclui cópias obsoletas do servidor IBM
                  Spectrum Protect. Esta opção é a tarefa de
                  reconciliação básica e é a opção padrão.

         -FILELIST=file_path
                  Especifica o caminho de um arquivo que contém uma
                  lista de arquivos a serem processados por esse
                  comando.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

         -ORPHANCHECK
                  Verifica arquivos órfãos no sistema de arquivos local.

                  O cliente HSM verifica se existem objetos válidos para
                  cada arquivo stub local no conjunto de gerenciamento
                  de espaço do servidor IBM Spectrum Protect. O processo
                  dsmreconcile determina todos os arquivos migrados e
                  pré-migrados e verifica se existem objetos
                  correspondentes no servidor. Quando órfãos são
                  localizados, seus nomes são gravados no arquivo
                  file_system_name/.SpaceMan/orphan.stubs. Essa opção de
                  comando substitui o valor da opção checkfororphans no
                  arquivo dsm.sys.

                  Se você executou anteriormente o comando dsmreconcile
                  com a opção preptwo, o IBM Spectrum Protect
                  reconciliará com uma verificação de órfão
                  bidirecional.

                  O processamento da verificação órfã bidirecional
                  identifica órfãos no sistema de arquivos e no servidor
                  IBM Spectrum Protect. A verificação bidirecional é
                  feita em um único passo e o processo de identificação
                  órfão usa processamento paralelo.

                  Dica: Se a reconciliação for controlada pelo daemon do
                  monitor de espaço do cliente de gerenciamento de
                  espaço, o scout daemon deve estar em execução ao
                  especificar esta opção. Se a reconciliação for
                  controlada pelo mecanismo de política GPFS, o daemon
                  scout não será necessário.

                  Quando o processo de reconciliação estiver em execução
                  no modo de verificação de órfãos, as informações de
                  metadados serão atualizadas no servidor. As cópias
                  obsoletas dos arquivos não são expiradas ou excluídas
                  no servidor.



         -PREPTWO
                  Essa opção prepara um sistema de arquivos para uma
                  verificação órfã bidirecional. Use essa opção quando a
                  reconciliação for controlada pelo mecanismo de
                  política GPFS.
                  Quando a reconciliação é controlada pelo mecanismo de
                  política GPFS, os arquivos migrados e pré-migrados
                  estão associados ao atributo extObjId. Se você
                  configurar hsmextobjidattr=YES, o atributo DMAPI
                  extObjId será associado aos arquivos quando eles forem
                  migrados ou pré-migrados. A opção preptwo faz a
                  associação para qualquer arquivo que não estava
                  associado ao atributo extObjId quando os arquivos
                  foram migrados ou pré-migrados.

                  A opção preptwo será válida somente se
                  hsmextobjidattr=YES.

                  Quando você especificar a opção preptwo, não
                  especifique nenhuma das seguintes opções:

                  *  fileinfo

                  *  filelist

                  *  orphancheck

         -SErver=server_name
                  Especifique o servidor de destino da tarefa. Essa
                  opção é válida somente em um ambiente com diversos
                  servidores e deve ser usada somente com o modo de
                  reconciliação de verificação dupla de órfão.

                  Se houver um arquivo acoplado com um servidor, o valor
                  dessa opção deverá ser esse servidor acoplado. Se você
                  especificar outro servidor IBM Spectrum Protect, a
                  tarefa falhará.

         filesystemspec
                  O nome do sistema de arquivos a ser reconciliado. Se
                  você não especificar o nome de um sistema de arquivos,
                  o cliente de gerenciamento de espaço reconciliará
                  todos os sistemas de arquivos em sua estação de
                  trabalho para os quais o gerenciamento de espaço
                  esteja ativo. Se você digitar mais de um nome, separe
                  cada um com pelo menos um espaço em branco.

Exemplos


  Tarefa                                       Comando
 --------------------------------------------+------------------------
  Iniciar a organização de todos os sistemas   dsmreconcile
  de arquivos para os quais o gerenciamento
  de espaço está ativo.
 --------------------------------------------+------------------------
  Iniciar organização do sistema de arquivo    dsmreconcile /migfs1
  /migfs1.
 --------------------------------------------+------------------------
  Inicie um processo de reconciliação de       dsmreconcile
  verificação de órfãos para o sistema de      -orphancheck /migfs1
  arquivos /migfs1.
 --------------------------------------------+------------------------
  Iniciar reconciliação para os sistemas de    dsmreconcile /home
  arquivo /home e /test1.                      /test1
 --------------------------------------------+------------------------
  Prepare a reconciliação da verificação de    dsmreconcile -preptwo
  órfãos bidirecional para o sistema de        /migfs1
  arquivos /migfs1.
 --------------------------------------------+------------------------
  Inicie a reconciliação baseada na política   dsmreconcile
  nos arquivos que são listados na lista de    -orphancheck
  arquivos /home/dsn/filelist.                 -filelist=/home/dsn/fi
                                               lelist



2.32 dsmrm


O comando dsmrm remove um processo de rechamada da fila. Para obter o ID
de rechamada requerido para remover um processo de rechamada, utilize o
comando dsmq.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Nota: Após um processo de rechamada, emita o comando dsmrm para parar o
processo. Não utilize Ctrl+C para parar um processo de rechamada.

O comando dsmrm não pode parar as rechamadas acionadas pelo
processamento de rechamada de fita otimizada. Para obter mais
informações sobre como parar o processamento de rechamada de fita
otimizada, consulte 'Processamento de rechamada de fita otimizada' no
Guia do usuário.

Sintaxe

          .--------------.
          V              |
>>-DSMRM------recallid---+--+---------+------------------------><
                            '-options-'



Parâmetros

recallid
         O ID do processo de rechamada que você deseja remover da fila.

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

Exemplos


  Tarefa                                             Comando
 --------------------------------------------------+------------------
  Remover o ID de rechamada nº 10 da fila.           dsmrm 10
 --------------------------------------------------+------------------
  Remover o ID de rechamada nº 5 e o ID de           dsmrm 5 6
  rechamada nº 6 da fila.



2.33 dsmscoutd


O comando dsmscoutd inicia, pára e reinicia o daemon scout. Você também
pode utilizar o comando para iniciar uma varredura, mostrar o tempo de
varredura futuro e mostrar informações da varredura passada nos sistemas
de arquivos.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Sintaxe

                .-start-.
>>-DSMSCOUTD--+-+-------+-------------------+--+---------+-----><
              +---stop----------------------+  '-options-'
              +---restart-------------------+
              +-+-scanplan-----------+------+
              | | .-all------------. |      |
              | '-+-filesystemspec-+-'      |
              +-scannow--+-filesystemspec-+-+
              |          '-all------------' |
              +-statistics--filesystemspec--+
              '-help------------------------'



Parâmetros

Todos os parâmetros devem ser inseridos conforme indicado. Os parâmetros
devem ser inseridos em minúsculas. Os parâmetros não têm abreviação.
Eles não têm formato abreviado.

start
         Inicia o daemon de reconhecimento. Essa opção será a padrão
         quando nenhum parâmetro for especificado.

stop
         Pára o daemon scout.

restart
         Pára e reinicia o daemon.

scanplan
         Exibe informações sobre o tempo de varredura seguinte,
         inclusive o tempo restante até a próxima varredura, de um ou
         mais sistemas de arquivos. Se os resultados desse comando não
         mostrarem o status de sistemas de arquivos gerenciados por
         espaço, o daemon dsmscoutd perdeu seus caminhos de comunicação.
         Os caminhos de comunicação podem ser perdidos devido a
         problemas inesperados do sistema de arquivos, como desmontagem
         de um sistema de arquivos. Utilize o comando dsmscoutd restart
         para recuperar os caminhos de comunicação para o daemon.

all
         Utilize essa opção para incluir todos os sistemas de arquivos
         na ação específica.

filesystemspec
         O nome do sistema de arquivos. É possível especificar mais de
         um nome de sistema de arquivos e utilizar caracteres curinga
         dentro desse nome. Se especificar mais de um nome, separe cada
         um com um ou mais espaços em branco.

scannow
         Inicia a varredura de um ou mais sistemas de arquivo.

statistics
         Fornece estatísticas da última e da varredura atual (se houver)
         do sistema de arquivo.

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.


2.34 dsmsetpw


O comando dsmsetpw muda a senha do IBM Spectrum Protect para seu nó
cliente.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Para manter sua senha segura, emita o comando dsmsetpw sem sua senha
antiga e senha nova. O sistema solicitará cada uma delas. Quando você é
solicitado a digitar suas senhas, a antiga e a nova, você elimina a
possibilidade de outro usuário exibir sua senha.

Se o servidor IBM Spectrum Protect estiver na versão 6.3.3 ou mais
recente e você usar um servidor de diretório LDAP para autenticar as
senhas
         Use qualquer um dos caracteres a seguir para criar uma senha:

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         As senhas fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas e estão
         sujeitas a mais restrições que podem ser impostas por políticas
         LDAP.

Se o seu servidor IBM Spectrum Protect for da versão 6.3.3 ou posterior,
e se você não usar um servidor de diretório LDAP para autenticar senhas
         Use qualquer um dos caracteres a seguir para criar uma senha:

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         As senhas são armazenadas no banco de dados do servidor IBM
         Spectrum Protect e não fazem distinção entre maiúsculas e
         minúsculas.

Se seu servidor IBM Spectrum Protect for mais antigo do que versão 6.3.3
         Use qualquer um dos caracteres a seguir para criar uma senha:

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
         _ - & + .

         As senhas são armazenadas no banco de dados do servidor IBM
         Spectrum Protect e não fazem distinção entre maiúsculas e
         minúsculas.

Na linha de comandos, coloque uma senha em aspas únicas (') se a senha
contiver um ou mais caracteres especiais. As aspas asseguram que os
caracteres especiais sejam interpretados corretamente como caracteres de
senha. Sem aspas, os caracteres especiais podem ser interpretados como
caracteres de escape de shell, caracteres de redirecionamento de arquivo
ou outros caracteres que tenham significado para o sistema operacional.

Sintaxe

>>-DSMSETPW--+---------+---------------------------------------->
             '-options-'

>--+------------------------------------------+----------------><
   '- -- oldpassword --  -- newpassword -'



Parâmetros

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.

senha-antiga
         A senha atual do IBM Spectrum Protect para seu nó cliente.

nova-senha
         A nova senha do IBM Spectrum Protect a ser configurada para seu
         nó cliente.

Exemplos


  Tarefa                                        Comando
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Alterar sua senha atual do IBM Spectrum       dsmsetpw osecret
  Protect de osecret para nsecret.              nsecret



2.35 dsmwatchd


O comando dsmwatchd inicia o watch daemon.

O watch daemon verifica o status do daemon de rechamada, o daemon de
monitoramento e o scout daemon. Se qualquer um destes daemons terminar
ou iniciar corrompido, o dsmwatchd automaticamente recupera o daemon com
falha.

Válido somente em sistemas de arquivos GPFS.

Você deve ter autoridade de usuário raiz para utilizar esse comando.

Restrição: Não utilize esse comando a partir do console. Durante a
instalação, ele é incluído em /etc/inittab. O comando dsmwatchd requer
um cluster do IBM Spectrum Scale.

O comando dsmwatchd grava mensagens de erro no /dsmerror.log. Se desejar
que dsmwatchd utilize outro arquivo /dsmerror.log, você terá as
seguintes opções:

*  Use a opção errorlogname como uma opção de comando ao iniciar
   dsmwatchd.

*  Use a opção errorlogname no arquivo dsm.sys para qualificar o caminho
   e o nome do arquivo no qual armazenar informações sobre erros que
   ocorreram durante o processamento. O valor dessa opção substitui a
   variável de ambiente DSM_LOG.

*  Configure a variável de ambiente, DSM_LOG. Por exemplo:

   DSM_LOG=/usr/tivoli.tsm/client/hsm/bin/dsmerror.log

*  Reinicie o daemon dsmwatchd. Quando o daemon dsmwatchd é iniciado,
   ele lê o novo valor da opção errorlogname ou a nova configuração da
   variável de ambiente DSM_LOG.

   No Red Hat Enterprise Linux Versão 6 (RHEL6):
            Pare e reinicie o daemon com os seguintes comandos:

            initctl stop HSM
            initctl start HSM

   Em todos os outros sistemas além do RHEL6:
            Pare o daemon dsmwatchd usando o comando kill -15
            dsmwatchd_pid. O daemon dsmwatchd é reiniciado pelo processo
            init.

É possível parar o daemon dsmwatchd permanentemente.

No Red Hat Enterprise Linux Versão 6 (RHEL6):
         Pare o daemon com o seguinte comando:initctl stop HSM.

Em todos os outros sistemas além do RHEL6:
         Remova a entrada dsmwatchd do arquivo /etc/inittab.

Nota:

1. Para o IBM Spectrum Scale AIX, configure a variável de ambiente
   DSM_LOG no arquivo /etc/environment.

2. Para o IBM Spectrum Scale Linux, o arquivo /etc/environment não
   existe. Use a opção errorlogname.

Sintaxe

>>-DSMWATCHD--+---------+--------------------------------------><
              '-options-'



Parâmetros

options
         -ERRORLOGName=file_path
                  Especifica o caminho e o nome do arquivo de log de
                  erro a ser usado por esse comando. Somente a saída
                  desse comando é registrada no arquivo especificado.
                  Outros comandos e daemons gravam a saída no arquivo de
                  log de erro especificado pela opção errorlogname no
                  arquivo de opções dsm.sys ou dsm.opt, ou conforme
                  especificado pela variável de ambiente DSM_LOG. Se
                  alguma parte do caminho especificado não existir, ela
                  será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         -Help
                  Exibe a sintaxe e as opções do comando. Não
                  especifique outras opções quando você especificar a
                  opção help.


3.0 Referência dos arquivos de opções


O cliente de gerenciamento de espaço fornece opções de gerenciamento de
sistemas e de espaço configuradas no arquivo dsm.sys ou no arquivo
dsm.opt. Os valores que você configura para as opções de gerenciamento
de espaço determinam qual servidor o nó cliente contata para os serviços
de gerenciamento de espaço e afetam a migração automática, a
reconciliação e a rechamada.




3.1 afmskipuncachedfiles


A opção afmskipuncachedfiles especifica se os arquivos não em cache e
arquivos sujos nos conjuntos de arquivos IBM Spectrum Scale Active File
Management são processados para operações de backup, archive e migração.

O IBM Spectrum Scale Active File Management e os estados de arquivo não
em cache e sujo são explicados no Informações do produto General
Parallel File System.

Executar o HSM nos sistemas de arquivo GPFS que usam conjuntos de
arquivo Active File Management é explicado em Configurando o IBM
Spectrum Protect para o IBM Spectrum Scale Active File Management. Se
você fizer backup, arquivar ou migrar arquivos de um sistema de arquivos
que contém conjuntos de arquivos Active File Management, configure
afmskipuncachedfiles=yes.

Restrição: Se Gerenciamento de Arquivo Ativo estiver executando no modo
de Atualização Local (LU), a opção afmskipuncachedfiles no conjunto do
arquivo de cache deverá ser definida para No.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

                         .-NO--.
>>-AFMSKIPUNCACHEDFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-YES-'



Parâmetros

NO
         O estado do arquivo de Active File Management é ignorado
         durante operações de backup, archive e migração. As operações
         de migração em arquivos sujos ou sem cache falham e uma mostram
         a mensagem de erro ANS9525E. Operações de archive e de backup
         em arquivos sem cache requerem operações de busca de
         Gerenciamento de Arquivo Ativo. As operações de busca podem
         causar tráfego de rede significante entre o inicio e o cache do
         Active File Management.

YES
         Arquivos sujos ou sem cache nos conjuntos de arquivos são
         ignorados durante processamento de migração, de backup e de
         archive.


3.2 candidatesinterval


A opção candidatesinterval especifica com que freqüência o daemon
dsmscoutd procura nos sistemas de arquivos os candidatos à migração.

O daemon dsmscoutd varre os sistemas de arquivos e armazena as
informações em um complete file index (CFI), que é usado na procura por
candidatos à migração.

Dica: Quando a migração automática é baseada na política GPFS, o daemon
dsmscoutd é desativado e a opção candidatesinterval não possui efeito.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-CANDIDATESINTERVAL--scan_interval---------------------------><



Parâmetros

scan_interval
         Especifica o número máximo de horas decorridas entre cada
         horário sucessivo que o daemon dsmscoutd automaticamente faz a
         varredura por arquivos no sistema de arquivos. O intervalo de
         valores é de 0 à 9999. O padrão é 1.

         Especifique 0 para fazer varredura constante do sistema de
         arquivos. Quando a varredura chega ao fim de um sistema de
         arquivos, o daemon dsmscoutd imediatamente começa a fazer a
         varredura novamente desde o início do sistema de arquivos.

         Especifique 1 para fazer a varredura dos sistemas de arquivos
         em intervalos que dependem da porcentagem do conteúdo de
         sistema de arquivos que foi alterada. O daemon dsmscoutd
         aumenta a frequência de varredura conforme a porcentagem de
         mudança do sistema de arquivos aumenta. O daemon dsmscoutd
         reduz a frequência de varredura conforme a porcentagem de
         mudanças do sistema de arquivos diminui. Este é o padrão.

         Especifique um valor de 2 à 9999 para definir o número de horas
         entre varreduras de sistema de arquivos. Depois que a varredura
         chegar ao fim do sistema de arquivos, o daemon dsmscoutd
         aguardará o número especificado de horas antes de iniciar a
         próxima varredura.


3.3 checkfororphans


A opção checkfororphans especifica se o comando dsmreconcile procurará
ou não arquivos migrados que não existem mais no servidor, mas cujos
arquivos stub ainda permanecem no cliente (órfãos). O parâmetro de opção
que for configurado determinará se o comando dsmreconcile consultará ou
não todos os arquivos migrados e pré-migrados no daemon do scout.



Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

                     .-NO--.
>>-CHECKFororphans --+-----+-----------------------------------><
                     '-YES-'



Parâmetros

NO
         O comando dsmreconcile verifica se há órfãos apenas quando você
         remove o cliente de gerenciamento de espaço do seu sistema de
         arquivos, ou quando você especifica o parâmetro -o com o
         comando dsmreconcile. As consultas por arquivos migrados e
         pré-migrados no daemon do scout não são feitas. Esse é o
         padrão.

YES
         O comando dsmreconcile verifica arquivos órfãos. Quando os
         stubs órfãos são localizados, seus nomes são gravados no
         .SpaceMan/orphan.stubs. O comando dsmreconcile consulta o
         daemon do scout para todos os arquivos migrados e pré-migrados.

         O daemon do scout deverá estar em execução se a opção
         checkfororphans estiver configurada como YES.


3.4 checkthresholds


A opção checkthresholds especifica com que freqüência o daemon do
monitor de espaço verifica o uso de espaço nos sistemas de arquivos. O
daemon do monitor de espaço verifica cada sistema de arquivos no qual
você incluiu gerenciamento de espaço.

Dica: Quando a migração automática é baseada na política GPFS, o daemon
dsmmonitord é desativado e a opção checkthresholds não possui efeito.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-CHECKThresholds--interval-----------------------------------><



Parâmetros

intervalo
         Especifica o número de minutos que devem decorrer antes que o
         daemon do monitor de espaço verifica o uso de espaço nos
         sistemas de arquivos. O intervalo de valores é de 1 a 9999. O
         padrão é 5.


3.5 COMPRESSION


A opção compression compacta arquivos antes de enviá-los para o
servidor. Compactar seus arquivos reduz o armazenamento de dados para
versões de backup e cópias archive de seus arquivos. Entretanto, ela
pode afetar o rendimento IBM Spectrum Protect.

Dica: Esta opção controla a compactação apenas se o seu administrador
especifica que seu nó do cliente determina a seleção. O servidor também
pode definir esta opção.

Um processador rápido em uma conexão de rede lenta é beneficiado pela
compactação, mas uma conexão de rede rápida não. Use esta opção com a
opção do cliente de backup/archive, compressalways.

Se você especificar compressalways YES, a compactação continuará, mesmo
que o tamanho do arquivo aumente. Para parar a compactação, se o tamanho
do arquivo aumentar, e reenviar o arquivo descompactado, especifique
compressalways NO.

Se você especificar compression YES, poderá controlar o processamento de
compactação das seguintes formas:

*  Use a opção exclude.compression em seu arquivo de opções
   include-exclude para excluir arquivos específicos ou grupos de
   arquivos do processo de compactação.
*  Use a opção include.compression em seu arquivo de opções
   include-exclude para incluir arquivos de um amplo grupo de arquivos
   excluídos no processo de compactação.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do sistema do cliente dsm.sys em
uma sub-rotina do servidor.

Sintaxe

                .-NO--.
>>-COMPRESSIon--+-----+----------------------------------------><
                '-YES-'



Parâmetros

NO
         Os arquivos não são comprimidos antes de serem enviados ao
         servidor. Esse é o padrão.

YES
         Os arquivos são comprimidos antes de serem enviados ao
         servidor.


3.6 defaultserver


A opção defaultserver especifica o servidor padrão para o qual você fez
backup e archive de seus arquivos a partir dos sistemas de arquivos
locais. Se você não especificar um servidor de migração com a opção
migrateserver, essa opção poderá especificar também o servidor para o
qual os arquivos serão migrados dos sistemas de arquivos locais.



Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-DEFAULTServer--servername-----------------------------------><



Parâmetros

nome-do-servidor
         Use a opção defaultserver para especificar o nome do servidor
         IBM Spectrum Protect para entrar em contato para serviços de
         backup-archive se mais de um servidor estiver definido no
         arquivo dsm.sys. Por padrão, o cliente de gerenciamento de
         espaço entra em contato com o servidor que é definido pela
         primeira sub-rotina no arquivo dsm.sys. Essa opção só será
         utilizada se a opção servername não for especificada.

         Se você não especificar um servidor de migração com a opção
         migrateserver, essa opção especificará o servidor para o qual
         você deseja que os arquivos sejam migrados.

         É possível substituir esta opção pelo seguinte comando:
         dsmmigfs upd /FS -SErver=servername. Substitua servername pelo
         nome do seu servidor.

         O valor de defaultserver no arquivo dsm.sys substitui
         defaultserver no arquivo dsm.opt.


3.7 errorlogname


A opção errorlogname especifica o caminho do arquivo que registra
mensagens de erro para o cliente de gerenciamento de espaço e o cliente
de backup-archive.

Essa opção especifica o caminho completo e o nome do arquivo do log de
erros. Se essa opção não for especificada, o arquivo de log padrão será
usado. O arquivo do log de erros padrão é dsmerror.log no diretório
atualmente em funcionamento.

Usuário autorizado: O valor dessa opção substitui a variável de ambiente
DSM_LOG.

O caminho de arquivo de log não pode ser um link simbólico.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do sistema do cliente dsm.sys em
uma sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>---ERRORLOGName--filespec------------------------------------><



Parâmetros

filespec.
         O caminho completo no qual armazenar informações sobre o log de
         erros. Se alguma parte do caminho especificado não existir, ela
         será criada pelo cliente de gerenciamento de espaço.

         O caminho de arquivo de log não pode ser um link simbólico.


3.8 errorprog


A opção errorprog especifica um programa para o qual você deseja enviar
uma mensagem se ocorrer um erro grave durante o processamento do
gerenciamento de espaço.

A opção errorprog especifica um programa para o qual você deseja enviar
uma mensagem se ocorrer um erro grave durante o processamento do
gerenciamento de espaço.

O programa será iniciado somente em caso de erros muito graves, como
erros de DMI ou do sistema de arquivos. Além disso, somente processos
que não possuem um canal de saída, como daemons, usam essa opção. Use o
caminho completo para especificar o programa. A mensagem de erro é
enviada para a entrada padrão do programa.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-ERRORProg--program-name-------------------------------------><



Parâmetros

nome-do-programa
         Especifica o caminho e o nome de arquivo do programa para o
         qual você deseja enviar uma mensagem se ocorrer um erro grave
         durante o processamento do gerenciamento de espaço.

         Alguns exemplos:

            errorprog /usr/bin/cat >/tmp/tsm_severe_errors.txt

            errorprog /usr/bin/perl /root/dsmseverror.pl


3.9 hsmdisableautomigdaemons


Use a opção hsmdisableautomigdaemons para controlar o início dos daemons
dsmscoutd e dsmmonitord.

Quando a política GPFS monitora os limites de migração, os daemons
dsmscoutd e dsmmonitord podem ser desativados. Pare e reinicie o daemon
dsmwatchd para ativar um novo valor da opção hsmdisableautomigdaemons. O
daemon dsmwatchd é reiniciado pelo processo init ou initctrl.

Clientes Suportados

Essa opção é válida somente em sistemas de arquivo GPFS.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do cliente dsm.opt.

Sintaxe

                             .-NÃO-.
>>-HSMDISABleautomigdaemons--+------+--------------------------><
                             '-SIM--'



Parâmetros

NO
         Especifica que os daemons de migração automática do cliente de
         gerenciamento de espaço, dsmscoutd e dsmmonitord foram
         iniciados. Esse é o padrão.

YES
         Especifica que os daemons dsmscoutd e dsmmonitord não são
         iniciados.

Dica: Os daemons dsmscoutd e dsmmonitord também podem ser iniciados pelo
daemon GPFS (mmfsd).


3.10 hsmdistributedrecall


A opção hsmdistributedrecall especifica se um nó que está em execução
como nó proprietário pode delegar solicitações de rechamada a outros nós
em um cluster do IBM Spectrum Scale.

Para parar as rechamadas distribuídas de um cluster inteiro, configure
essa opção como NO para todos os nós HSM no cluster e reinicie os
daemons dsmrecalld. Dessa forma, somente o nó proprietário HSM poderá
rechamar arquivos migrados para os sistemas de arquivos gerenciados por
espaço que ele possui.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

                         .-YES-.
>>-HSMDISTRibutedrecall--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



Parâmetros

YES
         O nó pode delegar solicitações de rechamada a outros nós em um
         cluster do IBM Spectrum Scale. Esse é o padrão.

NO
         O nó não pode delegar solicitações de rechamada a outros nós em
         um cluster do IBM Spectrum Scale.


3.11 hsmenableimmediatemigrate


A opção hsmenableimmediatemigrate determina se arquivos com menos de 2
minutos podem ser migrados durante a migração seletiva.

Quando um arquivo é criado, as informações de status do arquivo podem
demorar um pouco para serem sincronizadas entre os nós do IBM Spectrum
Scale. Se você criar um arquivo, migre-o antes de as informações do
arquivo serem sincronizadas, pois as informações de tamanho do arquivo
retornadas de um comando dsmdu ou dsmdf podem estar imprecisas. Devido
ao tempo típico necessário para a sincronização do IBM Spectrum Scale,
por padrão o cliente de gerenciamento de espaço não migra um arquivo com
menos de 2 minutos.

Para migrar arquivos com menos de 2 minutos, configure
hsmenableimmediatemigrate=YES. Ao configurar
hsmenableimmediatemigrate=YES, o cliente de gerenciamento de espaço
emitirá comandos de sincronização do sistema antes de migrar cada
arquivo com menos de 2 minutos.

Essa opção se aplica somente durante a migração seletiva.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do cliente dsm.opt.

Sintaxe

                              .-NO--.
>>-HSMENABLEIMMediatemigrate--+-----+--------------------------><
                              '-YES-'



Parâmetros

NO
         Os arquivos com menos de 2 minutos não podem ser migrados. Esse
         é o padrão.

YES
         Os arquivos com menos de 2 minutos podem ser migrados durante a
         migração seletiva.


3.12 hsmeventdestroy


A opção hsmeventdestroy especifica se a reconciliação imediata ocorre.

Ao configurar HSMEVENTDESTROY yes, o daemon dsmreconciled é iniciado nos
nós afetados. O daemon dsmreconciled sincroniza as expirações no
servidor IBM Spectrum Protect com exclusões no sistema de arquivos
gerenciado por espaço.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do cliente dsm.opt.

Sintaxe

                    .-NO--.
>>-HSMEVENTdestroy--+-----+------------------------------------><
                    '-YES-'



Parâmetros

NO
         A reconciliação imediata não ocorre. Um arquivo migrado ou
         pré-migrado excluído no sistema de arquivos gerenciado por
         espaço expira no servidor IBM Spectrum Protect apenas durante
         uma reconciliação do sistema de arquivos. Esse é o padrão.

YES
         A reconciliação imediata ocorre. Quando um arquivo migrado ou
         pré-migrado é excluído no sistema de arquivos gerenciado por
         espaço, a cópia de migração no servidor IBM Spectrum Protect
         expira imediatamente.


3.13 hsmextobjidattr


A opção hsmextobjidattr especifica se o comando dsmreconcile,
dsmmigrate, dsmrecall ou dsmrecalld designa um ID de objeto ao arquivo
como um atributo estendido de Data Management Application Programming
Interface (DMAPI) (extObjId).

O atributo estendido extObjId DMAPI é necessário para a reconciliação de
verificação órfã bidirecional.

O processamento da verificação órfã bidirecional identifica órfãos no
sistema de arquivos e no servidor IBM Spectrum Protect. A verificação
bidirecional é feita em um único passo e o processo de identificação
órfão usa processamento paralelo.

Coloque essa opção no arquivo de opções do cliente dsm.opt.

Sintaxe

                     .-YES-.
>>-HSMEXTOBjidattr --+-----+-----------------------------------><
                     '-NO--'



Parâmetros

YES
         Há um ID de objeto armazenado no arquivo processado pelo
         comando dsmmigrate, dsmrecall, dsmrecalld ou dsmreconcile com a
         opção preptwo. Esse é o padrão.

NO
         Não há um ID de objeto designado ao arquivo processado pelo
         comando dsmmigrate, dsmrecall, dsmrecalld ou dsmreconcile com a
         opção preptwo. Quando uma reconciliação é executada com a opção
         preptwo, os arquivos não são preparados para a verificação órfã
         bidirecional.


3.14 hsmgroupedmigrate


A opção hsmgroupedmigrate especifica se o comando dsmmigrate migra mais
de um arquivo com cada transação.

A transferência de diversos arquivos por transação pode melhorar o
desempenho ao migrar vários arquivos pequenos ou médios (até 100 MB).

A ação padrão é migrar cada arquivo em uma única transação e criar um
arquivo stub quando a transação for bem-sucedida.

Quando essa opção estiver configurada como YES, o agrupamento de
transações do HSM será ativado. Um grupo de arquivos é migrado em cada
transação com o servidor IBM Spectrum Protect quando o limite de bytes
da transação ou o limite do grupo de transações é atingido. O limite de
bytes da transação tem um padrão de 25 MB e pode ser configurado com a
opção txnbytelimit. O limite do grupo de transações é especificado com a
opção txngroupmax. A opção txngroupmax é configurada no servidor, no
arquivo de opções, ou na definição de nó do servidor. Se um arquivo com
uma configuração de classe de gerenciamento diferente for incluído no
grupo, o grupo será migrado imediatamente.

Se um arquivo com uma raiz de sistema de arquivos diferente for incluído
no grupo, o grupo será migrado imediatamente.

A opção hsmgroupedmigrate funciona em configurações sem LAN e quando os
dados são transferidos via LAN.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do cliente dsm.opt.

Sintaxe

                      .-NO--.
>>-HSMGROUPedmigrate--+-----+----------------------------------><
                      '-YES-'



Parâmetros

NO
         O comando dsmmigrate migra um arquivo por transação com o
         servidor IBM Spectrum Protect. Esse é o padrão.

YES
         O comando dsmmigrate migra um grupo de arquivos em cada
         transação com o servidor IBM Spectrum Protect.


3.15 hsmlogeventflags


A opção hsmlogeventflags especifica quais tipos de eventos são incluídos
no arquivo de log do HSM.

Você deve usar um ID de usuário autorizado para utilizar essa opção.

Se essa opção não for especificada, ou se não houver nenhum sinalizador
incluído na especificação, nenhuma entrada de log do HSM será feita.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do sistema do cliente dsm.sys em
uma sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>---HSMLOGEVENTFLAGS--Flags-----------------------------------><



Parâmetros

Flags
         Indicam um ou mais dos seguintes valores:

         FILE
                  Os eventos de arquivo são registrados. Os eventos de
                  arquivo incluem migração de arquivo e processo de
                  rechamada.

         FS
                  Os eventos do sistema de arquivos são registrados. Os
                  eventos do sistema de arquivos incluem migração de
                  limite, reconciliação e mudanças na configuração do
                  sistema de arquivos relacionadas ao HSM.


3.16 hsmlogmax


A opção hsmlogmax especifica o tamanho máximo do log do HSM, em
megabytes.

Você deve usar um ID de usuário autorizado para utilizar essa opção.

Se você usar a opção hsmlogretention, em vez da opção hsmlogmax, todas
as entradas de log existentes serão retidas e o log será removido de
acordo com os novos critérios de duração da opção hsmlogretention.

Se você usar a opção hsmlogmax, em vez da opção hsmlogretention, todos
os registros do log existente serão copiados para o arquivo de log
removido, dsmhsm.pru. Em seguida, o log existente será esvaziado e a
criação de log será iniciada de acordo com os critérios de tamanho da
opção hsmlogmax.

Se você alterar o valor da opção hsmlogmax, o log existente será
estendido ou reduzido para ajustar-se ao novo tamanho. Se o valor for
reduzido, as entradas mais antigas serão excluídas para reduzir o
arquivo para o novo tamanho.

Restrição: Não é possível especificar um valor de opção hsmlogmax
diferente de zero e ativar a opção hsmlogretention.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do sistema do cliente dsm.sys em
uma sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>---HSMLOGMAX--size-------------------------------------------><



Parâmetros

tamanho
         Especifica o tamanho máximo, em megabytes, do arquivo de log. O
         intervalo de valores é 0 - 2047; o padrão é 0, especificando
         que o arquivo de log não possui limite de tamanho.


3.17 hsmlogname


A opção hsmlogname especifica o nome do arquivo de log do HSM.

Essa opção especifica o caminho completo e o nome do arquivo de log do
HSM. Se essa opção não for especificada, o arquivo de log padrão será
usado. O arquivo de log padrão é dsmhsm.log e está no mesmo diretório do
arquivo dsmerror.log.

Você deve usar um ID de usuário autorizado para utilizar essa opção.

O valor dessa opção substitui a variável de ambiente DSM_LOG.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do sistema do cliente dsm.sys em
uma sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>---HSMLOGName--filespec--------------------------------------><



Parâmetros

filespec.
         O caminho completo e o nome do arquivo de log do HSM. Se alguma
         parte do caminho especificado não existir, ela será criada pelo
         cliente de gerenciamento de espaço.

         O caminho de arquivo de log não pode ser um link simbólico.


3.18 hsmlogretention


A opção hsmlogretention especifica quantas dias para manter as entradas
de log do HSM antes da remoção e se as entradas de remoção serão salvas.

O log do HSM é removido quando a primeira entrada é gravada no log
depois que um comando ou um daemon do cliente de gerenciamento de espaço
é iniciado. Alguns daemons executam de modo contínuo. Pare os daemons e
inicie-os novamente ou ative um dos comandos do HSM para remover o log
do HSM.

Você deve usar um ID de usuário autorizado para utilizar essa opção.

Se você usar a opção hsmlogmax, em vez da opção hsmlogretention, todos
os registros do log existente serão copiados para o arquivo de log
removido, dsmhsm.pru. Em seguida, o log existente será esvaziado e a
criação de log será iniciada de acordo com os novos critérios de
tamanho.

Se você usar a opção hsmlogretention, em vez da opção hsmlogmax, todas
as entradas de log existentes serão retidas e o log será removido de
acordo com os novos critérios de duração da opção hsmlogretention.

Restrição: Não é possível especificar a opção hsmlogretention e um
número diferente de zero para a opção hsmlogmax.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do sistema do cliente dsm.sys em
uma sub-rotina do servidor.

Sintaxe

                    .-N-----------.
>>-HSMLOGRetention--+-------------+----------------------------><
                    |       .-D-. |
                    '-dias--+---+-'
                            '-S-'



Parâmetros

N
         Não limpa o log. O log do HSM cresce indefinidamente. Esse é o
         padrão.

dias
         O número de dias de permanência das entradas do arquivo de log
         antes da limpeza do log. O intervalo de valores é 0 - 9999.

DouS
         Especifica se é necessário salvar as entradas removidas. Você
         também deve especificar o parâmetro days. Insira um espaço ou
         vírgula para separar o parâmetro days do parâmetro D ou S.

         D
                  Descartar as entradas de log do HSM ao remover o log.
                  Esse é o padrão.

                  Tarefa de exemplo: Remover o log a cada 7 dias.
                  Descartar as entradas de log removidas.

                  Comando de exemplo: hsmlogr 7 d

         S
                  Salvar as entradas de log do HSM ao remover o log. As
                  entradas removidas são copiadas do log HSM para o
                  arquivo dsmhsm.pru que está no mesmo diretório que o
                  log HSM.

                  Tarefa de exemplo: Remover o log a cada 100 dias.
                  Salvar as entradas de log removidas.

                  Comando de exemplo: hsmlogr 100,s


3.19 hsmlogsampleinterval


A opção hsmlogsampleinterval especifica com que frequência reunir dados
do sistema de arquivos para o arquivo de log do HSM.

Você deve ser um usuário autorizado para usar a opção
hsmlogsampleinterval.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do sistema do cliente dsm.sys em
uma sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>---HSMLOGSampleinterval--interval----------------------------><



Parâmetros

intervalo
         Especifica o número de segundos entre cada reunião de dados do
         sistema de arquivos. O intervalo de valores é de 0 - 9999999 e
         o valor padrão é 3600 (uma hora). Se 0 for especificado, os
         dados do sistema de arquivos não serão reunidos.


3.20 hsmmaxrecalltapedrives


A opção hsmmaxrecalltapedrives controla quantas unidades de fita
participam de um processo de rechamada otimizada por fita.

Ao limitar as unidades de fita disponíveis para processo de rechamada
otimizada por fita, é possível evitar que todas as unidades sejam
bloqueadas. Dessa maneira, algumas unidades permanecem acessíveis para
processo de rechamada e migração transparentes.

Se o valor da opção hsmmaxrecalltapedrives for maior que o número de
unidades de fita disponíveis, um encadeamento de rechamada aguardará a
próxima unidade de fita disponível. Se você planejar executar os
processos de rechamadas otimizadas por fita em paralelo, o número poderá
ser diminuído adequadamente para processamento paralelo sem ficar sem
unidades de fita.

Se a opção maxnummp estiver definida no servidor IBM Spectrum Protect,
será possível configurar a opção hsmmaxrecalltapedrives com um número
menor ou igual à opção maxnummp. Você poderá reservar unidades de fita
para outras operações se configurar o número menor que a opção maxnummp
e o número máximo de unidades de fita.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>---HSMMAXREcalltapedrives--value-----------------------------><



Parâmetros

value
         Especifica o número de unidades de fita disponíveis para uma
         rechamada otimizada por fita. O intervalo de valores é 1 - 10.
         O padrão é 5.


3.21 hsmmigzeroblockfiles


A opção hsmmigzeroblockfiles especifica se o cliente de gerenciamento de
espaço migra arquivos que não alocam nenhum bloco de dados no sistema de
arquivos.

Alguns arquivos são tão pequenos que os metadados e o conteúdo do
arquivo se ajustam completamente no nó-i. O sistema de arquivos não
aloca blocos de dados para arquivos tão pequenos. Migrar arquivos tão
pequenos não economiza espaço no sistema de arquivos. Por padrão, o
cliente de gerenciamento de espaço migra esses arquivos pequenos quando
eles atendem ao critério de migração. É possível configurar
HSMMIGZEROBLOCKFILES NO se você não desejar migrar arquivos tão
pequenos.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

                         .-YES-.
>>-HSMMIGZEROBLOCKFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



Parâmetros

YES
         Os arquivos que não alocam nenhum bloco de dados no sistema de
         arquivos, mas têm um tamanho lógico maior do que zero, podem
         ser migrados. Esse é o padrão.

NO
         Os arquivos que não alocam nenhum bloco de dados no sistema de
         arquivos não podem ser migrados.


3.22 hsmmultiserver


A opção hsmmultiserver ativa e desativa a migração e o backup em um
ambiente de diversos servidores IBM Spectrum Protect.

Você pode ativar a migração e o backup de um único sistema de arquivos
para vários servidores IBM Spectrum Protect. Deve-se configurar
hsmmultiserver=YES para cada cliente de gerenciamento de espaço no
cluster do IBM Spectrum Scale.

Se você configurar hsmmultiserver=NO, todas as opções de comandos do
ambiente de diversos servidores serão desativadas. Ao configurar
hsmmultiserver=NO, será possível rechamar arquivos somente a partir do
servidor de migração IBM Spectrum Protect que estiver configurado no
arquivo de opções dsm.sys. Se um arquivo tiver sido migrado para um
servidor diferente do servidor que está configurado no arquivo de opções
dsm.sys, não será possível rechamar o arquivo.

Clientes Suportados

A opção está disponível somente para clientes do IBM Spectrum Scale AIX
e clientes do IBM Spectrum Scale Linux.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do cliente dsm.opt.

Sintaxe

                   .-NO--.
>>-HSMMULTIServer--+-----+-------------------------------------><
                   '-YES-'



Parâmetros

NO
         Todas as opções de comandos do ambiente de diversos servidores
         são desativadas. Todos os comandos do HSM possuem entrada e
         saída padrão. Esse é o padrão.

YES
         Todas as opções de comandos do ambiente de diversos servidores
         são ativadas. Todos os comandos do HSM que exibem uma lista
         incluem uma coluna adicional que mostra o nome do servidor IBM
         Spectrum Protect.


3.23 hsmoptimizedrecallonly


A opção hsmoptimizedrecallonly especifica se o cliente de gerenciamento
de espaço bloqueia todos os processos de rechamada não otimizada.

Por padrão, com hsmoptimizedrecallonly configurada como No, todas as
rechamadas são permitidas e os usuários e os aplicativos podem acessar
todos os arquivos migrados. Se hsmoptimizedrecallonly estiver
configurada como SIM, o acesso aos arquivos migrados, que requer a
rechamada de dados do servidor do IBM Spectrum Protect, é bloqueado e o
aplicativo não recebe acesso e recebe o código de erro EACCES. Não obter
acesso inclui a não leitura do conteúdo dos arquivos migrados e a não
mudança do conteúdo dos arquivos migrados. A leitura de arquivos
pré-migrados não é bloqueada, pois os dados estão localizados no sistema
de arquivos local. Se uma rechamada for bloqueada, o comando dsmrecalld
gravará a mensagem ANS2735W no arquivo do log de erros a cada 24 horas.
Se a rechamada for acionada pelo comando dsmrecall ou dsmc, a mensagem
ANS4007E também será registrada no arquivo do log de erros.

Para realizar a rechamada do conteúdo dos arquivos migrados com
hsmoptimizedrecallonly configurada como YES, compile uma lista de
arquivos e siga as instruções para "Rechamando arquivos com a otimização
para fita" no guia do usuário.

Clientes Suportados

A opção está disponível somente para clientes IBM Spectrum Scale on AIX
e clientes IBM Spectrum Scale Linux.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

                           .-NO--.
>>-HSMOPTIMIZEDRecallonly--+-----+-----------------------------><
                           '-YES-'



Parâmetros

NO
         Todas as rechamadas são permitidas. Esse é o padrão.


YES
         Todas as rechamadas não otimizadas são bloqueadas.


3.24 hsmrecallbufferalignment


A opção hsmrecallbufferalignment especifica se e como o endereço de
buffer interno para operações de rechamada é alinhado na memória do
processo de rechamada. O alinhamento pode impactar significativamente o
desempenho da rechamada.



Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

                             .-4----------------.
>>-HSMRECALLBUFFERAlignment--+------------------+--------------><
                             '-address_boundary-'



Parâmetros

address_boundary
         Especifica o alinhamento (em kilobytes) no qual o endereço do
         buffer interno está alinhado. O intervalo de valores é de 1 a
         2147483647.
         O valor padrão é 4. Se um valor de 2147483647 for especificado,
         não ocorrerá alinhamento de memória interna.
         A opção controla o alinhamento do endereço de buffer no heap e
         na memória do sistema. Para mais informações, consulte as
         páginas principais da chamada de sistema posix_memalign().


3.25 hsmrecallbuffersize


A opção hsmrecallbuffersize especifica o tamanho (em kilobytes) do
buffer usado para coletar dados antes de eles serem gravados em um
sistema de arquivos como parte de uma operação de rechamada.



Clientes Suportados

O cliente do HSM armazena internamente em buffer os dados recebidos do
servidor do IBM Spectrum Protect até que a quantidade de dados
especificada pela opção hsmrecallbuffersize seja coletada e, em seguida,
grava os dados coletados no sistema de arquivos.



Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

                        .-0-----------.
>>-HSMRECALLBUFFERSize--+-------------+------------------------><
                        '-buffer_size-'



Parâmetros

buffer_size
         Especifica o tamanho do buffer (em kilobytes) usado para
         armazenar dados rechamados antes que eles sejam restaurados no
         sistema de arquivos. O intervalo de valores é de 0 a
         2147483647.
         O valor padrão é 0. Nesse caso, o cliente do HSM usa o tamanho
         do bloco do sistema de arquivos como o tamanho do buffer. Se um
         valor de 2147483647 for especificado, nenhum armazenamento
         interno em buffer ocorrerá e os dados serão gravados no sistema
         de arquivos conforme forem retornados do servidor do IBM
         Spectrum Protect.
         É possível melhorar o desempenho do sistema de arquivos
         especificando um tamanho de buffer que seja múltiplo do tamanho
         do bloco do sistema de arquivos. Um valor maior reduz o número
         de operações intensivas em recursos no sistema de arquivos. No
         entanto, um valor maior também requer mais recursos de CPU e
         memória.


3.26 hsmrpcport


A opção hsmrpcport especifica um endereço de porta TCP/IP de Chamada de
Procedimento Remoto (RPC) para os serviços de rechamada do HSM.



Clientes Suportados

A opção está disponível somente para clientes IBM Spectrum Scale on AIX
e clientes IBM Spectrum Scale Linux.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo de opções do sistema do cliente dsm.sys em
uma sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-HSMRPCPort--port_address------------------------------------><



Parâmetros

port_address
         Especifica o endereço de porta TCP/IP que é usado pelos
         processos do HSM. O intervalo de valores é de 1024 a 65535. Por
         padrão, os serviços do HSM entram em contato com o daemon
         rpcbind para acessar a porta RPC.
         Essa opção deve ser idêntica em todos os nós clientes do HSM.
         Portas que variam de 23152 a 23157 (ou mais alto) podem ser
         usadas por outros daemons do HSM. Certifique-se de que a porta
         usada com a opção hsmrpcport não seja sobreposta por esse
         intervalo de portas.
         Se dsmrecalld for iniciado e não conseguir usar a porta
         definida com a opção hsmrpcport, uma das mensagens ANS8956E ou
         ANS8957E será gravada no arquivo do log de erros.


3.27 INCLEXCL


Utilize a opção inclexcl para definir o nome do arquivo e o caminho do
seu arquivo de opções de inclusão-exclusão.



Sintaxe

>>-inclexcl --filespec-----------------------------------------><



Parâmetros

filespec
         Especifica o caminho e o nome do arquivo do seu arquivo de
         inclusão-exclusão.


3.28 maxcandprocs


A opção maxcandprocs especifica o número de encadeamentos paralelos nos
daemons do scout que podem ser varridos em busca de sistemas de
arquivos.

Dica: Quando a migração automática é baseada na política GPFS, o daemon
dsmscoutd é desativado e a opção maxcandprocs não possui efeito.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-MAXCANDProcs--número---------------------------------------><



Parâmetros

número
         Especifica o número máximo de encadeamentos paralelos nos
         daemons do scout que podem ser varridos em busca de sistemas de
         arquivos. O intervalo de valores é 2 - 20. O padrão é 5.


3.29 maxmigrators


A opção maxmigrators especifica o número máximo de sessões de migração
paralela que podem ser executadas em paralelo para cada sistema de
arquivos. Assegure-se de que haja recursos suficientes no servidor para
que a migração paralela ocorra.

Dica: Quando a migração automática é baseada na política GPFS, a opção
maxmigrators não possui efeito.

Não configure a opção maxmigrators maior que o número de sessões
paralelas que o servidor pode usar para armazenar dados.

Esta opção pode ser configurada pelo servidor IBM Spectrum Protect.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-MAXMIGRators--número---------------------------------------><



Parâmetros

número
         Especifica o número máximo de sessões de migração paralelas que
         você pode configurar. O intervalo é 1 - 20. O padrão é 5. Se
         esta opção for alterada do padrão, faça um aumento
         correspondente na configuração do servidor IBM Spectrum Protect
         para atualizar o valor MAXNUMMP do nó do HSM.


3.30 maxrecalldaemons


A opção maxrecalldaemons especifica o número máximo de daemons de
rechamada que é possível executar ao mesmo tempo para rechamar arquivos
para o nó cliente. Se o número de daemons de rechamada em execução ao
mesmo tempo estiver próximo ao número máximo, aumente o valor.

Por exemplo, se você usar um aplicativo que abra vários arquivos
migrados ao mesmo tempo, o aplicativo poderá usar todos os daemons de
rechamada disponíveis. Um outro processo não pode acessar um arquivo
migrado até que um daemon de rechamada esteja disponível.

Nota: A opção de configuração dmapiWorkerThreads do IBM Spectrum Scale
pode limitar o máximo de tarefas de rechamada simultâneas para um valor
inferior a maxrecalldaemons.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-MAXRECAlldaemons--número-----------------------------------><



Parâmetros

número
         Especifica o número máximo de daemons de rechamada que podem
         ser executados em paralelo para rechamar arquivos para o nó
         cliente. O intervalo é de 2 a 99. O padrão é 20.


3.31 maxthresholdproc


A opção maxthresholdproc especifica o número máximo de processos de
migração de limite que o cliente de gerenciamento de espaço pode iniciar
em um determinado momento. Quando um sistema de arquivos é executado sem
espaço, o cliente HSM não verifica o número máximo de processos de
migração de limite que estão atualmente em execução. Ele inicia a
migração de limite como parte do processo de migração de demanda
independentemente do número de processos de migração de limite em
andamento.

Dica: Quando a migração automática é baseada na política GPFS, a opção
maxthresholdproc não possui efeito.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-MAXThresholdproc--número-----------------------------------><



Parâmetros

número
         Especifica o número máximo de processos de migração de limite
         automáticos que o cliente de gerenciamento de espaço pode
         iniciar em um determinado momento. O intervalo de valores é 1 -
         99. O padrão é 3.


3.32 migfileexpiration


A opção migfileexpiration especifica o número de dias que as cópias de
arquivos migrados ou pré-migrados permanece no servidor depois de
modificadas no sistema de arquivos local ou excluídas do sistema de
arquivos local.



Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-MIGFileexpiration--dias-------------------------------------><



Parâmetros

dias
         Especifica o número de dias que uma cópia de um arquivo migrado
         ou pré-migrado permanece no armazenamento depois que ele é
         modificado ou excluído do sistema de arquivos local. O
         intervalo de valores é 0 - 9999. O padrão é 7 dias.

         Nota: Se for especificado um valor 0, uma cópia obsoleta de um
         arquivo migrado ou pré-migrado será excluída do servidor
         durante a próxima execução de reconciliação. Se você excluir um
         arquivo do sistema de arquivos local e reconciliar as execuções
         com o valor 0 para migfileexpiration, o arquivo não poderá ser
         recriado pelo processo dsmmigundelete.


3.33 migrateserver


A opção migrateserver especifica o nome do servidor para o qual deseja
migrar arquivos do nó cliente. Especifique um servidor de migração para
cada nó cliente.

Se você não especificar um servidor com a opção migrateserver , os
arquivos serão migrados para o servidor que você especifica com a opção
defaultserver. Se você não especificar um servidor com essas opções, os
arquivos serão migrados para o servidor que você identifica na primeira
sub-rotina do arquivo dsm.sys.

É possível substituir esta opção pelo seguinte comando: dsmmigfs upd /FS
-SErver=servername. Substitua servername pelo nome do seu servidor.

O valor de migrateserver em dsm.sys substitui migrateserver no dsm.opt.

Depois que os arquivos migrarem para o servidor que você especificou,
não especifique um servidor de migração diferente, a menos que o
administrador transfira os arquivos migrados do servidor especificado
para outro. Caso contrário, o servidor não poderá localizar os arquivos
migrados até que você especifique o servidor para o qual os arquivos
foram originalmente migrados.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-MIGRateserver--servername-----------------------------------><



Parâmetros

nome-do-servidor
         Especifica o nome do servidor para o qual você deseja migrar
         arquivos do nó cliente. O arquivo dsm.sys deve conter uma
         sub-rotina que começa com a opção servername e deve conter as
         opções de comunicação requeridas para o servidor que você
         especifica com a opção migrateserver.


3.34 minmigfilesize


A opção minmigfilesize especifica o tamanho de arquivo mínimo para que
um arquivo seja qualificado para migração.

Essa opção se aplica a todos os sistemas de arquivos gerenciados por
espaço para os quais você não especificou um valor específico de sistema
de arquivos para minmigfilesize usando os comandos dsmmigfs add ou
dsmmigfs add. Consulte 2.12 dsmmigfs add e update para obter detalhes.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-MINMIGfilesize --fileSize-----------------------------------><



Parâmetros

fileSize
         Especifica o tamanho de arquivo mínimo, em bytes, para que um
         arquivo seja qualificado para migração. O intervalo de valores
         é de 0 a 2147483647. O padrão é 0.

         Em sistemas de arquivos GPFS, se você especificar o padrão, o
         cliente de gerenciamento de espaço usa o tamanho de stub do
         sistema de arquivo como o tamanho mínimo para arquivos que
         podem ser migrados. Para outros sistemas de arquivos (não
         GPFS), o cliente de gerenciamento de espaço usa o bloco do
         sistema de arquivos ou o tamanho do fragmento ou o tamanho do
         stub como o tamanho mínimo para os arquivos que podem ser
         migrados, o que for maior.

         Se você especificar um valor diferente de zero, para sistemas
         de arquivos GPFS, o valor deve ser maior do que o tamanho de
         stub. Para outros sistemas de arquivos (não-GPFS), ele deverá
         ser maior que o tamanho do bloco do sistema de arquivos ou
         fragmento ou que o tamanho do stub. Caso contrário, o valor
         será ignorado.


3.35 minrecalldaemons


A opção minrecalldaemons especifica o número mínimo de daemons de
rechamada que é possível executar em paralelo para rechamar arquivos
para o nó cliente.



Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-MINRecalldaemons--number------------------------------------><



Parâmetros

número
         Especifica o número mínimo de daemons de rechamada que podem
         ser executados em paralelo. O intervalo de valores é de 1 a 99.
         O padrão é 3.


3.36 reconcileinterval


A opção reconcileinterval especifica com que freqüência o daemon do
monitor de espaço reconcilia os sistemas de arquivos. Dependendo da
opção checkfororphans, a reconciliação expira ou exclui objetos
obsoletos no servidor e atualiza o arquivo de status, ou procura
arquivos stub órfãos e faz atualizações nos metadados.

Dica: Quando hsmdisableautomigdaemons=YES, a opção reconcileinterval não
possui efeito.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no início do arquivo dsm.sys antes de qualquer
sub-rotina do servidor.

Sintaxe

>>-RECOncileinterval--interval---------------------------------><



Parâmetros

intervalo
         Especifica o número de horas decorridas entre cada horário
         sucessivo nas quais os sistemas de arquivos são automaticamente
         reconciliados na estação de trabalho. Se você especificar um
         valor igual a 0, os sistemas de arquivos não serão
         reconciliados automaticamente. O intervalo de valores é 0 -
         9999. O padrão é 24.


3.37 restoremigstate


A opção restoremigstate especifica se você deseja restaurar ou recuperar
arquivos stub ou versões de backup/archive de arquivos migrados durante
uma operação de restauração ou recuperação. Use esta opção com os
comandos restore e retrieve do cliente de backup/archive.

Você só pode restaurar ou recuperar um arquivo stub para um arquivo
migrado quando o seguinte é verdadeiro:

*  O arquivo existir no conjunto de armazenamento de migração
*  O arquivo tiver backup ou archive e tiver sido migrado para o mesmo
   servidor

Quando decorrer o número de dias que você especificou com a opção
migfileexpiration, o arquivo migrado será removido do armazenamento.

Se você especificar restoremigstate YES, e o arquivo migrado não estiver
expirado, o arquivo será restaurado ou recuperado para um arquivo stub,
independentemente de estar marcado para expiração.

Em um sistema de arquivos gerenciado por espaço, você pode restaurar um
arquivo stub somente durante o processamento da restauração de consulta
padrão. Durante o processamento da restauração sem consulta para um
sistema de arquivos gerenciado por espaço, você não pode restaurar
arquivos stub.

A opção restoremigstate restaurará um arquivo se o backup dele tiver
sido feito após a migração. Se o arquivo for salvo como backup antes da
migração, não é possível restaurar um arquivo stub porque uma cópia do
arquivo stub do servidor não existe.

Arquivos com listas de controle de acesso (ACLs) são restaurados em um
estado residente independente da configuração para restoremigstate. A
operação de restauração afeta os arquivos que são restaurados para um
sistema de arquivos GPFS com mais conjuntos de armazenamento que o
conjunto de sistema padrão.

Se você restaurar um arquivo a partir do servidor de destino do IBM
Spectrum Protect e o sistema de arquivos for gerenciado pelo cliente de
gerenciamento de espaço, o arquivo não deverá ser restaurado como um
arquivo stub. É necessário restaurar o arquivo completo. Use a opção
restoremigstate=no para restaurar o arquivo completo. Se você restaurar
o arquivo como um stub do servidor de destino, as consequências a seguir
podem ocorrer:

*  Não é possível rechamar o arquivo a partir do servidor de origem do
   IBM Spectrum Protect usando o cliente de gerenciamento de espaço.

*  Um processo de reconciliação do cliente de gerenciamento de espaço
   que é executado com relação ao servidor de origem do IBM Spectrum
   Protect expira o arquivo. Se o arquivo for expirado por um processo
   de reconciliação, é possível restaurar o arquivo completo com o
   cliente de backup-archive e a opção restoremigstate=no.

Dica: A opção restoremigstate não suporta arquivos com link físico. Se
desejar restaurar ou recuperar um arquivo stub para um arquivo com link
físico, exclua todos os arquivos do sistema de arquivos local agrupados
com link físico. Quando um arquivo em um conjunto de arquivos com link
físico é migrado, todos os arquivos com link físico no conjunto se
tornam arquivos stub. Ao inserir o comando restore com a opção
restoremigstate para restaurar um arquivo stub para um arquivo com link
físico, o arquivo stub terá o mesmo nome do arquivo que foi migrado
originalmente. Os arquivos stub não são restaurados para nenhum outro
arquivo que estava anteriormente no conjunto de arquivos com link
físico.

Arquivo de Opções

Coloque essa opção no arquivo dsm.opt ou dsm.sys.

Sintaxe

                    .-YES-.
>>-RESToremigstate--+-----+------------------------------------><
                    '-NO--'



Parâmetros

YES
         Restaura ou recupera arquivos migrados para arquivos stub no
         sistema de arquivos local durante uma operação de restauração
         ou recuperação. Os arquivos permanecem migrados. Esse é o
         padrão.

         Nota: Um arquivo stub criado durante uma operação de
         restauração e recuperação contém as informações necessárias
         para rechamar o arquivo migrado do armazenamento. Ele não
         contém nenhum byte de condução de dados do arquivo. Todo modo
         de rechamada configurado anteriormente para o arquivo migrado
         (por exemplo, rechamada de arquivo de fluxo ou parcial) não é
         armazenado no arquivo stub. O modo de rechamada é configurado
         como normal para todos os arquivos restaurados ou recuperados
         para os arquivos stub.

NO
         Restaura ou recupera versões de backup/archive dos arquivos
         migrados para o sistema de arquivos local durante uma operação
         de restauração ou recuperação. Os arquivos tornam-se
         residentes.

Linha de comandos

Essa opção é válida na linha de comandos.


3.38 skipmigrated


A opção skipmigrated especifica se os arquivos migrados do processo do
cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect durante uma operação
de archive ou de backup. Use esta opção com os comandos do cliente de
backup-archive archive, backup image, incremental e selective.

Quando a opção skipmigrated estiver configurada para sim, o cliente de
backup-archive não faz backup nem arquiva nenhum arquivo stub. Quando a
opção skipmigrated estiver configurada para no, o cliente de
backup-archive pode processar arquivos stub durante algumas operações.

Arquivo de Opções

Coloque esta opção no arquivo dsm.opt.

Sintaxe

                 .-NO--.
>>-SKIPMigrated--+-----+---------------------------------------><
                 '-YES-'



Parâmetros

NO
         O cliente de backup-archive não verifica o status de migração
         de arquivos durante um backup ou operação de archive. Esse é o
         padrão.

YES
         O cliente de backup-archive verifica o status de migração dos
         arquivos durante uma operação de archive ou de backup. O
         cliente de backup-archive não faz o backup ou arquiva os
         arquivos stub.

Linha de comandos

Essa opção é válida na linha de comandos.


4.0 Exibir uma Mensagem


Para exibir uma mensagem, digite o número da mensagem. O prefixo é
opcional.

------------------------------------------------------------------------
ANS0101E

Unable to open English message repository file name.



Explanation:

The default English message repository file cannot be opened. Either the
file access permissions prevent reading the file or the file is not
present in the expected location.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.
Processing is terminated.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0102W

Unable to open the message repository file name. The American English
repository will be used instead.



Explanation:

The default message repository file for the current locale cannot be
opened. Either the file access permissions prevent reading the file, the
file is not present in the expected location, or the language specified
in the option file is not supported on this workstation.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0103E

Error trying to read header record from message repository file name.



Explanation:

The message repository file header record cannot be obtained.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0104I

A message repository is not available for your system's configured
language 'language'. The US English message repository is used instead.



Explanation:

IBM Spectrum Protect does not have language support for the specified
language. Therefore, it uses the US English message repository by
default.

System action:

The US English message repository is used.

User response:

No action is necessary if you want to continue to use US English. If you
want to use a different language that is supported by IBM Spectrum
Protect, then: * (Windows) Add the LANGUAGE option to the client option
file and specify a supported language. For example, to configure the
client to use the French language repository, add the option LANGUAGE
FRA to the client option file. Refer to the reference information for
the LANGUAGE option in the backup-archive client product manual. * (UNIX
and Linux) Set the LANG environment variable to a supported language and
region code. For example, to configure the client to use the French
language repository, set LANG to fr_FR. Refer to the backup-archive
client manual for the supported language codes.

------------------------------------------------------------------------
ANS0105E

Error trying to read index for message number from repository file name.



Explanation:

The message text for the specified message number cannot be read.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0106E

Message index not found for message number.



Explanation:

The message repository file does not contain the message text for the
message number.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the DSM_DIR is set up properly and it does not point to an old
copy. If the problem continues, see your system administrator for
further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0107E

Error trying to read header for message number from repository file
name.



Explanation:

The message header information cannot be obtained for the message number
in the message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0108E

Error trying to read text for message number from repository file name.



Explanation:

The message text cannot be obtained for the message number in the
message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0109E

Insufficient memory for allocation of message structure.



Explanation:

There is not enough memory in your system to allocate the storage needed
for the message text.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, close all unneeded applications and
retry the operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS0110E

Unable to open error log file file name for output.



Explanation:

The error log cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation. File
permissions may be set such that writing is not allowed.

User response:

Stop and restart IBM Spectrum Protect. Then retry the operation. If
unsuccessful, make sure the file is not being locked by another
application and that file permissions allow write access.

------------------------------------------------------------------------
ANS0113E

Message repository file name has an invalid control record.



Explanation:

The message repository file contains an incorrect control information.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0118E

Unable to open schedule log file 'file name' for output.



Explanation:

The schedule log file cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, make sure the file has not been locked
by another application.

------------------------------------------------------------------------
ANS0119E

Error trying to read response string for message number from repository
file name.



Explanation:

The response string information for the message number cannot be
obtained from the message repository file. It is possible the message
repository has been corrupted.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0120E

Message number number contains an invalid multibyte sequence for the
current locale.



Explanation:

An illegal multibyte sequence for the current locale was found in the
message. Either the message repository has been corrupted or is coded in
a language other than that of the current locale.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

If the message repository is not corrupted, process the operation in the
supported locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS0121W

Unable to open the iconv converter for the message repository file name.
The American English repository will be used instead.



Explanation:

The iconv converter for the default message repository for the current
locale cannot be opened. The iconv converter used to convert from UTF-8
to the current locale is not installed on this work station.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the required iconv converter is installed properly. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0200E

A máquina virtual 'VM-name' foi submetida a backup com uma versão mais
recente do cliente de backup-archive.



Explanation:

A máquina virtual foi submetida a backup com uma versão mais recente do
cliente de backup-archive. Os objetos do backup da máquina virtual que
foram recuperados não podem ser exibidos corretamente.

System action:

As informações de backup para a máquina virtual não serão exibidas.

User response:

Consulte a máquina virtual em uma versão mais recente do cliente de
backup-archive para visualizar detalhes do backup. Se uma consulta de
todas as máquinas virtuais não exibir máquinas virtuais que tiveram
backup na mesma versão do cliente, emita o comando Query VM para
máquinas virtuais individuais.

------------------------------------------------------------------------
ANS0201E

Foi encontrado um parâmetro inválido.



Explanation:

O sistema encontrou um erro de programa interno devido a um parâmetro
inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Solicite que um representante técnico verifique o log de erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS0202E

Não-autorizado para restaurar os dados do outro nó.



Explanation:

O cliente não está autorizado a restaurar dados de outro nó.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Obtenha autorização do outro nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS0203E

O campo objName não tem separador de diretório à esquerda.



Explanation:

O campo objName não tem um separador de diretório à esquerda.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Corrija o valor para o objName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0204E

Caracteres-curinga não são permitidos no caminho de diretório do
objName.



Explanation:

Caracteres-curinga não são permitidos no caminho de diretório do
objName.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Corrija o valor para o objName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0205E

Impossível abrir o arquivo de log de erros.



Explanation:

O sistema não consegue abrir o arquivo de log de erros.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o valor DSMI_LOG e a permissão de acesso. Na plataforma
AS/400, verifique o valor especificado para ERRORLOGNAME no arquivo de
opções da API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0206E

Impossível gravar no arquivo de log.



Explanation:

Ocorreu um erro ao gravar no arquivo de log.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o valor DSMI_LOG e a permissão de acesso. Na plataforma
AS/400, verifique o valor especificado para ERRORLOGNAME no arquivo de
opções da API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0207E

O nome do arquivo de log não foi especificado.



Explanation:

O sistema não consegue abrir o arquivo de log de erros.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o valor DSMI_LOG e a permissão de acesso. Na plataforma
AS/400, verifique o valor especificado para ERRORLOGNAME no arquivo de
opções da API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0208E

O arquivo WINSOCK.DLL do TCP/IP não pode ser encontrado.



Explanation:

O arquivo WINSOCK.DLL do TCP/IP não pode ser encontrado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique sua instalação de TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0209E

Ocorreu um erro durante o carregamento de uma biblioteca.



Explanation:

Ocorreu um erro durante o carregamento de uma biblioteca. O carregamento
da DLL do TCP/IP falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique sua instalação de TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0210E

A função carregamento do TCP/IP falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro durante o carregamento de uma função. A função
carregamento do TCP/IP falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique sua instalação de TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0211E

O indicador do nome do objeto é NULO.



Explanation:

Não há nenhum valor fornecido para o indicador do nome do objeto.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Forneça um endereço para a estrutura dsmObjName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0212E

O indicador do bloco de dados é NULO.



Explanation:

Não há nenhum valor fornecido para o indicador do bloco de dados.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Forneça um endereço para a estrutura DataBlk.

------------------------------------------------------------------------
ANS0213E

O indicador do atributo do objeto é NULO.



Explanation:

Não há nenhum valor fornecido para o indicador do atributo do objeto.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Forneça um endereço para a estrutura ObjAttr.

------------------------------------------------------------------------
ANS0214E

Não há informações de sessão do servidor.



Explanation:

O servidor não respondeu com as informações de sessão.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o status do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS0215E

Não há informações de políticas do servidor.



Explanation:

O servidor não respondeu com as informações de políticas.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique as definições de políticas do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS0216E

O valor dataBlk bufferLen é zero.



Explanation:

O valor para o dataBlk bufferLen é zero.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Forneça um valor diferente de zero para o bufferLen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0217E

O dataBlk bufferPtr é NULO.



Explanation:

Não há nenhum valor fornecido para o dataBlk bufferPtr.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Forneça um endereço para o bufferPtr.

------------------------------------------------------------------------
ANS0218E

O objType é inválido.



Explanation:

O valor para o objType é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O valor para dsmObjName.objType deve ser:

   DSM_OBJ_FILE ou DSM_OBJ_DIRECTORY para Backup, ou
   DSM_OBJ_FILE para archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS0219E

O voto de dsmEndTxn é inválido.



Explanation:

O voto de dsmEndTxn é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O voto deve ser DSM_VOTE_COMMIT ou DSM_VOTE_ABORT.

------------------------------------------------------------------------
ANS0220E

Uma opção inválida foi encontrada durante a análise da opção.



Explanation:

Uma opção inválida foi encontrada.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique as opções em dsm.opt, dsm.sys e a cadeia de opções. Verifique
o log de erros para obter mais detalhes sobre o erro. Na plataforma
AS/400, verifique as opções em *LIB/QOPTIBM Spectrum Protect(APIOPT).

------------------------------------------------------------------------
ANS0221E

Ocorreu um erro interno na API IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O sistema encontrou um erro nas APIs internas.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Encerre o processo e repita a operação. Verifique se as chamadas dsmInit
anteriores foram limpas e terminadas por uma chamada dsmTerminate. Se o
problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou
representante técnico.

------------------------------------------------------------------------
ANS0222E

O tipo de repositório é inválido.



Explanation:

O tipo de repositório é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Para dsmDeleteFS, o repositório deve ser um dos seguintes:

*  DSM_ARCHIVE_REP

*  DSM_BACKUP_REP

*  DSM_REPOS_ALL.

------------------------------------------------------------------------
ANS0223E

O nome da área de arquivos deve iniciar com o delimitador de diretório.



Explanation:

O nome da área de arquivos é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O nome da área de arquivos deve iniciar com o delimitador de diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS0224E

O nome do objeto é uma cadeia vazia ou não há nenhum delimitador à
esquerda.



Explanation:

O nome do objeto é inválido devido a uma cadeia vazia ou não há nenhum
delimitador à esquerda.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o formato do caminho completo do dsmObjName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0225E

O qualificador de nível inferior do nome do objeto deve iniciar com o
delimitador de diretório.



Explanation:

O qualificador do nível inferior para o nome do objeto é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Inicie o qualificador de nível inferior do nome do objeto com o
delimitador do objeto.

------------------------------------------------------------------------
ANS0226E

O proprietário do objeto é inválido.



Explanation:

O proprietário do objeto deve ser o usuário root, ou deve ser igual ao
proprietário da sessão.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o proprietário da sessão e o proprietário do objeto.

------------------------------------------------------------------------
ANS0227E

O dsmBindMC sendType é inválido.



Explanation:

O dsmBindMC sendType é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

sendType deve ser um dos seguintes:

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0228E

O dsmSendObj sendType é inválido.



Explanation:

O dsmSendObj sendType é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

sendType deve ser um dos seguintes:

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0229E

O dsmDeleteObj delType é inválido.



Explanation:

O dsmDeleteObj delType é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O delType deve ser dtBackup ou dtArchive.

------------------------------------------------------------------------
ANS0230E

O query Backup objState é inválido.



Explanation:

O query Backup objState é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

qryBackupData.objState deve ser um dos seguintes:

   DSM_ACTIVE
   DSM_INACTIVE
   DSM_ANY_MATCH

------------------------------------------------------------------------
ANS0231E

O nome da classe de gerenciamento não foi encontrado.



Explanation:

Uma operação de consulta ou envio não conseguiu encontrar o nome da
classe de gerenciamento.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o nome da classe de gerenciamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS0232E

A letra da unidade não é um caractere alfabético.



Explanation:

A letra da unidade não é um caractere alfabético. Este código de retorno
é válido somente para o Microsoft Windows.

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Verifique que a designação da unidade é um caractere alfabético. O campo
referenciado é dsmDosFSAttrib.driveLetter.

------------------------------------------------------------------------
ANS0233E

O nome da Área de Arquivos de Registro é NULO.



Explanation:

Não há nenhum valor fornecido para o nome da Área de Arquivos de
Registro.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Forneça um nome de área de arquivos no dsmRegisterFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS0234E

O valor da nova senha é NULO ou vazio.



Explanation:

Não há nenhum valor fornecido para a nova senha.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Forneça uma nova senha em dsmChangePW.

------------------------------------------------------------------------
ANS0235E

O valor da senha antiga é NULO ou vazio.



Explanation:

Não há nenhum valor fornecido para a senha antiga.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Forneça uma senha antiga em dsmChangePW.

------------------------------------------------------------------------
ANS0236E

On dsmInit, o proprietário não tem permissão para estabelecer a sessão
quando PASSWORDACCESS=generate.



Explanation:

PASSWORDACCESS=GENERATE estabelece uma sessão com o usuário de login
atual como o proprietário. O aplicativo deve definir clientOwnerNameP
como NULL quando PASSWORDACCESS=GENERATE está em vigor.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada. Se o
aplicativo poderá continuar o processamento dependerá de como o
aplicativo trata o erro.

User response:

Esta mensagem se aplica a aplicativos que utilizam a API do IBM Spectrum
Protect e destina-se principalmente ao fornecedor do aplicativo para o
qual a mensagem é emitida. Dependendo do aplicativo, isso pode ser um
problema de configuração.

Consulte a documentação do aplicativo e verifique se ele está
configurado corretamente. Se o problema persistir, entre em contato com
o fornecedor do aplicativo para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS0237E

Em dsmInit, O nó não é permitido quando PASSWORDACCESS=generate.



Explanation:

PASSWORDACCESS=generate estabelece uma sessão com o nome do host atual
como o nó.

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Ao utilizar PASSWORDACCESS=generate, defina clientNodeNameP para NULL.

------------------------------------------------------------------------
ANS0238E

A sequência de chamadas é inválida.



Explanation:

A API requer que as chamadas de função sejam feitas em uma sequência
específica. As chamadas de função não foram feitas na sequência
esperada. O erro pode ser acionado pelos seguintes problemas:

*  Um erro na rede.

*  Um erro na API do IBM Spectrum Protect.

*  Um erro no servidor IBM Spectrum Protect.

*  Um erro no aplicativo (IBM ou terceiro) que usa a API do IBM Spectrum
   Protect.

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Um usuário final pode responder das seguintes maneiras:

*  Verifica se há erros na rede.

*  Procure pistas no arquivo de log de atividades do servidor do IBM
   Spectrum Protect, no arquivo de log dsierror.log do lado do cliente e
   nos arquivos de log que são específicos para o aplicativo com
   problema.

*  Procure nas páginas de suporte do IBM para os APARs que correspondam
   ao problema. O site de suporte está em IBM Spectrum Protect Support
   Portal
   (https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect)

*  Se o aplicativo da API for desenvolvido por um terceiro (não IBM),
   procure as páginas de suporte desse terceiro para verificar problemas
   conhecidos que correspondam ao problema.

Se nenhuma das ações acima resolver o problema, relate o problema ao
fornecedor do aplicativo que usa a API do IBM Spectrum Protect.

Um desenvolvedor de um aplicativo que usa a API do IBM Spectrum Protect
deve investigar a razão do problema, o que inclui revisar o diagrama de
estado da API do IBM Spectrum Protect. O diagrama de estado da API do
IBM Spectrum Protect está na documentação do produto em IBM Spectrum
Protect product documentation
(https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-protect/8.1.13)

------------------------------------------------------------------------
ANS0239E

No dsmSendObj, os caracteres-curinga não são permitidos para o objName.



Explanation:

No dsmSendObj, os caracteres-curinga não são permitidos para o objName.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Forneça um fs, hl e ll no dsmObjName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0240E

A área de arquivos para exclusão/definição de acesso não pode ser
encontrada.



Explanation:

A área de arquivos a ser excluída não pode ser encontrada.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o nome da área de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS0241E

No dsmSendObj, dsmDeleteObj ou dsmUpdateFS, a área de arquivos não está
registrada.



Explanation:

No dsmSendObj, dsmDeleteObj ou dsmUpdateFS, a área de arquivos não está
registrada.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o nome da área de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS0242W

No dsmRegisterFS, a área de arquivos já está registrada.



Explanation:

No dsmRegisterFS, a área de arquivos já está registrada.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o nome da área de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS0243E

No dsmBeginGetData, o objID é NULO.



Explanation:

No dsmBeginGetData, o objID é NULL.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique estes itens:

   dsmGetList não deve ser NULL.
   Nenhum objID deve ser NULL.
   dsmGetList numObjId não pode ser zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS0244E

Em dsmInit, a versão da API do responsável pela chamada é diferente da
versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Em dsmInit, a versão da API do responsável pela chamada é posterior à
versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Instale a biblioteca da API do IBM Spectrum Protect mais recente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0245E

A versão da estrutura do responsável pela chamada é diferente da versão
da biblioteca do IBM Spectrum Protect.



Explanation:

A versão de estrutura do responsável pela chamada é diferente da versão
de biblioteca do IBM Spectrum Protect.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Assegure que o campo stVersion esteja definido com o valor do arquivo de
cabeçalho. Recompile a aplicação com os arquivos de cabeçalho mais
recentes.

------------------------------------------------------------------------
ANS0246E

Emita dsmEndTxn e, em seguida, comece uma nova sessão de transação.



Explanation:

Esta transação deve ser terminada e uma outra deve ser iniciada, devido
a um dos seguintes motivos:

   O destino foi alterado.
   O limite de bytes foi excedido
   O número máximo de objetos foi excedido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Emita dsmEndTxn e inicie uma nova sessão de transação.

------------------------------------------------------------------------
ANS0247E

O objeto de backup ou archive é excluído do processamento.



Explanation:

O objeto de backup ou archive é excluído do processamento.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique as listas objName e Exclude.

------------------------------------------------------------------------
ANS0248E

O objeto de backup não tem um grupo de cópias.



Explanation:

O objeto de backup não tem um grupo de cópias.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique as definições de políticas do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS0249E

O objeto de archive não tem um grupo de cópias.



Explanation:

O objeto de archive não tem um grupo de cópias.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique as definições de critérios do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS0250E

A memória utilizada pela API do IBM Spectrum Protect foi danificada.



Explanation:

A memória utilizada pela API do IBM Spectrum Protect foi danificada.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Repita a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o
administrador do sistema ou representante técnico.

------------------------------------------------------------------------
ANS0251E

A descrição de sendObj Archive é muito longa.



Explanation:

A descrição de sendObj Archive é muito longa.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

A cadeia sndArchiveData.descr deve ser menor ou igual à
DSM_MAX_DESCR_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0252E

O sendObj ObjAttr.objInfo é muito longo.



Explanation:

O sendObj ObjAttr.objInfo é muito longo.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O campo objInfo deve ser menor ou igual ao DSM_MAX_OBJINFO_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0253E

O sendObj dsmObjName.hl é muito longo.



Explanation:

O sendObj dsmObjName.hl é muito longo.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O campo hl deve ser menor ou igual ao DSM_MAX_HL_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0254E

A senha ou cadeia encryptionPassword fornecida é muito longa.



Explanation:

O valor fornecido para a senha ou encryptionPassword é muito longo.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O campo de senha ou encrypionPassword deve ter menos de
DSM_MAX_VERIFIER_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0255E

O sendObj dsmObjName.fs é muito longo.



Explanation:

O sendObj dsmObjName.fs é muito longo.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O campo fs deve ser menor ou igual ao DSM_MAX_FS_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0256E

O sendObj dsmObjName.ll é muito longo.



Explanation:

O sendObj dsmObjName.ll é muito longo.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O campo ll deve ser menor ou igual ao DSM_MAX_LL_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0257E

No RegisterFS ou UpdateFS, o campo fsInfo do fsAttr é muito longo.



Explanation:

No RegisterFS ou UpdateFS, o campo fsInfo do fsAttr é muito longo.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O campo fsInfo deve ser menor ou igual ao DSM_MAX_FSINFO_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0258I

No dsmGetNextQObj ou dsmGetData, existem mais dados disponíveis.



Explanation:

No dsmGetNextQObj ou dsmGetData, existem mais dados disponíveis.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Chame a função novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0259E

O dataBlk buffer é muito pequeno para a resposta de consulta.



Explanation:

O dataBlk buffer é muito pequeno para a resposta de consulta.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

No dsmGetNextQObj, verifique se o dataBlk buffer é pelo menos tão grande
quanto a estrutura de resposta de consulta.

------------------------------------------------------------------------
ANS0260E

Uma palavra-chave de opção inválida foi encontrada durante a análise da
opção.



Explanation:

Uma palavra-chave de opção inválida foi encontrada no arquivo de
configuração dsmInit, cadeia de opção, dsm.sys ou dsm.opt.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Corrija a ortografia das palavras-chave de opções. Verifique se o
arquivo de configuração dsmInit tem apenas um subconjunto das opções do
dsm.sys. Verifique o log de erros para obter mais detalhes sobre o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS0261E

O arquivo de configuração especificado no dsmInit não pode ser aberto.



Explanation:

O arquivo de configuração especificado no dsmInit não pode ser aberto.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o nome do arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS0262E

O arquivo de definição de Inclusão-Exclusão não foi encontrado.



Explanation:

O arquivo de definição de Inclusão-Exclusão não foi encontrado.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o nome do arquivo na opção Inclexcl.

------------------------------------------------------------------------
ANS0263E

O arquivo dsm.sys não foi encontrado, ou o arquivo Inclexcl especificado
no dsm.sys não foi encontrado.



Explanation:

O arquivo dsm.sys não foi encontrado, ou o arquivo Inclexcl especificado
no dsm.sys não foi encontrado.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O arquivo dsm.sys deve estar no diretório referido pela variável de
ambiente DSMI_DIR. Verifique o nome do arquivo na opção Inclexcl do
arquivo dsm.sys.

------------------------------------------------------------------------
ANS0264E

Apenas um usuário root UNIX pode executar dsmChangePW ou dsmDeleteFS.



Explanation:

Apenas um usuário root UNIX pode executar dsmChangePW ou dsmDeleteFS.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Execute este programa como um usuário root.

------------------------------------------------------------------------
ANS0265E

Você deve emitir dsmBindMC antes de dsmSendObj.



Explanation:

Você deve emitir dsmBindMC antes de dsmSendObj.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Modifique seu programa.

------------------------------------------------------------------------
ANS0266I

O voto de dsmEndTxn é ABORT, portanto, verifique o campo de motivo.



Explanation:

Após uma chamada dsmEndTxn, a transação é abortada pelo servidor ou
cliente com um DSM_VOTE_ABORT e o motivo é retornado.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o campo de motivo para o código que explica porque a transação
foi abortada.

------------------------------------------------------------------------
ANS0267E

Opção/valor da linha de comandos inválida: 'opção'



Explanation:

A opção não é válida nesta linha de comandos.

System action:

O processamento pára.

User response:

Verifique se a opção e valor não estão soletrados incorretamente e se
são válidos com o comando atual.

------------------------------------------------------------------------
ANS0268E

Problema no servidor: Destino não-definido.



Explanation:

Problema no servidor: Destino não-definido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Solicite que um representante técnico verifique o log de erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS0270S

O buffer de dados estourou.



Explanation:

O buffer de dados estourou. Esta é uma falha de programação; o programa
cliente é encerrado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Repita a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o
administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0271E

Nenhum arquivo pode ser restaurado ou recuperado, porque o diretório de
destino está completo.



Explanation:

Mais nenhum arquivo pode ser restaurado ou recuperado, porque o
diretório de destino está completo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere espaço em disco, ou restaure ou recupere o arquivo em outro
disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS0272I

A operação é finalizada.



Explanation:

A operação é finalizada.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Prossiga com a próxima chamada de função.

------------------------------------------------------------------------
ANS0273E

As permissões de execução/proprietário dsmtca são inválidas.



Explanation:

As permissões de execução/proprietário dsmtca são inválidas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Peça ao administrador do sistema que verifique as instruções de
instalação para o cliente a fim de assegurar que as permissões dsmtca
estejam configuradas corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0274S

Processo cancelado.



Explanation:

O processamento é interrompido. Esta é uma falha de programação; o
programa cliente é encerrado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Repita a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o
administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0275S

O dsmtca bloquearia a operação.



Explanation:

O dsmtca bloqueia a operação. Esta é uma falha de programação e o
programa do cliente é encerrado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema continuar, entre em contato
com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0276S

A área para o padrão include/exclude é muito pequena.



Explanation:

A área para o padrão include/exclude é muito pequena. Esta é uma falha
de programação; o programa cliente é encerrado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Repita a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o
administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0277S

Não há colchete de fechamento no padrão.



Explanation:

Não há colchete de fechamento no padrão. Esta é uma falha de
programação; o programa cliente é encerrado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Repita a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o
administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0278S

A transação será abortada.



Explanation:

O servidor encontrou um erro e abortará a transação.

System action:

A transação será abortada. O código de razão é transmitido na chamada
dsmEndTxn.

User response:

Emita o dsmEndTxn com um voto de DSM_VOTE_COMMIT e examine o código de
razão.

------------------------------------------------------------------------
ANS0279I

Um arquivo foi saltado durante uma operação de restauração porque o
arquivo está offline e a aplicação escolheu não aguardar uma montagem de
fita.



Explanation:

Um arquivo foi saltado durante uma operação de restauração porque o
arquivo está offline e a aplicação escolheu não aguardar uma montagem de
fita.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Verifique se a aplicação define o valor mountWait corretamente no
dsmBeginGetData.

------------------------------------------------------------------------
ANS0280E

Não é possível localizar o módulo dsmtca.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde localizar o módulo dsmtca no diretório
especificado.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Certifique-se de que o módulo dsmtca esteja no diretório especificado
por DSMI_DIR.

------------------------------------------------------------------------
ANS0282E

O arquivo de senha não está disponível.



Explanation:

O arquivo que contém a senha armazenada para o nome do servidor está
indisponível.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

O usuário root deve configurar e armazenar uma nova senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS0283E

O qualificador de nível superior do nome do objeto deve iniciar com o
delimitador de diretório.



Explanation:

O qualificador de nível superior para o nome do objeto é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O qualificador de nível superior do nome do objeto deve iniciar com o
delimitador do diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS0284E

O número de objetos em dsmBeginGetData excede DSM_MAX_GET_OBJ |
DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ.



Explanation:

O número de objetos (numObjId) especificado na chamada dsmBeginGetData
excede DSM_MAX_GET_OBJ | DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique o número de objetos antes de chamar dsmBeginGetData. Se for
maior que DSM_MAX_GET_OBJ | DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ, emita várias
seqüências de chamadas Get.

------------------------------------------------------------------------
ANS0285E

A ação de atualização é inválida.



Explanation:

A ação dsmUpdateFS ou dsmUpdateObj é inválida.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Corrija o valor da ação. Os valores válidos são definidos em dsmapitd.h
e documentados em nosso manual Using the API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0286E

O arquivo-chave está ausente.



Explanation:

O arquivo-chave para o Data Protection for Oracle não pode ser
localizado.

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Certifique-se de que tenha solicitado o Data Protection for Oracle e
instale o arquivo-chave.

------------------------------------------------------------------------
ANS0287E

O conteúdo do arquivo-chave é inválido.



Explanation:

O conteúdo do arquivo-chave para o Data Protection for Oracle é
inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Certifique-se de que tenha solicitado o Data Protection for Oracle e
instale o arquivo-chave.

------------------------------------------------------------------------
ANS0296I

As senhas da chave de criptografia não são as mesmas. Tente novamente...



Explanation:

As senhas da chave de criptografia não correspondem.

System action:

É solicitado que você forneça a senha da chave de criptografia.

User response:

Digite a senha correta da chave de criptografia.

------------------------------------------------------------------------
ANS0297E

Erro ao abrir arquivo especificado.



Explanation:

O arquivo especificado não pôde ser localizado ou aberto.

System action:

As tentativas de abrir o arquivo falharam.

User response:

Certifique-se de que o arquivo exista.

------------------------------------------------------------------------
ANS0298E

Sessão Rejeitada: O ID de usuário especificado está atualmente bloqueado



Explanation:

O ID de usuário que você especificou está bloqueado no servidor.

System action:

A sessão não foi iniciada.

User response:

Verifique com o administrador do sistema o motivo do bloqueio de seu ID
de usuário.

------------------------------------------------------------------------
ANS0299E

O Planejador não pode ser iniciado manualmente porque o valor da opção
MANAGEDSERVICES é SCHEDULE.



Explanation:

Se MANAGEDSERVICES SCHEDULE for indicado no arquivo de opções, o
planejador do IBM Spectrum Protect não poderá ser iniciado no modo
tradicional.

System action:

O planejador é parado.

User response:

Se você não for utilizar dsmcad para gerenciar o planejamento, pare
dsmcad e remova a opção MANAGEDSERVICES do arquivo de opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS0302I

Concluído com êxito.



Explanation:

A operação foi concluída com êxito.

System action:

Nenhum(a).

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS0304E

A senha é muito curta.



Explanation:

A nova senha não tem caracteres suficientes.

System action:

A senha não é atualizada no servidor.

User response:

Escolha uma senha diferente. Entre em contato com o administrador do IBM
Spectrum Protect para conhecer os requisitos de senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS0305E

É muito pouco tempo depois da atualização anterior para alterar a senha.



Explanation:

A senha não pode ser alterada, já que não decorreu tempo suficiente
desde a última atualização de senha.

System action:

A senha não é atualizada no servidor.

User response:

Tente alterar a senha novamente mais tarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS0306E

A senha foi usada anteriormente.



Explanation:

A nova senha inserida foi usada anteriormente.

System action:

A senha não é atualizada no servidor.

User response:

Escolha uma senha diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0307E

A senha não atende aos requisitos.



Explanation:

A nova senha inserida não atende os requisitos, como o número de
caracteres especiais ou dígitos.

System action:

A senha não é atualizada no servidor.

User response:

Escolha uma senha diferente. Entre em contato com o administrador do IBM
Spectrum Protect para conhecer os requisitos de senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS0308E

A operação remota falhou ao iniciar em obj-name. Status: status razão:
reason



Explanation:

A solicitação para iniciar uma operação remota falhou para o nó indicado
e espaço no arquivo. O status e a razão da falha são mostrados.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS0309E

A operação remota falhou ao iniciar em obj-name. Status: status



Explanation:

A solicitação para iniciar uma operação remota falhou para o nó indicado
e espaço no arquivo. O status da falha é mostrado.

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS0311E

O tsmBuffHandle é inválido ou o valor de dataPtr é inválido.



Explanation:

Foi transmitido para a API um valor inválido de identificador ou de
dataPtr.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Há um problema com o aplicativo de chamada. Verifique os valores do
tsmBuffHandle e de dataptr transmitidos para a API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0312E

O número de bytes copiados para o tsmBuffer é maior do que o valor
permitido.



Explanation:

Um número inválido de bytes foi copiado para um tsmBuffer.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Há um problema com o aplicativo de chamada. Verifique o número de bytes
copiados para o tsmBuffer.

------------------------------------------------------------------------
ANS0313E

Não é possível concluir dsmTerminate porque o aplicativo está em
suspensão para 1 ou mais tsmBuffers.



Explanation:

Um aplicativo está tentando finalizar uma sessão, mas ainda existem
alguns tsmBuffers em suspensão.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O aplicativo deve retornar todos os buffers para esta sessão chamando
tsmReleaseBuffer e, em seguida, emitir dsmTerminate.

------------------------------------------------------------------------
ANS0314E

Ocorreu um erro interno na matriz tsmBuffer.



Explanation:

Ocorreu um erro interno na matriz de buffer da API.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato
com o administrador do sistema ou representante técnico.

------------------------------------------------------------------------
ANS0315E

Impossível abrir o arquivo de texto da mensagem.



Explanation:

O sistema não consegue abrir o arquivo de texto da mensagem (dscenu.txt
ou dsmclientV3.cat para AIX). Na plataforma AS/400 esse arquivo é
QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Verifique se o arquivo dscenu.txt está no diretório para o qual DSMI_DIR
aponta. Para AIX, verifique que o arquivo dsmclientV3.cat file tem um
link simbólico para /usr/lib/nls/msg/<locale>/dsmclientV3.cat .

------------------------------------------------------------------------
ANS0316E

Impossível usar o arquivo de texto da mensagem.



Explanation:

O sistema não consegue utilizar o arquivo de texto da mensagem
(dscenu.txt ou dsmclientV3.cat para AIX) devido a um cabeçalho inválido.
Na plataforma AS/400 esse arquivo é QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Instalar o arquivo texto de mensagem novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0317E

Impossível usar o arquivo de texto da mensagem.



Explanation:

O sistema não consegue usar o arquivo de texto da mensagem (dscenu.txt
ou dsmclientV3.cat para AIX) devido a um registro de controle inválido.
Na plataforma AS/400 esse arquivo é QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Instalar o arquivo texto de mensagem novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0318E

Foi especificado um valor inválido para DATEFORMAT.



Explanation:

Foi especificado um valor inválido para DATEFORMAT.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Especifique um valor válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0319E

Foi especificado um valor inválido para TIMEFORMAT.



Explanation:

Foi especificado um valor inválido para TIMEFORMAT.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Especifique um valor válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0320E

Foi especificado um valor inválido para NUMBERFORMAT.



Explanation:

Foi especificado um valor inválido para NUMBERFORMAT.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Especifique um valor válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0321E

O parâmetro msg para dsmRCMsg é um indicador NULO.



Explanation:

O parâmetro de mensagem para dsmRCMsg é um indicador NULO.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Aloque espaço suficiente para o parâmetro de mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS0322E

nenhum texto disponível para este código de retorno.



Explanation:

O parâmetro dsmRC para dsmRCMsg é um código de retorno não-suportado.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Especifique um valor válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0323E

O valor partialObjOffset para recuperação parcial do objeto é inválido.



Explanation:

O valor partialObjOffset para recuperação parcial do objeto é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Especifique um valor válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0324E

O valor partialObjLength para recuperação parcial do objeto é inválido.



Explanation:

O valor partialObjLength para recuperação parcial do objeto é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Especifique um valor válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0325E

A Recuperação Parcial do Objeto não é suportada neste servidor.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect especificado pelo usuário não suporta
recuperação parcial do objeto.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Especifique um servidor IBM Spectrum Protect que suporta a função
recuperação parcial de objetos.

------------------------------------------------------------------------
ANS0326E

Esse nó excedeu seu número máximo de pontos de montagem.



Explanation:

Nem a fita nem o ponto de montagem do disco sequencial estão autorizados
para esta operação, ou o número maximo de pontos de montagem permitidos
ja estão em uso. A operação não pode ser concluída. O administrador do
IBM Spectrum Protect define o número máximo de pontos de montagem com a
propriedade MAXNUMMP de sua definição de nó.

System action:

O objeto foi ignorado

User response:

Se você estiver executando quaisquer outras operações que possam estar
usando pontos de montagem, aguarde até que essas operações sejam
concluídas, em seguida, tente a operação que falhou novamente. Caso
contrário, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect
para obter assistência adicional

------------------------------------------------------------------------
ANS0327E

Um objeto duplicado foi encontrado, a operação não pode ser concluída.



Explanation:

Um objeto duplicado foi encontrado, a operação não pode ser concluída.

System action:

O pedido de operação falhou.

User response:

Tente a operação com uma especificação de arquivo diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0328E

Os objetos especificados falharam no teste de intercalação.



Explanation:

Os objetos especificados falharam no teste de intercalação, a operação
não pode ser concluída.

System action:

O pedido de operação falhou.

User response:

Veja documentação para parâmetros do teste de intercalação.

------------------------------------------------------------------------
ANS0330E

Valor de tipo de acesso inválido para dsmSetAccess.



Explanation:

O tipo de acesso para dsmSetAccess é inválido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

accessType deve ser um dos seguintes:

   atBackup
   atArchive

------------------------------------------------------------------------
ANS0331E

Não foi feito o backup de nenhum arquivo anteriormente para este nome de
arquivo/área de arquivos.



Explanation:

Você tentou definir acesso a arquivos, sendo que não foi realizado
nenhum backup anteriormente para o nome de arquivo, unidade ou sistema
de arquivos especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure que a unidade ou sistema de arquivos correto foi especificado e
que o backup dos arquivos seja realizado, para que você possa definir o
acesso.

------------------------------------------------------------------------
ANS0332E

Nenhum objeto foi arquivado anteriormente para este nome de arquivo/área
de arquivos.



Explanation:

Você tentou definir acesso a objetos, sendo que nenhum objeto foi
arquivado anteriormente para o nome de arquivo, unidade ou sistema de
arquivos especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure que a unidade ou sistema de arquivos correto foi especificado e
que os objetos sejam arquivados, para que você possa definir o acesso.

------------------------------------------------------------------------
ANS0333E

Tipo de movimentador remoto desconhecido



Explanation:

O tipo de Movedor Remoto especificado é desconhecido.

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS0334E

Uma operação para o nó e o espaço no arquivo solicitados já está em
andamento.



Explanation:

Foi feita uma solicitação para usar um movedor de dados a fim de
executar uma operação para o nó indicado e espaço no arquivo. Como uma
operação para esse nó e espaço no arquivo já está em andamento, a nova
operação não pode ser executada.

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Repita a operação mais tarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS0335E

Recurso do sistema em uso



Explanation:

Um recurso requerido está em utilização por outro comando ou processo.

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Repita a operação mais tarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS0336E

Erro de comunicação de plug-in do servidor



Explanation:

Falha na comunicação entre um módulo de plug-in do servidor e um
arquivador NAS.

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS0337E

O plug-in do servidor detectou o sistema operacional do arquivador NAS
não suportado.



Explanation:

O módulo do plug-in detectou que um arquivador NAS está executando um
sistema operacional ou um nível de sistema operacional não suportado.

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS0338E

Tentativa de uma operação inválida em um nó



Explanation:

A operação não é válida.

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS0339E

O conjunto de armazenamentos de destino especificado não está definido.



Explanation:

O conjunto de armazenamentos não está definido.

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS0340E

Um conjunto de armazenamentos de destino não tem o formato de dados
correto para o tipo de nó especificado.



Explanation:

none

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS0341E

Nenhum movimentador de dados associado está definido para o nó
fornecido.



Explanation:

none

System action:

A operação atual foi encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS0342E

O CRC recebido do Servidor não corresponde ao CRC calculado pelo
cliente.



Explanation:

O servidor enviou um CRC para um buffer. O cliente calculou um CRC para
o mesmo buffer. Eles não corresponderam. A incompatibilidade indica uma
falha de comunicação.

System action:

Em alguns casos, o cliente pode indicar a falha ao servidor e repetir a
operação.

User response:

Verifique o log de rastreio para obter informações adicionais e repita a
operação. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador
do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0343E

Tentou-se uma operação inválida em um líder de grupo ou membro de grupo.



Explanation:

Uma operação inválida foi tentada em um grupo lógico.

System action:

A operação atual pára.

User response:

Repita uma operação válida.

------------------------------------------------------------------------
ANS0344E

Não é possível enviar dados com um sizeEstimate de zero byte.



Explanation:

Você não pode enviar dados para um objeto com uma estimativa de tamanho
= 0.

System action:

O sistema retorna ao procedimento de chamada.

User response:

Defina a estimativa de tamanho para um valor acima de 0 em dsmSendObj.

------------------------------------------------------------------------
ANS0345E

Disco remoto não definido.



Explanation:

Ocorreu uma tentativa em um disco remoto não definido.

System action:

A operação atual pára.

User response:

Defina o disco remoto apropriado.

------------------------------------------------------------------------
ANS0346E

O destino de entrada não corresponde ao destino esperado.



Explanation:

O destino de entrada não corresponde ao destino esperado.

System action:

A operação atual pára.

User response:

Repita a operação com o destino apropriado.

------------------------------------------------------------------------
ANS0347E

O movimentador de dados não está disponível.



Explanation:

O movimentador de dados não está disponível.

System action:

A operação atual pára.

User response:

Repita a operação com um movimentador de dados apropriado.

------------------------------------------------------------------------
ANS0348E

A operação falhou porque a opção continuar cópia estava definida como
NÃO.



Explanation:

A operação falhou porque a opção continuar cópia estava definida como
NÃO.

System action:

A operação atual pára.

User response:

Esse código de anulação indica que uma operação de armazenamento, como
backup ou archive falhou porque a opção continuar cópia estava definida
como NÃO. O administrador do sistema precisará resolver o problema na
extremidade do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS0349E

A transação falhou devido a um problema durante uma operação de
armazenamento.



Explanation:

A transação falhou devido a um problema durante uma operação de
armazenamento. Este erro é normal quando o próximo conjunto de
armazenamento tem uma lista diferente de conjuntos de armazenamento de
cópias e há uma troca para este conjunto no meio de uma transação.

System action:

A transação é abortada.

User response:

Reenvie os objetos em transações separadas.

------------------------------------------------------------------------
ANS0350E

A configuração atual do cliente não é compatível com o valor da opção de
servidor DATAWRITEPATH ou DATAREADPATH desse nó.



Explanation:

Os valores das opções de servidor DATAWRITEPATH e DATAREADPATH
especificam onde o cliente tem permissão para enviar dados e de onde os
dados são lidos. Os valores para o nome de nó especificado devem
corresponder à configuração do cliente. Por exemplo, você receberá essa
mensagem de erro se DATAWRITEPATH contiver um valor para a LAN e o
cliente estiver configurado para utilizar protocolo sem a LAN ou
vice-versa.

System action:

Processamento parado.

User response:

Verifique os logs do cliente, do servidor e do agente de armazenamento
para determinar o motivo do cliente não ter conseguido enviar dados sem
a LAN. Certifique-se de que a configuração do cliente e as opções do
servidor sejam compatíveis.

------------------------------------------------------------------------
ANS0351E

O nó ou o usuário não tem autoridade adequada para executar essa
operação



Explanation:

O nó ou o usuário não tem autoridade adequada para executar essa
operação.

System action:

A transação foi finalizada.

User response:

Verifique a autoridade para o objeto especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS0352E

A operação não é permitida em decorrência dos valores de licenças do
servidor.



Explanation:

O nó ou o usuário está tentando executar uma operação que excede os
valores da licença ou que não está licenciada.

System action:

A sessão foi rejeitada ou a transação foi cancelada; finalizando a
operação atual.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0353E

Ao utilizar useTsmBuffers, dataBlk deve ser NULL em chamadas para
dsmSendObj e dsmGetObj.



Explanation:

O valor de dataBlk deve ser NULL ao utilizar useTsmBuffers.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Há um problema com o aplicativo de chamada. Entre em contato com o
fornecedor do aplicativo

------------------------------------------------------------------------
ANS0354E

A criptografia não é permitida ao utilizar useTsmBuffers.



Explanation:

useTsmBuffers não suporta criptografia.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Tente a operação novamente sem utilizar useTsmBuffers ou desative a
criptografia para esta operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS0355E

Este objeto não pode ser restaurado/recuperado utilizando useTsmBuffers
porque está compactado.



Explanation:

useTsmBuffers não suporta compactação.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Tente a operação novamente sem utilizar useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0356E

Este objeto não pode ser restaurado/recuperado utilizando useTsmBuffers
porque está criptografado.



Explanation:

useTsmBuffers não suporta criptografia.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Tente a operação novamente sem utilizar useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0357E

Ao utilizar useTsmBuffers, uma restauração/recuperação com restauração
parcial de objetos não é permitida.



Explanation:

useTsmBuffers não suporta restauração parcial de objetos.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Certifique-se de que o aplicativo de chamada esteja utilizando a
restauração Parcial de objetos ou useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0358E

Nenhuma chave de criptografia foi localizada. Se você estiver utilizando
-encryptkey=prompt, certifique-se de que haja um valor no campo
encryptionPasswordP e que bEncryptKeyEnabled esteja definido como true.



Explanation:

Nenhuma chave de criptografia foi localizada no arquivo de senha ou
nenhuma chave foi fornecida pelo aplicativo.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Se você estiver utilizando -encryptkey=prompt, certifique-se de que haja
um valor em encryptionPasswordP e que bEncryptKeyEnabled esteja definido
como true.

------------------------------------------------------------------------
ANS0359E

Foram especificadas opções de chave de criptografia em conflito.



Explanation:

Ao utilizar a opção ENABLEENCRYPTKEY, o parâmetro bEncryptKeyEnabled
para as estruturas dsmInitExIn_t e tsmInitExIn_t da API do IBM Spectrum
Protect não pode ser definido para bTrue.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Remova a opção ENABLEENCRYPTKEY do arquivo de opções ou defina o
parâmetro bEncryptKeyEnabled para bFalse no programa utilizando a API do
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS0360E

O client acceptor não pode ser iniciado, pois o valor da opção
MANAGEDSERVICES é NONE.



Explanation:

O client acceptor não será iniciado se MANAGEDSERVICES NONE estiver
configurado no arquivo de opções. O client acceptor é projetado para
gerenciar o Web client ou planejamentos do IBM Spectrum Protect. Ao
especificar NONE, o client acceptor não gerenciará nenhum serviço.

System action:

O client acceptor parará o processamento.

User response:

Especifique WEBCLIENT ou SCHEDULER para a opção MANAGEDSERVICES no
arquivo de opções, em seguida, reinicie o client acceptor.

------------------------------------------------------------------------
ANS0361I

DIAG:



Explanation:

O texto da mensagem é fornecido para propósitos de diagnóstico e tem
como objetivo fornecer informações para o suporte IBM na determinação de
problema.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS0362E

Há recursos insuficientes do sistema Windows para processar este
comando.



Explanation:

Esse problema pode ocorrer durante o backup de um diretório
compartilhado. O motivo mais provável é que a configuração
'IRPStackSize' no computador que hospeda o diretório compartilhado seja
muito pequena.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Verifique, no visualizador de eventos do Windows, o ID de evento 2011 no
computador que hospeda o diretório compartilhado. Este evento indica que
o parâmetro de configuração IRPStackSize é muito pequeno. IRPStackSize é
uma definição de tipo DWORD localizada na chave de registro do Windows
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters.
Se o valor de IRPStackSize for menor que 20 ou se IRPStackSize não
estiver especificado, configure o valor para 20, reinicie o sistema e
tente a operação novamente. O valor padrão de IRPStackSize é 15.
Atenção: Consulte o administrador do sistema Windows antes de fazer
mudanças no registro do Windows ou o problema persistirá depois que o
valor de IRPStackSize for alterado para 20.

------------------------------------------------------------------------
ANS0363E

A verificação de assinatura do arquivo content.spsig falhou. Os arquivos
recuperados serão removidos.



Explanation:

O arquivo de assinaturas do IBM Spectrum Protect, content.spsig, não foi
recuperado corretamente. O arquivo foi manipulado ou danificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O arquivo content.spsig não foi localizado. Certifique-se de que os
dados no Operations Center, como o pacote do cliente ou o pacote do
Update Manager, estejam corretos ou faça download da versão correta no
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0364W

A verificação de assinatura do arquivo content.spsig falhou.



Explanation:

O arquivo de assinaturas do IBM Spectrum Protect, content.spsig, não foi
recuperado corretamente. O arquivo foi mudado ou danificado.

System action:

O processamento continua.

User response:

O arquivo content.spsig foi danificado ou mudado. Certifique-se de que
os dados que foram recuperados não estejam corrompidos. Os dados
provavelmente foram danificados ou mudados.

------------------------------------------------------------------------
ANS0365E

A verificação de assinatura de um ou mais arquivos falhou. Os arquivos
recuperados serão removidos.



Explanation:

Um ou mais arquivos não foram recuperados corretamente. Os arquivos
podem ter sido mudados ou danificados.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Um ou mais arquivos foram mudados ou danificados. Certifique-se de que
os dados no Operations Center, como o pacote do cliente ou o pacote do
Update Manager, estejam corretos ou faça download da versão correta no
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0366W

A verificação de assinatura de um ou mais arquivos falhou.



Explanation:

Um ou mais arquivos não foram recuperados corretamente. Os arquivos
podem ter sido mudados ou danificados.

System action:

O processamento continua.

User response:

Um ou mais arquivos foram mudados ou danificados. Certifique-se de que
os arquivos que foram recuperados não estejam corrompidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS0367E

Um ou mais arquivos não foram localizados durante a verificação de
assinatura. Os arquivos recuperados serão removidos.



Explanation:

Um ou mais arquivos não foram recuperados.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Um ou mais arquivos não foram recuperados. Certifique-se de que os dados
no Operations Center, como o pacote do cliente ou o pacote do Update
Manager, estejam corretos ou faça download da versão correta no
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0368W

Um ou mais arquivos não foram localizados durante a verificação de
assinatura.



Explanation:

Um ou mais arquivos não foram recuperados. Arquivos importantes podem
estar ausentes.

System action:

O processamento continua.

User response:

Um ou mais arquivos foram danificados ou mudados. Certifique-se de que
os arquivos que foram recuperados não estejam corrompidos. Os arquivos
ausentes podem ser importantes ou não foram recuperados de propósito.
Por exemplo, um arquivo pode não ter sido recuperado, porque ele foi
removido no servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS0369E

O arquivo content.spsig não é um arquivo de assinaturas do IBM Spectrum
Protect. Os arquivos recuperados serão removidos.



Explanation:

Um arquivo content.spsig foi localizado, mas não é um arquivo de
assinaturas do IBM Spectrum Protect. O conteúdo da recuperação não pôde
ser verificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se um arquivo content.spsig for localizado durante a recuperação, o
cliente tentará identificar este arquivo como um arquivo de assinaturas.
Se o arquivo não for um arquivo de assinaturas do IBM Spectrum Protect,
o cliente não será capaz de verificar os arquivos. Certifique-se de que
os dados no Operations Center, como o pacote do cliente ou o pacote do
Update Manager, estejam corretos ou faça download da versão correta no
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0370W

O arquivo content.spsig não é um arquivo de assinaturas do IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Um arquivo content.spsig foi localizado, mas não é um arquivo de
assinaturas do IBM Spectrum Protect. O conteúdo da recuperação não pôde
ser verificado. Se um arquivo content.spsig for localizado durante a
recuperação, o cliente tentará identificar este arquivo como um arquivo
de assinaturas. Se o arquivo não for um arquivo de assinaturas do IBM
Spectrum Protect, o cliente não será capaz de verificar os dados.

System action:

O processamento continua.

User response:

Não é necessária nenhuma ação do usuário.

------------------------------------------------------------------------
ANS0371E

O arquivo content.spsig não foi localizado. Uma verificação de
assinatura não pode ser concluída. Todos os arquivos recuperados serão
removidos.



Explanation:

O arquivo de assinaturas do IBM Spectrum Protect, content.spsig, não foi
localizado. Uma verificação de assinatura não é possível. Não é possível
verificar se os arquivos que foram recuperados foram danificados ou
mudados.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O arquivo content.spsig não foi localizado. Certifique-se de que os
dados no Operations Center, como o pacote do cliente ou o pacote do
Update Manager, estejam corretos ou faça download da versão correta no
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0372E

Mais de um arquivo content.spsig foi localizado. Uma verificação de
assinatura não pode ser concluída. Todos os arquivos recuperados serão
removidos.



Explanation:

Mais de um arquivo de assinaturas IBM Spectrum Protect, content.spsig,
foi localizado. Uma verificação de assinatura não é possível. Não é
possível verificar se os arquivos que foram recuperados foram
danificados ou mudados.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Mais de um arquivo content.spsig foi localizado. Certifique-se de que os
dados no Operations Center, como o pacote do cliente ou o pacote do
Update Manager, estejam corretos ou faça download da versão correta no
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS373I

A política SAN do sistema é configurada para 'san_policy_value'.



Explanation:

O VMware Virtual Disk Development Kit usado para abrir, fechar, ler e
gravar VMDKs VMware requer a configuração de Política SAN do Windows
especificada para o hardware do movedor de dados e o tipo de transporte
em uso.

System action:

A Política SAN do Windows do sistema é configurada e a operação atual
continua.

User response:

Quando um sistema é configurado para Off-line Todos, é necessário
definir manualmente novos discos para On-line.

------------------------------------------------------------------------
ANS0374E

O serviço CAD não está em execução no nó local.



Explanation:

O serviço CAD não está em execução.

System action:

A operação não pode continuar sem uma conexão ao serviço CAD.

User response:

Certifique-se de que o serviço CAD esteja em execução e configurado
corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0375E

O parâmetro fileSpace não está definido ou é muito longo.



Explanation:

O parâmetro fileSpace não pode estar vazio e não pode ter mais de 1.024
caracteres.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Certifique-se de que o parâmetro fileSpace seja usado corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0376E

O valor para o parâmetro codePage está incorreto.



Explanation:

O parâmetro codePage pode ser apenas "MBCS" ou "UCS2".

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Certifique-se de que o parâmetro codePage seja usado corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0377E

O valor para o parâmetro path está incorreto.



Explanation:

O parâmetro path não pode ter mais de 6.000 caracteres.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Certifique-se de que o parâmetro path seja usado corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0378E

O valor para o parâmetro name está incorreto.



Explanation:

O parâmetro name não pode ter mais de 512 caracteres e não pode se
iniciar com o delimitador de diretório.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Certifique-se de que o parâmetro name seja usado corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0379E

O valor para o parâmetro status está incorreto.



Explanation:

O parâmetro status pode ser apenas "ALL", "ACTIVE" ou "INACTIVE".

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Certifique-se de que o parâmetro status seja usado corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0380E

O valor para o parâmetro type está incorreto.



Explanation:

O parâmetro type pode ser apenas "FILE" ou "DIR".

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Certifique-se de que o parâmetro type seja usado corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0381E

O valor para o parâmetro startDateTime ou endDateTime está incorreto.



Explanation:

Os parâmetros startDateTime e endDateTime podem ter apenas um formato
JSON de data e hora válido.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Certifique-se de que os parâmetros startDateTime e endDateTime sejam
usados corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0382E

Estão faltando valores nos dados JSON da chamada de REST.



Explanation:

Os dados JSON para a chamada de REST estão incorretos e não podem ser
processados.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Certifique-se de que o JSON para a chamada de REST esteja correto e
tenha todos os valores necessários.

------------------------------------------------------------------------
ANS0400E

O arquivo de licenças não pôde ser aberto.



Explanation:

O arquivo de licenças não foi encontrado ou não pôde ser aberto devido a
permissões, ou o arquivo está danificado.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique as permissões no arquivo. Verifique se o arquivo de licenças
está no local correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS0401E

Falha de leitura no arquivo de licenças.



Explanation:

O arquivo de licenças não foi encontrado, ou não pôde ser aberto devido
a permissões, ou o arquivo está danificado.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique as permissões no arquivo. Verifique se o arquivo de licenças
está no local correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS0402E

Falha de gravação no arquivo de licenças.



Explanation:

O arquivo de licenças não foi encontrado ou não pôde ser aberto devido a
permissões, ou o arquivo está danificado.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

Verifique as permissões no arquivo. Verifique se o arquivo de licenças
está no local correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS0403E

Os dados do arquivo de licenças não estão em um formato válido.



Explanation:

O arquivo de licenças não é válido.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O usuário precisa obter uma nova licença.

------------------------------------------------------------------------
ANS0404E

A soma de verificação (checksum) do arquivo de licenças não corresponde
à cadeia de registro da licença.



Explanation:

A cadeia de registro não é válida.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O usuário precisa obter uma nova licença.

------------------------------------------------------------------------
ANS0405E

Esta é uma licença de avaliação expirada.



Explanation:

A cadeia de registro não é válida.

System action:

O sistema retorna ao procedimento que realizou a chamada.

User response:

O usuário precisa obter uma nova licença.

------------------------------------------------------------------------
ANS0420W

Aviso! A restauração de objetos do estado de sistema inativo não é
recomendada.Deseja prosseguir?



Explanation:

A restauração de objetos do estado de sistema inativo pode causar
instabilidade no sistema. Exemplos de possíveis problemas:

*  Os aplicativos que foram instalados depois que foi feito backup do
   estado de sistema não podem funcionar adequadamente após a
   restauração do estado de sistema inativo

*  As atualizações críticas ao sistema operacional instaladas após a
   realização do backup do estado de sistema inativo não podem mais
   estar disponíveis ou podem não funcionar corretamente.

A restauração de objetos do estado de sistema inativo não é recomendada,
a não ser que você tenha certeza de que é isso que precisa fazer.

System action:

Se o usuário responder que sim, o cliente restaurará o objeto. Se o
usuário responder que não, o cliente cancelará a operação.

User response:

Responda ao prompt. Se não tiver certeza, responda não e consulte o
administrador do sistema ou o fornecedor do sistema operacional antes de
prosseguir.

------------------------------------------------------------------------
ANS0421W

Não é possível sincronizar a senha do nó com a senha do ID do usuário
fornecida.



Explanation:

A senha do nó não foi atualizada devido ao motivo descrito na mensagem
de erro anterior a essa.

System action:

A senha do nó não está atualizada no servidor. Da próxima vez que
executar o cliente, a senha lhe será solicitada novamente.

User response:

Consulte a mensagem de erro anterior.

------------------------------------------------------------------------
ANS0422W

O local do diário selecionado é uma unidade de rede e pode não estar
acessível a partir do serviço de diário. Selecione um local em uma
unidade local.



Explanation:

Não é recomendado usar um dispositivo de rede como o local em que os
bancos de dados do diário são armazenados. Colocar os bancos de dados do
diário em um dispositivo de rede pode impedir o serviço de diário de ser
executado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Escolha uma unidade local em que os bancos de dados do diário serão
armazenados.

------------------------------------------------------------------------
ANS0423E

O diretório 'nome do espaço no arquivonome do caminhonome do arquivo'
não pode ser criado. O caminho não existe.



Explanation:

O sistema operacional retornou um status "caminho não encontrado" quando
o IBM Spectrum Protect tentou criar o diretório necessário para
Automated System Recovery (ASR). Um motivo possível é a restauração de
um sistema de múltiplos discos para um sistema de disco único.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se você está restaurando para hardware idêntico e tente
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0649E

O provedor de disco para o volume volume-name não suporta o recurso Snap
Of A Snap.



Explanation:

É possível usar o snap de um recurso de snap somente em sistemas SVC,
XIV e Storwize.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Reconfigure a opção USESNAPOFASNAPTOMOUNT para Não no arquivo de
configuração do Data Protection e configure MOUNTRW=Yes para montar o
backup de leitura/gravação.

------------------------------------------------------------------------
ANS0990W

O arquivo de opções 'nome-do-arquivo' não pôde ser localizado. Os
valores da opção padrão serão utilizados.



Explanation:

Os motivos comuns para esse erro incluem:

*  O arquivo de opções padrão não existe;

*  Você não especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente; IBM
   Spectrum Protect

*  a variável de ambiente DSM_CONFIG não foi definida.

System action:

IBM Spectrum Protect O cliente supõe valores padrão para todas as opções
do cliente e prossegue com o processamento, utilizando o nome do
servidor padrão e as opções associadas encontradas no arquivo dsm.sys.

User response:

Se a ação do sistema padrão for aceitável, é possível eliminar essa
mensagem criando um arquivo dsm.opt vazio no diretório de instalação.

Se você tiver um arquivo de opções de usuário do cliente (dsm.opt),
coloque-o no diretório de instalação ou configure a variável de ambiente
DSM_CONFIG para o caminho completo e para o nome do arquivo de seu
arquivo de opções.

Reveja as informações sobre a configuração do IBM Spectrum Protect no
manual do cliente do IBM Spectrum Protect específico para o seu sistema
operacional. Se o problema persistir, consulte o administrador do IBM
Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS0991I

O planejador do IBM Spectrum Protect está atendendo às solicitações do
servidor na porta port number



Explanation:

Esta mensagem indica o número da porta na qual os clientes são atendidos
quanto a pedidos do servidor. Se o número da porta na mensagem for
diferente do valor padrão ou o que você especificou com a opção
TCPCLIENTPORT, significará que a porta estava em uso por um processo
diferente.

System action:

O processamento continua.

User response:

Geralmente, nenhuma ação adicional é necessária. Se você exigir a
utilização de um número de porta específico, será necessário configurar
seu sistema ou aplicativos para que o número esteja disponível. Reinicie
o cliente IBM Spectrum Protect e confirme se ele usa a porta desejada.

------------------------------------------------------------------------
ANS0992E

O espaço no arquivo ou a letra de unidade de destino não está
disponível. Para obter mais detalhes, consulte dsmerror.log.



Explanation:

O sistema está tentando restaurar ou recuperar em um destino que não
pode ser acessado. O nome do espaço no arquivo ou a letra de unidade
especificado não é válido ou não existe, ou você está especificando um
nome de compartilhamento local que não pode ser resolvido.

System action:

Os objetos que fazem parte deste espaço no arquivo não são processados.

User response:

Tente o comando novamente e especifique um destino diferente para o
objeto que não foi processado.

------------------------------------------------------------------------
ANS0993E

A especificação da origem "source" possui um formato inválido.



Explanation:

O sistema de arquivos deve ser colocado entre chaves e os curingas não
podem ser usados, exceto no nível inferior.

System action:

O processamento de comando é terminado.

User response:

Corrija a especificação e tente o comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0994E

Sequência inválida 'string' para especificação de nome de espaço de
arquivo virtual ou de nome de grupo.



Explanation:

Você inseriu uma especificação de nome de espaço de arquivo virtual ou
de nome de grupo que contém caracteres-curinga.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Insira um nome de espaço de arquivo virtual ou um nome de grupo correto
e tente novamente. Use a opção de seleção para exibir uma lista de
grupos a partir do qual você pode selecionar um grupo.

------------------------------------------------------------------------
ANS0995E

O volume 'volume-name' não pôde ser bloqueado.



Explanation:

A chamada de sistema para bloquear o volume falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se nenhum aplicativo está acessando o volume. Durante a
restauração de uma imagem, IBM Spectrum Protect deverá ter uso exclusivo
do volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1000E

Foi especificado um método de comunicação não suportado.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento pára.

User response:

Especifique uma interface de comunicação que seja suportada pelo cliente
do IBM Spectrum Protect no sistema operacional. Consulte o manual do
cliente do IBM Spectrum Protect para seu sistema operacional para obter
informações adicionais sobre como configurar comunicações do cliente do
IBM Spectrum Protect .

------------------------------------------------------------------------
ANS1001E

O volume incluído no backup não era um volume do sistema. Ignorado.



Explanation:

Usuário especificado para backup do volume do sistema apenas. Este
volume não foi incluído no backup por não ser um volume do sistema.

System action:

O volume não foi incluído no backup.

User response:

Utilize a opção All ou utilize o comando image backup para fazer backup
deste volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1002I

A imagem do MOS está sendo criada. Isto pode levar algum tempo.



Explanation:

A imagem do Mini Operating System está sendo criada. Isso pode levar
algum tempo.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1004W

O nó excedeu o máximo de montagens da fita permitido. A operação para o
'filespace-name' será tentada novamente mais tarde.



Explanation:

O nó excedeu o máximo de montagens da fita permitido. A operação será
tentada novamente mais tarde.

System action:

A operação será repetida.

User response:

Aumente o número de montagens da fita permitido para este nó no servidor
para evitar esta situação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1005I

Erro de leitura no soquete TCP/IP = socket-id, errno = error-code,
motivo : 'error-reason'.



Explanation:

Uma tentativa de receber dados utilizando a conexão TCP/IP falhou. Se o
motivo for : 'Conexão redefinida pelo período', é possível que o tempo
de conexão de controle do servidor tenha expirado. Isso poderá ocorrer
se o tempo de transferência de arquivos for maior que o valor
IDLETIMEOUT definido no servidor.

System action:

A conexão TCP/IP ao servidor falha.

User response:

Se o tempo limite expirou devido ao tempo extenso de transferência de
arquivos, você poderá ignorar esta mensagem. O cliente reconectará com o
servidor automaticamente, concluirá a transferência dos dados e enviará
estatísticas. Você também pode considerar o aumento do valor IDLETIMEOUT
no arquivo de opções do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1006I

Erro de gravação de TCP/IP no socket = socket-id, errno = código do
erro, motivo : motivo do erro



Explanation:

A tentativa de enviar dados utilizando a conexão TCP/IP falhou.

System action:

A conexão ao servidor falhou.

User response:

Repetir a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o
administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1007E

Envio do objeto 'nome-do-objeto nome-do-objeto nome-do-objeto' falhou.
Não há nenhum grupo de cópia de backup.



Explanation:

A classe de gerenciamento deste arquivo (nome-objeto) não tem um grupo
de cópias de backup. A classe de gerenciamento padrão não tem um grupo
de cópias de backup ou uma instrução INCLUIR está tentando ligar o
arquivo a uma classe de gerenciamento que não tem um grupo de cópias de
backup.

System action:

O IBM Spectrum Protect não fez backup do arquivo.

User response:

Execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar informações sobre
classes de gerenciamento disponíveis.

*  Se o arquivo estiver sendo ligado à classe de gerenciamento padrão,
   certifique-se de que a classe de gerenciamento tenha um grupo de
   cópias de backup.

*  Se o arquivo estiver sendo ligado a uma classe de gerenciamento
   especificada em uma instrução INCLUIR, certifique-se de que a classe
   de gerenciamento tenha um grupo de cópias de backup.

*  Se você tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se
   de conectar ao servidor correto.

*  Se você não conseguir localizar uma classe de gerenciamento adequada,
   entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para
   obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1008E

Falha no envio do objeto 'object-nameobject-nameobject-name': Nenhum
Grupo de cópias de archive



Explanation:

A classe de gerenciamento para este arquivo (object-name) não tinha um
grupo de cópias de archive especificado.

System action:

O arquivo não pôde ser submetido a backup.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1009W

Ocorreu um erro durante o processamento das instruções de
inclusão-exclusão do sistema operacional. O erro foi detectado durante o
processamento de: subsystemname.



Explanation:

O cliente encontrou um erro ao obter as instruções automáticas de
inclusão-exclusão do sistema operacional. As razões possíveis para esse
erro incluem:

*  A chave de registro especificada não pode ser aberta para leitura.

*  A entrada nessa chave possui dados incorretos.

System action:

O processamento continua sem a lista completa de instruções de
inclusão-exclusão do sistema operacional.

User response:

Assegure-se de que você tenha acesso à chave de registro especificada e
que essas entradas sejam valores MULTISZ que contenham:

*  Arquivos individuais

*  Diretórios

*  Entradas de caracteres curinga

*  Variáveis de ambiente

*  Chave /s (a chave /s é utilizada nas entradas de diretório e/ou de
   caracteres curinga e significa que todos os subdiretórios desse
   diretório devem ser excluídos)

Se não for possível determinar ou resolver a causa dessa mensagem, entre
em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1010E

Erro ao processar 'filespace-name': Operação de sistema de arquivo não é
suportada.



Explanation:

O sistema de arquivos não suporta uma operação requerida para processar
o arquivo ou o diretório.

System action:

O arquivo ou o diretório foi ignorado. Dependendo do erro específico
encontrado, o processamento em clientes Solaris poderá parar.

User response:

Verifique se o sistema de arquivo é suportado pelo cliente IBM Spectrum
Protect. Se houver falha na restauração ou recuperação, tente novamente
a operação em outro local. Se o problema persistir, procure outras
indicações de problemas no sistema. Talvez seja necessário executar o
utilitário do sistema operacional que verifica e corrige as
inconsistências do sistema de arquivo. Se o problema ainda não for
resolvido, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect
para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1015E

A sessão foi rejeitada. O servidor não permite a conexão de um cliente
que não esteja ativado para proteção contra retenção de archive.



Explanation:

O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor porque o
servidor está ativado para proteção contra retenção de archive e o
cliente não está.

System action:

A sessão não é iniciada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1016I

Nenhum arquivo elegível correspondente ao 'pathname' foi localizado.



Explanation:

A operação de backup ou archive foi concluída, mas nenhum arquivo foi
processado. As possíveis razões para isso incluem:

   O diretório que passou por backup ou foi arquivado não contém nenhum
   arquivo
   Os arquivos foram excluídos do backup ou do archive

System action:

Nenhuma

User response:

Verifique o caminho inserido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1017E

Sessão rejeitada: falha na conexão TCP/IP.



Explanation:

Falha na tentativa de conectar-se ao servidor usando comunicações
TCP/IP. Isso pode ser resultado das configurações de opções TCP/IP
incorretas em seu arquivo de opções de cliente. Esse erro também pode
ocorrer se a conexão de LAN ficar inativa ou se seu administrador de
sistema tiver cancelado uma operação de backup.

System action:

Sessão rejeitada. O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente ou aguarde até que o servidor tenha o backup
efetuado e tente novamente. Se o problema persistir, consulte o
administrador do sistema para obter ajuda.

------------------------------------------------------------------------
ANS1018E

A porta número da porta já está em uso



Explanation:

A porta especificada pela opção TCPCLIENTPORT está sendo utilizada por
um processo diferente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor para configurar uma
porta diferente para conexões iniciadas pelo servidor. Atualize o
TCPCLIENTPORT com esse novo número de porta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1019E

Não foi possível abrir o volume.



Explanation:

Ocorreu um erro quando o IBM Spectrum Protect tentou abrir o volume para
uma operação de backup ou restauração.

System action:

A operação solicitada não é executada.

User response:

Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais
relacionadas a esse erro. Verifique se o volume está disponível e não
está bloqueado por um outro processo. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1020E

Falha no backup de objetos do sistema.



Explanation:

Ocorreu um erro ao fazer backup dos arquivos de objetos do sistema
Windows. O backup não foi concluído.

System action:

Processamento parado.

User response:

Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros. Reinicie
o serviço Windows associado ao objeto do sistema indicado no log de
erros e tente novamente a operação de backup

------------------------------------------------------------------------
ANS1021E

Falha na restauração de objetos do sistema.



Explanation:

Ocorreu um erro ao restaurar os arquivos de objetos do sistema Windows.
A restauração não foi concluída.

System action:

Processamento parado.

User response:

Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros. Reinicie
a máquina e, em seguida, restaure o objeto do sistema indicado no log de
erros novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1022E

Falha no cancelamento do nó: node-name sistema de arquivos: fs-name
operação: op-type erro: error



Explanation:

Falha na solicitação para cancelar uma operação remota. O nó, espaço de
arquivo, operação e razão da falha são mostrados.

System action:

Operação não cancelada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS1023E

Sessão rejeitada: incompatibilidade de tipo de nó



Explanation:

Seu nome do nó está associado a um tipo diferente de sistema operacional
e não pode ser usado neste sistema.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Se você precisar de um novo nome de nó, consulte o administrador do
sistema para designar um novo. Em geral, você tem um nome de nó
exclusivo para cada máquina e par do sistema operacional que requer
acesso ao servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1024E

Falha ao atualizar atributos de backup no servidor para backup
'backup_type' para 'file_space_namepath_namefile_name', ID do objeto
'object_id:object_id', código de retorno 'return code'.



Explanation:

Falha ao atualizar atributos para o objeto de backup nomeado no
servidor. O servidor poderá não refletir o estado correto do backup.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique as mensagens de erro precedentes no log de erros para obter
mais informações. Tente novamente a operação. Se o problema continuar,
entre em contato com o seu administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1025E

Sessão rejeitada: falha na autenticação



Explanation:

Falha de autenticação. Você inseriu um ID do usuário ou senha incorreta.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Insira seu ID do usuário e senha corretos. Se você não se lembrar do ID
do usuário ou senha correta, consulte o administrador do sistema para
ter novas credenciais designadas para o seu nome do nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS1026E

A sessão foi rejeitada: houve um erro de protocolo de comunicação.



Explanation:

Um erro de rede inesperado foi recebido pelo cliente. Isso poderia ser
causado por problemas de rede ou um erro de programação.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Verifique se o caminho de comunicação está funcionando corretamente e
tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato
com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1028S

Ocorreu um erro de programa interno.



Explanation:

Uma condição inesperada foi encontrada e a operação não pode continuar.
Pode ser um erro de programação.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, entre em contato
com o administrador do IBM Spectrum Protect ou com o suporte técnico do
IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1029E

A comunicação com o servidor IBM Spectrum Protect foi perdida.



Explanation:

Esta mensagem é emitida depois que a sessão com o servidor IBM Spectrum
Protect é perdida inesperadamente. O log de erros do cliente pode conter
informações adicionais relativas a este problema.

System action:

O processamento pára.

User response:

*  Reinicialize o cliente IBM Spectrum Protect e repita a operação.

*  Se o problema persistir, reveja o log de erros do cliente quanto a
   outras mensagens que podem estar relacionadas a esse problema.

*  Verifique se existe conectividade de rede entre a máquina do cliente
   do IBM Spectrum Protect e a máquina do servidor do IBM Spectrum
   Protect.

*  Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para
   obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect
   pode rever o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para
   obter informações adicionais sobre o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1030E

O sistema operacional recusou uma solicitação para alocação de memória.



Explanation:

O acesso à memória é necessário para armazenar informações conforme o
processamento continua. Nesse caso, foi solicitada uma quantidade de
memória maior do que o sistema operacional poderia alocar. Possíveis
causas incluem:

   O sistema está com pouca memória.
   O processo, no qual o programa é executado, excedeu a memória máxima
   permitida para alocação.
   Ocorreram algumas outras condições de erro que levaram o programa a
   pensar que está sem memória.

System action:

A operação solicitada não pode ser concluída.

User response:

Feche todos os aplicativos desnecessários e repita a operação. Se a
operação ainda falhar, tente dividir a tarefa em várias unidades
menores. Por exemplo, se uma especificação de arquivo contiver vários
diretórios de alto nível, execute a tarefa do IBM Spectrum Protect em
série para cada diretório. Se a tarefa do IBM Spectrum Protect for um
backup incremental, use a opção "-memoryefficientbackup=yes".

Em sistemas UNIX que suportam limites de recursos, consulte b se o
limite de recursos da memória estiver muito baixo inserindo o comando a
seguir: ulimit -a

Com base nos dados resultantes, é possível solicitar que o usuário raiz
do sistema UNIX aumente os limites do recurso para que ele substitua o
padrão atual. O usuário raiz do sistema UNIX possui a autoridade para
aumentar os limites de recursos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1031E

A tentativa de estabelecer uma conexão TCP/IP atingiu o tempo limite
antes que a conexão fosse criada.



Explanation:

O objeto da tentativa de conexão falhou ao responder dentro do tempo de
espera alocado. No caso do cliente B/A, essa mensagem é precedida em
dsmerror.log pela mensagem ANS5216E, que fornece detalhes da conexão que
falhou. A condição pode ser temporária.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

*  Reinicie o cliente IBM Spectrum Protect e tente a operação novamente.

*  Verifique o arquivo de opções do cliente e verifique se
   TCPSERVERADDRESS e TCPPORT especificam o endereço TCP/IP e o número
   da porta para seu servidor IBM Spectrum Protect.

*  Verifique se conectividade de rede existe entre o computador cliente
   do IBM Spectrum Protect e a máquina servidor do IBM Spectrum Protect.

*  Se o problema persistir, consulte o administrador do IBM Spectrum
   Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1032E

Uma tentativa de estabelecer uma conexão TCP/IP foi rejeitada pelo
sistema central



Explanation:

Uma tentativa de estabelecer uma conexão TCP/IP foi rejeitada pelo
servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O servidor não foi inicializado completamente, não est executando
atualmente, não foi ativado para comunicações TCP/IP, ou foi
especificado um número de porta TCP/IP incorreto. Se o problema
persistir, consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1033E

Foi especificado um endereço TCP/IP inválido.



Explanation:

Não foi possível localizar o endereço TCP/IP especificado pela definição
TCPSERVERADDRESS do cliente do IBM Spectrum Protect na rede. As razões
comuns para esse erro incluem:

*  A opção do cliente TCPSERVERADDRESS especifica o endereço TCP/IP
   incorreto para o servidor IBM Spectrum Protect".

*  A máquina que hospeda o servidor IBM Spectrum Protect não está na
   rede.

*  Um problema de rede está impedindo que o cliente do IBM Spectrum
   Protect atinja a máquina que hospeda o servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento pára.

User response:

Verifique se as configurações TCPSERVERADDRESS e TCPPORT têm os valores
corretos para o servidor IBM Spectrum Protect. Use o utilitário "ping"
(ou similar) do sistema operacional para garantir que sua máquina possa
localizar a máquina que hospeda o servidor IBM Spectrum Protect através
da rede. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, consulte o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1034E

O nome de sistema central TCP/IP especificado é inatingível



Explanation:

O nome de sistema central TCP/IP especificado na instrução
TCPSERVERADDRESS não pode ser alcançado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique seu arquivo de opções para obter a instrução TCPSERVERADDRESS
correta. Consulte o administrador para obter o nome correto do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1035S

O arquivo de opções 'file-name' não pôde ser localizado ou não pode ser
lido.



Explanation:

Razões comuns para esse erro incluem:

*  O arquivo de opções padrão não existe.

*  Você especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente IBM Spectrum
   Protect, mas o arquivo de opções fornecido não existe.

*  A variável de ambiente DSM_CONFIG (ou DSMI_CONFIG se estiver
   utilizando a API do IBM Spectrum Protect) especifica um arquivo de
   opções que não existe.

*  Você especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente IBM Spectrum
   Protect, mas o arquivo de opções que forneceu não está na codificação
   de arquivo padrão do sistema. Por exemplo, no Windows, a codificação
   de arquivo esperado é ANSI.

*  Você especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente IBM Spectrum
   Protect, mas o arquivo de opções que forneceu não tem as permissões
   de leitura adequadas para o usuário que está executando a operação.

System action:

O processamento do cliente IBM Spectrum Protect é interrompido.

User response:

Certifique-se de que o arquivo de opções que deseja usar exista, de que
possui os direitos de leitura configurados para o usuário que está
executando a operação e está na codificação do arquivo padrão do
sistema. Por exemplo, no Windows, a codificação de arquivo esperado é
ANSI. Revise as informações sobre a configuração no manual do cliente do
IBM Spectrum Protect específico para o seu sistema operacional. Se o
problema persistir, consulte o administrador do IBM Spectrum Protect
para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1036S

A opção 'option' ou o valor fornecido para ela não é válido. Ela foi
localizada no arquivo de opções 'file-name' do número da linha: number A
entrada completa: 'entry'



Explanation:

A opção ou o valor da opção especificado não é válido. Para opções que
incluem especificações de data ou hora, o formato da data ou hora pode
não corresponder aos formatos especificados pelas opções DATEFORMAT ou
TIMEFORMAT.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o valor ou nome da opção. Para opções que especificam datas ou
horas, certifique-se de que a data ou hora especificada corresponda às
configurações DATEFORMAT e TIMEFORMAT. Se -DATEFORMAT ou -TIMEFORMAT
forem especificados na linha de comandos, eles deverão preceder a opção
que especifica a data ou hora. Por exemplo, use -DATEFORMAT=3
-FROMDATE=yyyy-mm-dd, em vez de -FROMDATE=yyyy-mm-dd -DATEFORMAT=3.

------------------------------------------------------------------------
ANS1037S

Especificada palavra-chave inválida



Explanation:

Uma palavra-chave incorreta foi localizada no arquivo de opções.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o arquivo de opções com as entradas válidas.

------------------------------------------------------------------------
ANS1038S

Opção inválida especificada.



Explanation:

Uma opção incorreta foi especificada para o IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija as opções usadas para executar o IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1039S

O padrão de inclusão ou exclusão não pode ser analisado.



Explanation:

O padrão está formatado incorretamente ou é muito complexo para ser
interpretado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o padrão de inclusão ou exclusão está especificado
corretamente. Se o padrão estiver correto, entre em contato com o
suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1040S

Falta um fechamento de parênteses no padrão de Inclusão-Exclusão



Explanation:

O padrão de inclusão ou exclusão está construído incorretamente. Falta o
fechamento de parênteses.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija a sintaxe do padrão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1041S

O padrão de Inclusão-Exclusão tem de iniciar com um delimitador de
diretório



Explanation:

O padrão de inclusão ou exclusão tem de iniciar com um delimitador de
diretório.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija a sintaxe do padrão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1042S

Um delimitador de diretório inicial ou final não está presente no padrão
de Inclusão/Exclusão.



Explanation:

1. O padrão de inclusão/exclusão tem '...' sem um delimitador de
   diretório inicial ou final.

2. No Windows, o separador de unidade não é imediatamente seguido por um
   delimitador de diretório.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija a sintaxe para o padrão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1043S

As citações não correspondem



Explanation:

As citações especificadas no padrão não são as mesmas e não formam um
conjunto.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o padrão usando pares de aspas na sintaxe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1044W

O backup de imagem do disco 'option-name' com o tamanho do setor de
disco 'block-size' não é suportado. O backup de imagem suporta apenas
discos com setor de 512 bytes.



Explanation:

A operação de backup de imagem suporta discos com o tamanho de setor de
512 bytes. Outros tamanhos de setor não são suportados.

System action:

Use backup de imagem apenas para discos com setor de 512 bytes.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1047E

O sistema de arquivo de destino não está disponível. O seguinte objeto
foi ignorado: Espaço de arquivo:'nome-do-espaço-de-arquivo' Nome do
caminho:' nome-do-caminho' Nome do arquivo:'nome-do-arquivo'



Explanation:

O cliente está tentando restaurar ou recuperar o objeto especificado
para um destino que não é válido, não existe ou não pode ser alcançado.

System action:

O objeto não é restaurado ou recuperado. O processamento continua com o
próximo objeto.

User response:

Tente o comando novamente utilizando um destino diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1048E

O dispositivo 'volname' não é local



Explanation:

O caminho selecionado não é um dispositivo local e, conseqüentemente,
não é um objeto válido para operações de imagens.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Escolha outro objeto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1049E

'nome do arquivo' não é um arquivo de destino válido para a restauração
de imagem.



Explanation:

O nome do arquivo especificado não é um nome válido para um arquivo ou é
um diretório.

System action:

O processamento da restauração parou.

User response:

Especifique um nome de arquivo correto para a restauração da imagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1050E

O volume 'volume-name' não pôde ser bloqueado para a Restauração
Instantânea VSS.



Explanation:

O volume não pode ser bloqueado pelo fato de outro aplicativo estar
acessando os sistemas de arquivos no volume.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Pare ou suspenda os aplicativos que tiverem alças abertas no volume.
Para uma restauração de sistema de arquivos, feche os aplicativos que
estiverem acessando os sistemas de arquivos usados para o VSS Instant
Restore.

Se não é possível fechar os aplicativos que estão acessando o sistema de
arquivos, desmonte o sistema de arquivos. Após concluir o processo de
desmontagem, monte o sistema de arquivos e execute o VSS Instant
Restore.

Para obter mais informações, consulte o arquivo do log de erros
DSMERROR.LOG.

------------------------------------------------------------------------
ANS1051I

ID do usuário ou senha inválida



Explanation:

Você inseriu um ID do usuário ou senha inválida.

System action:

IBM Spectrum Protect não pode se conectar ao servidor sem as credenciais
corretas.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para as credenciais
corretas.

------------------------------------------------------------------------
ANS1052E

A conexão direta ao Agente de Armazenamento não é permitida.



Explanation:

Você não pode fazer a conexão diretamente ao Agente de Armazenamento.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Para executar operações de Lanfree utilizando o Agente de Armazenamento,
especifique a opção ENABLELANFREE no arquivo de opções e inicie
novamente o processo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1053I

O espaço no arquivo existente file_space_name foi renomeado para
file_space_name



Explanation:

Se o espaço no arquivo for para o estado do sistema Windows, esta
mensagem será emitida quando o cliente de backup-archive do IBM Spectrum
Protect detectar diversos espaços no arquivo de estado do sistema nos
quais os nomes se diferem somente em maiúsculos e minúsculos. A
existência de diversos espaços no arquivo de estado do sistema poderá
ocorrer se, em algum momento anterior, o administrador do IBM Spectrum
Protect renomear o espaço no arquivo de estado do sistema com o mesmo
nome, mas com maiúsculas e minúsculas diferentes ou o nome do computador
tiver sido alterado de todos os caracteres maiúsculos para minúsculos ou
caracteres maiúsculos e minúsculos. Se o nome do espaço no arquivo
representar um rótulo de volume da unidade, então este espaço no arquivo
foi criado por um cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect
antigo.

System action:

Se o espaço no arquivo for para o estado do sistema Windows, o IBM
Spectrum Protect fará o backup do estado do sistema para o espaço no
arquivo que contenha o backup mais recente. O espaço no arquivo mais
antigo é renomeado conforme especificado nesta mensagem. Os backups do
estado do sistema subsequentes continuarão fazendo backup do estado do
sistema para o mesmo espaço no arquivo (usado mais recentemente). Se o
nome do espaço no arquivo representar um rótulo de volume da unidade,
ele será renomeado para o nome UNC correspondente e continuará fazendo
backup da unidade para esse espaço no arquivo renomeado.

User response:

Nenhuma ação adicional será necessária. No entanto, se o espaço no
arquivo for para o estado do sistema Windows, em algum momento
posteriormente ao determinar que o espaço mais antigo no arquivo de
estado do sistema renomeado não será mais necessário, será possível
solicitar que o administrador do IBM Spectrum Protect exclua o espaço no
arquivo mais antigo do armazenamento do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1054E

O espaço de arquivo existente filespace-name não pode ser renomeado para
um novo espaço de arquivo filespace-name. Código de retorno do IBM
Spectrum Protect = retcode.



Explanation:

O cliente não conseguiu migrar um nome do espaço de arquivo, da
convenção de nomenclatura de rótulo de volume para a convenção de
nomenclatura UNC.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique no log de erros do cliente e no log de atividades do servidor
IBM Spectrum Protect quaisquer outras mensagens que possam ajudar a
identificar o problema. Se não for possível resolver o problema, entre
em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1055I

Tentando renomear a área de arquivos existente nome da área de arquivos
para nova área de arquivos nome da área de arquivos, mas as letras da
unidade não correspondem: antiga=letra da unidade, nova=letra da
unidade. Ignore a área de arquivos antiga e faça backup na nova área de
arquivos.



Explanation:

Foi tentado alterar o nome existente da área de arquivos que utiliza o
rótulo do volume para a convenção de nomenclatura no formato UNC, mas as
letras da unidade não correspondem. Deixe a área de arquivos existente e
crie uma nova.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1056E

O caminho de compartilhamento/rede share não pode ser resolvido. O
caminho não existe.



Explanation:

Para backup: Tentando fazer backup do compartilhamento/rede que não
existe ou não possui o privilégio correto para acessar o
compartilhamento. Para restauração: Tentando restaurar para um caminho
de compartilhamento/rede que não pode ser resolvido. O caminho do
diretório não existe.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente o comando e especifique um destino ou restaure a árvore
de diretórios primeiro, antes de tentar restaurar o ponto de
compartilhamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS1057I

O espaço no arquivo file_space_name não pode ser renomeado para o novo
espaço no arquivo file_space_name, porque o novo espaço no arquivo já
existe.



Explanation:

O cliente não pôde migrar o nome do espaço no arquivo da convenção de
nomenclatura do rótulo de volume para a convenção de nomenclatura UNC,
porque o novo espaço no arquivo já existe no servidor do IBM Spectrum
Protect.

System action:

A operação continua utilizando o novo espaço de arquivo. O espaço de
arquivo antigo é ignorado.

User response:

Nenhuma ação é necessária, mas se os dados no espaço no arquivo antigo
não forem mais necessários, eles poderão ser excluídos do servidor do
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1058E

Não é possível alcançar o destino da restauração.



Explanation:

O sistema de arquivo de destino é inválido ou não pode ser alcançado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente o comando novamente utilizando um destino diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1059E

Dois objetos inativos com o mesmo nome de imagem foram selecionados. O
processo é encerrado



Explanation:

Você selecionou mais de uma versão inativa do mesmo objeto de imagem
(volume lógico). O sistema não tem como decidir qual você deseja
restaurar.

System action:

A restauração de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Repita a operação, selecionando uma versão ativa ou apenas uma versão
inativa do volume que deseja restaurar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1060E

O caminho especificado não é um sistema de arquivos montado



Explanation:

Você informou um nome de sistema de arquivos que não corresponde ao
sistema de arquivos montado para este sistema. É possível que o nome do
sistema de arquivos esteja incorreto ou simplesmente que o sistema de
arquivos não esteja montado no momento.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Tente a operação novamente, utilizando o nome de um sistema de arquivos
montado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1061E

O dispositivo especificado corresponde a um sistema de arquivos montado;
especifique o sistema de arquivos pelo nome.



Explanation:

Você informou um nome de dispositivo lógico que está mapeado para um
sistema de arquivos montado. Este volume deve ser referenciado apenas
pelo seu nome de sistema de arquivos.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Tente a operação novamente, utilizando o nome do sistema de arquivos em
vez do nome do dispositivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1062E

Apenas uma única imagem deve ser selecionada quando um destino é
informado.



Explanation:

Você selecionou mais de um objeto de imagem (volume lógico) a ser
restaurado. Você também especificou um destino. O sistema não pode
colocar mais de uma imagem em um único volume de destino. Quando mais de
um objeto é selecionado, cada um deve ser restaurado para sua localidade
original.

System action:

A restauração de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Repita a operação, selecionando um objeto a ser restaurado para o
destino determinado, ou repita a operação sem informar o destino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1063E

O caminho especificado não é um nome válido de sistema de arquivo ou
volume lógico.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

A operação de volume lógico não é executada.

User response:

Tente a operação novamente utilizando um caminho válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1064E

Ocorreu um erro inesperado ao processar a operação da imagem.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

A operação solicitada não é executada.

User response:

No log de erros do cliente, examine quaisquer mensagens adicionais que
possam ter sido emitidas antes ou após essa mensagem. Se possível,
corrija todos os problemas. Se não for possível determinar ou resolver a
causa dessa mensagem, entre em contato com o suporte técnico da IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1065E

A versão da biblioteca do utilitário de imagem não corresponde à versão
da API do IBM Spectrum Protect



Explanation:

O sistema atual possui uma mistura de componentes instalados.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Instale todos os componentes IBM Spectrum Protect novamente

------------------------------------------------------------------------
ANS1066E

A operação de restauração foi concluída com êxito, mas o sistema de
arquivo não pôde ser remontado.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O sistema de arquivos é deixado desmontado.

User response:

Utilize o comando montar para montar o sistema de arquivos. No AIX,
execute fsck se solicitado pelo sistema operacional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1067E

Uma chamada a uma função de sistema retornou um erro inesperado.



Explanation:

Se você estiver desempenhando uma operação baseada na captura
instantânea do JFS2, talvez a captura instantânea não seja grande o
suficiente para conter todas as alterações feitas no sistema de arquivos
depois de a captura instantânea ter sido criada. Isso poderia invalidar
a captura instantânea, impedindo, desse modo, a leitura da captura
instantânea pelo cliente do IBM Spectrum Protect.

System action:

A operação solicitada não é executada.

User response:

Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais
relacionadas a esse erro.Tente a operação novamente. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter
assistência adicional.

Se você estiver desempenhando uma operação baseada na captura
instantânea do JFS2, utilize o snapshotcachesize padrão de 100% e
assegure-se de que o grupo de volumes tenha espaço suficiente em disco
para alocar capturas instantâneas com, no mínimo, o mesmo tamanho do
sistema de arquivos e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1068E

O dispositivo não é local.



Explanation:

O caminho selecionado não é um objeto válido para operações de imagem. O
caminho selecionado pode ser um dispositivo remoto ou uma partição que
reside em um dispositivo de caminhos múltiplos.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não foi executada.

User response:

Escolha outro objeto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1069E

Ocorreu um erro durante a leitura de dados do dispositivo



Explanation:

Ocorreu um erro durante a leitura de dados do dispositivo. Apenas
Windows: Isso pode ter ocorrido devido a setores inválidos na unidade.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Tente a operação novamente e, em seguida, verifique o log de erros para
obter mais informações. Apenas Windows: Execute o chkdsk /r e tente a
operação novamente. Se o problema persistir, uma possível solução
alternativa é fazer backup de toda a unidade, utilizando um backup
regular (não-imagem). Certifique-se de que foi feito o backup de todos
os seus dados. Em seguida, formate a unidade utilizando uma formatação
completa (sem a opção formatação rápida /q). Depois, restaure os dados e
tente a operação de backup de imagem novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1070E

Erro de gravação



Explanation:

Ocorreu um erro durante a gravação de dados no dispositivo.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Tente a operação novamente, verifique o log de erros para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS1071E

Inserido nome de domínio inválido: 'domain-name'



Explanation:

Um nome de domínio inválido foi inserido. Verifique se o nome de domínio
é um sistema de arquivos e se o sistema de arquivos está montado. Um
diretório não pode ser especificado na opção de domínio, a menos que
seja um ponto de montagem virtual.

System action:

O processamento continuará se houver outros sistemas de arquivos na
opção de domínio para backup.

User response:

Insira uma unidade ou um nome do sistema de arquivos (domínio) válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1072E

Não é possível continuar a operação; a unidade 'drive-name' não possui
nenhum rótulo de volume.



Explanation:

O drive-name especificado na lista de domínio não possui um rótulo de
volume.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use o utilitário de formato do sistema para colocar um rótulo de volume
exclusivo em todas as unidades nas quais você pretende executar o IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1073E

O espaço de arquivo para o domínio 'domain-name' não pôde ser localizado
no servidor IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O espaço de arquivo especificado deveria estar localizado no servidor,
mas não existe mais. É possível que um comando tenha sido emitido para
excluir o espaço de arquivo do servidor enquanto a operação estava em
progresso.

System action:

O processamento do IBM Spectrum Protect é parado.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, verifique
no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão
para o defeito. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente
a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o
suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1074W

A operação foi parada pelo usuário.



Explanation:

A operação foi parada a pedido do usuário. Isso geralmente ocorre quando
a tecla 'Q' é pressionada duas vezes.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1075E

file name (line number) O sistema operacional recusou uma solicitação do
IBM Spectrum Protect para a alocação de memória.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect requer acesso à memória para armazenar
informações à medida que o processamento continua. Neste caso, foi
solicitada mais memória do que o sistema operacional alocaria. Possíveis
causas incluem:

   O sistema está com pouca memória.
   O processo, no qual o programa é executado, excedeu a memória máxima
   alocada.
   Ocorreu alguma outra condição de erro. Não há memória disponível.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

User response:

Feche todos os aplicativos desnecessários e repita a operação. Se a
operação ainda falhar, tente dividir a tarefa em várias unidades
menores. Por exemplo, se uma especificação de arquivo contiver vários
diretórios de alto nível, execute a tarefa do IBM Spectrum Protect
serialmente para cada diretório. Se a tarefa do IBM Spectrum Protect for
um backup incremental, utilize a opção "-memoryefficientbackup=yes".

Para sistemas UNIX que suportam limites de recursos, é possível
verificar se o limite de recurso de memória é muito baixo, digitando o
seguinte comando: ulimit -a

Com base nos dados resultantes, é possível solicitar que o usuário root
do sistema UNIX aumente o limite de recursos acima do limite padrão
atual. O usuário root do sistema UNIX possui autoridade para aumentar
limites de recursos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1076E

Não foi possível localizar o caminho do diretório especificado
'pathname'.



Explanation:

Um caminho de diretório inválido ou inalcançável foi especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente utilizando um caminho de diretório válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1078S

Ocorreu um erro no sistema desconhecido error-code.



Explanation:

Um erro desconhecido error-code ocorreu no programa cliente.

System action:

O cliente é parado.

User response:

Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar
uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em
seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em
contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1079E

Nenhuma especificação de arquivo inserida



Explanation:

Você não inseriu uma especificação de arquivo conforme solicitado.

System action:

O processo não continuou com a operação solicitada.

User response:

Insira uma especificação de arquivo para continuar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1081E

Foi inserida uma especificação de arquivo de procura inválida
'sequência'.



Explanation:

Você inseriu uma especificação de arquivo ou sequência de procura que
contém caracteres incorretos ou contém caracteres curinga na
especificação da unidade ou no nome do sistema de arquivos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Insira uma especificação de arquivo correta conforme descrito no manual
Usando o Cliente de Backup-Archive apropriado para o sistema operacional
específico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1082E

Digitada especificação de arquivo de destino inválida 'nome do arquivo'



Explanation:

Você digitou uma especificação de nome do arquivo de destino que contém
caracteres incorretos ou tem caracteres curinga na especificação.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Digite uma especificação de arquivo correta, conforme descrito no manual
Utilização do Cliente de Backup-Archive adequado para o sistema
operacional específico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1083E

Nenhum objeto foi arquivado anteriormente para 'nome da área de
arquivos'



Explanation:

Você tentou recuperar arquivos quando nenhum arquivo da unidade ou
sistema de arquivos especificado (nome da área de arquivos) foi
arquivado anteriormente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure que a unidade ou sistema de arquivos correto tenha sido
especificada e existam objetos arquivados para recuperação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1084E

Não houve anteriormente nenhum backup de arquivos para ' nome do espaço
no arquivo' ou o espaço no arquivo especificado é inválido para o
sistema operacional atual.



Explanation:

Não é possível restaurar arquivos. O espaço no arquivo ou a unidade é
inválido, ou nenhuma cópia de backup existe.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique uma unidade válida ou espaço no arquivo. Verifique se as
cópias de backup existem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1085E

A API do VMware vStorage relatou uma configuração de captura instantânea
inválida.



Explanation:

Ocorreu um erro da API do VMware vStorage devido a uma configuração de
captura instantânea inválida.

System action:

Ocorreu um erro de API do VMware vStorage e o backup da máquina virtual
falhou.

User response:

Verifique os logs do VMware para obter as possíveis causas do erro e
tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1086E

Arquivo não encontrado durante o processamento de Backup, Archive ou
Migração



Explanation:

O arquivo que está sendo processado para backup, archive ou migração não
existe mais no cliente. Outro processo excluiu o arquivo antes que o
backup, archive ou migração pudesse ser efetuada pelo IBM Spectrum
Protect.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1087E

O acesso ao arquivo ou diretório especificado é negado



Explanation:

O acesso ao arquivo ou diretório especificado é negado. Você tentou uma
operação de leitura ou gravação em um arquivo e não tem permissão de
acesso para o arquivo e nem para o diretório.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de ter especificado o nome correto do arquivo ou do
diretório, corrija as permissões ou especifique uma nova localização.

------------------------------------------------------------------------
ANS1088E

A área de arquivos 'nome da área de arquivos' não existe



Explanation:

A área de arquivos (domínio) especificada é incorreta ou não existe na
máquina.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente especificando um domínio existente (letra da
unidade ou nome do sistema de arquivos).

------------------------------------------------------------------------
ANS1089E

O comprimento do caminho do diretório de destino excede o máximo do
sistema



Explanation:

O nome do caminho especificado e o nome do caminho no nome do arquivo
restaurado combinam-se para criar um nome cujo comprimento excede o
máximo do sistema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um caminho de destino que, quando combinado, é menor que o
máximo do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1090E

O dispositivo LVM1 não é mais suportado por este cliente.



Explanation:

O caminho selecionado refere-se a um dispositivo de volume gerenciado
por LVM versão 1. LVM 1 não é mais suportado por esta versão de cliente
e, portanto, não é um objeto válido para operações de imagem.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Utilize versões anteriores do cliente que suportem LVM1 para executar a
operação de volume lógico. Como alternativa, você pode fazer upgrade
para o LVM2 e migrar o volume para o LVM2. LVM2 é suportado por este
cliente para operações de volume lógico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1091E

Erro de comunicação com o servidor durante consulta a objetos



Explanation:

Ocorreu um erro de comunicação inesperado durante a consulta de um
objeto no servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se a comunicação está ativa entre as máquinas do cliente e do
servidor. Interrupções do servidor, do processador e do controlador de
comunicações podem causar este erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1092W

Não foram encontrados arquivos correspondendo ao critério da pesquisa



Explanation:

Você inseriu um padrão de pesquisa ou nome de arquivo que não pôde ser
encontrado no banco de dados do servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que seu padrão de pesquisa esteja correto ou
especifique uma nova cadeia de pesquisa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1093E

O servidor IBM Spectrum Protect não suporta o processamento em um
determinado momento.



Explanation:

O cliente solicitou uma operação de consulta ou restauração em um
determinado momento, mas o servidor IBM Spectrum Protect ao qual o
cliente está conectado não suporta operações em um determinado momento.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que você esteja conectado ao servidor IBM Spectrum
Protect correto. Se você estiver conectado ao servidor correto, tente o
comando novamente sem especificar opções de um determinado momento.

------------------------------------------------------------------------
ANS1094E

Ocorreu um erro ao tentar conectar-se ao local de restauração na máquina
virtual. Verifique se o local de restauração existe na máquina virtual e
se sua conta pode acessá-lo.



Explanation:

Durante o processamento da restauração, o sistema cria um
compartilhamento para acessar o local da restauração na máquina
virtual. Nessa situação, o sistema não pôde criar um compartilhamento.
Esse erro geralmente ocorre se o local da restauração não existir ou a
conta do usuário não tiver acesso ao local.

System action:

O sistema não pôde criar um compartilhamento.

User response:

Verifique se o local de restauração existe na máquina virtual e se sua
conta pode acessá-lo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1096S

O nó não existe no servidor ou não há política ativa definida para o nó.



Explanation:

Esse erro ocorre quando você tenta acessar os dados de outro nó. O nó
não est registrado com o servidor IBM Spectrum Protect ou não há
política ativa definida para o nó.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o nó cujos dados você está tentando acessar está registrado
com o servidor IBM Spectrum Protect. Se você tiver mais de um servidor
IBM Spectrum Protect, certifique-se de conectar ao servidor correto e,
em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre
em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter
assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1097E

O texto de ajuda do cliente não pode ser lido a partir do arquivo de
ajuda.



Explanation:

O arquivo de ajuda foi aberto com êxito e seu índice está disponível,
mas existe um problema ao ler o texto no arquivo de ajuda.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se a variável de ambiente DSM_DIR estiver configurada, verifique se ela
aponta para o diretório que contém o nível atual de arquivos de
programas do IBM Spectrum Protect, em seguida, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, reinstale o software cliente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1098E

Processo concluído; Memória do programa esgotada.



Explanation:

O programa utilizou toda a memória disponível.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere todos os programas desnecessários (TSRs) que estão em execução e
repita a operação. A redução do escopo das consultas e da quantidade de
dados retornados também pode resolver o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1099E

O objeto 'nome do arquivo' não foi arquivado anteriormente



Explanation:

Você tentou conceder acesso a um objeto que não está armazenado no
servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de ter especificado o nome de arquivo correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1100E

Não foi feito backup anterior do arquivo 'nome do arquivo'



Explanation:

Você tentou conceder acesso a um objeto que não está armazenado no
servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de ter especificado o nome de arquivo correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1101E

O usuário não está autorizado a criptografarfile-space
namedirectory_pathfile_name.



Explanation:

O usuário não está autorizado a criptografar o arquivo. Normalmente,
apenas um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect ou um usuário root
pode utilizar a criptografia do IBM Spectrum Protect. Entretanto, uma
determinada combinação das opções PASSWORDACCESS e ENCRYPTKEY pode
permitir operações de criptografia por um usuário não autorizado.

System action:

Não é feito o backup ou restauração do arquivo.

User response:

Efetue login como um usuário root ou como usuário autorizado do IBM
Spectrum Protect e tente a operação novamente. Consulte no IBM Spectrum
Protect Backup-Archive Client Installation and User's Guide o uso
correto da opção ENCRYPTKEY.

------------------------------------------------------------------------
ANS1102E

Um número excessivo de argumentos de linha de comandos foi transmitido
para o programa.



Explanation:

Esta rotina de processamento de comandos recebeu mais operandos do que
pode utilizar. As regras são:

*  A consulta pode conter apenas uma especificação de arquivo.

*  A Restauração e a Recuperação podem conter duas especificações de
   arquivos.

*  Os comandos Archive, Incremental e Seletivo podem conter, no máximo,
   20 especificações de arquivos. Para ignorar o limite de 20 operandos,
   use a opção -REMOVEOPERANDLIMIT no comando archive, incremental ou
   selective com falha.

Nota: o Client operará com muito mais eficiência se expandir curingas
internamente, em vez de aceitar a lista expandida do shell.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reduza o número de argumentos e tente a operação novamente. Para
sistemas com base no UNIX, assegure-se de colocar os caracteres de
correspondência padrão contidos na especificação entre aspas. Como
alternativa, use a opção -REMOVEOPERANDLIMIT no comando archive,
incremental ou selective com falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1103E

Classe de gerenciamento inválida inserida



Explanation:

Você digitou uma classe de gerenciamento inválida.

System action:

A operação solicitada não é possível.

User response:

Tente a operação novamente utilizando uma classe de gerenciamento
válida.

------------------------------------------------------------------------
ANS1104E

A classe de gerenciamento deste objeto não possui um grupo de cópias de
archive válido. Este objeto não será arquivado.



Explanation:

A classe de gerenciamento deste objeto não possui um grupo de cópias de
archive especificado. Este objeto não será arquivado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Adicione um grupo de cópias arquivadas à classe de gerenciamento e
repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1105E

A classe de gerenciamento para esse arquivo não possui um grupo de
cópias de backup válido. Esse arquivo não será submetido a backup.



Explanation:

A classe de gerenciamento para esse arquivo não possui um grupo de
cópias de backup especificado. Esse arquivo não será submetido a backup.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Inclua um grupo de cópias de backup válido na classe de gerenciamento e
tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1106E

ENCRYPTKEY SAVE não foi configurado corretamente. Criptografia não
utilizada.



Explanation:

Essa mensagem é emitida para Usuários Autorizados e usuários principais
do IBM Spectrum Protect quando as opções ENCRYPTKEY SAVE e
PASSWORDACCESS PROMPT são definidas. Observe que esses são os valores
padrão. Esses valores não permitem criptografia.

System action:

O arquivo não foi criptografado.

User response:

Para salvar as chaves de criptografia, altere os valores de
configuração. Inclua PASSWORDACCESS GENERATE no arquivo de opções do
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1107E

Opção/valor inválido: 'option'



Explanation:

Você especificou uma opção de IBM Spectrum Protect ou valor da opção
incorreto.

System action:

Para o cliente da linha de comando: O processamento é interrompido.

Para o cliente da GUI nativo: Há um pequeno conjunto de opções críticas
para a inicialização do cliente. Se for localizado um erro em uma delas,
esta mensagem será apresentada e o cliente finalizará sem processamento
adicional.

User response:

Especifique uma opção correta do IBM Spectrum Protect conforme definido
no manual Utilização do Cliente de Backup/Archive apropriado para o
sistema operacional particular.

------------------------------------------------------------------------
ANS1108E

Opção inválida (option) para o comando function.



Explanation:

Há duas razões possíveis para essa mensagem:

*  A opção option foi especificada para um comando ou subcomando (
   function) que não pode usar essa opção.

*  A opção aparece na linha de comandos inicial, mas não é válida lá.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Consulte o Backup-Archive Client Installation and User's Guide para
saber o uso correto da opção nomeada.

------------------------------------------------------------------------
ANS1110E

O arquivo de ajuda do cliente file-name não pôde ser aberto.



Explanation:

Isso geralmente ocorre quando não é possível localizar o arquivo de
ajuda file-name.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se a variável de ambiente DSM_DIR estiver configurada, verifique se ela
aponta para o diretório que contém o nível atual de arquivos de
programas do IBM Spectrum Protect, em seguida, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, reinstale o software cliente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1111E

A operação solicitada não é possível utilizando a classe de
gerenciamento que foi inserida.



Explanation:

A classe de gerenciamento não é válida, porque o valor Versão de Dados
Existente é maior que 30. Para backups locais em um armazenamento VVOL,
este valor deve ser de 1 a 30.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Tente a operação novamente utilizando uma classe de gerenciamento
válida.

------------------------------------------------------------------------
ANS1113E

O local do cache da captura instantânea não é válido.



Explanation:

O local de cache de captura instantânea deve apontar um volume local que
é formatado com NTFS. O local de cache padrão está no mesmo volume onde
a captura instantânea est sendo realizada. A operação continuar sem o
suporte de captura instantânea.

System action:

O cliente não executa a operação de backup de captura instantânea.

User response:

Especifique um local diferente para o cache da captura instantânea
utilizando a opção SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1114I

Aguardando montagem da mídia off-line.



Explanation:

O servidor está aguardando a mídia solicitada ficar disponível antes de
a operação continuar.

System action:

Aguardando dados solicitados.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1115W

Arquivo 'file-namefile-namefile-name' excluído pela lista de
Inclusão/Exclusão



Explanation:

Não é possível fazer backup, archive, ou migrar arquivos que estão
excluídos.

System action:

O arquivo não pode ser processado.

User response:

Se o arquivo foi excluído intencionalmente, então essa mensagem pode ser
ignorada. Caso contrário, modifique a lista incluir/excluir, reinicie o
cliente e tente a operação novamente. Entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1116E

O processo está em execução em um modo não-interativo, mas requer
entrada do usuário.



Explanation:

Esse processo requer entrada do teclado, mas os processos
não-interativos são podem ler a entrada do teclado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Execute as seguintes ações para resolver esse erro:

*  Execute o produto em modo interativo.

*  Certifique-se de que a senha esteja configurada corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1117E

As opções PICK e LATEST não são válidas juntas



Explanation:

As opções PICK e LATEST não podem ser utilizadas juntas durante uma
restauração.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente, utilizando a opção PICK ou a opção LATEST.

------------------------------------------------------------------------
ANS1118I

Inserido número de espaço no arquivo inválido. Tente novamente.



Explanation:

O número que representa um espaço no arquivo estava incorreto enquanto
você estava usando a opção PICK.

System action:

O processo aguarda sua especificação.

User response:

Insira um número de espaço no arquivo correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1119I

Início da remoção da área de arquivos 'nome da área de arquivos'.



Explanation:

Indica que a exclusão da área de arquivos iniciou no nome da área de
arquivos especificado.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1120E

Falha na remoção de espaço no arquivo 'filespace-name'



Explanation:

Foi feita uma tentativa de excluir um espaço no arquivo (NAS ou normal)
e não foi bem sucedida.

*  Seu registro de cliente pode não ter autorização para excluir espaços
   no arquivo no servidor. Procure a mensagem ANS1126E.

*  O espaço no arquivo nomeado não existe no servidor. Procure a
   mensagem ANS1122W.

*  Outras causas que serão conhecidas em mensagens após esta

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Execute uma ação conforme recomendado por outras mensagens que
acompanham esta. Se for indicado, tente remover o espaço no arquivo
novamente. Se o problema continuar, seu administrador do IBM Spectrum
Protect terá autoridade para excluir o espaço no arquivo para você.

------------------------------------------------------------------------
ANS1121I

Um pedido para remoção do espaço de arquivo 'filespace-name' foi enviado
com êxito ao servidor.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect solicitou a exclusão do filespace-name
especificado. O processo de exclusão pode não ter sido efetivamente
concluído no momento da exibição dessa mensagem. Para verificar se a
exclusão foi bem-sucedida, consulte os logs do servidor.

É possível que ocorram erros no servidor durante o processo de exclusão
ou o espaço de arquivo pode conter objetos de archive no status de
suspensão de exclusão. Em qualquer um desses casos, o espaço de arquivo
não é excluído.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1122W

A área de arquivos 'nome da área de arquivos' não existe no servidor. A
área de arquivos pode ter sido excluída por outro cliente que utiliza o
seu nome de nó de cliente ou por um administrador.



Explanation:

O nome da área de arquivos especificado não existe no servidor. O
administrador do sistema excluiu a área de arquivos ou ela pode ter sido
excluída por outro cliente, utilizando seu nome de nó cliente.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1123E

A dimensão da tela vertical é muito pequena para exibir o diretório
Ajuda. Aumente a altura da sua janela.



Explanation:

A execução do comando HELP necessita de espaço para a solicitação do
usuário e para ao menos uma linha do diretório HELP.

System action:

O diretório Ajuda não é exibido e o comando help não pode ser concluído.

User response:

Aumente o tamanho de sua janela de exibição para permitir a exibição de
mais linhas de texto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1125E

Citações não correspondentes: 'cadeia'



Explanation:

As citações especificadas no padrão não são as mesmas e não formam um
conjunto.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o padrão usando pares de aspas na sintaxe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1126E

O espaço no arquivo não pode ser excluído porque esse nó não tem
permissão para excluir dados em archive ou com backup.



Explanation:

Não é possível excluir os dados do espaço no arquivo a não ser que o
administrador do IBM Spectrum Protect tenha autorizado o nó para fazer
isso. A autorização permite excluir dados de backup e/ou de archive.

System action:

O processamento da exclusão falha.

User response:

Use o comando DSMC QUERY SESSION para verificar sua autorização. Peça ao
administrador do IBM Spectrum Protect para fornecer a autorização
necessária ou excluir o espaço no arquivo para você.

------------------------------------------------------------------------
ANS1127E

Seu nó não tem permissão para excluir arquivos arquivados.



Explanation:

Você não pode excluir os arquivos arquivados a não ser que o
administrador do IBM Spectrum Protect tenha autorizado seu nó a fazer
isso.

System action:

O IBM Spectrum Protect não exclui os arquivos arquivados.

User response:

Utilize o comando DSMC QUERY SESSION para verificar sua autorização.
Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para fornecer a
autorização necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS1128S

A classe de gerenciamento designada aos diretórios não existe.



Explanation:

A classe de gerenciamento denominada na opção DIRMC não existe na
política designada definida no servidor. O log de erro contém uma
entrada mostrando o nome da classe de gerenciamento inválida.

System action:

O processamento pára.

User response:

Remova a opção DIRMC atual do arquivo de opções do cliente e, em
seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar
informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis. Certifique-se
de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de
backup. Se você tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect,
certifique-se de conectar ao servidor correto. Se você não conseguir
localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1129S

Não h grupo de cópia de backup na classe de gerenciamento utilizada para
os diretórios.



Explanation:

A opção DIRMC nomeia uma classe de gerenciamento que não contém grupo de
cópia de backup.

System action:

O processamento pára.

User response:

Remova a opção DIRMC atual do arquivo de opções do cliente e, em
seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar
informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis. Certifique-se
de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de
backup. Se você tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect,
certifique-se de conectar ao servidor correto. Se você não conseguir
localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1130E

A unidade não possui rótulo. Não é possível continuar a operação.



Explanation:

O backup ou archive de mídia removível requer que a mídia tenha um
rótulo de volume. Foi feita uma tentativa de fazer backup ou arquivar
dados em um volume removível que não possui rótulo.

System action:

A operação solicitada não é executada.

User response:

Crie um rótulo de volume na mídia removível, em seguida, tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1131E

Existe um rótulo de volume duplicado. Não é possível continuar a
operação.



Explanation:

Para mídia removível, o IBM Spectrum Protect utiliza o rótulo de volume
como o nome do espaço de arquivo. Para evitar que dados de volumes
diferentes sejam armazenados no mesmo espaço de arquivo no servidor IBM
Spectrum Protect, o backup ou archive não é permitido para volumes de
mídia removível que possuem rótulos de volume duplicados.

System action:

A operação solicitada não é executada.

User response:

Altere os rótulos de volume nos volumes de mídia removível de modo que
não existam rótulos duplicados. Em seguida, reinicie o IBM Spectrum
Protect e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1132E

Regra de Acesso 'Regra de acesso' já definida para o nó 'nó'. A regra
antiga precisa ser excluída para que a nova regra possa ser definida.



Explanation:

Você está tentando definir autorização para o nó especificado, que já
tem autorização definida.

System action:

O IBM Spectrum Protect não redefiniu a autorização para o nó
especificado.

User response:

Atualize a autorização, ou exclua a regra antiga e defina uma nova, ou
utilize a autorização atual.

------------------------------------------------------------------------
ANS1133W

Uma expressão pode conter um curinga que não está entre aspas.



Explanation:

O comando não pode ser processado porque um shell UNIX expande uma
expressão curinga, como um asterisco (*) ou um ponto de interrogação
(?), que não está entre aspas.

Se a expressão não contiver caracteres curinga e você desejar colocar
mais caracteres do que o limite de operandos indicado no comando
Archive, Seletivo ou Incremental, inclua a opção -REMOVEOPERANDLIMIT no
comando e tente executá-lo novamente.

System action:

Dependente do comando.

User response:

Coloque a expressão curinga entre aspas ou inclua a opção
-REMOVEOPERANDLIMIT e digite o comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1134E

A unidade drive-name é uma especificação de unidade inválida



Explanation:

O nome de unidade especificado não é válido; provavelmente a unidade não
foi definida.

System action:

O processo ignora a unidade inválida e continua na próxima unidade.

User response:

Verifique a unidade inválida.

------------------------------------------------------------------------
ANS1135E

A unidade drive-name1 é uma unidade virtual de drive-name2. Ela não pode
ser submetida a backup ou arquivada.



Explanation:

Uma unidade é uma substituta (SUBST) da outra unidade. A unidade SUBST
não pode ser submetida a backup ou ser arquivada.

System action:

A unidade SUBST foi ignorada. O processamento continua com a próxima
unidade.

User response:

Não faça nenhuma especificação de arquivo para uma unidade que é uma
substituta de outra unidade. Remova todas as unidades substitutas
explícitas da instrução DOMAIN ou use a notação -<drive:> para remover
uma unidade substituta se ALL-LOCAL for especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1136E

Não proprietário do arquivo



Explanation:

Não é possível fazer backup do arquivo, pois o cliente não é o
proprietário do arquivo.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1137W

Índice inválido 'número' saltado.



Explanation:

Foi digitado um número incorreto para o índice.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija a entrada do Índice e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1138E

O comando 'nome do comando' tem de ser seguido de um subcomando



Explanation:

Você digitou um nome do comando incompleto.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Digite a sintaxe correta do comando e continue.

------------------------------------------------------------------------
ANS1139W

'object-nameobject-nameobject-name' foi restaurado como 'temp-name'. É
necessária uma reinicialização para concluir a restauração.



Explanation:

O arquivo que está sendo restaurado estava em uso por outro aplicativo,
portanto, ele não pôde ser substituído imediatamente. O arquivo será
substituído durante a próxima reinicialização do sistema operacional. É
importante observar que até que ocorra a reinicialização, o sistema ou
seus aplicativos podem ficar instáveis. O grau de instabilidade depende
da criticalidade do arquivo para os aplicativos ou sistema operacional.

System action:

O arquivo foi restaurado com um nome temporário e instruiu o sistema
operacional a substituir o arquivo original pelo arquivo restaurado
durante a próxima reinicialização do sistema operacional.

User response:

Reinicialize a máquina assim que possível após a operação de restauração
terminar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1140E

Formato inválido para o comando Set Access.



Explanation:

O comando SET ACCESS possui pelo menos três operandos, o primeiro dos
quais deve ser BACKUP ou ARCHIVE. Uma especificação de arquivo formada
validamente deve seguir.

System action:

Processamento interrompido, o comando não foi executado.

User response:

Use o comando HELP SET ACCESS para obter detalhes completos do uso,
depois insira o comando SET ACCESS usando a sintaxe correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1141W

Comando desconhecido - nome do comando



Explanation:

Você digitou um nome do comando incorreto.

System action:

Nenhuma.

User response:

Digite o comando correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1143E

As opções DIRSONLY e FILESONLY não são válidas juntas



Explanation:

As opções DIRSONLY e FILESONLY não podem ser usadas juntas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente usando a opção DIRSONLY ou a opção FILESONLY.

------------------------------------------------------------------------
ANS1144W

Autenticação de senha não está ativa no servidor



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Como a autenticação de senha está desativada no servidor, você não
precisa atualizar a senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1145E

O nível máximo de aninhamento de macro foi excedido. Macros podem ser
aninhadas até 10 níveis.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect permite que macros chamem outras macros, por
exemplo, a macro 'A' chama a macro 'B' que, por sua vez, chama a macro
'C'. Isso é aninhamento para 3 níveis. O limite são 10 níveis (a macro
inicial mais nove níveis de chamadas em macros executando atualmente).
Não há limite para o número de diferentes chamadas de macro que podem
ser feitas em uma macro desde que as chamadas não sejam aninhadas.

System action:

A macro foi ignorada e um erro foi retornado.

User response:

Reduza o nível de aninhamento de macro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1146E

O arquivo macro 'especificação do arquivo' não pode ser aberto.



Explanation:

Um comando de macro que especifica o nome do arquivo macro mostrado foi
digitado. No entanto, aquele arquivo não pode ser aberto para leitura.

System action:

A macro é ignorada e um erro é retornado.

User response:

Digite o comando com o nome de macro apropriado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1147E

O arquivo está temporariamente indisponível.



Explanation:

O arquivo não está disponível, temporariamente.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Verifique se o arquivo está bloqueado por outro processo. Se não
estiver, repita o comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1148I

Comando 'Command-name' concluído com sucesso



Explanation:

O command-name especificado foi concluído com sucesso.

System action:

Comando concluído.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1149E

Nenhum domínio está disponível para backup incremental. O domínio pode
estar vazio ou todos os sistemas de arquivos no domínio foram excluídos.



Explanation:

Um backup incremental foi iniciado, mas nenhum domínio foi selecionado.
Os possíveis motivos para esta mensagem incluem:

*  Foi feita uma tentativa de fazer backup de um sistema de arquivos
   excluído com a opção EXCLUDE.FS.

*  O DOMAIN está vazio. Ou seja, uma instrução DOMAIN exclui um ou mais
   sistemas de arquivos, mas nenhuma instrução DOMAIN inclui qualquer
   sistema de arquivos.

*  DOMAIN ALL-LOCAL está em vigor, mas o sistema não possui sistemas de
   arquivos local.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se as instruções DOMAIN estão adequadamente definidas e tente
fazer o backup novamente. As instruções DOMAIN podem estar nos arquivos
de opção do cliente (dsm.opt, dsm.sys), conjuntos de opções do cliente,
definição de planejamento e comandos com script IBM Spectrum Protect. As
ações corretivas incluem:

*  Certificar-se de que as configurações da opção DOMAIN especifiquem os
   sistemas de arquivos que você deseja fazer o backup.

*  Se um sistema de arquivos no qual deve ser feito o backup for
   excluído por uma instrução EXCLUDE.FS, remover a instrução
   EXCLUDE.FS.

*  Se um sistema de arquivos no qual não deve ser feito o backup estiver
   listado em uma instrução DOMAIN, remover o sistema de arquivos da
   instrução DOMAIN.

*  Certificar-se de que o DOMAIN não está vazio. Ou seja, se qualquer
   instrução DOMAIN excluir os sistemas de arquivos do backup,
   certifique-se de que as instruções DOMAIN incluam os sistemas de
   arquivos nos quais deve ser feito o backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1150E

Impossível restaurar o perfil do usuário atual, porque você está sendo
executado como uma conta de sistema local.



Explanation:

A conta do sistema local não possui um perfil. Portanto, você não pode
restaurar seu perfil.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Efetue logon com o usuário cujo perfil você deseja restaurar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1151E

'drive-name1' não é um disco de cluster.



Explanation:

O sistema de arquivo indicado não é um disco de cluster. Como a opção
CLUSTERNODE está configurada como YES, o sistema de arquivos não pode
ser submetido a backup nem arquivado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se a opção CLUSTERNODE estiver incorretamente configurada como YES, mude
a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o
manual do cliente para obter informações adicionais sobre como
configurar o cliente para ser executado em um ambiente em cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1152E

A API do VMware vStorage relatou uma falha para colocar a máquina
virtual em modo quiesce.



Explanation:

Ocorreu um erro de VDDK ao colocar a máquina virtual em modo quiesce.

System action:

Ocorreu um erro de API do VMware vStorage e o backup da máquina virtual
falhou.

User response:

Este erro poderá ocorrer se houver muita atividade na máquina virtual no
momento em que a captura instantânea estiver ocorrendo. Tente configurar
a opção INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS para resolver esse problema. Além
disso, verifique os logs do VMware para obter as possíveis causas do
erro e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1153E

'drive-name1' é um disco de cluster.



Explanation:

O sistema de arquivo indicado é um disco de cluster. Como a opção
CLUSTERNODE está configurada como NO, o sistema de arquivos não pode ser
submetido a backup nem arquivado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se a opção CLUSTERNODE estiver configurada incorretamente como NO, mude
a opção para YES e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte
o manual do cliente para obter informações adicionais sobre como
configurar o cliente para ser executado em um ambiente em cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1154E

O nome do objeto 'filespace namepath-namefile-name' contém uma sequência
de multibyte inválida para o código do idioma atual.



Explanation:

Foi localizada uma sequência multibyte ilegal para o código de idioma
atual no nome do objeto. O caminho ou nome do arquivo foi corrompido ou
está codificado em um idioma diferente do idioma do código de idioma
atual.

System action:

Objeto ignorado.

User response:

Se o nome do arquivo e o caminho não estiverem corrompidos, processe o
arquivo no código de idioma para o qual ele é válido. Em caso de backup
do snapdiff, entre em contato com o administrador para verificar o
ambiente e executar um backup incremental completo após o erro ser
corrigido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1155E

Nenhum domínio está disponível para o backup de imagem.



Explanation:

Foi iniciado um backup de imagem, mas não foi especificado nenhum
domínio.

System action:

Processamento parado.

User response:

Escolha um domínio e reinicie o backup de imagem. Defina o domínio de
imagem utilizando a opção domain.image no arquivo dsm.opt, manualmente
ou utilizando o editor de preferências da GUI.

------------------------------------------------------------------------
ANS1156E

NODENAME não pode ser o nome da máquina local quando CLUSTERNODE estiver
definido como YES



Explanation:

Quando o IBM Spectrum Protect estiver sendo executado como um nó de
cluster, o nome do nó não pode ser o nome da máquina local.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Altere o nome do nó para o nome do cluster ou para qualquer outro nome e
reinicie o IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1157E

O registro não pode ser submetido a backup ou restaurado quando o
cliente estiver em execução como um nó do cluster.



Explanation:

Quando a opção CLUSTERNODE estiver configurada como YES, o registro não
poderá ser submetido a backup nem restaurado.

System action:

Não é feito o backup ou restauração do registro.

User response:

Se a opção CLUSTERNODE estiver incorretamente configurada como YES, mude
a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o
manual do cliente para obter informações adicionais sobre como
configurar o cliente para ser executado em um ambiente em cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1158E

Não é possível fazer backup ou restaurar os logs de eventos quando o
cliente estiver em execução como um nó do cluster.



Explanation:

Quando a opção CLUSTERNODE estiver configurada como YES, os logs de
eventos não poderão ser submetidos a backup nem restaurados.

System action:

Não é feito o backup ou a restauração dos logs de eventos.

User response:

Se a opção CLUSTERNODE estiver incorretamente configurada como YES, mude
a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o
manual do cliente para obter informações adicionais sobre como
configurar o cliente para ser executado em um ambiente em cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1159E

O arquivo especificado está sendo utilizado por outro processo



Explanation:

O arquivo especificado está sendo utilizado por outro processo. Você
tentou ler ou gravar em um arquivo que está atualmente sendo utilizado
por outro processo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de ter especificado o nome correto do arquivo ou do
diretório, corrija as permissões ou especifique uma nova localização.

------------------------------------------------------------------------
ANS1162E

O sistema de arquivos não pôde ser montado



Explanation:

A chamada do sistema para montar o sistema de arquivos falhou.

System action:

O sistema de arquivos permanece desmontado.

User response:

Utilize o comando montar para montar o sistema de arquivos. No AIX,
execute fsck se solicitado pelo sistema operacional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1163E

O sistema de arquivos não pôde ser desmontado



Explanation:

A chamada do sistema para desmontar o sistema de arquivos falhou.

System action:

A operação de volume lógico não é executada.

User response:

Assegure que o dispositivo ou sistema de arquivos não est sendo acessado
e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1164E

O sistema de arquivos não está montado



Explanation:

O sistema de arquivos nomeado não está montado no momento. Ele deve ser
montado para que o IBM Spectrum Protect faça um backup da imagem.

System action:

A operação de volume lógico não é executada.

User response:

Monte o sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1165E

O destino é menor que a origem



Explanation:

A alocação de espaço para o destino selecionado é menor do que a origem.

System action:

A operação de restauração não é executada.

User response:

Escolha um destino maior, diferente, ou aumente o tamanho da área de
arquivos de destino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1166E

A origem e o destino não são do mesmo tipo que o sistema de arquivos.



Explanation:

Os tipos do sistema de arquivos de origem e de destino não correspondem.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Escolha um destino que possua o mesmo tipo do sistema de arquivos de
origem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1168E

ERRO: não foi possível criar um objeto de imagem.



Explanation:

Falha na criação do objeto de imagem, devido a um destes motivos:

*  O comando de imagem foi executado por um usuário diferente de root

*  A biblioteca de plug-ins de imagem não foi encontrada.

System action:

A função volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Tente a operação novamente depois de corrigir a causa da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1169W

Não há um índice para nome da imagem.



Explanation:

O item de imagem para o qual foi solicitado um índice é um volume lógico
bruto, ou seu backup foi feito sem a opção -TOC.

System action:

Nenhum índice é exibido.

User response:

Selecione outro objeto de imagem para exibição do Índice (TOC).

------------------------------------------------------------------------
ANS1170I

Inserido número de seleção inválido. Tente novamente.



Explanation:

Um número não mostrado na lista de imagens foi selecionado. Ele é menor
ou maior que o número do item mais alto exibido.

System action:

O cliente solicita que você digite uma seleção válida.

User response:

Insira um número da lista ou 'Q' para sair.

------------------------------------------------------------------------
ANS1177E

É preciso especificar um caminho para esta operação.



Explanation:

Um caminho deve ser especificado para esta operação ser executada com
êxito.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um caminho válido e execute o comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1181E

Houve uma falha na comunicação com o serviço de diário.



Explanation:

Ocorreu um erro ao utilizar o canal de comunicação com o serviço de
diário.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reinicie o serviço de diário, em seguida, tente a operação novamente. Se
o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1183E

Ocorreu um erro desconhecido ao processar o objeto de
sistema'sys-obj-name':a função MS API 'func-name' falhou com o erro erro
(erro)



Explanation:

Ocorreu um erro desconhecido durante o processamento de um objeto do
sistema. As informações de erro capturadas indicam o motivo da falha.
Essas informações podem ser utilizadas para diagnosticar o problema.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS1184W

O comando command subcommand não é suportado neste cliente.



Explanation:

O comando command subcommand não é suportado para os clientes em
execução neste sistema operacional neste computador.

System action:

O comando não é processado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1185E

O argumento de procura de ajuda fornecido "cadeia" é muito longo ou
contém aspas sem correspondência.



Explanation:

Argumentos válidos são nomes de números de seção, nomes de comando,
nomes de opção e números de mensagem. Todos esses argumentos de procura
são curtos e nenhum requer aspas.

System action:

O pedido de ajuda não foi executado e você terá outra oportunidade para
inserir um argumento válido, exibir o índice ou sair da ajuda.

User response:

Responde ao prompt subseqüente, conforme orientação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1186I

O arquivo nomeado não possui o conteúdo para suportar a seção de ajuda.
Todas as solicitações de ajuda da mensagem resultarão em tópico não
localizado. Digite um número de seção, nome de opção, nome de comando,
ou um comando e subcomando. Caso contrário, pressione enter ou 't' para
exibir o índice ou 'q' para sair da ajuda:



Explanation:

Reinstale o produto para corrigir o arquivo de ajuda.

System action:

O comando de ajuda é pausado e permite fazer outra seleção.

User response:

Durante a instalação, um arquivo de ajuda adequado foi criado. O
administrador do sistema pode ajudá-lo a recuperar o arquivo de ajuda
original para substituir o arquivo inválido nomeado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1187E

O arquivo de ajuda nomeado "filename" possui conteúdo inválido.



Explanation:

Reinstale o produto para corrigir o arquivo de ajuda.

System action:

O comando de ajuda foi finalizado.

User response:

Durante a instalação, um arquivo de ajuda adequado foi criado. O
administrador do sistema pode ajudá-lo a recuperar o arquivo de ajuda
original para substituir o arquivo inválido nomeado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1188E

O sistema de arquivos selecionado e gerenciado pelo HSM e, portanto, não
é um objeto válido para operações de imagem



Explanation:

Devido à natureza do HSM, o backup de imagem não é permitido em sistemas
de arquivos gerenciados.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1189E

As opções DIRSONLY e V2ARCHIVE não são válidas juntas



Explanation:

As opções DIRSONLY e V2ARCHIVE não podem ser utilizadas juntas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente, novamente, utilizando a opção DIRSONLY ou a opção V2ARCHIVE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1190E

A ligação simbólica entre 'linkname' e 'target' foi excluída com
sucesso.



Explanation:

O log 'linkname' não pode ser uma ligação simbólica.

System action:

A ligação simbólica 'linkname' é excluída, o log é recriado e o
processamento pára.

User response:

Verifique a localização do novo arquivo. Para especificar a localização
dos arquivos de log, consulte o manual do usuário a respeito das opções
'errorlogname' e 'schedlogname' e a variável de ambiente 'DSM_LOG'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1191E

Impossível excluir a ligação simbólica 'link'.



Explanation:

O log 'linkname' não pode ser uma ligação simbólica.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Exclua a ligação simbólica 'linkname'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1192E

Especificar o log de erros 'link' como uma ligação simbólica não é
permitido.



Explanation:

O log de erros 'linkname' não pode ser uma ligação simbólica.

System action:

A ligação simbólica 'linkname' é excluída, o log é recriado e o
processamento pára.

User response:

Verifique a localização do novo arquivo de erros. Para especificar a
localização dos arquivos de erros, consulte o manual do usuário para a
opção 'errorlogname' e para a variável de ambiente 'DSM LOG'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1193E

Especificar um arquivo de rastreamento 'link' como uma ligação simbólica
não é permitido.



Explanation:

Por razões de segurança e integridade do sistema, o arquivo de rastreio
'linkname' não pode ser um link simbólico.

System action:

A ligação simbólica 'linkname' é excluída, o arquivo de rastreamento é
recriado e o processamento pára.

User response:

Utilize a opção TRACEFILE para especificar a localização atual do
arquivo de rastreio sem o uso de links simbólicos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1194E

A API do VMware vStorage relatou que outra tarefa estava em andamento
para a máquina virtual.



Explanation:

Ocorreu um erro de API do VMware vStorage devido a outra tarefa em
andamento para a máquina virtual.

System action:

Ocorreu um erro de API do VMware vStorage e o backup da máquina virtual
falhou.

User response:

Aguarde até que a outra tarefa seja concluída e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1197E

Ocorreu uma falha de leitura de API do VMware Virtual Disk Kit (VDDK) ao
ler os dados para backup.



Explanation:

Ocorreu um erro de leitura de API do VMware Virtual Disk Kit (VDDK) ao
ler os dados para backup.

System action:

Ocorreu um erro de leitura de API do VMware Virtual Disk Kit (VDDK) e o
backup da máquina virtual falhou.

User response:

Verifique os logs do VMware para obter as possíveis causas do erro de
leitura e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1198E

A API do VMware Virtual Disk Kit (VDDK) relatou uma condição de falta de
memória ao ler dados para backup.



Explanation:

Ocorreu um erro de leitura de API do VMware Virtual Disk Kit (VDDK)
devido à condição de falta de memória ao ler os dados para backup.

System action:

Ocorreu um erro de leitura de API do VMware Virtual Disk Kit (VDDK).
Falha no backup da máquina virtual.

User response:

Verifique os logs do VMware para obter as possíveis causas do erro de
leitura e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1199E

Falha no comando PRESNAPSHOTCMD. O backup da captura da imagem não será
executado.



Explanation:

O comando especificado pela opção PRESNAPSHOTCMD deve ser concluído com
êxito para a execução do backup da captura da imagem. Se o comando for
concluído com um código de retorno 0 (zero), ele será considerado como
concluído com êxito. Se ele for concluído com outro código de retorno,
será considerado falho. Se o comando falhar, o backup da captura da
imagem não será executado.

System action:

O cliente não executa a operação de backup da captura da imagem.

User response:

Identifique e corrija o problema que provocou a falha do comando. Se um
código de retorno diferente de zero for normal para este comando,
considere agrupar o comando em um script que sempre resulte em um código
de retorno 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS1200W

O comando POSTSNAPSHOTCMD foi concluído com um código de retorno
diferente de zero.



Explanation:

Se o comando especificado pela opção POSTSNAPSHOTCMD foi concluído com
um código de retorno diferente de zero, a operação de backup da captura
de imagem continuará, mas com um resultado no nível de aviso. Observe
que o resultado do comando POSTSNAPSHOTCMD não substituirá um resultado
maior do comando de backup da captura de imagem. Por exemplo, se o
comando de backup da captura de imagem for concluído com um código de
retorno 12, o backup da captura de imagem será considerado concluído com
um código de retorno 12, independente do resultado do comando
POSTSNAPSHOTCMD.

System action:

O backup da captura de imagem continuará, mas com um código de retorno
de aviso de no mínimo 8.

User response:

Identifique e corrija o problema que provocou a falha do comando. Se um
código de retorno diferente de zero for normal para este comando,
considere agrupar o comando em um script que sempre resulte em um código
de retorno 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS1201E

O IBM Spectrum Protect não pode construir um caminho de diretório porque
existe um arquivo com o mesmo nome do diretório.



Explanation:

Nenhuma

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Remova ou renomeie o arquivo que tenha o mesmo nome que o diretório.
Alternativamente, você pode restaurar o diretório para um local
diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1202E

O backup de Índice da imagem falhou. Verifique os arquivos de log.



Explanation:

Ocorreu um erro durante o backup do índice. Verifique mais informações
no log de erros.

System action:

A operação de volume lógico solicitada não é executada.

User response:

Verifique o log de erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS1203E

O Índice não está disponível para o conjunto de backups selecionado.
Entre em contato com o administrador do servidor.



Explanation:

Não há um Índice para o conjunto de backups selecionado

System action:

A expansão do conjunto de backups selecionado não será possível. Ser
possível restaurar apenas o conjunto de backups inteiro.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor para gerar novamente o
Índice do conjunto de backups antes de expandir o conjunto de backups.

------------------------------------------------------------------------
ANS1204E

Esse cliente não é suportado pelo servidor expresso do IBM Spectrum
Protect



Explanation:

Esse cliente não é suportado pelo servidor expresso do IBM Spectrum
Protect. Isso pode ocorrer se:

1. o cliente estiver configurado como um cliente expresso do IBM
   Spectrum Protect utilizando a opção CLIENTVIEW

2. o cliente está tentando conectar-se com um servidor expresso do IBM
   Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Efetue logon usando um cliente expresso do IBM Spectrum Protect
suportado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1205E

Esta não é uma plataforma expressa do IBM Spectrum Protect suportada



Explanation:

Esta não é uma plataforma expressa do IBM Spectrum Protect suportada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Efetue logon usando um cliente expresso do IBM Spectrum Protect
suportado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1206E

O backup de Índice (TOC) de um dispositivo bruto não é suportado. Porém,
o backup do dispositivo bruto é executado.



Explanation:

O backup de Índice (TOC) de um dispositivo bruto não é suportado. Porém,
o backup do dispositivo bruto é executado.

System action:

O backup do dispositivo não-processado é feito sem o objeto TOC.

User response:

NONE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1207E

Não foi feito o backup de nenhum índice (TOC) para este sistema de
arquivos.



Explanation:

O usuário está tentando consultar o índice (TOC) de um sistema de
arquivos. O backup daquele índice não foi efetuado.

System action:

A consulta foi encerrada.

User response:

Realize o backup do sistema novamente, com a opção -TOC.

------------------------------------------------------------------------
ANS1209E

A opção option_name não é suportada com o comando command_name
utilizando a opção -FILELIST.



Explanation:

A opção especificada não é suportada com o comando especificado quando a
opção -FILELIST também está especificada.

System action:

O comando não é processado.

User response:

>Não especifique a opção inválida quando a opção -FILELIST é
especificada com esse comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1212I

Inserido número do Processo inválido. Tente novamente.



Explanation:

Um número não mostrado na lista de processos foi selecionado. Ele é
menor ou maior que o número do item mais alto exibido.

System action:

O cliente solicita uma seleção válida.

User response:

Insira um número da lista ou 'Q' para sair.

------------------------------------------------------------------------
ANS1213W

O backup de imagem da captura instantânea não é possível para o
dispositivo nome-do-dispositivo. Iniciando o backup de imagem estática.



Explanation:

Em plataformas Linux, o backup de imagem da captura instantânea é
possível apenas para volumes lógicos criados pelo LVM (Logical Volume
Manager) do Linux. Como o tipo de backup de imagem padrão é a captura
instantânea, fazer backup de uma partição que não seja criada utilizando
o LVM leva automaticamente a um backup de imagem estática.

System action:

O backup de imagem da captura instantânea causará failover no backup de
imagem estática

User response:

Para evitar essa mensagem, utilize a opção imagetype para especificar
backup de imagem estática ou dinâmica.

------------------------------------------------------------------------
ANS1214E

O grupo de volume lógico não possui espaço livre suficiente para conter
a captura instantânea do volume.



Explanation:

A captura instantânea é criada no grupo de volume que contém o volume
lógico do qual está sendo feito o backup. Há espaço livre insuficiente
no grupo de volume para conter a captura instantânea.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Reduza o valor SNAPSHOTCACHESIZE ou crie espaço disponível adicional no
grupo de volume lógico. Em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1215E

Em volumes RAW ou FAT32 formatado, o cache de captura instantânea não
pode estar localizado no mesmo volume do qual o backed up está sendo
feito.



Explanation:

Quando o cache de captura instantânea está no mesmo volume que está
sendo feito o backed up, o volume deve ser formatado com NTFS. O local
do cache est no mesmo volume onde o a captura instantânea está sendo
realizada.

System action:

O cliente não executa a imagem de operação de captura instantânea.

User response:

Especifique um local diferente para o cache da captura instantânea
utilizando a opção SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1216E

Sem autorização para executar o IBM Spectrum Protect. Entre em contato
com o administrador de seu sistema.



Explanation:

O arquivo de opções do sistema para o servidor ao qual você est tentando
conectar-se contém uma entrada do usuário, uma entrada de grupo ou ambas
as entradas. Seu ID de usuário, ou ID de grupo, não foi encontrado em
nenhuma das entradas. Atualmente, você não est autorizado a executar o
IBM Spectrum Protect neste servidor.

System action:

A inicialização do IBM Spectrum Protect falha e o programa é encerrado.

User response:

Entre em contato com o administrador de seu sistema e solicite sua
inclusão na lista de usuários ou de grupos deste servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1217E

Nome do servidor não encontrado no Arquivo de Opções do Sistema



Explanation:

O arquivo de opções do sistema não contém a opção SERVERNAME.

System action:

A inicialização do IBM Spectrum Protect falha e o programa é encerrado.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect de seu
sistema e assegure que o arquivo de opções do sistema contenha o nome do
servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1218E

TCPSERVERADDRESS não definido para este servidor no Arquivo de Opções do
Sistema



Explanation:

O TCPSERVERADDRESS para este servidor não está definido na sub-rotina
nome do servidor no arquivo de opções do sistema.

System action:

A inicialização do IBM Spectrum Protect falha e o programa é encerrado.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect de seu
sistema e assegure que o servidor ao qual você está tentando se conectar
possui um arquivo TCPSERVERADDRESS válido definido no arquivo de opções
do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1219E

Um nome de nó virtual não deve igualar-se a um nome de nó ou ao nome do
host do sistema.



Explanation:

Uma opção VIRTUALNODENAME foi digitada com um nome igual ao de uma opção
NODENAME ou ao nome do host do sistema.

System action:

A inicialização falha e o programa termina.

User response:

Se o nome do nó virtual digitado for o mesmo que o nome do host, remova
a opção de nome do nó virtual. Se for o mesmo que o da opção de nome do
nó, você poderá remover qualquer um, dependendo do uso pretendido. O
nome do nó é utilizado para designar um nome alternativo ao sistema. O
nome do nó virtual é utilizado para acessar os dados do servidor de
outro sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1220E

O servidor do IBM Spectrum Protect está sem recursos.



Explanation:

Uma falta de recurso de armazenamento ou de uma condição de valor máximo
não permite nenhuma nova atividade.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente a operação novamente mais tarde. Se o problema continuar, entre em
contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para isolar o
recurso que está indisponível. O administrador do IBM Spectrum Protect
pode verificar as mensagens do log de atividades do servidor do IBM
Spectrum Protect que podem explicar o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1221E

Transação interrompida



Explanation:

A transação atual entre o servidor e o cliente foi interrompida. Uma
falha de servidor, cliente ou comunicação não pode ser recuperação.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema continuar, consulte o
administrador do sistema para isolar o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1222E

O limite de espaço em disco para este processo foi alcançado.



Explanation:

O espaço em disco alocado para o proprietário do cliente está cheio.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere espaço em disco e repita a operação de restauração ou de
recuperação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1223E

O arquivo não está compactado; falha no sistema.



Explanation:

Um arquivo indicado como compactado não estava compactado e o sistema
falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Comunique este problema ao administrador do sistema. Este erro é uma
falha do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1224E

Arquivo compactado em uma máquina cliente diferente que tem mais memória



Explanation:

Você está tentando restaurar um arquivo que foi submetido para backup e
compactado em outra estação de trabalho do cliente que possuía mais
memória que sua estação de trabalho do cliente. Não é possível restaurar
esse arquivo. Quando o arquivo é restaurado, ele é expandido e sua
estação de trabalho não possui memória suficiente.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Obtenha uma máquina com mais memória e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1225E

Memória insuficiente para compactação/expansão de arquivos



Explanation:

Não existe memória suficiente disponível para realizar compactação ou
expansão de dados. Para uma restauração ou recuperação, o arquivo não
pode ser recuperado do servidor até que mais memória se torne
disponível. Para um backup ou archive, tente executar sem compactação,
se não existir armazenamento disponível.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere armazenamento extra para que a operação continue ou execute o
processo de backup ou archive sem ativar a compactação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1226E

O arquivo ou diretório de destino está bloqueado para gravação



Explanation:

Não é possível gravar no arquivo ou diretório que está sendo restaurado
ou recuperado a partir do servidor porque o destino está bloqueado para
gravação. Outra operação pode ter aberto o arquivo e não permitirá que
ele seja atualizado.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Determine qual operação tem a gravação para arquivo bloqueada ou
restaure o arquivo para outro nome ou localização.

------------------------------------------------------------------------
ANS1227E

Processamento parado; Condição de disco cheio



Explanation:

Mais nenhum arquivo pode ser restaurado ou recuperado, pois o disco de
destino está completo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere espaço em disco, ou restaure ou recupere o arquivo em outro
disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS1228E

O envio do objeto 'nome do objetonome do objetonome do objeto' falhou.



Explanation:

O arquivo especificado (nome do objeto) não pode ser enviado para o
servidor. Essa mensagem é acompanhada por pelo menos uma outra mensagem
que tem informações mais específicas sobre o motivo pelo qual o arquivo
não pôde ser processado.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Verifique as mensagens anteriores pertencentes a este arquivo que
indicam o motivo para a falha. Quando aplicável, corrija as condições
que impediram que o arquivo fosse enviado ao servidor. As ações
corretivas específicas dependerão do motivo da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1229E

MODO=INCREMENTAL não é válido no file-space. O backup da imagem não foi
processado.



Explanation:

Por que o espaço de arquivo foi o assunto de pelo menos um backup
incremental progressivo, a opção MODO=INCREMENTAL (incremental por data
de imagem) não pode ser utilizada com o comando de imagem do backup.

System action:

Sistema de arquivos ignorado.

User response:

Se um backup de imagem do espaço de arquivo nomeado é desejável, tente o
comando novamente sem a opção MODO=INCREMENTAL. Para prevenir este
comportamento no futuro, exclua o espaço de arquivo do servidor e faça
somente o BACKUP IMAGEM -modo=seletivo e BACKUP IMAGEM
-modo=incremental, deste momento em diante.

------------------------------------------------------------------------
ANS1230E

Parâmetro Identificador de Arquivo NFS Antigo



Explanation:

Um sistema de arquivos NFS torna-se desatualizado.

System action:

Sistema de arquivos ignorado.

User response:

Verifique o sistema de arquivos NFS montado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1231E

Não existem parâmetros identificadores de arquivo disponíveis



Explanation:

Todos os parâmetros identificadores de arquivo para o seu sistema estão
sendo utilizados atualmente. Nenhum outro está disponível.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere alguns parâmetros identificadores de arquivo terminando outros
processos ou altere a configuração do seu sistema para permitir que mais
arquivos sejam abertos ao mesmo tempo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1232E

O arquivo existe e não pode ser sobrescrito.



Explanation:

O arquivo que está sendo restaurado ou recuperado existe e não pode ser
sobrescrito devido à falta de autoridade ou permissões de acesso.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Verifique se você tem permissões de acesso suficientes para sobrescrever
o arquivo e, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema
persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1233E

Foi transmitida uma manipulação de arquivo inválida; erro do sistema.



Explanation:

Ocorreu um erro interno do sistema: Uma operação do arquivo falhou por
causa de um manuseio de arquivo inválido.

System action:

O processamento pára.

User response:

Tente a operação novamente. Se a falha persistir, obtenha um rastreio de
serviço que capture o problema e entre em contato com o suporte técnico
do IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum
Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1234E

Violação de protocolo



Explanation:

Ocorreu um erro de protocolo de comunicações. O subsistema de
comunicação não está definido corretamente ou é um erro em si.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Verifique se os processos de comunicação estão operando corretamente e,
em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1235E

Ocorreu um erro desconhecido no sistema do qual o IBM Spectrum Protect
não pode se recuperar.



Explanation:

Ocorreu um erro desconhecido. Esse pode ser um erro no sistema ou de
comunicação de baixo nível do qual o IBM Spectrum Protect não pode se
recuperar.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, revise o log de
erros do IBM Spectrum Protect para obter quaisquer mensagens
relacionadas. Obtenha um rastreio de serviço que capture o problema e
entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência
adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a
configurar o rastreio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1236E

Ocorreu um erro inesperado.



Explanation:

Geralmente, isso é causado por um erro no sistema ou erro de comunicação
de baixo nível do qual o IBM Spectrum Protect não pode se recuperar.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais que
podem estar relacionadas a esse problema. Tente novamente a operação. Se
o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM
Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1237E

Um problema ocorreu no servidor IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O log de erros do cliente e o log de atividades do servidor do IBM
Spectrum Protect podem conter informações adicionais sobre esse erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, examine o log de
erros do cliente e o log de atividades do servidor do IBM Spectrum
Protect para obter informações adicionais sobre esse erro. Se o problema
não puder ser resolvido, obtenha um rastreio SERVICE que captura o
problema e entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter
assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode
ajudá-lo a configurar o rastreio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1238S

Ocorreu um problema de gerenciamento de política no servidor do IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

O log de erros do cliente e o log de atividades do servidor do IBM
Spectrum Protect podem conter informações adicionais sobre esse erro.

System action:

O processamento pára.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, examine o log de
erros do cliente e o log de atividades do servidor do IBM Spectrum
Protect para obter informações adicionais sobre esse erro. Se o problema
não puder ser resolvido, obtenha um rastreio de SERVIÇO que capture o
problema e entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter
assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode
ajudá-lo a configurar o rastreio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1241E

O arquivo está sendo utilizado; Autorização para gravação recusada.



Explanation:

O arquivo atual não pode ser aberto para gravação porque atualmente ele
está sendo utilizado por outra operação.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Pare a operação que está utilizando o arquivo e repita a operação, ou
restaure ou recupere o arquivo para um nome ou diretório diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1242E

Muitas ligações simbólicas foram detectadas ao resolver o nome



Explanation:

Ao tentar resolver o nome do arquivo, muitas ligações simbólicas foram
encontradas.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Assegure que você não tenha uma ligação simbólica em loop para o
arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1243E

O nome do arquivo é muito longo e não pode ser processado por IBM
Spectrum Protect



Explanation:

O limite de tamanho para nomes de arquivo pode variar por sistema
operacional. O limite mais comum é de 256 caracteres. O nome do arquivo
sendo processado excede o limite suportado pelo IBM Spectrum Protect
neste sistema.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Insira HELP FILE SPEC ou consulte o manual do cliente do sistema
operacional sobre porque você está recebendo este erro. A seção "Sintaxe
de Especificação do Arquivo" do manual explica os tamanhos de nomes de
arquivos suportados pelo IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1244E

O sistema de arquivos está bloqueado pelo sistema



Explanation:

O sistema de arquivos não pode ser acessado porque está bloqueado pelo
sistema.

System action:

A operação não pode ser concluída.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1245E

O arquivo tem um formato desconhecido.



Explanation:

O processo tentou restaurar ou recuperar um arquivo, mas ele tinha um
formato desconhecido.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

O backup do arquivo foi feito por outro aplicativo ou os dados são
inválidos. Se o arquivo pertencer a esse sistema, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1246E

Um argumento de linha de comandos excedeu o comprimento máximo
(comprimento máximo) para um único token.



Explanation:

Argumentos de linha de comandos não podem exceder comprimento máximo
caracteres.

System action:

O comando não é processado.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1247I

Aguardando arquivos do servidor...



Explanation:

O pedido de restauração foi enviado ao servidor. O tempo de espera
depende da quantidade de arquivos que está sendo restaurada.

System action:

O IBM Spectrum Protect aguarda os arquivos a serem restaurados do
servidor.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1248E

Uma restauração ativa para a mesma especificação do arquivo de origem já
existe. Impossível continuar com este pedido.



Explanation:

Atualmente, há uma restauração ativa para a mesma especificação de
arquivo de origem. Outra restauração da mesma especificação do arquivo
de origem não pode ser iniciada.

System action:

Falha na restauração solicitada.

User response:

Inicie outra restauração com uma especificação de arquivo de origem
diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1249W

O servidor não pode reiniciar o último pedido de restauração. Você
deseja restaurar sem reiniciar ou abortar o pedido?



Explanation:

O token para reiniciar a restauração expirou. O servidor não pode
reiniciar a restauração do ponto em que parou.

System action:

Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

User response:

Repita a solicitação sem reiniciar ou abortar a solicitação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1251E

Sistema/unidade de arquivos não está pronta



Explanation:

O sistema de arquivos/unidade não estava pronto para acesso.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que a unidade esteja disponível e, em seguida, tente
novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1252W

O servidor ao qual você está conectado não suporta esta função.



Explanation:

Você tentou executar uma operação do cliente de backup-archive quando
conectado ao servidor virtual. As operações do cliente de backup-archive
não são suportadas quando conectadas ao servidor virtual.

System action:

Falha na operação.

User response:

Conecte-se a um servidor válido antes de tentar esta função.

------------------------------------------------------------------------
ANS1253E

Erro de entrada/saída de arquivo



Explanation:

Foi encontrado um erro durante leitura ou gravação do arquivo.

System action:

O arquivo ou sistema de arquivos é saltado.

User response:

Verifique seu sistema para garantir que ele está funcionando
adequadamente. No OS/2, execute CHKDSK /F para a unidade em falha, o que
pode ser verificado no arquivo dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS1254E

Erro de gravação de arquivo



Explanation:

Foi encontrado um erro ao gravar no arquivo.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Verifique seu sistema para garantir que ele está funcionando
adequadamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1255E

Arquivo ultrapassa limites de arquivo do sistema/usuário



Explanation:

Um arquivo que está sendo restaurado ou recuperado ultrapassa os limites
do sistema definidos para este usuário.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Assegure que os limites do sistema sejam definidos adequadamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1256E

Impossível formar arquivo/diretório



Explanation:

O caminho do diretório para arquivos que estão sendo restaurados ou
recuperados não pode ser criado.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Assegure que você possua a autorização adequada para criar o diretório
para o arquivo que está sendo restaurado ou recuperado. Certifique-se de
possuir acesso de gravação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1257E

Ocorreu um erro ao preparar o objeto do sistema para restauração.



Explanation:

Essa mensagem é geralmente emitida quando o cliente não consegue excluir
o diretório de migração de dados ADSM.SYS na preparação para restaurar o
objeto do sistema.

System action:

O objeto do sistema não é restaurado.

User response:

No log de erros, verifique quaisquer outras mensagens que possam indicar
uma razão para o defeito, corrija os problemas indicados, em seguida,
tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, exclua
manualmente o diretório ADSM.SYS, em seguida, tente a operação
novamente. Se não for possível resolver o problema, entre em contato com
o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1258E

Falha na operação de captura instantânea da imagem.



Explanation:

O processo não pôde obter uma captura instantânea do volume
especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar
uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em
seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em
contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1259E

Falha na operação de captura instantânea da imagem. Texto de
diagnóstico: diag_text.



Explanation:

Foi encontrado um erro durante o processo de captura instantânea do
backup de imagem. O texto do diagnóstico pode variar, dependendo do
erro.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Examine o log de erro do cliente para as mensagens adicionais que possam
indicar a razão para o problema. Tome qualquer ação corretiva sugerida
pelas mensagens e, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter
assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1260E

O arquivo está sendo recuperado ou foi recuperado.



Explanation:

O arquivo está sendo recuperado por outro processo ou foi recuperado.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS1261W

A descrição de archive especificada é a sequência vazia. O processo
usará a descrição padrão (Data do archive: data atual).



Explanation:

A opção de descrição no comando de archive não pode especificar uma
sequência nula.

System action:

O processamento continua e a opção de descrição é ignorada.

User response:

Nenhuma. Especifique pelo menos um caractere na descrição

------------------------------------------------------------------------
ANS1262E

A senha não está atualizada. Uma senha atual inválida foi fornecida ou a
nova senha não atende aos requisitos de senha do servidor.



Explanation:

A senha não está atualizada devido a uma das seguintes razões:

*  Foi inserida uma senha atual incorreta ou

*  Você inseriu uma nova senha que não atende aos requisitos de
   comprimento de senha. Os requisitos de comprimento são configurados
   no servidor.

System action:

A senha não está atualizada no servidor.

User response:

Insira outra senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1263E

O conjunto de critérios ativo não contém nenhum grupo de Backup. A
operação de backup não pode continuar.



Explanation:

Para fazer o backup dos arquivos, o conjunto de políticas deve conter
pelo menos um grupo de cópia de backup.

System action:

O IBM Spectrum Protect não fez backup do arquivo.

User response:

O administrador do IBM Spectrum Protect deve atualizar ou definir pelo
menos uma classe de gerenciamento no conjunto de políticas que contém um
grupo de cópia de backup ou designar você a um domínio de política
diferente que contenha pelo menos um grupo de cópia de backup. Entre em
contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter
assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1264E

O conjunto de políticas ativo não contém nenhum grupo de cópias de
archive. A operação de archive não pode continuar.



Explanation:

Para arquivar os arquivos archive, o conjunto de política deve conter
pelo menos um grupo de cópias de archive.

System action:

O IBM Spectrum Protect não arquivou o objeto.

User response:

O administrador do IBM Spectrum Protect deve atualizar ou definir pelo
menos uma classe de gerenciamento no conjunto de políticas que contém um
grupo de cópia de archive ou designar você a um domínio de política
diferente que contenha pelo menos um grupo de cópia de archive. Entre em
contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter
assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1265E

Encontrada montagem ou sistema de arquivos incorreto, processamento
interrompido.



Explanation:

A chamada do sistema getmnt retornou uma indicação de erro. Foi
encontrado erro ao tentar determinar o que são os sistemas de arquivos
montados.

System action:

O processamento é interrompido. Impossível recuperar.

User response:

Há um sistema de arquivos ou um ponto de montagem errado em seu sistema.
Verifique sistemas de arquivos e montagens e corrija todos os erros. Se
não tiver êxito, consulte o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS1266E

Encontrada montagem ou sistema de arquivos incorreto, processamento
interrompido.



Explanation:

Foi encontrado um erro ao tentar determinar o que são os sistemas de
arquivos montados.

System action:

O processamento é interrompido. Impossível recuperar.

User response:

Consulte seu administrador do sistema para obter mais informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS1267E

A classe de gerenciamento para o arquivo file-name não permite migração.
Este arquivo não será migrado.



Explanation:

A classe de gerenciamento para este arquivo não permite migração

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Solicite que o administrador do IBM Spectrum Protect altere a técnica de
gerenciamento do espaço na classe de gerenciamento para um valor
diferente de NONE ou altere a lista de inclusão/exclusão para
especificar uma classe de gerenciamento com o valor apropriado da
técnica de gerenciamento do espaço.

------------------------------------------------------------------------
ANS1268E

Este arquivo foi migrado.



Explanation:

O erro pode resultar da migração de um arquivo com links físicos. Após a
migração de um arquivo com links físicos, as tentativas de migrar os
arquivos de alias causam um erro.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Se esse erro não for resultado da migração de um arquivo com links
físicos, talvez seja devido à operação de migração ou de rechamada
anterior cancelada. Nesse caso, reinicie o daemon dsmrecalld e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1269I

O arquivo é implicitamente excluído.



Explanation:

Você tentou fazer backup ou migrar um arquivo que foi implicitamente
excluído.

System action:

O IBM Spectrum Protect não fará backup nem migrará um objeto excluído
implicitamente.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1270E

A execução deste comando requer um arquivo de licença c-mode válido do
NetApp Snapshot Differential.



Explanation:

Um arquivo de licença do NetApp Snapshot Differential c-mode não existe
ou não é válido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o suporte IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1271E

O arquivo compactado está danificado e não pode ser expandido
corretamente.



Explanation:

O arquivo compactado não pode ser expandido corretamente devido a uma
das seguintes razões:

   Há um problema na fita.
   Há um problema de comunicação.
   O arquivo compactado foi danificado no Servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

1) O arquivo compactado está danificado devido a um problema na fita.
Para saber se esse é o problema, emita o seguinte comando no Servidor
IBM Spectrum Protect: audit volume <volume_name> fix=no Se algum
problema for relatado, você deverá mover os dados desse volume para um
novo (consulte o comando MOVE DATA) e tente a restauração novamente. 2)
Há problemas de comunicação entre o Servidor IBM Spectrum Protect e o
Cliente IBM Spectrum Protect e os resultados mostram que o arquivo foi
danificado durante a transmissão. Se você utiliza um adaptador Ethernet
de gigabits no Servidor, faça upgrade do driver da placa (plataforma
AIX) ou inclua alterações sugeridas estipuladas pela SUN em algumas das
opções de rede do sistema que resolveram esse problema (plataforma SUN).
3) Verifique com o suporte à rede se durante a restauração houve algum
problema entre o Cliente/Servidor IBM Spectrum Protect que possa estar
causando o dano ao arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1272W

O backup de subarquivo adaptável foi configurado no cliente mas o
servidor não permite esse tipo de backup. O backup de subarquivo
adaptável não será utilizado para essa operação.



Explanation:

Desativação do backup de subarquivo adaptável forçada pelo servidor.

System action:

O processamento continua.

User response:

Configure o servidor para permitir que os clientes façam o backup de
subarquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1273I

O hotfix do Microsoft Windows 'hotfix-number' não está instalado.



Explanation:

Essa mensagem foi emitida no Windows 7 Windows Server 2008 R2, Windows
Vista e Windows Server 2008. Esse hotfix é conhecido por liberar novos
aprimoramentos de API do Windows para ajudar a carregar com segurança e
corretamente bibliotecas externas. Visite a página de suporte da
Microsoft http://support.microsoft.com para obter mais informações sobre
o hotfix.

System action:

O processamento continua.

User response:

No Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista e Windows Server
2008 deve-se aplicar o pacote KB2533623 antes de executar o backup
diferencial de captura instantânea. Se operações do cliente de
backup-archive que usam o OpenSSL não forem concluídas com êxito devido
a erros relacionados ao OpenSSL, instale o hotfix e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1274E

Erro ao Carregar WINSOCK.DLL



Explanation:

Erro ao carregar o arquivo de suporte de soquete do Windows na memória.
Esta mensagem só se aplica ao utilizar comunicações TCP/IP.

System action:

A conexão com o servidor falha.

User response:

Como este erro é causado por insuficiência de memória, feche as
aplicações que estão sendo executadas e tente novamente. Se o problema
persistir, consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1275E

Erro ao Carregar Funções do arquivo WINSOCK.DLL



Explanation:

Erro ao carregar uma ou mais funções do arquivo de suporte de soquete do
Windows.

System action:

A conexão com o servidor falha.

User response:

Como este erro pode ter sido causado por insuficiência de memória, feche
as aplicações que estão sendo executadas e tente novamente. Se o
problema persistir, consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1276E

Dano detectado no backup da máquina virtual. O espaço no arquivo no
servidor IBM Spectrum Protect deve ser excluído.



Explanation:

Devido a APAR IT22660, o backup no servidor IBM Spectrum Protect está
corrompido.

System action:

O backup da máquina virtual foi ignorado.

User response:

Solicite a exclusão do administrador do IBM Spectrum Protect ou renomeie
a máquina virtual no servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1277E

A API do VMware vStorage relatou que um arquivo não foi localizado para
a máquina virtual.



Explanation:

Ocorreu um erro de API do VMware vStorage devido a um arquivo não
localizado na máquina virtual.

System action:

Ocorreu um erro de API do VMware vStorage e o backup da máquina virtual
falhou.

User response:

Verifique os logs do VMware para obter as possíveis causas do erro e
tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1278W

O ponto de montagem virtual 'nome do espaço de arquivo', um sistema de
arquivos. O backup será feito como um sistema de arquivo.



Explanation:

Um ponto de montagem virtual, um sistema de arquivo, não é válido e deve
ser excluído.

System action:

O ponto de montagem virtual foi ignorado.

User response:

Exclua o ponto de montagem virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS1279W

O ponto de montagem virtual 'nome do espaço de arquivo' não pode ser
usado no sistema de arquivo tratado pelo montador automático e foi
ignorado.



Explanation:

Os pontos de montagem virtuais não podem ser utilizados em um sistema de
arquivos tratado pelo montador automático. Se pontos de montagem
virtuais residirem em um sistema de arquivos que está sendo processado
por um montador automático, o backup dos arquivos nesses pontos
expirarão quando o sistema de arquivo for desmontado.

System action:

O ponto de montagem virtual foi ignorado.

User response:

Exclua o ponto de montagem virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS1286E

opção -nasnodename exigida para esta operação.



Explanation:

O usuário emitiu um comando relacionado a NAS e a opção NASNodename está
faltando.

System action:

Operação abortada.

User response:

Use a opção -nasnodename com o comando ou coloque a opção nasnodename no
arquivo de opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS1287E

Não foi possível bloquear o volume.



Explanation:

A chamada de sistema para bloquear o volume falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se nenhum aplicativo está acessando o volume. Se esse volume
estiver sendo acessado por aplicativos que não podem ser encerrados
durante o backup, execute um backup de imagem online (captura
instantânea) como alternativa. Durante a restauração de uma imagem, IBM
Spectrum Protect deverá ter uso exclusivo do volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1288E

A opção (-TYPE) é necessária com o comando SET EVENT.



Explanation:

Não existe valor padrão para a opção -TYPE. Ela deve ser inserida
explicitamente com o comando.

System action:

O comando atual é finalizado.

User response:

Insira o comando SET EVENT novamente com a opção TYPE e o valor HOLD,
RELEASE ou ACTIVATERETENTION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1289W

Áreas inválidas em 'volume' entre os setores hi:lo e hi:lo



Explanation:

Foram detectados alguns setores inválidos no intervalo especificado no
volume durante a operação de imagem.

System action:

O processamento continua.

User response:

Certifique-se de que os dados do volume não estão corrompidos,
utilizando as ferramentas do sistema, como o chkdsk (Windows) ou o fsck
(UNIX).

------------------------------------------------------------------------
ANS1299E

Não é possível gerar uma chave de criptografia para armazenar a senha



Explanation:

Você tentou iniciar uma operação que levou a armazenar a senha no lado
do cliente do IBM Spectrum Protect, mas o cliente não pôde gerar uma
chave de criptografia muito provavelmente devido a um ambiente de
sistema operacional ativado por FIPS configurado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O cliente do IBM Spectrum Protect não suporta o ambiente de sistema
operacional ativado por Federal Information Processing Standard (FIPS)
para senhas armazenadas localmente. Consulte o administrador do sistema
para obter assistência para reconfigurar o ambiente do sistema
operacional ativado por FIPS. Para obter mais detalhes sobre o suporte
ao FIPS, consulte o seguinte techdoc:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007756

------------------------------------------------------------------------
ANS1300E

O arquivo 'file_name' não pode ser reconstruído porque um componente
necessário não foi restaurado.



Explanation:

A técnica de backup de subarquivo foi usada para fazer backup deste
arquivo. Durante a restauração, uma parte do arquivo não foi obtida do
servidor.

System action:

O arquivo indicado na mensagem não é restaurado. A restauração para
todos os outros arquivos continua.

User response:

Tente restaurar o arquivo novamente selecionando o arquivo para
restauração a partir da interface com o usuário. Também é possível
verificar se no log de erro do cliente e no log de atividades do
servidor há quaisquer mensagens relacionadas ao arquivo indicado na
mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1301E

Esta operação não pode continuar em razão de um erro no servidor IBM
Spectrum Protect. Consulte o administrador do servidor IBM Spectrum
Protect para obter assistência.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect encontrou uma condição de erro que
impede a continuação da operação do cliente IBM Spectrum Protect. O
administrador do servidor IBM Spectrum Protect pode revisar o log de
atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais detalhes
sobre o erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect
para obter assistência. O administrador pode revisar o log de atividades
do servidor IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais sobre
as condições que levaram a esse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1302E

Nenhum objeto no servidor corresponde à consulta



Explanation:

Nenhum objeto no servidor corresponde à operação de consulta que está
sendo realizada.Se esse objeto fizer parte de um conjunto de backup
gerado em um nó e o nome do nó for alterado no servidor, todos os
objetos do conjunto de backup que foram gerados antes da alteração do
nome não corresponderão ao novo nome do nó.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Garanta que os nomes foram digitados adequadamente.Se o objeto fizer
parte de um conjunto de backup gerado antes da alteração do nome do nó,
assegure-se de que o nome do nó seja igual ao nó para o qual o conjunto
de backup foi gerado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1303E

O cliente terminou a transação



Explanation:

O sistema do cliente terminou a operação com o servidor e terminou a
transação atual.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reinicie a sessão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1304W

Não foi possível localizar uma versão de backup ativa.



Explanation:

Foi feita uma tentativa para expirar um objeto, mas o servidor IBM
Spectrum Protect não conseguiu localizar uma versão de backup ativa do
objeto. Essa mensagem é precedida pela mensagem ANS1228E, que especifica
o nome do objeto. Por exemplo, essa mensagem poderia ser emitida se dois
processos de clientes separados estivessem fazendo backup do mesmo
sistema de arquivos ao mesmo tempo. Se um dos processos expirar um
arquivo, o servidor IBM Spectrum Protect fará com que esse arquivo fique
inativo. Se o segundo processo tentar subseqüentemente expirar o mesmo
arquivo, o servidor IBM Spectrum Protect não localizará uma versão ativa
do arquivo, então, o segundo processo emitirá essa mensagem para esse
arquivo.

System action:

O objeto não é expirado. O processamento continua com o próximo objeto.

User response:

*  Reveja a saída do console, o log de planejamento ou o log de erros e
   localize a mensagem ANS1228E que imediatamente precede essa mensagem.
   ANS1228E identificar o objeto que não pôde ser expirado.

*  Examine as condições sob as quais ocorreu o problema e avalie se
   essas condições explicam a ocorrência dessa mensagem. Por exemplo,
   essa mensagem poderia aparecer se várias instâncias do cliente
   estivessem tentando fazer o backup do sistema de arquivo
   simultaneamente.

*  Se a razão pela qual ocorreu essa mensagem não puder ser determinada
   e a mensagem ocorrer quando a operação for tentada novamente, entre
   em contato com o suporte do IBM para obter assistência adicional.
   Além disso, tente procurar o número dessa mensagem em
   http://www.ibm.com para obter as soluções possíveis.

------------------------------------------------------------------------
ANS1305E

O servidor IBM Spectrum Protect não possui nenhum dado para o objeto.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect tentou realizar uma restauração ou recuperação de
um objeto que não tem nenhum dado associado a ele. Se for possível uma
ação corretiva, ela será com o IBM Spectrum Protect servidor.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerra a operação atual.

User response:

Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para verificar o log de
atividades do IBM Spectrum Protect de quaisquer mensagens relacionadas a
esse erro que possam ajudar a identificar o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1306E

Foi inserida uma senha incorreta.



Explanation:

Foi inserida uma senha atual incorreta ou foi inserida uma nova senha
que não atende aos requisitos de comprimento de senha configurados no
servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a sessão novamente com a senha correta. Se isso falhar ou se você
tiver esquecido a senha, peça ao administrador do IBM Spectrum Protect
para designar uma nova senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1307E

Nó em uso



Explanation:

O nó no qual você está executando está sendo utilizado por outra
operação do servidor. Pode ser de outro cliente ou de alguma atividade
no servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente ou consulte o administrador do seu sistema
para ver quais outras operações estão sendo executadas para o seu nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS1308E

A data de expiração tem de ser posterior à data de hoje



Explanation:

A data de expiração de archive é muito baixa, ela deve ser posterior à
data de hoje.

System action:

O IBM Spectrum Protect cancelou a operação atual.

User response:

Tente arquivar o objeto novamente, com uma data de expiração posterior à
data de hoje.

------------------------------------------------------------------------
ANS1309I

Os dados solicitados estão off-line.



Explanation:

Para a operação de restauração ou recuperação, um ou mais dos arquivos
solicitados precisam ser recuperados da mídia de armazenamento externo
(geralmente fita). O tempo de espera depende dos critérios de
gerenciamento de armazenamento externo de sua instalação.

System action:

O IBM Spectrum Protect aguarda que a mídia de armazenamento externa seja
disponibilizada, e continua o processamento.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1310E

Objeto muito grande para os limites do servidor



Explanation:

O objeto é muito grande. A configuração do servidor não tem qualquer
espaço em memória de dados que aceite o objeto.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Consulte o administrador do sistema para determinar o tamanho máximo do
arquivo (objeto) para o qual o servidor de sua instalação está
configurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1311E

Servidor sem espaço de armazenamento de dados



Explanation:

O servidor não tem nenhum espaço disponível para armazenar o objeto.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

É possível executar uma das ações a seguir:

*  Solicite ao administrador do sistema que adicione espaço ao conjunto
   de armazenamento.

*  Para o cliente do IBM Spectrum Protect, configure COMPRESSALWAYS=NO e
   COMPRESSIon=YES no arquivo de opções (DSM.OPT); dessa forma, o
   arquivo será reenviado descompactado, se aumentar durante a
   compactação.

*  Para Aplicativos da API, consulte a documentação do aplicativo para
   obter recomendações referentes à compactação.

*  Desative o armazenamento em cache do disco no conjunto de
   armazenamento de disco e emita os comandos MOVE DATA para cada volume
   de conjunto de discos para limpar os arquivos de bits armazenados em
   cache.

------------------------------------------------------------------------
ANS1312E

A montagem do meio magnético do servidor não é possível



Explanation:

Impossível efetuar montagem de mídia no servidor. Tempo de espera
excedido no servidor ao aguardar a montagem de um volume externo.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Tente novamente mais tarde quando os volumes do servidor puderem ser
montados. Verifique se a opção MAXNUMMP (número máximo de pontos de
montagem) definida no servidor para este nó é maior do que 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS1313E

Ultrapassada estimativa de tamanho



Explanation:

A quantidade total de dados para uma operação de archive ou de backup
ultrapassa a estimativa de tamanho originalmente enviada ao servidor
para alocação de espaço de armazenamento de dados. Isto ocorre quando
vários arquivos estão crescendo em grande proporção enquanto a operação
de archive ou de backup está está sendo realizada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Repita a operação. Se o problema persistir, verifique quais outros
processos estão sendo executados na máquina cliente que estão gerando
grandes quantidades de dados. Desative estas operações enquanto a
operação de backup ou archive estiver ocorrendo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1314E

Dados do arquivo indisponíveis atualmente no servidor



Explanation:

Atualmente, os dados do arquivo estão indisponíveis no servidor. Houve
uma tentativa de uma operação de recuperação ou restauração. Estas são
as possíveis causas:

*  Os dados estavam com erros no servidor

*  O servidor encontrou um erro de leitura

*  O arquivo está temporariamente envolvido em uma operação de
   regeneração no servidor

*  O servidor pediu um volume de fita que estava marcado como
   indisponível.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Repita a operação. Se o problema persistir, consulte o administrador do
seu sistema para determinar o problema a partir do console do servidor
ou do log de atividades. Verifique se foi feito algum pedido de um
volume de fita que estava indisponível. Um volume de fita pode ser
marcado como indisponível se foram encontrados erros de leitura
anteriores ou se o volume for retirado da biblioteca de fitas.

------------------------------------------------------------------------
ANS1315W

Pedido de nova tentativa inesperado. O servidor IBM Spectrum Protect
localizou um erro ao gravar os dados.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Se a operação atual suportar outra tentativa, o cliente tentará a
operação novamente. Caso contrário, o processamento para.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1316E

O servidor não tem espaço do log de recuperação suficiente para
continuar a operação atual



Explanation:

O servidor ficou sem espaço de log de recuperação.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Esse erro é um problema temporário. Tente novamente mais tarde ou
consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1317E

O servidor não tem espaço suficiente no banco de dados para continuar a
operação atual



Explanation:

O servidor ficou sem espaço no banco de dados.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1318E

O servidor não tem memória suficiente para continuar a operação atual.



Explanation:

O servidor ficou sem memória.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Esse é um problema temporário. Tente novamente mais tarde ou consulte o
administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1319E

Ocorreu um erro no servidor IBM Spectrum Protect ao tentar renomear o
espaço no arquivo file_space_name



Explanation:

Nenhum(a).

System action:

Como não é possível renomear o espaço de arquivo, a operação é parada.

User response:

Verifique no log de erros do cliente e no log de atividades do servidor
IBM Spectrum Protect quaisquer outras mensagens que possam ajudar a
identificar o problema. Se não for possível resolver o problema, entre
em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1320E

O espaço no arquivo especificado não existe no servidor. O espaço no
arquivo pode ter sido excluído por outro cliente ou por um
administrador.



Explanation:

O espaço no arquivo especificado não existe no servidor. O administrador
do sistema excluiu o espaço no arquivo ou outro cliente que estava
usando o nome do nó cliente o excluiu.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Verifique o nome do espaço no arquivo para ver se está correto e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1321S

O registro aberto falhou porque o nome do nó especificado está definido
no servidor



Explanation:

O registro aberto falhou porque um nó está definido no servidor com o
mesmo nome.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente novamente com outro nome de nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS1322S

O registro aberto falhou porque não existe nenhum domínio padrão



Explanation:

O registro aberto falhou porque não existe um domínio de política padrão
para colocar o nó.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1323S

O registro aberto falhou porque foi especificado um nome do nó inválido



Explanation:

O registro aberto falhou porque o nome do nó especificado contém
caracteres inválidos.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente novamente com outro nome de nó que não tenha nenhum caractere
inválido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1326S

O servidor IBM Spectrum Protect não tem, atualmente, espaço para esse
arquivo no conjunto de armazenamento. Isto pode ser uma condição
temporária.



Explanation:

Essa mensagem é, geralmente, emitida quando o conjunto de armazenamento
no qual os dados estão sendo colocados não tem espaço suficiente para
armazenar os dados, mas o espaço estará disponível em breve. Por
exemplo, uma migração do conjunto de armazenamento pode liberar espaço
suficiente para armazenar os dados.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente a operação mais tarde. Se isso falhar, entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect e solicite mais espaço do conjunto
de armazenamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS1327W

Falha na operação de captura instantânea para 'volname' com o código de
erro: retcode.



Explanation:

Não foi possível fazer uma captura instantânea do volume especificado.

System action:

O processamento da captura foi interrompido.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Se não for possível resolver o
problema, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter
assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1328W

Ocorreu um erro ao gerar o arquivo delta para 'file-name'. O código de
retorno é retcode.



Explanation:

Ocorreu um erro que impediu a criação do arquivo delta. As razões
possíveis para esse erro incluem:

*  O arquivo base não pode ser aberto para leitura.

*  O arquivo do qual está sendo feito backup não pode ser aberto para
   leitura.

*  O arquivo delta não pode ser aberto para gravação.

*  O arquivo do qual está sendo feito backup aumentou para um tamanho
   superior a 2 GB.

*  Um mapeamento de arquivo de memória não pode ser criado.

System action:

É feito um backup completo do arquivo e uma nova versão do arquivo de
referência é armazenada no cache de subarquivo.

User response:

Se a mensagem indicar código de retorno 4504, verifique no diretório de
cache de subarquivo quaisquer arquivos delta residuais. O diretório de
cache de subarquivo delta é especificado pela opção do cliente
SUBFILECACHEPATH. Procure no diretório os arquivos nomeados
\".dXXXXXXXX\", em que \"XXXXXXXX"\ é um número de oito dígitos. Se não
houver operações de backup em progresso, não deverá existir arquivos no
SUBFILECACHEPATH com esse nome. Se não houver operações de backup em
progresso e esses arquivos existirem, eles poderão ser seguramente
removidos. Se você continuar a receber essa mensagem, mas não houver
arquivos delta residuais no diretório de cache de subarquivo e o arquivo
não tiver aumentado para um tamanho superior a 2 GB, entre em contato
com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1329S

Servidor sem espaço de armazenamento de dados



Explanation:

O servidor não tem espaço disponível para armazenar o objeto.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Informe ao administrador do sistema que um conjunto de armazenamento no
servidor está cheio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1330S

Este nó atualmente possui uma sessão de restauração reiniciável
pendente. A operação solicitada não pode ser concluída até que esta
sessão seja concluída ou cancelada.



Explanation:

Esta operação não pode ser concluída porque uma sessão de restauração
reiniciável está pendente. A operação não é permitida porque a sessão
reiniciável e a operação atual afetam o mesmo espaço no arquivo.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Emita um query restore para ver o conflito. Emita o comando cancel
restore para excluir todas as sessões de restauração reiniciáveis
desnecessárias.

------------------------------------------------------------------------
ANS1331E

Apenas um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect pode executar esta
Ação.



Explanation:

O usuário deve ser um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect para
executar esta ação. O usuário não está autorizado por senha e esta ação
exige autorização.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O usuário precisa ser um usuário root, ou ser proprietário do executável
e o bit de id de usuário efetivo é definido como 'on' ('s' bit).

------------------------------------------------------------------------
ANS1332E

Execute a versão '... for Administrators' do aplicativo.



Explanation:

O usuário deve ser root ou administrador do sistema e utilizar as
ferramentas de autorização fornecidas para iniciar o IBM Spectrum
Protect

System action:

O IBM Spectrum Protect termina.

User response:

O usuário deve efetuar login como usuário root ou ser um administrador
do sistema e utilizar uma das seguintes ferramentas de autorização para
iniciar o IBM Spectrum Protect:

*  "IBM Spectrum Protect Backup for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler Daemon for Administrators"

------------------------------------------------------------------------
ANS1333E

O nó remoto não está configurado adequadamente no servidor IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

O nó remoto não está configurado adequadamente no servidor IBM Spectrum
Protect.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Assegure-se de que o nó remoto esteja configurado adequadamente e
conectado ao servidor IBM Spectrum Protect usando o TLS. Isso valida a
configuração do nó remoto e assegura que as informações relacionadas ao
nó remoto sejam enviadas para o servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1334W

O ponto de montagem do volume 'filespace namepath-namedir-name' não foi
restaurado porque o diretório de destino não está vazio.



Explanation:

Os pontos de montagem do volume podem ser restaurados apenas se o
diretório de destino ainda não existir ou se o diretório de destino
existir mas estiver vazio. Se o diretório de destino existir e não
estiver vazio ou já for um ponto de junção, o ponto de montagem do
volume não poderá ser restaurado.

System action:

O ponto de montagem do volume não é restaurado. O processamento continua
com o próximo objeto.

User response:

Corrija o conflito relacionado ao diretório não vazio, em seguida, tente
a operação novamente. Isso é importante principalmente quando essa
mensagem é emitida para um ponto de montagem do volume que reside no
SYSVOL, uma vez que uma restauração SYSVOL incompleta pode resultar em
problemas de estabilidade no sistema. Consulte as informações de
referência para o comando RESTORE no manual do cliente para obter
informações adicionais sobre como restaurar pontos de montagem do
volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1335E

Não foi possível restaurar os arquivos de banco de dados RSM.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O banco de dados RSM não é restaurado. Caso contrário, o processamento
continua.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Reinicialize o sistema, em
seguida, tente a operação de restauração do RSM novamente. Se não for
possível resolver o problema, entre em contato com o suporte técnico da
IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1336I

O serviço RSM deve ser reiniciado para que as alterações sejam
efetivadas.



Explanation:

Os arquivos do banco de dados RSM foram restaurados do servidor e
importados. O serviço RSM deve ser reiniciado para que as atualizações
sejam efetivadas.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1337I

Reiniciando o serviço RSM...



Explanation:

Os arquivos de banco de dados RSM foram restaurados a partir do servidor
e importados. O processo está prestes a parar e, em seguida, reiniciar o
serviço RSM.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1338I

A reinicialização do serviço RSM está concluída.



Explanation:

Os arquivos de banco de dados RSM foram restaurados a partir do servidor
e importados. O processo reiniciou o serviço RSM em nome do usuário.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1339E

Falha na reinicialização do serviço RSM. Reinicie o serviço RSM
manualmente.



Explanation:

Os arquivos de banco de dados RSM foram restaurados a partir do servidor
IBM Spectrum Protect e importados. O processo tentou reiniciar o serviço
RSM em nome do usuário, mas encontrou um problema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reinicie o serviço RSM manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1340E

Ocorreu um erro ao fazer backup do banco de dados RSM.



Explanation:

Ocorreu um erro ao fazer backup dos arquivos de banco de dados RSM. O
backup do banco de dados não ser executado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1341E

Aparece um caractere inválido no operando: operando.



Explanation:

O operando contém um caractere que não é válido no locale e na página de
códigos atual. Ele não pode ser convertido em seu formato interno de
caractere.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Altere o locale da estação de trabalho para que corresponda ao idioma no
qual o operando é gravado e tente o comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1342E

A cache do cliente está travada; impossível continuar a operação.



Explanation:

A cache do cliente está travada atualmente por outro processo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Relate o erro de programa a um representante técnico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1343E

A opção 'opção especificada' só pode ser inserida quando 'outra opção'
foi inserida.



Explanation:

O comando falhou porque a opção especificada (opção especificada) foi
digitada, mas a outra opção (outra opção) não foi.

System action:

O comando foi finalizado.

User response:

Execute o comando sem a opção especificada. Alternativamente, execute o
comando com a outra opção incluída.

------------------------------------------------------------------------
ANS1344E

O job está sendo executado em segundo plano. Não pode pedir pela tecla.



Explanation:

Quando os jobs são executados em segundo plano, o cliente não pode ser
avisado sobre a tecla.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Executa o Job em primeiro plano.

------------------------------------------------------------------------
ANS1345E

Nenhum objeto no servidor corresponde a
'object-nameobject-nameobject-name'



Explanation:

O arquivo especificado não possui correspondência no servidor.

System action:

O arquivo foi ignorado.

User response:

Faça backup do arquivo e tente a operação novamente. Se o problema
continuar, consulte o administrador do sistema para isolar o problema
usando o console do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1346E

Falha na operação da captura de imagem. O SNAPSHOTCACHELocation não
contém espaço suficiente para este backup da captura de imagem.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume
especificado. O SNAPSHOTCACHELocation aponta para uma localização que
não contém o espaço necessário para gerenciar a captura. Isto pode
ocorrer devido a uma quantidade inesperada de atividade em disco que
está gerando alterações além do que é possível manter no espaço em disco
disponível neste momento específico, ou o SNAPSHOTCACHELocation precisa
ser alterado porque a localização especificada não é grande o suficiente
para manusear a quantidade usual de alterações no volume. Outro motivo
para esta falha pode ser que o SNAPSHOTCACHESize especificado não esteja
definido como um valor grande o suficiente para manusear a quantidade
usual de alterações no volume durante o backup da captura da imagem.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se o problema persistir, aumente o SNAPSHOTCACHESize e/ou altere o valor
de SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1347E

Falha na operação de captura instantânea da imagem. A porcentagem de
espaço a ser utilizada, especificada por SNAPSHOTCACHESize, foi
excedida.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume
especificado. A porcentagem de espaço alocada por meio da opção
SNAPSHOTCACHESize não foi suficiente para executar este backup de
captura da imagem. Isso pode ocorrer devido a uma quantidade inesperada
de atividade em disco que está gerando alterações além do que é possível
manter no espaço alocado neste momento específico. Outro motivo para
esta falha pode ser que o SNAPSHOTCACHESize especificado não esteja
definido como um valor grande o suficiente para manusear a quantidade
usual de alterações no volume durante o backup da captura da imagem.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Se o problema persistir, aumente o SNAPSHOTCACHESize ou, no Windows,
altere o valor do SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1348E

Não foi possível satisfazer as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e
SNAPSHOTFSIDLERetries devido à atividade de gravação do volume.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde obter uma captura do volume
especificado. O LVSA não pôde atender as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e
SNAPSHOTFSIDLERetries antes de iniciar a captura do volume especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se o problema persistir, modifique as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e
SNAPSHOTFSIDLERetries para melhor atender a atividade de gravação em
disco do volume do qual o backup está sendo feito.

------------------------------------------------------------------------
ANS1349E

Ocorreu um erro durante o processo de captura instantânea do Agente de
Captura Instantânea do Volume Lógico.



Explanation:

Ocorreu um erro irrecuperável durante o processo de captura instantânea.
Isso pode ser causado por diversos erros, portanto os logs de erros e de
evento do sistema devem ser verificados quanto a mensagens adicionais.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Verifique o log de erros do cliente e o log de evento do sistema para
outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a
operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o
suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1350E

O LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) está ocupado atualmente,
executando uma captura neste mesmo volume.



Explanation:

Outro processo IBM Spectrum Protect já está executando uma captura deste
volume.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Aguarde até o outro processo IBM Spectrum Protect terminar com o volume
e, depois, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1351E

Sessão rejeitada: todas as sessões do servidor estão atualmente em uso



Explanation:

O IBM Spectrum Protect possui todas as sessões disponíveis em uso e não
pode aceitar uma nova nesse momento.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema continuar, consulte o
administrador do sistema para aumentar o número de sessões
simultaneamente ativas no servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1352E

A sessão foi rejeitada. Sua senha expirou.



Explanation:

A senha para o ID do usuário do IBM Spectrum Protect expirou. Ele pode
ser a senha do nome de nó do IBM Spectrum Protect ou a senha de ID do
usuário administrativo ou ambos.

System action:

A operação atual foi cancelada. Você não tem permissão para se conectar
ao servidor até que a senha seja atualizada.

User response:

Atualize a sua senha. É possível que seja necessário atualizar a senha
do nome do nó ou a senha do ID administrativo correspondente ou ambas.
Você pode usar o comando SET PASSWORD ou fazer com que o administrador
do IBM Spectrum Protect atualize o nó ou o ID administrativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1353E

Sessão rejeitada: o ID do usuário está incorreto, não tem autoridade de
administrador ou não é conhecido pelo servidor



Explanation:

O ID do usuário, que é o nome do nó ou o ID do usuário administrativo do
IBM Spectrum Protect, não é conhecido pelo servidor. As possíveis razões
para isso incluem:

   O nome do nó não está registrado com o servidor do IBM Spectrum
   Protect
   O nome do nó está correto, mas não tem um ID administrativo
   correspondente com o mesmo nome e autoridade do proprietário cliente
   Você está tentando acessar um arquivo migrado para um nó diferente.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Faça as seguintes verificações:

   Verifique se o seu ID do usuário IBM Spectrum Protect foi inserido
   corretamente.
   Verifique o ID administrativo associado ao seu nó IBM Spectrum
   Protect e verifique se o nome do nó IBM Spectrum Protect tem um ID
   administrativo correspondente à autoridade do proprietário cliente
   para o nó. Se não, o administrador do IBM Spectrum Protect precisará
   criá-lo.
   Verifique se o servidor está usando o registro fechado e se o nome do
   nó está registrado com o servidor.
   Se tentar acessar um arquivo migrado, o nome do nó deverá ser o mesmo
   nó que migrou o arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1354E

Sessão rejeitada: ID inserido duplicado



Explanation:

Outro processo que usa esse nome do nó está ativo no servidor.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode se conectar ao servidor. A operação
atual foi cancelada.

User response:

Se estiver executando um sistema baseado em UNIX, assegure-se de que
outro processo não esteja ativo com o IBM Spectrum Protect com o mesmo
nome. Além disso, assegure que o nome do nó seja exclusivo no servidor,
de forma que não possa ser utilizado por outra pessoa. Consulte o
administrador do sistema para identificar o proprietário desse nome de
nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS1355E

Sessão rejeitada: Servidor desativado.



Explanation:

O servidor está em um estado desativado e não pode ser acessado para
atividade normal.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

No servidor IBM Spectrum Protect, execute o comando administrativo
ENABLE SESSIONS. Tente a operação novamente após o servidor retornar a
um estado ativado. Se o problema continuar, consulte o administrador do
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1356E

O servidor não está configurado para permitir registro aberto



Explanation:

Sem autorização. O registro é exigido pelo administrador do seu sistema.
O servidor não está configurado para permitir registro aberto.

System action:

Sessão não iniciada.

User response:

Você deve obter um nó e senha do IBM Spectrum Protect com o seu
administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1357S

Sessão rejeitada: versão de código do cliente com nível inferior



Explanation:

A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do
cliente é de nível inferior.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Consulte o administrador do sistema para saber qual versão do IBM
Spectrum Protect executar para seu local.

------------------------------------------------------------------------
ANS1358S

Sessão rejeitada: versão de código do servidor com nível inferior



Explanation:

A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do
servidor é de nível inferior.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Consulte o administrador do sistema para saber qual versão do IBM
Spectrum Protect executar para seu local.

------------------------------------------------------------------------
ANS1359E

Sessão rejeitada: O nome de nó especificado está sendo utilizado
atualmente



Explanation:

O nome de nó que você especificou está sendo usado no servidor.

System action:

A sessão não foi iniciada.

User response:

Provavelmente, o servidor está realizando uma tarefa que impede seu nó
de estabelecer uma sessão. Tente novamente mais tarde ou verifique com o
administrador do seu sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1360I

Aumento de Dados Compactados



Explanation:

O tamanho do arquivo após a compactação está maior que antes da
compactação.

System action:

Embora o tamanho do arquivo tenha aumentado, o arquivo foi compactado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1361E

Sessão rejeitada: O nome de nó especificado está atualmente bloqueado.



Explanation:

O nome do nó especificado está atualmente bloqueado no servidor.

System action:

A sessão não foi iniciada.

User response:

Verifique com o administrador do sistema para descobrir por que seu nome
de nó está bloqueado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1362S

SLM LICENSE EXCEEDED: As licenças de cliente para o IBM Spectrum Protect
foram excedidas. Entre em contato com o administrador do sistema.



Explanation:

A adição de uma nova inscrição ultrapassará a contagem de licenças de
produto do IBM Spectrum Protect.

System action:

A execução da inscrição do cliente ou do pedido de conexão é encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1363E

Sessão rejeitada: O servidor não tem memória suficiente para permitir
que uma conexão seja estabelecida.



Explanation:

O servidor não possui memória suficiente para permitir que o seu cliente
estabeleça uma conexão com o servidor.

System action:

A sessão não foi iniciada.

User response:

Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1364E

Sessão Rejeitada: O servidor não tem espaço suficiente no log de
recuperação para permitir que uma conexão seja estabelecida.



Explanation:

O servidor ficou sem espaço no log de recuperação.

System action:

A sessão não foi iniciada.

User response:

Este erro é um problema temporário. Tente novamente mais tarde ou
consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1365E

Sessão Rejeitada: O servidor não tem espaço suficiente no banco de dados
para permitir que uma conexão seja estabelecida.



Explanation:

O servidor ficou sem espaço no banco de dados.

System action:

A sessão não foi iniciada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1366E

A sessão foi rejeitada. O servidor IBM Spectrum Protect tem um erro
interno.



Explanation:

O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor IBM Spectrum
Protect por causa de um erro interno do servidor.

System action:

A sessão não foi iniciada.

User response:

Notifique o administrador do IBM Spectrum Protect sobre esse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1367E

O cliente não consegue conectar-se ao servidor IBM Spectrum Protect
porque o servidor não permite a conexão de clientes Unicode.



Explanation:

O cliente não tem permissão para conectar-se ao servidor IBM Spectrum
Protect.

System action:

A sessão não é iniciada.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter
assistência na configuração de um cliente IBM Spectrum Protect de
trabalho para seu ambiente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1368S

Sessão Rejeitada: O servidor não está licenciado para este tipo de
plataforma. Consulte o administrador do seu sistema.



Explanation:

O servidor não está licenciado para o tipo de cliente pedido.

System action:

A execução da inscrição do cliente ou do pedido de conexão é encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1369E

Sessão Rejeitada: A sessão foi cancelada pelo administrador do servidor.



Explanation:

O administrador do servidor cancelou a sessão do cliente atual.

System action:

A execução da solicitação de conexão do cliente terminou.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1370E

O ID do usuário inserido não possui o nível correto de autoridade para
acessar a máquina cliente.



Explanation:

O ID do usuário inserido não pode acessar este cliente do IBM Spectrum
Protect.

System action:

A operação foi encerrada.

User response:

Conceda autoridade a esse ID do usuário no servidor do IBM Spectrum
Protect para que ele possa acessar esse cliente do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1371E

O arquivo '' não pode ser reconstruído dos componentes de subarquivo.



Explanation:

Ocorreu um erro ao reconstruir este arquivo a partir de seus componentes
de subarquivo.

System action:

O arquivo indicado na mensagem não é restaurado. A restauração para
todos os outros arquivos continua.

User response:

Tente restaurar o arquivo novamente selecionando o arquivo para
restauração a partir da interface com o usuário. Também é possível
verificar se no log de erro do cliente e no log de atividades do
servidor há quaisquer mensagens relacionadas ao arquivo indicado na
mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1372E

Foi detectada uma inconsistência entre o nó cliente e o nó que está
registrado no servidor IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O usuário provavelmente codificou a opção do nó incorretamente. Por
exemplo, o nó registrado no servidor do IBM Spectrum Protect pode ser um
tipo de NAS, mas o nó é na verdade um cliente não NAS.

System action:

A operação foi encerrada.

User response:

Certifique-se de que o nome do nó esteja correto no arquivo de opções do
cliente. Certifique-se de utilizar um nó somente do tipo NAS com a opção
nasnodename.

------------------------------------------------------------------------
ANS1373W

O comando PRESNAPSHOTCMD para o volume espaço no arquivo foi concluído
com um código de retorno diferente de zero.



Explanation:

O comando especificado pela opção PRESNAPSHOTCMD deve ser concluído com
êxito para desempenhar a operação de backup/archive da captura
instantânea. Se o comando é concluído com um código de retorno 0 (zero),
ele foi concluído com êxito. Se o comando for concluído com qualquer
outro código de retorno, ele falhou. Se o comando falhar, então o backup
ainda será executado, mas sem o benefício da tecnologia de captura
instantânea.

System action:

O cliente executa a operação de backup/archive, mas sem usar uma captura
instantânea.

User response:

Identifique e corrija o problema que causou a falha do comando. Se um
código de retorno diferente de zero for normal para este comando,
considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código
de retorno igual a zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1374W

O comando POSTSNAPSHOTCMD para o volume filespace foi concluído com um
código de retorno diferente de zero.



Explanation:

O comando especificado pela opção POSTSNAPSHOTCMD concluído com um
código de retorno diferente de zero. A operação de backup baseada em
captura instantânea gera um código de retorno com 8 dígitos, pelo menos.

System action:

A operação de backup baseada em captura instantânea continua.

User response:

Identifique e resolva o problema que causou a falha do comando
pós-captura instantânea. Se um código de retorno diferente de zero for
normal para esse comando, considere agrupar o comando pós-captura
instantânea em um script que sempre exista com um código de retorno
igual a zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1375W

Arquivo FilesystemPathFileName ignorado pelo usuário



Explanation:

Você solicitou que esse arquivo fosse ignorado durante a operação atual.

System action:

O arquivo é ignorado durante a operação atual

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1376E

Erro ao processar 'filespace name path-namefile-name'; a validação de
compilação de ponta-a-ponta falhou.



Explanation:

A compilação criptográfica dos dados restaurados ou recuperados não
corresponderam com a compilação gerada durante a operação de backup ou
archive. As possíveis causas são um erro de transmissão, distorção de
dados ou colisão hash.

System action:

Paradas de processamento

User response:

Tente a operação de restauração novamente. Se o problema persistir,
entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1377W

O cliente não conseguiu obter uma captura instantânea de 'volname'. A
operação continuará sem suporte de captura instantânea.



Explanation:

IBM Spectrum Protect o cliente não conseguiu criar uma captura
instantânea do volume por alguma razão. Em vez de falha na operação, IBM
Spectrum Protect o cliente executará um backup que não é baseado na
captura instantânea.

System action:

O processo de captura instantânea pára.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1378E

Falha na operação de captura. O SNAPSHOTCACHELocation não contém espaço
suficiente para esta operação de captura.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume
especificado. O SNAPSHOTCACHELocation aponta para uma localização que
não contém o espaço necessário para gerenciar a captura. As razões da
falha incluem:

*  Uma quantidade inesperada de atividade em disco que está gerando
   alterações além do que é possível manter no espaço alocado neste
   momento específico.

*  O SNAPSHOTCACHELocation não é grande o suficiente para tratar com a
   quantidade usual de alterações no volume.

*  O SNAPSHOTCACHESize especificado não está definido como um valor
   grande o suficiente para lidar com a quantidade usual de alterações
   no volume durante a operação de backup ou archive da captura.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se o problema persistir, aumente o SNAPSHOTCACHESize ou altere o valor
de SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1379E

Falha na operação de captura. A porcentagem de espaço a ser utilizada
para SNAPSHOTCACHELocation, especificada por meio da opção
SNAPSHOTCACHESize, foi excedida.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume
especificado. A porcentagem de espaço alocada por meio da opção
SNAPSHOTCACHESize não foi suficiente para executar esta operação de
backup/arqchive da captura. As razões da falha incluem:

*  O SNAPSHOTCACHELocation não é grande o suficiente para tratar com a
   quantidade usual de alterações no volume.

*  O SNAPSHOTCACHESize especificado não está definido como um valor
   grande o suficiente para lidar com a quantidade usual de alterações
   no volume durante a operação de backup ou archive da captura.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se o problema persistir, aumente o SNAPSHOTCACHESize ou altere o valor
de SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1380W

Falha na operação de captura instantânea. A atividade de gravação no
sistema de arquivo impediu que o Logical Volume Snapshot Agent atendesse
às opções SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não conseguiu fazer uma captura instantânea do
volume especificado. O Logical Volume Snapshot Agent não conseguiu
atender as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries antes de
iniciar a captura instantânea do volume especificado.

System action:

O processo de captura instantânea pára.

User response:

Se o problema persistir, modifique as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e
SNAPSHOTFSIDLERetries para melhor atender a atividade normal de gravação
em disco do volume do qual se está fazendo backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1381W

Em volumes RAW ou FAT32 formatado, o cache de captura instantânea não
pode estar localizado no mesmo volume do qual o backed up esta sendo
feito.



Explanation:

Quando o cache de captura instantânea esta no mesmo volume que esta
sendo feito o backed up, o volume deve ser formatado com NTFS. O local
do cache esta no mesmo volume onde o a captura instantânea esta sendo
realizada. A operação continuar sem o suporte de captura instantânea.

System action:

O cliente não executa a operação de captura instantânea.

User response:

Especifique um local diferente para o cache da captura instantânea
utilizando a opção SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1382E

O servidor não permite conexões iniciadas pelo cliente para esse nó.



Explanation:

O nó não tem permissão para iniciar conexões devido aos parâmetros de
configuração para esse nó no servidor. O servidor pode iniciar conexões
com o planejador do cliente que executa no modo solicitado.

System action:

A operação do IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para ativar sessões
iniciadas pelo cliente para seu nó ou atualize a opção SESSIONINITIATION
e execute o planejador do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1383E

Porta errada do servidor.



Explanation:

Você estava tentando abrir uma sessão de backup/archive do cliente na
porta do servidor configurada apenas para sessões administrativas.

System action:

A operação do IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema e/ou utilize os valores
corretos para a porta TCP e Porta Admin TCP.

------------------------------------------------------------------------
ANS1384E

Um objeto na transação foi ligado a uma classe de gerenciamento
inválida.



Explanation:

Um dos objetos da transação está ligado a uma classe de gerenciamento
que não faz parte da política desse nó ou o tipo da classe de
gerenciamento não é suportado para o nível desse cliente.

System action:

A operação atual é finalizada.

User response:

Certifique-se de que todos os objetos estejam ligados a uma classe de
gerenciamento válida ou faça upgrade do cliente para o nível apropriado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1385E

Este servidor não suporta operações de backup.



Explanation:

Este servidor somente suporta operações de archive, o backup não é
suportado.

System action:

A operação atual é concluída.

User response:

Use somente operação de archive com este servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1386E

A exclusão do objeto "fshlll" não é permitida.



Explanation:

O objeto está sob suspensão e não pode ser excluído ou está em um
servidor ativado para proteção contra retenção e não expirou.

System action:

O objeto é ignorado e o processamento continua.

User response:

Verifique o status do objeto por meio de uma consulta para ver se está
suspenso ou quando expira.

------------------------------------------------------------------------
ANS1387E

O número de objetos nesta transação excedeu os valores TXNGROUPMAX.



Explanation:

Há muitos objetos nesta transação.

System action:

A operação atual é finalizada.

User response:

Tente a operação novamente com menos objetos na transação ou aumente o
valor de TXNGROUPMAX no servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1388E

fshlll já está sob suspensão.



Explanation:

O objeto especificado já está suspenso e não pode ser colocado sob uma
nova suspensão.

System action:

Este objeto é ignorado e o processamento continua.

User response:

Emita uma consulta para ver o status dos objetos e tente a operação
novamente, sem o objeto que já está suspenso.

------------------------------------------------------------------------
ANS1389W

Opção inválida (opção) para o comando função planejado



Explanation:

Há duas razões possíveis para essa mensagem:

*  A opção opção foi especificada para um comando ou subcomando
   planejado (função) que não pode utilizar essa opção.

*  A opção aparece em um comando planejado, mas é válida apenas na linha
   de comandos inicial do planejador do cliente, não em comandos de um
   planejamento do servidor.

System action:

A opção é ignorada.

User response:

Consulte o Cliente de Backup-Archive - Guia do Usuário e de Instalação
para obter o uso correto da opção nomeada. O administrador do sistema
deve remover a opção inválida da definição de planejamento no servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1395E

O espaço no arquivo ou a letra de unidade de destino não está
disponível. O seguinte objeto não foi processado: Espaço no
arquivo:'nome do espaço no arquivo'



Explanation:

O sistema está tentando restaurar ou recuperar em um destino que não
pode ser acessado. O nome do espaço no arquivo ou a letra de unidade
especificado não é válido ou não existe, ou você está especificando um
nome de compartilhamento local que não pode ser resolvido.

System action:

Os objetos que fazem parte deste espaço no arquivo não são processados.

User response:

Tente o comando novamente e especifique um destino diferente para o
objeto que não foi processado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1396E

O acesso ao arquivo de log ou de rastreio especificado (nome-do-arquivo)
é negado.



Explanation:

O acesso ao arquivo especificado é negado. Você especificou um nome de
arquivo de log ou de rastreio que não pode ser gravado pelo usuário
atual.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de ter especificado o nome correto do arquivo ou do
diretório, corrija as permissões ou especifique uma nova localização.

------------------------------------------------------------------------
ANS1397W

A captura instantânea não pode ser feita porque SNAPSHOTCACHELocation
não tem espaço suficiente para esta operação de captura instantânea.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não conseguiu fazer uma captura instantânea do
volume especificado. SNAPSHOTCACHELocation aponta para um local que não
contém o espaço necessário para criar a captura instantânea; é provável
que o disco esteja cheio. A operação continua sem o suporte de captura
instantânea.

System action:

O cliente não executa a operação de captura instantânea.

User response:

Altere o valor de SNAPSHOTCACHELocation ou limpe o disco para o qual
SNAPSHOTCACHELocation aponta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1398E

As funções de inicialização não podem abrir um dos logs do IBM Spectrum
Protect ou um arquivo relacionado: nome-do-log. errno =
valor-de-erro_nó, razão



Explanation:

O arquivo "nome-do-log" não pôde ser aberto durante a inicialização. O
sistema define o código de erro valor-de-erro_nó. Se a razão fornecida
for "acesso negado", o usuário atual não terá permissão para gravar no
log do diretório especificado. Possivelmente também não há espaço
disponível no local do log especificado.

Em sistemas UNIX, o log não deve ficar no diretório-raiz. A tentativa de
fazer isso resultará em um erro de "acesso negado".

System action:

O processamento termina.

User response:

Definir a variável de ambiente DSM_LOG (ou DSMI_LOG) para um diretório
no qual o usuário atual pode fazer gravações. Você pode também usar a
opção ERRORLOGNAME para especificar um arquivo ao qual o usuário atual
tem permissão de gravação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1399W

O LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) está ocupado atualmente,
executando uma captura instantânea neste mesmo volume.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não conseguiu fazer uma captura instantânea do
volume especificado porque outro processo já está executando uma captura
instantânea desse volume. A operação continua sem o suporte de captura
instantânea.

System action:

O processo de captura instantânea pára.

User response:

Aguarde até o outro processo do IBM Spectrum Protect terminar com o
volume e, em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1400W

O local do cache da captura instantânea não é válido.



Explanation:

O local de cache de captura instantânea deve apontar um volume local que
é formatado com NTFS. O local de cache padrão está no mesmo volume onde
a captura instantânea est sendo realizada. A operação continuar sem o
suporte de captura instantânea.

System action:

O processo de captura instantânea pára.

User response:

Especifique um local diferente para o cache da captura instantânea
utilizando a opção SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1401W

O volume virtual da captura instantânea não é acessível.



Explanation:

O LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) não pode acessar o volume virtual
durante a operação de backup/archive ativada pelo OFS porque o IBM
Spectrum Protect foi iniciado, provavelmente, por meio de serviços de
terminais. A operação continua sem o suporte de captura instantânea.

System action:

O processo de captura instantânea pára.

User response:

Não utilize serviços de terminais para a captura instantânea. Tente a
operação novamente na máquina local.

------------------------------------------------------------------------
ANS1402W

A captura instantânea não é suportada em uma unidade remota, removível
ou SAN.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não conseguiu fazer uma captura instantânea do
volume especificado porque o suporte a arquivos abertos é suportado
apenas em volumes rígidos locais, incluindo pontos de montagem de
volumes. A operação continua sem o suporte de captura instantânea.

System action:

O cliente não executa a operação de captura instantânea.

User response:

Para aproveitar o suporte ao arquivo aberto, você pode tentar a operação
novamente na máquina local.

------------------------------------------------------------------------
ANS1403E

Erro ao carregar uma DLL nome do arquivo necessária



Explanation:

Ocorreu um erro ao carregar uma biblioteca de links dinâmicos. O
carregamento da DLL falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o software do sistema está atualizado e se todas as DLLs
necessárias pelo cliente IBM Spectrum Protect estão presentes.

------------------------------------------------------------------------
ANS1404E

Erro ao carregar uma ou mais funções de uma DLL nome do arquivo
necessária



Explanation:

Ocorreu um erro ao carregar uma função de uma biblioteca de links
dinâmicos. O carregamento da DLL falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o software do sistema está atualizado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1405I

O serviço 'nome-serviço' precisa ser iniciado novamente.



Explanation:

O serviço deve ser iniciado novamente para que as alterações restauradas
sejam efetivadas.

System action:

As alterações não são efetivadas.

User response:

Inicie novamente o serviço.

------------------------------------------------------------------------
ANS1407W

O valor da opção DiskBuffSize é ignorado, pois Lan-Free está ativado.



Explanation:

Como Lan-Free está ativado, o valor da opção DiskBuffSize será
reajustado para o valor padrão

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS1408W

As alterações anteriores não foram consolidadas. A máquina deve ser
reiniciada para que a captura instantânea possa ser feita



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não conseguiu fazer uma captura instantânea do
volume especificado porque uma operação anterior exigiu o reinício da
máquina para efetivar as alterações, mas a máquina não foi reiniciada. A
operação continuar sem o suporte de captura instantânea.

System action:

O cliente não executa a operação de captura instantânea.

User response:

Reinicie a máquina e, em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1409I

Um backup completo para a máquina virtual vm name será executado porque
uma opção include.resetcbt foi especificada para a máquina virtual.



Explanation:

A MV foi especificada em uma instrução include.resetcbt. Um backup
completo e uma reconfiguração do Changed Block Tracking (CBT) serão
executados.

System action:

O Changed Block Tracking (CBT) será reconfigurado e a operação de backup
completo será executada para essa máquina virtual.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS1410E

Impossível acessar o caminho da rede.



Explanation:

O caminho da rede não pode ser acessado devido um possível problema com
a rede.

System action:

O cliente é encerrado.

User response:

Assegure que a rede esteja ativada e que o caminho possa ser acessado
através de um comando de sistema, e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1411E

Uma sessão de comunicação foi desativada.



Explanation:

Uma sessão de comunicação foi desativada devido um possível problema com
a rede.

System action:

O cliente é encerrado.

User response:

Assegure que a rede esteja ativada e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1412E

O diretório ou o arquivo possui dados EA incorretos ou inconsistentes.



Explanation:

O diretório ou o arquivo possui dados EA incorretos ou inconsistentes.

System action:

O cliente é encerrado.

User response:

Verifique o diretório ou o arquivo que está falhando para obter dados EA
incorretos. Copie o diretório para um novo local e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1413W

Nome de arquivo 'espaço de arquivo nome de caminhonome de arquivo' não é
reconhecido pelo sistema como um arquivo de disco e não pode ser
processado. O arquivo é ignorado.



Explanation:

O cliente é incapaz de processar arquivos que não sejam do tipo 'disk',
como 'character' e 'pipe'. Normalmente, mas não sempre, essa mensagem é
emitida para nomes de arquivos reservados ao sistema operacional. No
ambiente Windows, os nomes reservados incluem AUX, CON, NUL, PRN, COMx
ou LPTx, onde 'x' é qualquer dígito de 1 a 9 (por exemplo, COM1, LPT3,
etc.).

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Exclua o arquivo se não precisar dele ou utilize uma instrução EXCLUDE
nas opções do cliente para impedi-lo de tentar processar o arquivo. No
ambiente Windows, os comandos normais de exclusão, provavelmente, não
funcionarão. Você precisará atribuir um prefixo ao nome do arquivo com
os caracteres '\\.\'. Por exemplo, "del c:\mydir\lpt4" não funcionará,
mas "del \\.\c:\mydir\lpt4" funcionará.

------------------------------------------------------------------------
ANS1414W

Não há autoridade suficiente para excluir o grupo aberto no servidor.



Explanation:

Existe um grupo de imagens aberto no servidor IBM Spectrum Protect que
não pode ser excluído devido à falta de direitos de exclusão de backup
para este nó.

System action:

O processamento continua.

User response:

Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect que conceda direitos de
exclusão de backup para o nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS1417W

O arquivo de estado do sistema protegido 'filename' foi submetido a
backup no espaço no arquivo da unidade, não no espaço no arquivo de
estado do sistema.



Explanation:

Arquivos protegidos pelo Microsoft Windows File Protection (WFP) ou
Microsoft Windows Resource Protection (WRP) fazem parte do Microsoft
Volume ShadowCopy Services (VSS) System Writer, que faz parte do estado
do sistema. Esses arquivos são normalmente submetidos a backup como
parte do estado do sistema, não do sistema de arquivos em que os
arquivos residem. Um problema no ambiente do sistema operacional evitou
que o arquivo protegido indicado no texto da mensagem fosse enumerado
como um arquivo de estado do sistema e, portanto, submetido a backup
como parte do estado do sistema. As condições que levam a essa mensagem
não são normais. Para garantir que o arquivo seja protegido, ele é
submetido a backup como parte do sistema de arquivos em que reside.

System action:

O arquivo é submetido a backup como parte do sistema de arquivos em que
reside.

User response:

É possível restaurar o sistema usando os backups de sistema de arquivos
e de estado do sistema. No entanto, as condições que evitam que os
arquivos de estado do sistema sejam enumerados corretamente devem ser
tratadas. No Microsoft Windows 2008 e Microsoft Windows 2008 R2, é
possível usar o subcomando LIST WRITERS DETAILED do utilitário
DiskShadow para enumerar os arquivos de estado do sistema. Em outras
versões do Microsoft Windows, é possível usar o utilitário vshadow com a
opção -wm2 para enumerar os arquivos de estado do sistema. Verifique se
o arquivo indicado nessa mensagem não está listado. Nota: vshadow é um
utilitário que pode ser obtido na Microsoft. Depois de confirmar que os
arquivos não estão enumerados, entre em contato com o suporte técnico do
sistema operacional para obter ajuda com o diagnóstico e resolver o
problema que evita que o arquivo seja enumerado corretamente como parte
do estado do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1418E

Erro de autenticação. A senha do administrador e/ou nó para nodename
expirou.



Explanation:

A autenticação de sessão falhou com o servidor porque a senha do
administrador ou nó para o nó expirou.

System action:

O processamento da operação atual é interrompida.

User response:

Atualize sua senha do administrador e/ou nó para o nó identificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1420E

Documento de mapa de volume (tsmvolmap.txt) não encontrado.



Explanation:

Ocorreu um erro ao executar a Recuperação Automatizada do Sistema (ASR)
VSS. Verifique o dsmerror.log para obter mais informações.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS1421E

O objeto de imagem 'tipo de objeto' não foi localizado no servidor.



Explanation:

Não foi possível localizar o objeto de imagem especificado de tipo tipo
de objeto no servidor. Não é possível concluir a operação sem este
objeto.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Examine o log de erros do cliente para saber se há mensagens adicionais
que possam indicar o motivo do problema. Execute qualquer ação corretiva
sugerida pelas mensagens, em seguida, tente novamente. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter
assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1423W

'filesystem' é um ponto de montagem virtual. A migração não é suportada
em pontos de montagem virtual.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect HSM não suporta pontos de montagem virtual dentro
dos sistemas de arquivos gerenciados. Os arquivos da pasta do ponto de
montagem virtual não podem ser migrados.

System action:

O IBM Spectrum Protect tenta continuar a operação atual.

User response:

Não use pontos de montagem virtual dentro dos sistemas de arquivos
gerenciados por HSM. Em vez disso, use regras de inclusão/exclusão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1424W

Falha na repetição da operação de imagem para o volume nome da área de
arquivos.



Explanation:

A transação para a operação de imagem do volume nome da área de arquivos
falhou devido ao motivo descrito na(s) mensagem(ns) anterior(es).

System action:

A operação de imagem solicitada será repetida novamente.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1425E

A operação da imagem para o volume filespace-name não pode ser tentada
novamente devido a um erro grave.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

A operação da imagem falha para o volume indicado.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1426E

Ocorreu um erro ao criar a estrutura de diretório de backup do Registro



Explanation:

O cliente do IBM Spectrum Protect usa uma estrutura de diretórios
intermediária na máquina cliente como parte do processo de backup do
registro do Windows. O cliente não pôde criar essa estrutura de
diretório intermediária, portanto, não pôde ser feito backup no registro
do Windows. Esse problema pode ocorrer se você não tiver privilégios
suficientes para executar as operações de backup, se o cliente não puder
alocar mais memória do sistema ou se um componente na estrutura de
diretório já existir como um arquivo.

System action:

Não é feito o backup do registro do Windows.

User response:

No log de erros do cliente, verifique outras mensagens que possam ter
sido registradas quando essa mensagem foi gravada e execute a ação
corretiva (se houver) sugerida por essas mensagens. Certifique-se de que
a conta sob a qual a operação é executada tenha privilégios suficientes.
Certifique-se de que o sistema tenha memória suficiente para executar o
processo. Remova o diretório ADSM.SYS da raiz de sua unidade de sistema,
em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre
em contato com o suporte do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1427I

A função Backup do Registro foi concluída com êxito.



Explanation:

O backup do registro foi bem_sucedido.

System action:

Nenhuma.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1428E

Falha no backup do registro.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Não é feito o backup do registro.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1429I

A função Restauração do Registro foi concluída com êxito.



Explanation:

A Restauração do Registro teve êxito.

System action:

Nenhuma.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1430W

A máquina deve ser reinicializada para que as mudanças entrem em vigor.



Explanation:

A operação de restauração fez mudanças que não entrarão em vigor até que
a máquina seja reinicializada. É importante observar que até que ocorra
a reinicialização, o sistema ou seus aplicativos podem ficar instáveis.

System action:

Nenhum

User response:

Reinicialize a máquina assim que possível após a operação de restauração
terminar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1431E

Falha na restauração do registro.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O registro não é restaurado.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1432E

Palavra-chave esperada após a palavra-chave 'palavra-chave'.



Explanation:

Um comando de registro foi digitado incorretamente.

System action:

A função registro não é chamada.

User response:

Consulte a referência de comandos para este comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1433E

Argumento estranho 'entrada' após a palavra-chave 'palavra-chave'.



Explanation:

Um comando de registro foi digitado incorretamente.

System action:

A função Registro não é chamada.

User response:

Consulte a referência de comandos para este comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1434E

Argumento inválido 'entrada' após a palavra-chave 'palavra-chave'.



Explanation:

Um comando de registro foi digitado incorretamente.

System action:

A função Registro não é chamada.

User response:

Consulte a referência de comandos para este comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1435E

Ocorreu um erro ao salvar uma chave de registro.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Não é feito o backup do registro.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1436E

Ocorreu um erro ao substituir uma chave de registro.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

A chave de registro é restaurada do servidor, mas não pode ser ativada
no registro. A chave de registro atual permanece ativa.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1437I

A função Backup do Log de Eventos foi concluída com êxito.



Explanation:

O backup do Log de Eventos foi realizado com êxito.

System action:

Nenhuma.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1438E

Falha no backup dos logs de eventos.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Não é feito o backup dos logs de eventos.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1439I

A função Restauração de Log de Eventos foi concluída com êxito.



Explanation:

A Restauração do Log de Eventos foi concluída com êxito.

System action:

Nenhuma.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1440E

Falha na restauração dos logs de eventos.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Os logs de eventos não são restaurados.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1441E

Palavra-chave esperada após a palavra-chave 'palavra-chave'.



Explanation:

Um comando de log de eventos foi digitado incorretamente.

System action:

A função Log de Eventos não é chamada.

User response:

Consulte a referência de comandos para este comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1442E

Argumento estranho 'entrada' após a palavra-chave 'palavra-chave'.



Explanation:

Um comando de log de eventos foi digitado incorretamente.

System action:

A função Log de Eventos não é chamada.

User response:

Consulte a referência de comandos para este comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1443E

Argumento inválido 'entrada' após a palavra-chave 'palavra-chave'.



Explanation:

Um comando de log de eventos foi digitado incorretamente.

System action:

A função Log de Eventos não é chamada.

User response:

Consulte a referência de comandos para este comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1444E

Ocorreu um erro ao criar a estrutura de diretório de backup do Log de
eventos



Explanation:

O cliente do IBM Spectrum Protect usa uma estrutura de diretórios
intermediária na máquina cliente como parte do processo de backup do log
de eventos do Windows. O cliente não pôde criar essa estrutura de
diretório intermediária, portanto, não pôde ser feito backup nos logs de
eventos do Windows. Esse problema pode ocorrer se você não tiver
privilégios suficientes para executar as operações de backup, se o
cliente não puder alocar mais memória do sistema ou se um componente na
estrutura de diretório já existir como um arquivo.

System action:

Não foi feito backup nos logs de eventos do Windows.

User response:

No log de erros do cliente, verifique outras mensagens que possam ter
sido registradas quando essa mensagem foi gravada e execute a ação
corretiva (se houver) sugerida por essas mensagens. Certifique-se de que
a conta sob a qual a operação é executada tenha privilégios suficientes.
Assegure-se de que o sistema tenha memória suficiente para executar o
IBM Spectrum Protect. Remova o diretório ADSM.SYS da raiz de sua unidade
de sistema, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte do IBM para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1445E

ERRO: não foi possível criar um objeto de imagem do NAS.



Explanation:

A criação do objeto de imagem do NAS falhou devido a um dos seguintes
motivos:

*  Um usuário não autorizado chamou o comando NAS.

*  As operações do NAS não são suportadas na plataforma atual.

*  Impossível encontrar a biblioteca de plugin do NAS.

System action:

A operação do NAS solicitada não foi executada.

User response:

Tente a operação novamente depois de corrigir a causa da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1446E

Documento de backup da ASR VSS (ASRBackupDoc.xml) não encontrado.



Explanation:

Ocorreu um erro ao executar a Recuperação Automatizada do Sistema (ASR)
VSS. Verifique o dsmerror.log para obter mais informações. As causas
possíveis do erro são as seguintes:

*  Você está tentando recuperar uma máquina executando um sistema
   operacional de legado, como o Windows XP ou Windows 2003. Restauração
   de VSS ASR não é suportada para sistemas operacionais de legado.

*  Você está tentando executar uma recuperação de ASR a partir de um
   backup criado por um cliente anterior à versão 6.2.2. Esses backups
   não têm o arquivo ASRBackupDoc.xml.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS1447W

Não é possível abrir o arquivo que contém a senha armazenada para a
sub-rotina server-name especificada devido a um erro interno.



Explanation:

Ocorreu um erro interno no cliente IBM Spectrum Protect for Space
Management. Não é possível abrir o arquivo que armazena as credenciais
do IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento continua.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato
com o administrador do sistema ou com o representante de serviço.

------------------------------------------------------------------------
ANS1448E

O comando command não é suportado pelo servidor atual.



Explanation:

O servidor ao qual o cliente está conectado não suporta o comando.

1. Se o comando for "set event", o servidor não suporta a política
   baseada em eventos. Esse comando requer que o servidor suporte a
   política baseada em eventos. Esse suporte está disponível somente no
   Servidor IBM Spectrum Protect níveis 5.2.2 e superior.

2. Se a mensagem exibir qualquer outro comando, o servidor será
   configurado para suportar a proteção de retenção do archive e não
   poderá processar operações que não estejam associadas a esse recurso.

System action:

O comando foi ignorado e o outro processamento continua.

User response:

Efetue login em um servidor apropriado e execute o comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1449W

Um erro inesperado, não crítico foi encontrado. Falha na exclusão de uma
captura instantânea (Conjunto/Volume). Causa provável: a captura
instantânea não existe mais. Continuação do Processo... IBM Spectrum
Protect Id da captura instantânea : snapshot-id IBM Spectrum Protect
nome da função : function-name IBM Spectrum Protect função :
function-desc IBM Spectrum Protect código de retorno : TSM-rc IBM
Spectrum Protect arquivo : file-name (line-number)



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento continua.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1450W

A opção -FILENAME foi especificada sem um nome de arquivo. A saída será
gravada em nome do arquivo.



Explanation:

A opção -FILENAME foi especifica, mas o nome de arquivo foi omitido.

System action:

A saída foi gravada no arquivo padrão.

User response:

Emita o comando novamente e especifique um nome de arquivo válido ou
utilize as informações gravadas no arquivo padrão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1453W

A opção IMAGEGAPSIZE não é suportada para sistemas de arquivos não-NTFS.
O backup do volume inteiro será feito.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

É feito backup do volume inteiro.

User response:

Consulte o manual do cliente para obter informações adicionais sobre a
opção IMAGEGAPSIZE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1454W

Não foi possível obter as informações sobre os blocos utilizados para
nome. O backup do volume inteiro será feito.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

É feito backup do volume inteiro.

User response:

Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que
possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1455E

O valor da opção -vmname 'vmname-option-value' resultaria na restauração
de várias máquinas virtuais com o mesmo nome. Use as palavras-chave '*',
<time> ou <timestamp> para diferenciar os nomes da máquina virtual
restaurada.



Explanation:

O comando de restauração da máquina virtual especificou duas ou mais
máquinas virtuais. O valor da opção -vmname resultaria nas máquinas
virtuais restauradas com o mesmo nome.

System action:

A restauração foi interrompida.

User response:

Use as palavras-chave '*', '<time>' ou '<timestamp>' na opção -vmname
para que cada máquina virtual seja restaurada com um nome diferente. Se
a opção -vmname não for especificada, cada máquina virtual será
restaurada com o nome original.

------------------------------------------------------------------------
ANS1458I

O arquivo OBF para o volume nome é muito pequeno para transferência de
dados serverfree.



Explanation:

O arquivo OBF do volume é muito pequeno para iniciar uma transferência
de dados serverfree. Portanto este arquivo não será transferido por meio
de um caminho de dados serverfree.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1459E

Falha na Recuperação Automatizada do Sistema (ASR) VSS.



Explanation:

Ocorreu um erro ao executar a Recuperação Automatizada do Sistema (ASR)
VSS. Verifique o dsmerror.log para obter mais informações.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS1461E

Erro ao processar
'nome-do-espaço-de-arquivonome-do-caminhonome-do-arquivo': tipo de
criptografia não suportada.



Explanation:

Os arquivos que você está tentando restaurar ou recuperar tiveram o
backup feito ou foram arquivados por uma versão posterior do cliente IBM
Spectrum Protect. O método de criptografia do arquivo não é suportado
pelo cliente atual.

System action:

O objeto foi ignorado.

User response:

Restaure ou recupere o arquivo com a versão mais recente do cliente IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1463E

Erro inesperado na biblioteca de criptografia.



Explanation:

Houve um erro inesperado na biblioteca de criptografia. Consulte o log
de erros para obter Informações adicionais.

System action:

O processamento pára.

User response:

Verifique no log de erros ANS1467E para determinar a causa da falha.
Verifique se o cliente IBM Spectrum Protect está instalado corretamente.
Se for necessário, reinstale o cliente e/ou a API. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1464S

Não é possível carregar a biblioteca de criptografia ICC.



Explanation:

O processo está usando uma biblioteca de criptografia que é instalada
automaticamente com o cliente e está sendo carregada no tempo de
execução. O cliente não poderá continuar se a biblioteca não estiver
carregada.

System action:

O cliente sai.

User response:

Verifique no log de erros ANS1467E para determinar a causa da falha.
Verifique se o cliente do IBM Spectrum Protect está instalado
corretamente. Se necessário, reinstale o cliente e/ou a API. Se o
problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1465E

Opções conflitantes ERRORLOGMAX e ERRORLOGRETENTION foram especificadas.



Explanation:

Foram especificados valores para ambas as opções ERRORLOGMAX e
ERRORLOGRETENTION. Essas opções são mutuamente exclusivas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um valor diferente de zero para a opção ERRORLOGMAX se você
desejar que o log de erros seja agrupado quando atingir o valor máximo
especificado. Use a opção ERRORLOGRETENTION se você desejar que o log de
erros limitado em tamanho em um planejamento baseado em tempo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1466E

Foram especificadas opções de conflito SCHEDLOGMAX e SCHEDLOGRETENTION.



Explanation:

Foram especificados valores para as opções SCHEDLOGMAX e
SCHEDLOGRETENTION. Essas opções são mutuamente exclusivas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um valor diferente de zero para SCHEDLOGMAX para que o log
de planejador do IBM Spectrum Protect seja agrupado quando o valor
máximo especificado for alcançado. Utilize SCHEDLOGRETENTION para que o
tamanho do log de planejador seja limitado em um planejamento com base
em tempo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1467E

Rotina ICC rotina-icc retornada: majRC = majRC, minRC = minRC, desc =
'desc'.



Explanation:

Houve um erro na biblioteca de criptografia ICC. Essa mensagem relata
códigos de retorno e descrição de problemas que podem ser utilizados
pelo pessoal de suporte técnico do IBM Spectrum Protect para determinar
a causa do erro.

System action:

O cliente sai.

User response:

Verifique se o cliente IBM Spectrum Protect está instalado corretamente.
Se for necessário, reinstale o cliente e/ou a API. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1468E

O Backup de arquivos ASR (Automated System Recovery) falhou. Não será
feito backup de nenhum arquivo.



Explanation:

Ocorreu um erro durante o backup dos arquivos necessários para ASR
(Automated System Recovery). Não foi feito backup de nenhum arquivo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.
Verifique se a conta do Windows a partir da qual você está executando
esse comando possui autoridade de administrador e tente o comando
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1469E

Erro ao processar 'nome do espaço de
arquivonome-do-caminhonome-do-arquivo'; chave de criptografia inválida.



Explanation:

A chave digitada não corresponde à chave que foi utilizada para
criptografar o arquivo durante o backup. O arquivo não pode ser
restaurado a não ser que a chave correspondente seja digitada.

System action:

O processamento pára.

User response:

Tente a operação de restauração novamente e forneça a chave correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1470E

Não é possível carregar as funções GPFS necessárias para ACL e suporte
de atributos estendidos: skip path_name



Explanation:

As funções GPFS para tratar do GPFS ACL e dos atributos estendidos não
foram carregadas.

System action:

O objeto é ignorado. O processamento continua com o próximo objeto.

User response:

Certifique-se de que o software GPFS esteja instalado no sistema e tente
novamente a operação. No Linux, certifique-se de que havia um link
simbólico apropriado criado no diretório /usr/lib/ para a biblioteca
compartilhada libgpfs.so GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1471E

Falha na criação do arquivo de informações do sistema ASR. O backup de
ASR foi malsucedido.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a criação do arquivo de informações do sistema
(asr.sif) necessário para ASR (Automated System Recovery). O backup de
ASR foi malsucedido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.
Verifique se a conta do Windows a partir da qual você está executando
esse comando tem autoridade de administrador e se você tem acesso ao
diretório intermediário do objeto do sistema <system drive> :\adsm.sys.
Tente o comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1472E

Não foi possível incluir entrada no arquivo de informações do sistema
ASR. O backup de ASR foi malsucedido.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a inclusão de uma entrada no arquivo de
informações do sistema (asr.sif) necessário para ASR (Automated System
Recovery). O backup de ASR foi malsucedido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.
Verifique se a conta do Windows a partir da qual você está executando
esse comando possui autoridade de administrador e tente o comando
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1473E

Sessão rejeitada: Falha na conexão TCP/IP para Memória Compartilhada



Explanation:

Uma tentativa de conexão com o servidor local utilizando o protocolo
Memória Compartilhada falhou durante as comunicações inicias de TCP/IP.
Este erro pode ocorrer se o servidor não estiver conectado à porta
correta ou se o servidor estiver desativado.

System action:

Sessão rejeitada. O processamento é interrompido.

User response:

Repita a operação, ou espere até que o servidor retorne e repita a
operação. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema
para obter ajuda.

------------------------------------------------------------------------
ANS1474E

Erro ao utilizar o protocolo de Memória Compartilhada



Explanation:

Ocorreu um erro durante a leitura ou gravação de dados através do
protocolo de comunicações de Memória Compartilhada.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

User response:

Verifique o log de rastreamento para obter informações adicionais e
tente a operação novamente. Se o problema persistir, consulte o
administrador do sistema para obter ajuda.

------------------------------------------------------------------------
ANS1475E

Autoridade insuficiente para conectar a região de memória compartilhada



Explanation:

O usuário que está emitindo o comando não possui autoridade para
conectar ao segmento de memória compartilhada. Quando o segmento de
memória compartilhada é criado pelo servidor, ele pertencerá ao ID de
usuário efetivo do processo do servidor (dsmserv). Apenas os processos
que estejam sendo executados neste ID de usuário ou root poderão
estabelecer conexão com o segmento (e com o servidor).

System action:

A sessão é rejeitada e o processo para.

User response:

Execute o comando no ID de usuário do processamento que est executando
dsmserv, se possível. Caso contrário, contate o administrador do seu
sistema para obter mais ajuda.

------------------------------------------------------------------------
ANS1476E

CLUSTERNODE está definido como SIM, mas o Daemon de Informações de
Cluster não estáiniciado.



Explanation:

O Daemon de Informações do Cluster HACMP deve ser iniciado para
especificar a opção CLUSTERNODE.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Inicie o Daemon de Informações do Cluster HACMP.

------------------------------------------------------------------------
ANS1477E

CLUSTERNODE está definido como SIM, mas a biblioteca de carregamento de
cluster não é válida.



Explanation:

A biblioteca de carregamento que o sistema operacional fornece para
obter o nome do cluster não é válida. Uma possível causa é uma
biblioteca de carregamento desatualizada que não contém as rotinas
adequadas esperadas por este produto.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Assegure-se de que o software do cluster mais recente esteja instalado
no sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1478E

CLUSTERNODE está definido como SIM, mas o software do cluster não está
disponívelneste sistema.



Explanation:

A biblioteca de carregamento que o sistema operacional fornece para
obter o nome do cluster não está disponível neste sistema.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Assegure-se de que o software do cluster esteja instalado no sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1479E

CLUSTERNODE está definido como SIM, mas esta máquina não é um membro de
umcluster.



Explanation:

Esta máquina não é um membro de um nó de cluster. As possíveis causas
são que o serviço do cluster não foi configurado corretamente ou o
cluster está no processo de inicialização.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Assegure-se de que o software do cluster esteja configurado
adequadamente. Se o cluster estiver no processo de inicialização, tente
novamente a operação mais tarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1480E

CLUSTERNODE está definido como SIM, mas o serviço de cluster não está
ativoneste sistema.



Explanation:

O serviço de cluster não foi ativado neste sistema.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Ative o serviço do cluster no sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1481E

A opção CLUSTERNODE não é suportada neste sistema.



Explanation:

Esta opção não é suportada neste sistema.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Desative a opção CLUSTERNODE no arquivo de opções local.

------------------------------------------------------------------------
ANS1482E

Ocorreu um erro inesperado (código de retorno) ao tentar obter o nome do
cluster a partir do sistema.



Explanation:

Ocorreu um erro desconhecido enquanto o programa estava tentando obter o
nome do cluster do servido do cluster. O código de erro é o código de
razão fornecido diretamente do serviço do cluster que está sendo
utilizado no ambiente desse sistema operacional.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Consulte a documentação para o software de cluster para obter uma
explicação do código de razão. Assegure-se de que o serviço de cluster
esteja operacional e, em seguida, tente a operação do IBM Spectrum
Protect novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1483I

Limpeza do log de planejamentos iniciada.



Explanation:

A função limpeza do log de planejamentos foi iniciada.

System action:

O log de planejamentos é limpo.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1484I

Limpeza do log de planejamento terminada com êxito.



Explanation:

A função limpeza do log de planejamentos foi concluída sem erros.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1487E

Ocorreu um erro ao fazer backup do repositório WMI. O backup do banco de
dados não será executado.



Explanation:

O log de eventos e o log de erros do Windows podem conter informações
adicionais relacionadas a esse erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de eventos e o log de erros do Windows para obter as
mensagens relacionadas à WMI. Assegure-se de que o serviço de
Instrumentação de Gerenciamento do Windows esteja iniciado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1489E

Falha ao parar o serviço WMI. Nenhum arquivo será restaurado.



Explanation:

Ocorreu um erro ao interromper o serviço de Instrumentação de
Gerenciamento do Windows (WMI). O banco de dados não será restaurado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de eventos e o log de erros do cliente do Windows para
obter mensagens relacionadas à Instrumentação de Gerenciamento do
Windows (WMI). Poderá ser necessário fazer quiesce da atividade do WMI
ou reinicializar a máquina para liberar recursos que estão impedindo que
o serviço WMI pare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1490W

Especificação do arquivo 'file-spec' ignorada. Uma lista de arquivo já
foi especificada.



Explanation:

Um argumento não-opção (especificação de arquivo) foi encontrado depois
que o -FILELIST foi processado.

System action:

O argumento é ignorado.

User response:

Você pode ter ou um -FILELIST ou especificações de arquivo explícitas
neste comando, mas não ambos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1492S

Ponto de montagem virtual inválido file_space_name: arquivo não
localizado.



Explanation:

A opção VIRTUALMOUNTPOINT especificada no arquivo de opções do sistema é
inválida porque não pôde ser localizada no sistema de arquivos.

System action:

O processo tenta continuar a operação atual.

User response:

Verifique o ponto de montagem virtual no arquivo de opções do sistema
para certificar-se de que ele exista no sistema de arquivos. Tente
novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1493S

Ponto de montagem virtual inválido file_space_name: acesso negado.



Explanation:

A opção VIRTUALMOUNTPOINT especificada no arquivo de opções do sistema é
inválida porque o acesso a ela foi negado.

System action:

O processo tenta continuar a operação atual.

User response:

Verifique o valor da opção VIRTUALMOUNTPOINT no arquivo de opções do
sistema e certifique-se de que o ponto de montagem virtual está
acessível. Tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1494S

Ponto de montagem virtual inválido file_space_name: link simbólico.



Explanation:

A opção VIRTUALMOUNTPOINT especificada no arquivo de opções do sistema é
inválida porque é um link simbólico e a opção FOLLOWSYMBOLIC não está
configurada.

System action:

O processo tenta continuar a operação atual.

User response:

Configure a opção FOLLOWSYMBOLIC como YES no arquivo de opções do
usuário. Tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1495S

Ponto de montagem virtual inválido file_space_name: outro erro, rc =
return_code.



Explanation:

A opção VIRTUALMOUNTPOINT especificada no arquivo de opções do sistema é
inválida.

System action:

O processo tenta continuar a operação atual.

User response:

Certifique-se de que o ponto de montagem virtual seja um diretório e
esteja acessível a partir do shell e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1496W

Opção de inclusão-exclusão duplicada 'opçãonome do arquivo ' encontrada
ao processar o arquivo de opções do cliente. Isso poderá produzir
resultados imprevisíveis.



Explanation:

IBM Spectrum Protect encontrou uma instrução duplicada durante o
processamento do arquivo de opções do cliente, o que pode produzir
resultados inesperados.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique se você obteve os resultados desejados. Em caso negativo, você
precisará corrigir o arquivo de opções do cliente removendo a instrução
de opção duplicada.

------------------------------------------------------------------------
ANS1497W

Opção de inclusão-exclusão duplicada 'opçãonome do arquivo ' encontrada
ao processar as opções do cliente passadas pelo servidor. Isso poderá
produzir resultados imprevisíveis.



Explanation:

IBM Spectrum Protect encontrou uma instrução duplicada durante o
processamento das opções do cliente pelo servidor, o que pode produzir
resultados inesperados.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique se você obteve os resultados desejados. Em caso negativo, você
precisará corrigir o arquivo de opções do cliente ou as opções do
cliente passadas pelo servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1498E

Falha ao parar os serviços IIS. Nenhum arquivo será restaurado.



Explanation:

Ocorreu um erro ao parar os serviços Internet Information Services
(IIS). A metabase não será restaurada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de eventos e o log de erros do cliente do Windows para
obter as mensagens relacionadas ao Internet Information Services (IIS).
Pode ser necessário colocar em modo quiesce a atividade do IIS ou
reinicializar a máquina para liberar recursos que estão impedindo a
parada do serviço IIS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1499E

A criação do índice falhou.



Explanation:

Ocorreu uma falha no servidor durante a criação do índice.

System action:

O índice não foi criado.

User response:

Este código de interrupção indica que houve um problema na criação do
índice no servidor. Será necessário que o sysadmin consulte o log de
atividade no servidor para determinar a causa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1500E

O módulo dsmtca não está localizado no diretório de instalação.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode localizar o módulo dsmtca no diretório
apropriado.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Reinstale o produto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1501E

As permissões de execução/proprietário dsmtca são inválidas



Explanation:

As permissões de execução/proprietário dsmtca são inválidas.

System action:

O IBM Spectrum Protect é encerrado.

User response:

Peça ao administrador do sistema que verifique as instruções de
instalação para o cliente a fim de assegurar que as permissões dsmtca
estejam configuradas corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1502E

O acesso para executar o módulo dsmtca ou dsmenc está negado.



Explanation:

O usuário do cliente de backup-archive não tem permissão para executar o
módulo dsmtca ou dsmenc.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1503E

Senha válida não disponível para o servidor 'server-name'. O
administrador de seu sistema deve executar o cliente de backup-archive e
inserir a senha para armazená-la localmente.



Explanation:

O arquivo que contém a senha armazenada para o servidor especificado
server-name está indisponível.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

O administrador de seu sistema deve configurar e armazenar uma nova
senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1504E

Erro ao iniciar o processo dsmtca ou dsmenc.



Explanation:

Um erro ocorreu ao iniciar o processo dsmtca ou dsmenc; especificamente,
a função fork() falhou.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Provavelmente um erro de sistema. Se o problema persistir, reinicie a
estação de trabalho.

------------------------------------------------------------------------
ANS1505W

Desempenhando backup de imagem do volume inteiro para nome do volume. O
valor da opção IMAGEGAPSIZE de tamanho do espaço da imagem está sendo
ignorado, pois esse nível do sistema operacional não suporta backup de
imagem de bloco utilizado. Faça upgrade para o AIX 5.3 Maintenance Level
7 ou posterior para executar backup da imagem do bloco utilizado.



Explanation:

O AIX 5.3 Maintenance Level 7 ou posterior possui algumas correções
necessárias que são requeridas para suportar o backup da imagem do bloco
utilizado.

System action:

É feito backup do volume inteiro.

User response:

Faça upgrade para o AIX 5.3 Maintenance Level 7 ou posterior para
executar backup da imagem do bloco utilizado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1506E

O dsmtca IBM Spectrum Protect recebeu uma solicitação inválida.



Explanation:

O processo dsmtca ou dsmenc foi chamado pelo cliente de backup-archive e
recebeu um argumento de solicitação desconhecido na chamada.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

É possível que o processo dsmtca ou dsmenc tenha sido chamado de forma
indevida por um processo diferente do cliente de backup-archive. Se esse
não for o caso, será um erro interno. Se o problema ocorrer novamente,
entre em contato com o representante de serviço do IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1507E

Esta ação requer a autoridade administrativa do IBM Spectrum Protect
neste sistema.



Explanation:

Foi tentada uma atividade que deve ser executada pelo administrador do
IBM Spectrum Protect (por exemplo, registro aberto, exclusão de espaço
no arquivo ou atualização de senha).

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Se a atividade for requerida, o administrador para o sistema deve
executá-la.

------------------------------------------------------------------------
ANS1508E

Erro de alocação de semáforos.



Explanation:

Ocorreu um erro porque os semáforos que você está tentando alocar se
tornaram insuficientes.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Peça ajuda ao administrador do sistema e, se possível, aumente o número
de semáforos do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1509E

Erro na definição do valor do semáforo ou na espera do semáforo.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar definir ou esperar um semáforo.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Provável erro de sistema. Se o problema persistir, reinicie a estação de
trabalho.

------------------------------------------------------------------------
ANS1510W

O conjunto de backup especificado não existe ou não contém os dados do
arquivo.



Explanation:

O conjunto de backup especificado não existe ou não contém um conjunto
de backup com dados de arquivo para o nome do nó especificado. O comando
do conjunto de backup de restauração é limitado aos conjuntos de backup
que contêm dados do arquivo. Para restaurar um backup de imagem de um
conjunto de backup, utilize o comando de imagem de restauração.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se um nome incorreto de conjunto de backup foi especificado, tente o
comando novamente com o nome do conjunto de backup correto. Se você
estiver tentando restaurar uma imagem a partir de um conjunto de backup,
consulte o comando de restauração de imagem para obter a sintaxe
correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1511I

Inserido número de sessão de restauração inválido. Tente novamente.



Explanation:

Você inseriu um número não mostrado na lista de restaurações
reinicializáveis. O número inserido é menor que um ou maior que o número
de item mais alto exibido.

System action:

O cliente solicita uma seleção válida.

User response:

Digite um número da lista ou 'Q' para sair.

------------------------------------------------------------------------
ANS1512E

O evento planejado 'event' falhou. Código de retorno = valor.



Explanation:

Uma ou mais condições de erro foram encontradas que impediram que o
planejamento fosse concluído com êxito. Essa mensagem é precedida por
outras mensagens que indicam os problemas específicos encontrados
durante a operação.

System action:

O evento planejado falhou.

User response:

Verifique os arquivos de planejamento e do log de erros em busca de
mensagens que especifiquem quais problemas foram encontrados durante a
operação. Corrija as condições que fizeram com que essas mensagens
fossem emitidas. As ações corretivas específicas dependerão dos erros
específicos encontrados.

Para obter informações adicionais sobre códigos de retorno, procure
"códigos de retorno do cliente" nas informações do produto
(www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7/).

------------------------------------------------------------------------
ANS1513E

O objeto 'object_name' é ignorado da renomeação. Error_condition.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ignora o objeto especificado da renomeação porque
existe no servidor um objeto com o mesmo nome longo, mas com atributos
diferentes.

System action:

A operação de backup continua. O objeto especificado expirará durante o
próximo backup incremental.

User response:

O objeto será ignorado, se ocorrer uma das seguintes condições:

   O objeto de nome longo (LN) possui uma data de inserção mais recente
   do que o objeto de nome abreviado (SN).
   As classes de gerenciamento para LN e SN não correspondem.
   Os grupos de cópias para LN e SN não correspondem.
   LN e SN possuem diferentes proprietários.
   As datas de criação para LN e SN não correspondem.
   O atributo de nome abreviado para LN não corresponde a SN.

Se você não conseguir determinar o que há de errado, relate o problema
ao representante de serviço.

------------------------------------------------------------------------
ANS1514W

As senhas da chave de criptografia não são as mesmas.



Explanation:

As senhas da chave são diferentes.

System action:

O processo permite tentar novamente.

User response:

Insira a senha correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1515E

Falha no carregamento de um índice.



Explanation:

Ocorreu uma falha no servidor durante o carregamento do índice.

System action:

O índice não foi carregado.

User response:

Este código de interrupção indica que houve um problema carregando um
índice no servidor. Será necessário que o sysadmin consulte o log de
atividade no servidor para determinar a causa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1519E

Seu nó não tem permissão para excluir arquivos de backup



Explanation:

O servidor não permite que o nó exclua arquivos de backup.

System action:

O processo não excluiu os arquivos de backup.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1520E

Defeito ao gravar no log de erros do IBM Spectrum Protect: número do
erro = errno-value,



Explanation:

Um defeito foi encontrado ao gravar no log dsmerror ou log dsierror. O
sistema define o código de erro valor-de-erro_n°. É possível que nenhum
espaço esteja disponível no local do log especificado.

System action:

O processamento termina.

User response:

Defina a variável de ambiente DSM_LOG (ou DSMI_LOG) para um diretório
com espaço adequado para gravar os dados do log.

------------------------------------------------------------------------
ANS1521E

Ocorreu um defeito ao gravar no log do IBM Spectrum Protect ou arquivo
relacionado ao log: nome-de-arquivo, errno = valor-de-errno, rasão



Explanation:

Ocorreu um defeito ao gravar em um dos arquivos de log ou em um nome de
arquivo relacionada nome-do-arquivo. O sistema define o código de erro
valor-de-erro_n°. rasão é a explicação do sistema para esse codigo de
erro. Entre outras coisas, é possivel que não haja espaço disponivel no
local de log dado.

System action:

O processamento termina.

User response:

Defina a variável de ambiente DSM_LOG (ou DSMI_LOG) para um diretório
com espaço adequado para gravar os dados do log.

------------------------------------------------------------------------
ANS1522W

O tipo de sistema de arquivos filespace é muito antigo e só a
restauração é realizada



Explanation:

O sistema de arquivos é antigo apenas a restauração é compatível com o
cliente de backup e archive

System action:

Somente a restauração é realizada para este sistema de arquivos.

User response:

Este sistema de arquivos não é mais suportado pela Apple, portanto,
somente a operação de restauração é realizada para este sistema de
arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1523E

Ocorreu um erro ao conectar-se ao serviço TSA/SMDR.



Explanation:

Foi encontrado um erro durante uma chamada para o serviço TSA/SMDR. Essa
mensagem geralmente segue mensagens anteriores que contêm informações
mais específicas sobre o problema.

System action:

Processamento parado.

User response:

Consulte mensagens anteriores no arquivo dsmerror.log para obter
informações adicionais. Se essas mensagens não forem úteis na
identificação da causa do problema, consulte o administrador do sistema
para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1528I

O processo está convertendo o log-file do modo contínuo (remoção) para o
modo de agrupamento. Este processo pode levar alguns minutos.



Explanation:

O log-file estava anteriormente no modo contínuo, em que o único
controle do tamanho era por meio da utilização da opção
ERRORLOGRETENTION ou SCHEDLOGRETENTION. Essa é a primeira ocasião em que
a opção ERRORLOGMAX ou SCHEDLOGMAX é especificada para esse log,
portanto, seu formato deve ser mudado e os dados antigos salvos.

System action:

O processo de transição continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1529I

O processo está convertendo o log-file do modo de agrupamento para o
modo contínuo (remoção). Este processo pode levar alguns minutos.



Explanation:

O log-file estava anteriormente no modo de agrupamento em que o controle
de tamanho era por meio da utilização da opção ERRORLOGMAX ou
SCHEDLOGMAX. Essa é a primeira ocasião em que a opção ERRORLOGMAX ou
SCHEDLOGMAX não é especificada para esse log, portanto, seu formato deve
ser mudado e os dados antigos salvos.

System action:

O processo de transição continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1530I

contarregistros de log processados.



Explanation:

Isto é somente um registro de progresso para informar que o progresso
continua em andamento.

System action:

O processo de transição continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1532E

Proxy Rejeitada: A autoridade proxy não foi concedida a esse nó.



Explanation:

O nó não recebeu a autoridade proxy para acessar o nó nomeado pela opção
ASNODENAME. O administrador do IBM Spectrum Protect deve, em primeiro
lugar, conceder a autoridade proxy.

System action:

A operação do IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve conceder a
autoridade proxy para esse nó. Consulte o comando do administrador
"Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS1533E

Proxy Rejeitada: O nome do nó especificado na opção ASNODENAME está
travado.



Explanation:

O administrador do IBM Spectrum Protect travou o nó especificado como a
opção ASNODENAME.

System action:

A operação do IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve destravar o nó
antes de você poder acessá-lo. Tente a operação mais tarde ou consulte o
administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1534E

Proxy rejeitado: o servidor do IBM Spectrum Protect executou sem
memória.



Explanation:

Não há memória suficiente disponível para permitir que essa operação
continue.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema continuar, consulte o
administrador do sistema para aumentar a quantidade de memória do
servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1535E

Proxy rejeitado: as opções ASNODENAME e NODENAME têm o mesmo valor.



Explanation:

As opções ASNODENAME e NODENAME não podem ter o mesmo valor.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Use a opção ASNODENAME somente para acessar outro nó. Não é necessário
configurar a opção ASNODENAME para acessar seu próprio nó. Remova a
opção ASNODENAME do arquivo de opções, a menos que você esteja realmente
tentando acessar um nó que tenha recebido autoridade de acesso com o
comando administrativo "Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS1536E

Proxy Rejeitado: o servidor possui um erro interno.



Explanation:

O cliente não pode executar proxy no nó denominado pela opção ASNODENAME
devido a um erro interno do servidor.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Consulte o administrador do sistema imediatamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1537E

A opção ASNODENAME não é válida com a opção FROMNODE.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Remova a opção ASNODENAME do arquivo de opções ou não utilize a opção
FROMNODE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1538E

A operação que está sendo tentada não pode ser chamada usando a opção
ASNODENAME.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Remova a opção de ASNODENAME e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1539E

A opção ASNODENAME não pode ser utilizada com a opção CLUSTERNODE.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Remova a opção ASNODENAME e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1540E

A opção 'option-name' requer um movedor de dados ativado para tag.



Explanation:

A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' deve ser configurada como YES para
que as categorias e as tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas
virtuais. O movedor de dados ativo não é um movedor de dados ativado
para tag.

System action:

A operação do movedor de dados para.

User response:

Ative o suporte de tag nesse movedor de dados configurando a opção
'VMTAGDATAMOVER' como 'YES' e, em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1541E

A operação requer um movedor de dados ativado para tag.



Explanation:

A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' deve ser configurada como YES para
que as categorias e as tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas
virtuais. O movedor de dados ativo não é um movedor de dados ativado
para tag.

System action:

A operação do movedor de dados para.

User response:

Ative o suporte de tag nesse movedor de dados configurando a opção
'VMTAGDATAMOVER' como 'YES' e, em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1544E

Ocorreu um erro no processamento do WAS.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Nenhuma

User response:

Execute o seguinte comando para ver os nós dos quais é possível fazer
backup: dsmc query was -wastype=local Certifique-se de que os resultados
estejam corretos para seu ambiente, em seguida, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1545W

IT22692: os tamanhos de arquivo lógico não correspondem: (migrado)
migrated_file_size != (local) local_file_size para (file_path)



Explanation:

O comando dsmreconcile é executado em modo de detecção de problema do
APAR IT22692 ('testflag HSM_IT22692_DETECTION' especificado no dsm.opt).
Nesse modo, essa mensagem de aviso será relatada para cada arquivo que
for potencialmente afetado pelo problema do APAR IT22692.

System action:

O processamento de reconciliação continua com o próximo objeto.

User response:

Espere até o processamento de reconciliação ser concluído e, em seguida,
execute as ações corretivas a seguir para cada arquivo identificado por
esse aviso: - se houver cópia de backup, restaure-a sobrescrevendo o
arquivo afetado: root> dsmc restore /affected_file -repl=yes - se não
houver cópia de backup, desvincule os arquivos afetados e restaure os
stubs apropriados usando o comando dsmmigundelete: root> rm
/affected_file1 /affected_file2 /affected_file_n root> dsmmigundelete
/HSM_fs - para se certificar de que o restante dos arquivos pré-migrados
não conterão, por fim, dados de arquivos corrompidos por IT22692,
execute novamente stub de todos os arquivos pré-migrados existentes:
root> dsmmigrate -stubpremigrated -R /HSM_fs

------------------------------------------------------------------------
ANS1546W

O IBM Spectrum Protect falhou ao travar o repositório de configuração do
WebSphere.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Falha ao travar o repositório de configuração do WebSphere.

User response:

Assegure-se de que o servidor WebSphere esteja em execução. Se o
servidor já estiver em execução, assegure-se de que o repositório esteja
destravado. Assegure-se de que esteja fazendo backup do nó correto. Para
ver uma lista de nós disponíveis dos quais é possível fazer backup,
digite: 'dsmc q was -wastype=local'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1547W

O IBM Spectrum Protect falhou ao destravar o Repositório de Configuração
do WebSphere.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Falha ao destravar o Repositório de Configuração do WebSphere.

User response:

Certifique-se de que o servidor WebSphere esteja em execução. Se o
repositório estiver bloqueado, destrave-o e tente a operação novamente.
Assegure-se de que esteja fazendo backup do nó correto. Para ver uma
lista de nós disponíveis dos quais é possível fazer backup, execute:
'dsmc q was -wastype=local'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1548E

A versão suportada do WebSphere não está instalada nesta máquina.



Explanation:

A versão suportada do WebSphere não está instalada nesta máquina. A
única versão do WebSphere suportada é a 5.0.x.

System action:

Nenhum

User response:

Instale o WebSphere 5.0 na máquina.

------------------------------------------------------------------------
ANS1549E

Não foram localizadas instâncias do servidor de aplicativos. Impossível
executar backup.



Explanation:

O servidor de aplicativos não está instalado nesta máquina.

System action:

O backup não é executado.

User response:

Instale o servidor de aplicativos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1550E

Nenhuma instância do gerenciador de implementação de rede foi localizada
para backup.



Explanation:

O gerenciador de implementação não está instalado nesta máquina.

System action:

O backup não é executado.

User response:

Instale o gerenciador de implementação da rede.

------------------------------------------------------------------------
ANS1551E

O número máximo de respostas de procura foi excedido.



Explanation:

Os resultados de pesquisa do sistema de arquivos local excederam o
máximo permitido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Refine os critérios de procura para retornar menos resultados ou
aumentar o máximo configurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1552E

A procura do sistema de arquivos local atingiu o tempo limite.



Explanation:

A procura do sistema de arquivos local não foi concluída no tempo
alotado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Refine os critérios de procura ou aumente o tempo limite configurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1553W

O nome de usuário e a senha que foram fornecidos ao Data Protection para
WebSphere são inválidos.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O Data Protection para WebSphere não pode ser executado.

User response:

Execute o comando dsmc set WASPassword para definir o nome do usuário e
a senha da segurança do WebSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS1556E

Falha na definição do usuário e da senha do WAS.



Explanation:

A validação da senha para o usuário e a senha do WAS falhou.

System action:

A validação da senha do WAS falha.

User response:

Execute novamente o comando set WASPassword com os valores corretos para
usuário e senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1557W

O Servidor WAS não estava em execução e o arquivo de senha foi salvo sem
validação.



Explanation:

Se o servidor WAS estiver desativado, então, não será possível
conectar-se ao servidor e validar a senha digitada pelo usuário. A senha
foi salva, mas nenhuma validação foi executada.

System action:

O comando set WAS password não validou a senha. A senha foi salva, mas
nenhuma validação foi executada. A senha pode estar incorreta.

User response:

Existem duas opções:

*  Tente um backup. Se o backup executar um failover e houver uma
   mensagem de senha incorreta no log de erros, então, a senha que foi
   digitada está incorreta.

*  Inicie o servidor WAS e execute o comando set password novamente.
   Como o servidor está ativado agora, a validação será executada
   normalmente e o usuário notificado se uma senha boa/inválida foi
   digitada.

------------------------------------------------------------------------
ANS1560W

O servidor WebSphere não está em execução.



Explanation:

O servidor WebSphere não está em execução. O servidor WAS está em
execução para operações de backup.

System action:

O servidor WebSphere não está em execução.

User response:

Inicie o servidor WAS e execute o backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1562E

A Restauração do WAS falhou durante a Expansão do EAR.



Explanation:

A Expansão do EAR é executada para um WebSphere Application Server após
a restauração dos arquivos.

System action:

A restauração do WAS falha.

User response:

Execute a restauração novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1565E

Não foi localizado nenhum EARExpander do WebSphere. Copie a ferramenta
EARExpander do diretório bin do WebSphere de base para o diretório bin
da instância e, em seguida, execute a operação de restauração novamente.



Explanation:

Os arquivos EAR são expandidos para uma instância de um servidor de
aplicativos e a ferramenta EARExpander não existe no diretório bin da
instância.

System action:

Não foi localizado nenhum EARExpander do WebSphere.

User response:

Copie a ferramenta EARExpander do WAS do diretório bin da instalação
base para o diretório bin da instância. Em seguida, execute a operação
de restauração do WAS novamente, depois que a ferramenta EARExpander
tiver sido copiada.

------------------------------------------------------------------------
ANS1566E

A versão do WebSphere na máquina não corresponde à versão do WebSphere
da qual foi feito backup. Essas versões devem corresponder para uma
operação de restauração do WAS.



Explanation:

A versão do WebSphere na máquina não corresponde à versão do WebSphere
da qual foi feito backup. Essas versões devem corresponder para uma
operação de restauração do WAS.

System action:

Falha na operação de restauração do WAS.

User response:

Instale a versão correta do WebSphere na máquina antes de executar a
operação de restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS1568E

O client acceptor tentou registrar seus endereços tcpport e tcpip sem
usar a opção TCPCADADDRESS.



Explanation:

O client acceptor enviou as informações de porta e de endereço para o
servidor, no entanto, houve um problema ao registrar as informações com
o servidor. O problema ocorreu porque não foi fornecido nenhum valor
padrão para o endereço tcpip. O servidor não conseguiu determinar um
valor padrão para o endereço tcpip porque o método de comunicação não
era tcpip.

System action:

O servidor não pode registrar as informações para o client acceptor. O
processamento do client acceptor continuará, mas algumas funções do
client acceptor podem não estar funcionando corretamente.

User response:

Use TCPCADADDRESS no arquivo de opções do cliente para indicar o
endereço TCP/IP adequado para esse client acceptor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1569E

O client acceptor tentou registrar seus endereços tcpport e tcpip, mas o
endereço TCP/IP foi resolvido para o endereço de loopback e foi
rejeitado pelo servidor.



Explanation:

O client acceptor enviou as informações de porta e de endereço para o
servidor, no entanto, houve um problema ao registrar as informações com
o servidor. O problema ocorreu porque o servidor detectou que o endereço
fornecido foi resolvido com o endereço de auto-retorno.

System action:

O servidor não registrou as informações para o client acceptor. O
processamento do client acceptor continuará, mas algumas funções do
client acceptor podem não estar funcionando corretamente.

User response:

Use TCPCADADDRESS no arquivo de opções do cliente para indicar o
endereço TCP/IP adequado para esse client acceptor. O endereço de
auto-retorno não é válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1570E

Falha ao registrar esta instância do client acceptor com o servidor. O
processo client acceptor continua.



Explanation:

Falha no client acceptor ao registrar as informações de endereço no
servidor devido a um erro. A mensagem imediatamente anterior a esta deve
indicar o problema com mais precisão.

System action:

O servidor não registrou as informações para o client acceptor. O
processamento do client acceptor continua, mas algumas funções dele
podem não funcionar adequadamente.

User response:

Analise as mensagens imediatamente anteriores a esta para ajudar a
determinar qual erro ocorreu.

------------------------------------------------------------------------
ANS1571E

A opção opção-de-tempo não pode ser usada sem especificar a opção
opção-de-data de



Explanation:

Se a opção de campo de/para de tempo estiver especificada, então a opção
de campo de/para da data correspondente DEVE tambem ser especificada.

System action:

Processamento parado.

User response:

Você pode remover a opção de/para de tempo, ou adicionar a opção
correspondente de/para de data.

------------------------------------------------------------------------
ANS1572E

Um erro inesperado foi recebido da consulta do servidor, RC=retcode.



Explanation:

Um erro inesperado foi recebido pelo cliente. Isso poderia ser causado
por problemas de rede ou um erro de programação.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Verifique se o caminho de comunicação está funcionando corretamente e
tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato
com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1573E

FROMDATE e TODATE não podem ser utilizados com PITDATE.



Explanation:

A opção PITDATE especifica critérios de seleção de data diferentes e
conflitantes a partir das opções FROMDATE e TODATE. Portanto, essas
opções não podem ser combinadas.

System action:

A operação de restauração não é executada.

User response:

Determine se você precisa da funcionalidade de PITDATE ou FROMDATE e
TODATE, em seguida, tente a operação novamente. Se você desejar
restaurar arquivos a partir de uma determinada data e hora, utilize
PITDATE e PITTIME. Se desejar restaurar arquivos de um determinado
intervalo de datas, utilize FROMDATE, TODATE, FROMTIME e TOTIME.
Consulte o manual do cliente IBM Spectrum Protect relativo a seu sistema
operacional para obter informações adicionais sobre essas opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS1574E

Falha na Consulta do Diário.



Explanation:

Não foi possível para o daemon do diário processar a consulta de diário
solicitada.

System action:

O processo de backup do diário é interrompido.

User response:

Tente fazer o backup novamente, verifique no log de erros do daemon do
diário a causa da falha. O backup de outros sistemas de arquivo no
domínio continuará.

------------------------------------------------------------------------
ANS1575E

Erro de Comunicação do Daemon do Diário.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a comunicação com o daemon do diário.

System action:

O processo de backup do diário é interrompido.

User response:

Tente fazer o backup novamente, verifique a causa da falha no log de
erros cliente e do daemon do diário.

------------------------------------------------------------------------
ANS1577I

A rotina de tratamento de eventos do console do Windows recebeu um
evento do console 'event'.



Explanation:

Um evento do console foi recebido por um dos processos ou programas do
IBM Spectrum Protect. Os seguintes eventos podem ser recebidos:

*  Ctrl-C - Indica que o usuário digitou a seqüência ctrl-c ou que um
   dos serviços do Windows foi parado.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1578E

O caminho especificado 'caminho' não é válido para fazer o backup ou
arquivar.



Explanation:

O caminho especificado é um sistema de arquivos especiais ou parte de um
sistema de arquivos especiais. Os sistemas de arquivos especiais contêm
informações dinâmicas geradas pelo sistema operacional e o backup deles
não deverá ser feito e não devem ser arquivados. Consulte o manual do
cliente do IBM Spectrum Protect para obter uma lista completa de
sistemas de arquivos especiais do seu sistema operacional.

System action:

O processamento continuará se houver outros sistemas de arquivos dos
quais fazer o backup.

User response:

Não especifique sistemas de arquivos especiais para fazer backup ou
arquivar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1579E

Função GSKit nome-da-função falhou com o código-de-erro: sessão



Explanation:

Uma função GSKit falhou com o código de erro especificado.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Certifique-se de ter configurado o banco de dados de teclas para
comunicação SSL conforme descrito na documentação. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte ao cliente do IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1580W

Uma instrução Include.Fs com algoritmo de desempenho definido já existe
para a unidade especificada. Deseja substituir a instrução?



Explanation:

O usuário tentou criar uma entrada Include.Fs duplicada em uma unidade
que já tem um algoritmo de desempenho associado a ela. Isso é aplicável
ao Editor de Preferências na GUI do MFC

System action:

O usuário pode substituir a instrução por uma nova ou pode cancelar essa
operação

User response:

O usuário é solicitado a substituir a instrução por uma nova ou pode
dizer Não para cancelar essa operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1581W

'object-name' foi restaurado como 'temp-name'. É necessária uma
reinicialização para concluir a restauração.



Explanation:

Esse é um arquivo de sistema restaurado e não pôde ser substituído
imediatamente. O arquivo será substituído durante a próxima
reinicialização do sistema operacional. É importante observar que até
que ocorra a reinicialização, as mudanças não entrarão em vigor.

System action:

O cliente restaurou o arquivo com um nome temporário e instruiu o
sistema operacional a substituir o arquivo original pelo arquivo
restaurado durante a próxima reinicialização do sistema operacional.

User response:

Reinicialize a máquina assim que possível após a operação de restauração
terminar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1582E

O Web client não é mais suportado ao conectar-se aos servidores do IBM
Spectrum Protect V8.1.2 e mais recentes.



Explanation:

A funcionalidade do Web client não é mais suportada e está indisponível
para conexão com os servidores IBM Spectrum Protect V8.1.2 e mais
recentes.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Use uma das outras interfaces do cliente suportadas para executar suas
operações do IBM Spectrum Protect. Consulte a documentação do IBM
Spectrum Protect para obter informações sobre as interfaces com o
cliente suportadas.

------------------------------------------------------------------------
ANS1583E

O módulo de plug-in do Utilitário de Hardware não foi localizado ou não
pôde ser carregado.



Explanation:

O processamento é interrompido.

System action:

Nenhuma.

User response:

Execute o comando "dsmc show plugins" no prompt do cliente da linha de
comandos para ver os plug-ins disponíveis no sistema e verifique o
caminho que está sendo usado para carregar os plug-ins. Se o caminho do
plug-in estiver disponível e o plug-in do Utilitário de Hardware,
libPiHDW.a, estiver presente, assegure-se de que a variável LIBPATH
esteja configurada para o caminho da biblioteca do produto de Hardware.
Por exemplo, LIBPTH=/usr/opt/db2_08_01/lib.

------------------------------------------------------------------------
ANS1584E

Erro ao carregar a biblioteca do sistema 'libdevmapper.so' requerida
para operações de imagem para volumes LVM2.



Explanation:

A biblioteca do sistema libdevmapper.so requerida para operações de
imagem LVM2 não pôde ser carregada. Este erro pode ocorrer quando a
biblioteca não existe no sistema ou quando a biblioteca é de um nível
anterior ao que é requerido. Este erro também ocorre quando a biblioteca
não pode ser aberta pelo processo IBM Spectrum Protect clienti.

System action:

As operações da imagem para volumes LVM2 não estão disponíveis.

User response:

Verifique os pacotes instalados e as versões da biblioteca no sistema.
Se versões corretas foram instaladas, verifique os problemas
relacionados ao acesso. Se o sistema não tiver essas bibliotecas
instaladas, entre em contato com seu distribuidor de sistema operacional
Linux. Além disso, consulte a Nota técnica 1452629:
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21452629

------------------------------------------------------------------------
ANS1587W

Não é possível ler os atributos estendidos para o objeto
object-full-name devido ao número do erro: errno-value, razão:
errno-explanation



Explanation:

Os atributos estendidos do objeto não puderam ser lidos. O sistema
configurou o código de erro errno-value e a razão errno-explanation. Se
a razão errno-explanation for "acesso negado" ou "permissão negada", o
usuário atual não terá permissão para ler os atributos estendidos do
objeto.

System action:

O objeto é ignorado. O processamento continua com o próximo objeto.

User response:

O erro será esperado se a operação tentar ler os atributos estendidos de
um objeto que não pertence a você ou ao qual você não tem acesso. Se a
razão indicar um erro de entrada/saída, execute o procedimento de
verificação de consistência do sistema de arquivos e tente novamente a
operação. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1588W

Ocorreu um erro de E/S ao ler atributos de arquivo: nome-do-atributo em:
nome-do-arquivo. errno = valor-de-erro n°,



Explanation:

O atributo nome-do-atributo do arquivo nome-do-arquivo não pôde ser
recuperado. O sistema define o código de erro valor-de-erro_n°. Se o
motivo especificado for "acesso negado", o usuário atual não ter
permissão para ler os atributos de arquivo.

System action:

O processamento continua sem efetuar o backup dos atributos de arquivo
especificados.

User response:

Corrija a situação que está causando o erro físico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1589W

Não é possível gravar os atributos estendidos para object-full-name
devido ao número do erro: errno-value, razão: errno-explanation



Explanation:

Os atributos estendidos do objeto não puderam ser gravados. O sistema
configurou o código de erro errno-value e a razão errno-explanation. Se
a razão for "acesso negado" ou "permissão negada", o usuário atual não
terá permissão para gravar os atributos estendidos do objeto.

System action:

O processamento continua sem restaurar os atributos estendidos.

User response:

O erro será esperado se a operação tentar gravar os atributos estendidos
em um objeto que não pertence a você ou ao qual você não tem acesso. Se
a razão indicar um erro de entrada/saída, execute o procedimento de
verificação de consistência do sistema de arquivos e tente novamente a
operação. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1590W

Ocorreu um erro de E/S ao gravar atributos de arquivo: nome-do-atributo
em: nome-do-arquivo. errno = valor-de-erro n°,



Explanation:

O atributo nome-do-atributo do arquivo nome-do-arquivo não pôde ser
configurado. O sistema define o código de erro valor-de-erro_n°. Se o
motivo especificado for "acesso negado", o usuário atual não ter
permissão para configurar os atributos de arquivo.

System action:

O processamento continua sem restaurar os atributos de arquivo
especificados.

User response:

Corrija a situação que está causando o erro físico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1592E

Falha ao inicializar o protocolo SSL.



Explanation:

O processo não pôde inicializar o protocolo SSL.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Verifique as mensagens relacionadas ao GSKit no log de erros.
Certifique-se de que tenha configurado o banco de dados de chaves para
comunicação SSL, conforme descrito na documentação. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte ao cliente do IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1593E

Não é possível abrir o banco de dados de chaves.



Explanation:

O processo não pôde abrir o arquivo-chave que deve conter o certificado
do servidor para comunicações SSL.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Certifique-se de que tenha configurado o banco de dados de chaves para
comunicação SSL, conforme descrito na documentação. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte ao cliente do IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1594E

A senha do banco de dados de chaves está incorreta ou indisponível.



Explanation:

O cliente não conseguiu abrir o banco de dados de chaves de certificado
usando a senha armazenada, ou a senha armazenada não pôde ser lida.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de configurar o banco de dados de chaves para comunicação
SSL conforme descrito no Client Installation and User's Guide.
Certifique-se também de que o arquivo stash, dsmcert.sth, seja legível
pelo usuário atual.

------------------------------------------------------------------------
ANS1595E

Certificado do servidor inválido.



Explanation:

O processo não pôde abrir a conexão SSL com o servidor devido a um
certificado inválido. Esse erro geralmente ocorre quando o certificado
do servidor não pode ser verificado pelo cliente.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Certifique-se de que tenha configurado o banco de dados de chaves para
comunicação SSL, conforme descrito na documentação. Certifique-se de
importar o certificado correto a partir do servidor do IBM Spectrum
Protect ao qual você está tentando se conectar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1596E

O protocolo SSL não é suportado.



Explanation:

O protocolo SSL não é suportado nesta plataforma.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Consulte a documentação do IBM Spectrum Protect para obter uma lista de
plataformas suportadas.

------------------------------------------------------------------------
ANS1597E

As opções -pick e -deltype=all não são válidas em conjunto.



Explanation:

-deltype=all é utilizada para excluir uma árvore de diretórios inteira.
Não é possível utilizar -pick para selecionar objetos individuais da
árvore. -pick é válida apenas com -deltype=active ou -deltype=inactive.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente com uma combinação válida de opções. Se
desejar excluir uma árvore inteira, utilize -deltype=all, mas não
utilize -pick. Se desejar selecionar quais versões de backup deseja
excluir, especifique -deltype=active ou -deltype=inactive e utilize a
opção -pick. Utilize também -subdir=yes se desejar que a seleção de
arquivo inclua arquivos em subdiretórios da especificação de arquivo.
Consulte o manual do cliente ou a ajuda da linha de comandos para obter
informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1598E

-deltype=all não é válida para essa especificação de arquivo.



Explanation:

-deltype=all é utilizada para excluir uma árvore de diretórios inteira.
Você deve especificar um diretório com todos os curingas quando utilizar
-deltype=all.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente com uma combinação válida de opções. Se
desejar excluir todas as versões de backup de uma árvore de diretórios
inteira, utilize -deltype=all e uma especificação de arquivos com todos
os curingas. Se desejar excluir as versões de backup de nomes de
arquivos parcialmente qualificados, utilize -deltype=inactive ou
-deltype=active. Utilize também -subdir=yes se desejar excluir versões
de backup nos subdiretórios da especificação de arquivo. Consulte o
manual do cliente ou a ajuda da linha de comandos para obter informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1599E

Não é possível carregar a biblioteca de tempo de execução SSL.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect falhou ao carregar dinamicamente a biblioteca de
tempo de execução SSL necessária ao protocolo SSL

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Certifique-se de que o cliente IBM Spectrum Protect esteja instalado
corretamente. Tente reinstalar o software cliente. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte ao cliente do IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1600E

Não é possível carregar a biblioteca do Data Protection for Lotus
Domino.



Explanation:

A biblioteca do Data Protection for Lotus Domino não pode ser carregada.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Verifique se o plug-in do Domino está corretamente configurado e
consulte o log de erros na máquina cliente para obter informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1601E

A operação de plug-in do Domino falhou devido a um erro interno.



Explanation:

Erro interno de plug-in do Domino.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Consulte o log de erros na máquina cliente para obter informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1602E

A operação de plug-in do Domino falhou porque o arquivo de preferências
não foi encontrado.



Explanation:

O arquivo de preferências do Data Protection for Lotus Domino não pode
ser encontrado.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

O arquivo de configuração do Data Protection for Lotus do Domino (nome
padrão, domdsm.cfg) não pode ser encontrado. Consulte o log de erros na
máquina cliente para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1603E

A operação de plug-in do Domino falhou devido a um erro de TCP/IP
interno.



Explanation:

Erro de TCP/IP.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Consulte o log de erros na máquina cliente para obter informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1604E

A operação de plug-in do Domino falhou ao tentar iniciar o espaço de
endereçamento dsmdomp.



Explanation:

O espaço de endereçamento dsmdomp não pode ser iniciado. Isso
provavelmente foi causado por um erro de instalação.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Verifique se o diretório lotus/bin possui um link simbólico para o
diretório de ferramentas de dsmdomp e se o diretório lotus/notes possui
um link simbólico para o executável dsmdomp. Se o problema persistir,
entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1605E

A operação de plug-in do Domino falhou ao inicializar as comunicações
com o espaço de endereçamento dsmdomp.



Explanation:

Falha na inicialização da comunicação do plug-in do Domino.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

O espaço de endereçamento dsmdomp falhou durante sua inicialização. Isso
provavelmente foi causado por um erro de instalação. Verifique se o
diretório lotus/bin possui um link simbólico para o diretório de
ferramentas de dsmdomp e se o diretório lotus/notes possui um link
simbólico para o executável dsmdomp. Se o problema persistir, entre em
contato com o administrador do sistema para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1606E

A operação de plug-in do Domino falhou ao inicializar o espaço de
endereço dsmdomp.



Explanation:

O espaço de endereço dsmdomp não pôde ser iniciado.

System action:

O processamento do Data Protection for Domino é interrompido.

User response:

O espaço de endereço dsmdomp falhou durante sua inicialização.
Provavelmente esse é um erro de instalação. Certifique-se de que o
diretório lotus/bin tenha um link simbólico no diretório tools para
dsmdomp e o diretório lotus/notes tenha um link simbólico para o
executável dsmdomp. Examine o arquivo /tmp/dsmdomp* para obter mais
informações. Se o problema persistir, entre em contato com o
Administrador do sistema para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1607E

Um plugin localizado na biblioteca de plugins não é suportado pelo nível
atual do cliente IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O plug-in não foi carregado e o processamento continua.

System action:

O plug-in não foi carregado e o processamento continua.

User response:

Provavelmente, isso é um erro de instalação. Assegure-se de que o
diretório plugins contenha bibliotecas de plugins válidas e de que o
nível correto do cliente IBM Spectrum Protect tenha sido instalado. Se o
problema persistir, entre em contato com o Administrador do Sistema para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1608E

A operação de plug-in do Domino falhou com a seguinte mensagem:messsage



Explanation:

Erro na operação de plug-in do Domino.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Corrija o erro que causou a falha na operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1609E

Falha no processamento de plug-in do Domino. As seguintes mensagens
estão associadas ao erro: messsage.



Explanation:

Erro na operação de plug-in do Domino.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Corrija o erro que causou a falha na operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1611E

Uma operação de plug-in falhou devido a um erro interno.



Explanation:

Ocorreu um erro interno de plug-in.

System action:

A operação de plug-in foi parada.

User response:

Se o erro persistir, execute com o rastreio ativado e entre em contato
com o Administrador do Sistema e com a IBM para assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1612E

A operação de plug-in do Domino falhou devido a um erro de API do IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

Erro de API do IBM Spectrum Protect.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Verifique o log de erros na máquina cliente para obter informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1613E

>Não é possível carregar a API do IBM Spectrum Protect.



Explanation:

A API do IBM Spectrum Protect não pôde ser carregada.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Verifique o log de erros na máquina cliente para obter informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1614E

A licença 'Teste e Compre' do plug-in do Domino expirou.



Explanation:

A licença 'Teste e Compre' detectada expirou.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Esse produto não é mais válido para uso. Uma licença válida deve ser
obtida antes de executar o produto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1615E

A operação de plug-in do Domino falhou devido a um erro de licença.



Explanation:

Falha na verificação da licença de plug-in do Domino.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Verifique o log de erros para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1616E

A operação de plug-in do Domino falhou porque a API do Lotus Domino não
pode ser carregada.



Explanation:

A API do Lotus Domino não pôde ser carregada.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Assegure-se de que o servidor Lotus Domino esteja instalado
corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1617E

A operação de plug-in do Domino falhou por causa de um erro de API do
Data Protection para Domino.



Explanation:

Ocorreu um erro de API do Data Protection para Domino durante uma
operação de plug-in do Domino.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Para obter mais detalhes, visualize os logs de erro do IBM Spectrum
Protect a seguir.

O log de erro da API (dsierror.log) e o log de atividades do Data
Protection para Domino (domdsm.log). O local padrão desses logs é o
diretório de instalação do Data Protection para Domino.

O log de erro do cliente de backup-archive (dsmerror.log), o log de erro
do Web client (dsmwebcl.log) e o log de atividades do planejador
(dsmsched.log). O local padrão desses logs é o diretório de instalação
do backup-archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS1618E

Uma operação de plug-in do Domino já está em andamento. Aguarde a
conclusão da operação.



Explanation:

Uma operação de plug-in do Domino está em andamento.

System action:

A operação de plug-in do Domino é interrompida.

User response:

Aguarde a conclusão da operação de plug-in do Domino antes de começar
uma nova operação de plug-in.

------------------------------------------------------------------------
ANS1619E

O cliente aplicativo IBM Spectrum Protect não pode funcionar com a
versão de plug-in do Domino que você instalou.



Explanation:

A versão de plug-in do Domino atualmente instalada no sistema é mais
antiga do que a versão utilizada para construir o cliente aplicativo IBM
Spectrum Protect.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Instale uma versão de plug-in do Domino no mesmo nível ou em um nível
posterior do cliente aplicativo IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1621E

Falha ao atualizar atributos de backup no servidor para backup local do
'file_space_namepath_namefile_name', ID do objeto -
'object_id':'object_id', código de retorno 'return_code'.



Explanation:

O processo falhou ao atualizar atributos para o objeto de backup nomeado
no servidor. O servidor poderá não refletir o estado correto do backup.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique as mensagens de erro precedentes no log de erros para obter
mais informações. Tente novamente a operação. Se o problema continuar,
entre em contato com o seu administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1622I

Número de objetos de backup limpos no servidor: 'número' número de
recursos de capturas instantâneas locais disponibilizadas:'número'.



Explanation:

Ao executar a verificação de consistência do banco de dados do servidor
e do repositório local mantido no sistema cliente, foram localizadas as
inconsistências relatadas. Os backups inconsistentes não podem ser
restaurados, portanto, o IBM Spectrum Protect excluirá todos os objetos
de backup inconsistentes e liberará o espaço ocupado no repositório
local.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique o log de erros para obter detalhes adicionais sobre quais
objetos foram excluídos no servidor. Se parecer que os números são muito
altos, verifique sua configuração e, se continuar, entre em contato com
o administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1623W

O backup do banco de dados do Db2 NSF foi ignorado. Bancos de dados do
Db2 NSF não suportados.



Explanation:

Essa versão do plug-in DP for Domino não suporta os bancos de dados do
Db2 NSF.

System action:

O backup dos bancos de dados do Db2 NSF é ignorado.

User response:

Exclua os bancos de dados do Db2 NSF do backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1624E

'valor' é um valor inválido para a opção 'opção' no comando 'comando'



Explanation:

O valor de opção especificado não é válido nesse contexto.

System action:

A operação foi parada

User response:

Especifique um valor válido para a opção. Consulte a documentação para
obter os valores válidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1626E

Um erro inesperado foi encontrado ao processar uma operação do IBM
Spectrum Protect utilizando uma função de captura instantânea ou
hardware. Nome da função do IBM Spectrum Protect : function-name Função
do IBM Spectrum Protect : function-desc Código de retorno do IBM
Spectrum Protect: TSM-rc Arquivo do IBM Spectrum Protect : file-name
(line-number)



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1632I

'nome da opção' não especificada, assume como padrão 'valor padrão'



Explanation:

Um valor para a opção não foi especificado e o valor padrão será usado.

System action:

A operação continua usando o valor padrão para a opção

User response:

Para substituir o padrão, especifique um valor válido para a opção.
Consulte a documentação para obter os valores válidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1647E

'especificação de entrada': Formato de especificação de entrada
inválido.



Explanation:

A entrada especificada para este comando é inválida.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Verifique se a sintaxe especificada com o parâmetro está correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1648W

O valor da opção PREViewsize é maior que o tamanho stub especificado.



Explanation:

O valor da opção da CLI PREViewsize especificado não deve ser maior que
o tamanho do stub para o arquivo.

System action:

Operação interrompida. Arquivo ignorado.

User response:

Altere o valor do PREViewsize adequadamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1649E

A opção 'specified-option' está inconsistente com a opção
'other-option'.



Explanation:

O comando falhou porque as duas opções não podem ser usadas ao mesmo
tempo.

System action:

O comando foi interrompido.

User response:

Execute o comando e não especifique ambas as opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS1650I

Comando: command-string



Explanation:

A sequência de caracteres de comando listada na mensagem foi emitida
pelo cliente de backup-archive.

System action:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

User response:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1651I

Submetido a backup: fshlll



Explanation:

A operação de backup do objeto foi bem-sucedida.

System action:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

User response:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1652I

Feito archive de: fshlll



Explanation:

A operação de archive do objeto foi bem-sucedida.

System action:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

User response:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1653I

Atualizado: fshlll



Explanation:

A operação de atualização do objeto foi bem-sucedida.

System action:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

User response:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1654E

Com falha: fshlll



Explanation:

A operação backup, archive, restore ou retrieve para o objeto falhou.

System action:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

User response:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria. Para obter
informações sobre a falha, consulte o log de erros do Cliente de
backup-archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS1655I

Restaurado: fshlll



Explanation:

A operação de restauração do objeto foi bem-sucedida.

System action:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

User response:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1656I

Recuperado: fshlll



Explanation:

A operação de recuperação do objeto foi bem-sucedida.

System action:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

User response:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1657I

Expirou: fshlll



Explanation:

A versão ativa do objeto foi expirada no banco de dados do IBM Spectrum
Protect.

System action:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

User response:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1658I

Excluído: fshlll



Explanation:

O objeto foi excluído do banco de dados IBM Spectrum Protect.

System action:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

User response:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1659I

Ignorado: fshlll



Explanation:

O objeto foi ignorado pelo usuário durante o processamento de backup ou
archive.

System action:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

User response:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1660I

Excluído: fshlll



Explanation:

O objeto foi excluído do processo de backup ou archive.

System action:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

User response:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1661I

Não alterado: fshlll



Explanation:

O objeto não foi alterado desde quando o último backup incremental foi
executado e não precisa ser reenviado.

System action:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

User response:

Essa mensagem é apenas para fins de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1662I

Nó do agente: 'agent_node' Nó de destino: 'target_node'



Explanation:

Informações dos nós do proxy.

System action:

Nenhuma

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS1663W

A reserva fracional de opção no volume nome_do_volume foi reduzida para
menos de 100 por cento.



Explanation:

O Network Appliance recomenda que, quando a reserva fracional estiver
configurada como menos de 100 por cento, você monitore ativamente o
consumo de espaço e a taxa de alteração de dados no volume, para
garantir que não fique sem espaço reservado para sobrescrições. Nesse
caso, se você ficar sem espaço para reserva de sobrescrição, as
gravações no sistema de arquivos ativo falharão e o aplicativo host ou o
sistema operacional pode travar.

System action:

O processo continua.

User response:

Assegure que o consumo de espaço seja monitorado. Consulte o Network
Appliance para obter ferramentas para monitorar o espaço disponível em
seus volumes.

------------------------------------------------------------------------
ANS1664E

A restauração instantânea do volume volname com o nome da captura
instantânea snapname destruiria capturas instantâneas posteriores que
são necessárias para outros aplicativos ou para cópias de volume.



Explanation:

O ONTAP excluirá capturas instantâneas mais recentes de um volume quando
uma captura instantânea específica for utilizada para restauração
instantânea.

System action:

O processo é interrompido.

User response:

Antes de uma restauração instantânea, certifique-se de que capturas
instantâneas mais recentes não sejam utilizadas em outros aplicativos ou
cópias de volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1665W

O IBM Spectrum Protect for ACS não localizou capturas instantâneas para
o volume volname no arquivador da série N.



Explanation:

Nenhuma captura instantânea localizada para este volume no arquivador da
série N.

System action:

O processo continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1666W

O IBM Spectrum Protect for ACS não localizou informações sobre o volume
da série N volname.



Explanation:

A consulta de informações sobre este volume não retornou dados.

System action:

O processo continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1667E

O nome da captura instantânea snapname para o volume volname não foi
localizado na lista de capturas instantâneas no arquivador da série N.



Explanation:

A captura instantânea identificada por este nome não existe.

System action:

O processo é interrompido.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1668E

O 'drive-name1' não é um disco local.



Explanation:

O sistema de arquivos especificado é um disco ou um compartilhamento de
rede. Como a opção CLUSTERNODE está configurada como YES, não é possível
fazer backup ou arquivar o sistema de arquivo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se a opção CLUSTERNODE estiver configurada incorretamente como YES,
altere a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário,
consulte o manual do cliente para obter informações adicionais sobre
como configurar o cliente IBM Spectrum Protect para ser executado em um
ambiente em cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1669W

O comando comando subcomando só pode ser executado no modo Windows
WinPE.



Explanation:

O comando comando subcomando não é suportado em um sistema operacional
em execução no momento. É necessário reinicializar no modo Windows WinPE
para executar este comando.

System action:

O comando não é processado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1670E

A especificação do arquivo não é válida. Especifique um volume Network
Appliance ou N-Series NFS (AIX, Linux) ou CIFS (Windows) válidos.



Explanation:

A especificação do arquivo não é válida. Backup incremental usando
diferença de captura instantânea usando a opção -SNAPDIFF pode ser
executado apenas em volumes Network Appliance ou N-Series NFS no AIX e
Linux, e em volumes CIFS no Windows. Não especifique Network Appliance,
N-Series Qtrees ou um caminho no volume Network Appliance ou N-Series.
Apenas os volumes integrais são suportados.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação de backup incremental novamente usando a opção
-SNAPDIFF. Especifique volumes válidos Network Appliance ou N-Series NFS
no AIX ou Linux ou CIFS no Windows válidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1672I

Não foi possível definir o recurso de cluster nome do recurso como
off-line. Rc MS código de retorno. O erro foi ignorado.



Explanation:

A Microsoft recomenda definir os recursos de cluster off-line durante
uma restauração autorizada do banco de dados de cluster. No entanto, a
restauração ainda pode ser feita se os recursos não puderem ser
definidos como off-line. O erro foi ignorado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1673W

O serviço de cluster no nó nome do nó não pôde ser iniciado. É
necessário iniciar o serviço manualmente.



Explanation:

O banco de dados de cluster foi restaurado. Durante a restauração, o
serviço de cluster foi definido como off-line. O IBM Spectrum Protect
falhou ao reiniciar o serviço de cluster.

System action:

O processamento continua.

User response:

É possível iniciar o serviço manualmente para este nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS1674I

O banco de dados do cluster foi restaurado, mas o serviço de cluster em
alguns nós não pôde ser iniciado. Use a ferramenta Failover Cluster
Management para iniciar os nós manualmente.



Explanation:

O banco de dados de cluster foi restaurado. Durante a restauração, os
serviços de cluster foram definidos como off-line, exceto o nó que está
sendo restaurado. O IBM Spectrum Protect falhou ao iniciar esses
serviços de cluster automaticamente. É necessário iniciá-los
manualmente. Os nós cujos serviços falharam ao ser iniciados estão
registrados no log de erros do cliente.

System action:

O processamento continua.

User response:

É possível iniciar os serviços de cluster manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1675W

Não foi possível obter uma lista de nós do cluster a serem reiniciados
após a restauração do banco de dados do cluster. A chamada 'cmd' foi
retornada com o rc MS código de retorno. É necessário reiniciar o
serviço de cluster em todos os nós depois que a restauração for
concluída.



Explanation:

Devido a um erro, o IBM Spectrum Protect não pôde recuperar uma lista de
nós no cluster a serem reiniciados. Os serviços de cluster nesses nós
precisam ser iniciados manualmente. O log de erros do cliente pode
conter informações adicionais, dependendo de onde ocorreu a falha.

System action:

O processamento continua.

User response:

Inicie manualmente os serviços de cluster em todos os nós.

------------------------------------------------------------------------
ANS1676W

Você está executando uma restauração autorizada do banco de dados de
cluster. O processo pode parecer interrompido antes e depois que o
arquivo foi restaurado. Esse é o motivo pelo qual pode ser necessário
iniciar o serviço de cluster se não estiver ativo e definir todos os
recursos como off-line. Depois que o banco de dados de cluster for
restaurado, o serviço de cluster será reiniciado para que as alterações
tenham efeito. O serviço de cluster em todos os outros nós também foi
encerrado. Eles serão reiniciados. Isso pode levar alguns minutos.



Explanation:

A restauração parecerá estar pausada no momento porque, antes da
restauração, o IBM Spectrum Protect assegura que o serviço de cluster
esteja ativo no nó em restauração e que todos os recursos estejam
definidos como off-line. Depois que o banco de dados de cluster for
restaurado, o serviço de cluster no nó em restauração estará num estado
de pausa. O serviço de cluster em outros nós foi encerrado. Todos os
serviços precisam ser reiniciados. Se alguns serviços não puderem ser
iniciados automaticamente, você pode tentar reiniciá-los.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1677W

O IBM Spectrum Protect falhou ao configurar os discos para formatação
rápida devido a um erro. Consulte o log de erros para obter detalhes
adicionais. Os discos serão formatados lentamente, o que causará um
processo de restauração mais lento.



Explanation:

Por padrão, o IBM Spectrum Protect tenta configurar o valor de
QuickFormat da chave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession para desempenhar uma formatação
rápida em todos os discos. Devido a um erro, uma formatação lenta será
desempenhada na recriação dos discos. Este processo causará um processo
de restauração mais lento.

System action:

Nenhum

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS1678E

Caminho ASR 'caminho': não localizado.



Explanation:

Você especificou um diretório que não existe.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique novamente toda a ortografia e pontuação, principalmente o
posicionamento dos delimitadores de diretório (por exemplo, "\").
Corrija a sintaxe se estiver incorreta e, em seguida, execute novamente
a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1679W

A atualização do registro para identificar quais volumes foram
restaurados falhou. Isso não afeta os volumes que já foram restaurados.
Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. O erro está
sendo ignorado e o processamento continuará.



Explanation:

Após a restauração dos volumes críticos, o IBM Spectrum Protect tenta
atualizar o valor de RestoredVolumes da chave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession para indicar quais volumes foram
restaurados. Devido a um erro ao acessar o registro, o erro foi
registrado, mas o processamento continua.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS1680E

O Backup Diferenciado de Captura Instantânea está disponível somente
para volumes de proteção de dados (SnapVault ou SnapMirror). O volume
'NetApp-Volume' não é um volume SnapVault ou SnapMirror.



Explanation:

A Licença do NetApp permite somente o uso de diferenciação de captura
instantânea para volumes de proteção de dados (SnapVault ou SnapMirror).

System action:

O comando não é processado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1681E

DSM_DIR não estava configurado e a opção ASRFILESPATH não foi
especificada.



Explanation:

Os arquivos ASR podem ser colocados no caminho DSM_DIR por padrão ou
substituídos pela opção ASRFILESPATH. Uma das duas opções está sendo
configurada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Configure a variável de ambiente DSM_DIR ou especifique a opção
ASRFILESPATH no comando "RESTORE MACHINEASR".

------------------------------------------------------------------------
ANS1682E

O volume 'NetApp-Volume' é um volume de proteção de dados somente
leitura (SnapMirror ou SnapVault). Os Backups Diferenciados de Captura
Instantânea não podem ser criados em um volume somente leitura, as
opções USEEXISTINGBASE e o DIFFSNAPSHOT=latest devem ser especificadas
para selecionar capturas instantâneas existentes para uso pelo backup.



Explanation:

O volume do NetApp especificado é somente leitura, que proíbe a criação
de capturas instantâneas usadas pelo Backup Diferenciado de Captura
Instantânea. As opções USEEXISTINGBASE e DIFFSNAPSHOT=latest especificam
o uso de capturas instantâneas existentes e podem ser usadas em conjunto
com as opções BASESNAPSHOTNAME e DIFFSNAPSHOTNAME.

System action:

O comando não é processado.

User response:

Use as opções apropriadas para especificar capturas instantâneas
existentes.

------------------------------------------------------------------------
ANS1684W

Erro de Disco Cheio ao Acessar o Cache de Subarquivo: nome da exceção



Explanation:

Ocorreu um erro de disco cheio ao tentar acessar ou gravar no arquivo de
cache de subarquivo especificado durante um backup incremental de
subarquivo. Consulte o log de erros do cliente para obter informações
mais detalhadas.

System action:

O processamento continua sem subarquivo.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1685E

A operação de backup incremental utilizando a diferença de captura
instantânea est disponível para volumes do arquivador N series/NetApp,
não é um volume NetApp.



Explanation:

Não é possível desempenhar a operação de backup incremental do NAS
NFS/CIFS utilizando a diferença de captura instantânea no volume montado
ou mapeado porque o volume não é um volume do arquivador N
series/NetApp.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação de backup incremental especificando um volume
NFS ou CIFS NAS inteiro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1686I

O link Single Instance Store 'file-name' será restaurado ou recuperado
como um arquivo normal.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect restaura links Single Instance Store (SIS) como
arquivos normais. Se a versão restaurada for uma duplicata da cópia do
SIS Common Store, o SIS Groveler eventualmente recriará o link SIS.

System action:

O processo cria arquivos normais em vez do ponto de nova análise.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS1687E

A operação de Restauração Instantânea do VSS falhou. Examine o arquivo
de log de erros do cliente do IBM Spectrum Protect (DSMERROR.LOG), o
Windows Application Event Log, o Windows System Event Log e o arquivo de
log do provedor VSS (se aplicável) para obter mais detalhes. Consulte a
documentação do provedor do VSS para o significado do código de retorno
de erro.



Explanation:

O provedor de hardware do VSS falhou ao executar a operação de
restauração de cópia em nível de volume.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente determinar a origem do erro examinando o arquivo de log do
Application Client, o arquivo de log de erros do cliente (DSMERROR.LOG),
o Windows Application Event Log, o Windows System Event Log e o arquivo
de log do provedor VSS, se aplicável. Instruções adicionais para
operações do Windows VSS estão localizados no Guia de Determinação de
Problemas do IBM Spectrum Protect. Corrija o problema e tente executar a
operação novamente. Se esse erro persistir, entre em contato com o
representante de serviço.

------------------------------------------------------------------------
ANS1688I

Não é possível fazer o backup dos atributos esparsos para 'file-name'
corretamente porque o volume do qual é feito o backup do arquivo não
suporta arquivos esparsos.



Explanation:

Se o volume a partir do qual é feito o backup de um arquivo não suportar
arquivos esparsos, então não será possível fazer o backup dos intervalos
alocados para o arquivo esparso. Isso será verdadeiro se um arquivo
tiver seu atributo esparso definido. Um exemplo em que isso pode ocorrer
é no caso de um arquivo esparso ser criado em um volume NAS, mas for
feito o backup do volume no CIFS, onde o CIFS não suporte arquivos
esparsos.

System action:

Não é feito o backup do atributo esparso nem dos intervalos alocados
para o arquivo. Se for restaurado, o arquivo restaurado não será
esparso.

User response:

Nenhuma ação será necessária se você não precisar que seja feito backup
do atributo esparso e dos intervalos alocados. Se precisar de backup do
atributo esparso e dos intervalos alocados do arquivo, então o volume a
partir do qual o IBM Spectrum Protect faz o backup do arquivo deverá
suportar arquivos esparsos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1689E

O registro não foi atualizado após a restauração do VSS ASR.



Explanation:

Ocorreu um erro ao atualizar o registro após a Recuperação Automatizada
do Sistema (ASR) VSS. Verifique o dsmerror.log para obter mais
informações.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS1690E

O Backup Diferenciado de Captura Instantânea está disponível somente
para volumes de proteção de dados (SnapVault ou SnapMirror). O volume
'NetApp-Volume' não é um volume SnapVault ou SnapMirror.



Explanation:

O contrato de licença do NetApp para uso de diferenciação de captura
instantânea permite somente o backup de volumes de proteção de dados
(SnapVault ou SnapMirror).

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

none

------------------------------------------------------------------------
ANS1691I

A opção 'option' que foi localizada no arquivo de opções 'file-name' no
número da linha: number não é suportado e será ignorado pelo cliente.



Explanation:

A opção especificada é válida, mas não é suportada na plataforma atual e
será ignorada pelo cliente.

System action:

O processamento continua.

User response:

É possível ignorar a mensagem ou remover a opção do arquivo de opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS1692E

O certificado não é confiável.



Explanation:

O cliente não conseguiu abrir a conexão SSL com o servidor porque o
certificado do servidor não era confiável.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Certifique-se de ter configurado o banco de dados de chaves para
comunicação SSL conforme descrito na documentação. Se o servidor IBM
Spectrum Protect estiver usando um certificado autoassinado,
certifique-se de importar o certificado correto do servidor que você
está tentando se conectar. Quando o servidor estiver usando um
certificado assinado por uma autoridade, certifique-se de que o
certificado root da autoridade esteja importado no banco de dados de
chaves do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1693E

O período de validade do certificado está incorreto.



Explanation:

O cliente não conseguiu abrir uma conexão SSL com o servidor porque o
período de validade do certificado está incorreto.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Relate isso ao administrador do servidor IBM Spectrum Protect. O
servidor deve ter o certificado correto instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1694E

A identidade do certificado não pôde ser verificada.



Explanation:

O processo não pôde abrir uma conexão SSL com o servidor porque a
identidade do certificado não pôde ser verificada. Isso ocorrerá quando
as informações de propriedade do certificado não correspondem ao nome de
domínio ou endereço IP do IBM Spectrum Protect.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Certifique-se de que o nome de domínio do servidor ou o endereço IP (o
valor da opção TCPSERVERADDRESS) esteja correto. Se o problema
persistir, relate-o ao administrador de servidor do IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1695E

O certificado não é válido.



Explanation:

O processo não pôde abrir uma conexão SSL com o servidor por causa de um
certificado inválido. O cliente não conseguiu determinar a causa exata
da falha.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

É necessária a análise adicional do certificado do servidor, banco de
dados de chaves do cliente, ou ambos. Consulte a documentação do IBM
Spectrum Protect para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1696E

Apenas a raiz pode executar esta ação.



Explanation:

O usuário deve ser a raiz para executar esta ação.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Efetue login como root e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1698I

A opção 'option_name' que foi localizada no comando não é suportada e
será ignorada pelo cliente.



Explanation:

A opção especificada é válida, mas não é suportada na plataforma atual e
será ignorada pelo cliente.

System action:

O processamento continua.

User response:

Remova a opção especificada da linha de comandos e tente novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1700W

O banco de dados 'database' (save date=date) foi recuperado com êxito.



Explanation:

O banco de dados especificado (salvo na data especificada) foi
recuperado com êxito.

System action:

O banco de dados especificado foi recuperado com a última versão salva.

User response:

nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS1704W

A opção 'option-name' não pode ser fornecida pelo aplicativo e é
ignorada.



Explanation:

Uma opção fornecida pelo aplicativo da API. A opção não pode ser
especificada por um aplicativo. A opção pode ser especificada apenas no
arquivo de opções dsm.sys.

System action:

A opção fornecida é ignorada. O processamento continua.

User response:

Corrija a configuração do aplicativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1705E

Os Gravadores do Sistema writersname não existem.



Explanation:

Esses gravadores são uma parte essencial do sistema operacional. Quando
eles não estiverem disponíveis, o backup será concluído com êxito, mas o
backup dos dados desses gravadores não será feito no servidor IBM
Spectrum Protect. Isso poderá resultar na falha de inicialização do
computador após uma restauração do estado do sistema.

System action:

O backup do estado do sistema parou.

User response:

Verifique se esses gravadores existem usando o comando 'vssadmin list
writers'. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em
contato com o administrador do sistema ou com o administrador do IBM
Spectrum Protect para obter ajuda.

------------------------------------------------------------------------
ANS1706E

Erro na criação do diretório ' directory'.



Explanation:

O sistema não conseguiu criar o diretório especificado.

System action:

O processamento termina.

User response:

Verifique se o sistema possui as permissões apropriadas para criar este
diretório e, em seguida, reinicie a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1707E

Não foi possível criar o link físico 'new-file-name' para o arquivo
existente 'exist-file-name'. Código de retorno do Microsoft Windows:
'windows-return-code' 'windows-error-text'



Explanation:

Alguns arquivos de estado do sistema são links físicos que apontam para
outro arquivo. Durante a restauração do estado do sistema, o IBM
Spectrum Protect recria os links físicos para os arquivos de estado do
sistema restaurado. Se um arquivo com o mesmo nome que o link físico já
existir no momento da restauração, o IBM Spectrum Protect tentará
substituir o arquivo pelo link rígido. Esta mensagem é emitida quando o
IBM Spectrum Protect não consegue substituir um arquivo existente por um
link físico. A mensagem inclui o nome do link físico, o nome do arquivo
de estado do sistema para o qual o link físico aponta e as informações
de código de retorno do Microsoft Windows. As informações do código de
retorno indicam por que não foi possível substituir o arquivo. É
possível que o sistema operacional ou os aplicativos se comportem de
maneira instável se o link físico não puder ser recriado.

System action:

O link físico é ignorado, a restauração do estado do sistema continua.

User response:

Use as informações de código de retorno do Microsoft Windows fornecidas
na mensagem para determinar a causa básica do erro. Com base na causa
básica do erro e no motivo da restauração do estado do sistema é
possível optar por corrigir a causa básica e executar a restauração
novamente, ou tentar criar manualmente o link físico. Como essa mensagem
de erro representa uma condição incomum e inesperada, você deve
considerar cuidadosamente as possíveis consequências de cada opção. O
link físico pode ser criado manualmente como segue: Renomeie o arquivo
que possui o mesmo nome que o link físico. Em seguida, use o utilitário
fsutil.exe do Microsoft Windows como segue: FSUTIL HARDLINK CREATE
hardlinkname originalfilename

------------------------------------------------------------------------
ANS1708E

Falha na operação de backup. Apenas um usuário raiz pode executar essa
operação.



Explanation:

Os backups iniciados por usuários não raiz foram desativados pelo IBM
Spectrum Protect administrador.

System action:

A operação pára.

User response:

Solicita ao administrador do IBM Spectrum Protect para ativar backups
não raiz.

------------------------------------------------------------------------
ANS1710I

Religado: fshlll



Explanation:

A versão ativa do objeto foi religada a um MC no banco de dados do IBM
Spectrum Protect.

System action:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

User response:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1711E

Não é possível acessar o disco 'disk name' da VM 'vmname' durante o
backup.



Explanation:

O cliente não consegue acessar o disco da VM. No caso de um backup de
transferência, isso poderá acontecer se existir um disco RDM na VM e não
for acessível no host ESX auxiliar.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Assegure-se de que o disco da VM seja acessível no ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS1712W

A operação ou a captura instantânea de um volume de captura instantânea
'uncVolumePath' não é suportada para o tipo de provedor de disco
'LUN-provider-name' (LUN-provider-type).



Explanation:

A funcionalidade não está disponível nesse tipo de LUN.

System action:

A operação continua.

User response:

Exclua manualmente a LUN no dispositivo ou no subsistema de
armazenamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS1714E

Já existe um espaço no arquivo para a máquina virtual (VM_name), mas com
um UUID de máquina virtual diferente do atual.



Explanation:

Uma máquina virtual com esse nome foi submetida a backup e possui um
UUID da máquina virtual diferente do que o da máquina virtual que está
sendo submetida a backup agora. Isso pode ocorrer quando há duas
máquinas virtuais com o mesmo nome e são submetidas a backup para o
mesmo nome do nó do datacenter. Nesse caso, o backup não pode continuar
porque o cliente de backup-archive usa o nome da máquina virtual para
referenciar exclusivamente a máquina virtual no servidor do IBM Spectrum
Protect.

Isso também pode ocorrer quando o UUID da máquina virtual é alterado
após uma operação de backup anterior. Esse é o caso após os seguintes
eventos:

1. A máquina virtual VM_1 é submetida a backup.

2. A máquina virtual VM_1 é restaurada com um novo nome: VM_2. Um novo
   UUID é designado à VM_2.

3. A máquina virtual VM_1 é excluída.

4. A máquina virtual VM_2 é renomeada como VM_1.

System action:

O backup desta máquina virtual falha. O processo de backup pode
continuar com outras máquinas virtuais.

User response:

Se houver duas ou mais máquinas virtuais com o mesmo nome no inventário
do datacenter, será possível concluir uma das ações a seguir:

*  Renomeie as máquinas virtuais para que todos os nomes no inventário
   do datacenter sejam exclusivos.

*  Faça backup em máquinas virtuais com o mesmo nome para servidores do
   IBM Spectrum Protect diferentes.

Se o UUID da VM foi mudado, execute um comando BACKUP VM com a opção
VMBACKUPUPDATEGUID. A opção VMBACKUPUPDATEGUID atualiza o UUID no
servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1715E

Um espaço no arquivo já existe para a máquina virtual (VM_name), mas com
um UUID diferente da máquina virtual (VM_UUID) do UUID da máquina
virtual atual (VM_UUID).



Explanation:

Uma máquina virtual com esse nome foi submetida a backup e possui um
UUID da máquina virtual diferente do que o da máquina virtual que está
sendo submetida a backup agora. Isso pode ocorrer quando há duas
máquinas virtuais com o mesmo nome e são submetidas a backup para o
mesmo nome do nó do datacenter. Nesse caso, o backup não pode continuar
porque o cliente de backup-archive usa o nome da máquina virtual para
referenciar exclusivamente a máquina virtual no servidor do IBM Spectrum
Protect.

Isso também pode ocorrer quando o UUID da máquina virtual é alterado
após uma operação de backup anterior. Esse é o caso após os seguintes
eventos:

1. A máquina virtual VM_1 é submetida a backup.

2. A máquina virtual VM_1 é restaurada com um novo nome: VM_2. Um novo
   UUID é designado à VM_2.

3. A máquina virtual VM_1 é excluída.

4. A máquina virtual VM_2 é renomeada como VM_1.

System action:

O backup desta máquina virtual falha. O processo de backup pode
continuar com outras máquinas virtuais.

User response:

Se houver duas ou mais máquinas virtuais com o mesmo nome no inventário
do datacenter, será possível concluir uma das ações a seguir:

*  Renomeie as máquinas virtuais para que todos os nomes no inventário
   do datacenter sejam exclusivos.

*  Faça backup em máquinas virtuais com o mesmo nome para servidores do
   IBM Spectrum Protect diferentes.

Se o UUID da VM foi mudado, execute um comando BACKUP VM com a opção
VMBACKUPUPDATEGUID. A opção VMBACKUPUPDATEGUID atualiza o UUID no
servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1716E

Uma tarefa de serviço da Web do VMware vStorage expirou.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect expirou ao aguardar o VMware vCenter ou o
host ESX concluir uma tarefa de serviço da Web solicitada. Poderia haver
poucos recursos ou o sistema poderia estar ocupado.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Verifique se há erros no VMware vCenter ou no host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS1717E

Uma tarefa de serviço da Web do VMware vStorage falhou.



Explanation:

Uma tarefa de serviço da Web do VMware vCenter ou do host ESX falhou.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Verifique se há erros no VMware vCenter ou no host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS1729E

A lista de arquivos passada 'file-list' não é uma lista de arquivos de
entrada válida. Passe a lista de arquivos padrão ou a lista de arquivos
de coleção para o comando dsmrecall.



Explanation:

O usuário passou um tipo de lista de arquivos inválido para o comando
dsmrecall

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Passe a lista de arquivos padrão ou a lista de arquivos da coleção para
o comando dsmrecall.

------------------------------------------------------------------------
ANS1730E

A consulta do servidor IBM Spectrum Protect para ordenar as informações
falhou.



Explanation:

A rechamada otimizada de fita não conseguiu recuperar as informações de
ordem do servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Verifique a conexão ao servidor IBM Spectrum Protect para ver se o
servidor IBM Spectrum Protect está disponível e se você tem os direitos
de acesso corretos configurados.

------------------------------------------------------------------------
ANS1731E

A rechamada otimizada de fita para a lista de arquivos 'file-list'
falhou com rc = code.



Explanation:

A rechamada otimizada de fita não conseguiu recuperar as informações de
ordem do servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique todas as mensagens de erro acima desta mensagem para obter os
detalhes sobre o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1732W

O arquivo 'file' é de um sistema de arquivos diferente. Gravando arquivo
na lista de arquivos não processados: 'file-list'.



Explanation:

O comando dsmrecall especifica um sistema de arquivos a ser processado.
Os arquivos de outros sistemas de arquivos são ignorados e gravados em
uma lista não processada.

System action:

O arquivo é ignorado e as informações são gravadas em uma lista de
arquivos não processados

User response:

Verifique se todos os arquivos na lista de arquivos de entrada são do
sistema de arquivos correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1733I

Um arquivo de coleção foi especificado 'file-list' O processo de
ordenação foi ignorado.



Explanation:

Um arquivo de coleção foi passado como a lista de arquivos de entrada. A
ordenação não é necessária porque o arquivo já foi ordenado. Apenas a
rechamada é iniciada.

System action:

A ordenação processada não foi iniciada, apenas a rechamada foi
iniciada.

User response:

Nenhuma ação adicional necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS1734W

A máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais discos independentes. Os
backups não são suportados nesta configuração. Especifique a opção
'-vmprocessvmwithindependent=yes' para excluir esses discos do backup.



Explanation:

Os discos independentes não são afetados pelas capturas instantâneas,
portanto, o cliente IBM Spectrum Protect não suporta o backup deles.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Desligue a máquina virtual e altere o modo independente do disco ou
remova-os da máquina virtual. Ou, especifique a opção
'-vmprocessvmwithindependent=yes' para excluir esses discos do backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1735W

A máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais Raw Device Mappings (RDMs)
físicos. Os backups não são suportados nesta configuração. Especifique a
opção '-vmprocessvmwithprdm=yes' para excluir esses discos do backup.



Explanation:

RDMs físicas não são incluídas nas capturas instantâneas; portanto, o
cliente IBM Spectrum Protect não suporta o backup deles.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Desligue a máquina virtual e altere os RDMs para o modo virtual ou
remova-os da máquina virtual. Ou, especifique a opção
'-vmprocessvmwithprdm=yes' para excluir esses discos do backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1736W

A máquina virtual 'VM-name' não pode ter o seu backup feito porque ela
contém um ou mais discos de um tipo não suportado.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não suporta máquinas virtuais com tipos de disco
não suportados.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Converta discos não suportados em um tipo suportado ou remova os discos
não suportados da máquina virtual ou exclua a máquina virtual do backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1737E

O comando PRESNAPSHOTCMD falhou.



Explanation:

O comando especificado pela opção PRESNAPSHOTCMD deve ser concluído com
êxito para executar o backup de captura instantânea VSS. Se o comando
foi concluído com o código de retorno 0 (zero), ele será considerado
como concluído com êxito. Se o comando foi concluído com qualquer outro
código código de retorno, ele será considerado como falho. Se o comando
tiver falhado, o backup de captura instantânea VSS não será executado.

System action:

O cliente não executa a operação de backup de captura instantânea VSS.

User response:

Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se um
código de retorno diferente de zero for normal para este comando,
considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código
de retorno igual a zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1738W

O comando POSTSNAPSHOTCMD falhou.



Explanation:

Se o comando especificado pela opção POSTSNAPSHOTCMD foi concluído com
código de retorno diferente de zero, a operação de backup de captura
instantânea VSS continuará. A operação continua com um resultado no
nível do aviso. O resultado do comando POSTSNAPSHOTCMD não substituirá
um resultado mais alto do comando de backup de captura instantânea VSS.
Por exemplo, se o comando de backup de captura instantânea VSS foi
concluído com o código 12, um código de retorno inferior do comando
POSTSNAPSHOTCMD não alterará o código de retorno.

System action:

O backup de captura instantânea VSS continua, mas com um código de
retorno de aviso de, pelo menos, 8.

User response:

Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Considere
agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno
igual a zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1739E

A restauração de uma unidade de sistema não é permitida.



Explanation:

A unidade para a qual você está restaurando contém o sistema
operacional.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação sem especificar uma unidade de sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1740W

Não foi possível ler ACLs para o objeto: file_system path name. Consulte
dsmerror.log para obter informações adicionais.



Explanation:

As ACLs do objeto não foram lidas.

System action:

O objeto é ignorado. O processamento continua com o próximo objeto.

User response:

Examine o log de erro do cliente para as mensagens adicionais que possam
indicar a razão para o problema. Tente seguir as ações corretivas
sugeridas (se houver) e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1741W

Não foi possível ler os atributos estendidos para file_system path name.
Consulte dsmerror.log para obter informações adicionais.



Explanation:

Os atributos estendidos do objeto não foram lidos.

System action:

O objeto é ignorado. O processamento continua com o próximo objeto.

User response:

Examine o log de erro do cliente para as mensagens adicionais que possam
indicar a razão para o problema. Siga as ações corretivas sugeridas (se
houver) e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1742E

A Captura Instantânea de Exposição falhou para o backup 'backup-name'.



Explanation:

A captura instantânea de exposição falhou.

System action:

Paradas de processamento

User response:

Consulte o arquivo dsmerror.log para obter detalhes adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1743E

A captura instantânea de exposição falhou para o backup 'backup-name'.



Explanation:

A captura instantânea sem exposição falhou.

System action:

Paradas de processamento

User response:

Consulte o arquivo dsmerror.log para obter detalhes adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1744E

Uma ou mais capturas instantâneas (volumes) necessárias para a operação
de restauração não foram localizadas. Consulte o dsmerror.log para obter
detalhes adicionais.



Explanation:

Uma ou mais capturas instantâneas necessárias para restauração não foram
localizadas no sistema.

System action:

Paradas de processamento

User response:

Consulte o arquivo dsmerror.log para obter detalhes adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1745I

A máquina virtual para restauração possui um ou mais grupos de portas
distribuídos. A configuração adicional pode ser necessária para
selecionar um número de porta depois que a restauração for concluída.



Explanation:

A máquina virtual foi salva com um ou mais cartões NIC suportados pelos
grupos de portas distribuídos. Devido aos conflitos na restauração o(s)
número(s) de porta não foram salvos.

System action:

A restauração continua.

User response:

Edite as configurações da máquina virtual e selecione uma porta, se
necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS1746E

Nenhuma LUN disponível foi localizada. Confirme se os adaptadores de
armazenamento estão configurados corretamente no host e se as LUNs não
estão mapeadas em outra máquina virtual.



Explanation:

A máquina virtual foi armazenada com um disco Raw Device Mappings
suportado por uma LUN. A LUN necessária está ausente ou ainda está
mapeada para outra máquina virtual.

System action:

A máquina virtual não pode ser restaurada.

User response:

Confirme se os Adaptadores de Armazenamento estão configurados
corretamente no host e se as LUNs não estão mapeadas em outra máquina
virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS1747E

A senha da chave de criptografia não está disponível.



Explanation:

O cliente não está ativado para operações de backup/restauração
criptografadas por usuários não autorizados ou a senha da chave de
criptografia não foi armazenada pelo administrador.

System action:

Os objetos que não podem ser criptografados ou decriptografados são
ignorados.

User response:

Entre em contato com o administrador para que o seu sistema configure
operações criptografadas para usuários não autorizados.

------------------------------------------------------------------------
ANS1748E

A máquina virtual foi armazenada com um disco Raw Device Mappings
suportado por uma LUN. A LUN necessária está ausente ou ainda está
mapeada para outra máquina virtual: LUN UUID lun.



Explanation:

A máquina virtual foi armazenada com um disco Raw Device Mappings
suportado por uma LUN. A LUN necessária está ausente ou ainda está
mapeada para outra máquina virtual.

System action:

A máquina virtual não pode ser restaurada.

User response:

Localize a LUN necessária e disponibilize-a para a máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS1749W

O objeto 'filespace-namehl-namell-name' teve backup com um atributo de
tipo de sistema de arquivo inválido.



Explanation:

O tipo de sistema de arquivo é usado pelo cliente para determinar se um
nome de objeto faz ou não distinção entre maiúsculas e minúsculas. Um
tipo de sistema de arquivo incorreto pode resultar em uma ordem de
classificação incorreta da árvore de servidores para sistemas de
arquivos com distinção entre maiúsculas e minúsculas. Finalmente, alguns
arquivos inalterados podem expirar e depois terem um novo backup durante
o backup incremental completo.

System action:

O processamento continua.

User response:

É recomendável renomear o espaço no arquivo correspondente no servidor
IBM Spectrum Protect e fazer o backup incremental completo novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1750I

O ponto de montagem do volume 'volumemountpoint' é montado para o volume
'volume'. Utilizando o volume de captura instantânea para 'volume' para
fazer backup.



Explanation:

O ponto de montagem do volume resolvido para um volume foi capturado. O
mesmo volume de captura instantânea será utilizado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1751E

Erro ao processar 'nome do espaço de arquivo': O sistema de arquivos não
pode ser acessado.



Explanation:

O cliente não é capaz de acessar o sistema de arquivos. Duas razões
comuns para isso são a conta na qual o cliente está executando não ter
acesso à raiz do sistema de arquivos ou o sistema de arquivos não
existir.

System action:

O sistema de arquivos inacessível é ignorado. O processamento continua
com o próximo sistema de arquivos.

User response:

Verifique o log de erros para obter outras mensagens que podem produzir
informações adicionais sobre o problema que impede o acesso ao sistema
de arquivos. Corrija o problema e, em seguida, repita a operação. Se a
conta não tiver acesso ao sistema de arquivos, então o administrador do
sistema precisará conceder acesso ou uma conta que tenha acesso ao
sistema de arquivos deverá ser utilizada. Se o sistema de arquivos não
existir, então remova ou corrija a especificação do sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1752E

O sistema de arquivos não pode ser acessado.



Explanation:

O cliente não é capaz de acessar o sistema de arquivos. Duas razões
comuns para isso são a conta na qual o cliente está executando não ter
acesso à raiz do sistema de arquivos ou o sistema de arquivos não
existir.

System action:

O sistema de arquivos inacessível é ignorado.

User response:

Verifique o log de erros para obter outras mensagens que podem produzir
informações adicionais sobre o problema que impede o acesso ao sistema
de arquivos. Corrija o problema e, em seguida, repita a operação. Se a
conta não tiver acesso ao sistema de arquivos, então o administrador do
sistema precisará conceder acesso ou uma conta que tenha acesso ao
sistema de arquivos deverá ser utilizada. Se o sistema de arquivos não
existir, então remova ou corrija a especificação do sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1753E

O espaço no arquivo 'nome do espaço no arquivo' foi obtido em backup por
uma versão de cliente anterior e não pode ser restaurado com essa versão
do cliente. O espaço no arquivo será ignorado.



Explanation:

O formato do backup configurado em versões de cliente anteriores para
SYSTEM STATE e SYSTEM SERVICES é incompatível com a versão do cliente
atual. Esses espaços no arquivo serão ignorados. A restauração pode
parecer em pausa enquanto o cliente ignora os objetos nesses espaços de
arquivos. Outros dados do espaço no arquivo restantes serão restaurados.

System action:

Objetos nesse espaço no arquivo são ignorados. Outros dados do espaço no
arquivo restantes serão restaurados.

User response:

Restaure esse espaço no arquivo específico no conjunto de backup com um
cliente em nível anterior.

------------------------------------------------------------------------
ANS1754E

O espaço no arquivo 'nome do espaço no arquivo' não pode ser restaurado
quando a opção ASNODENAME estiver ativada. O espaço no arquivo será
ignorado.



Explanation:

Os dados do estado do sistema de outro nó não devem ser restaurados em
um nó diferente. Esses espaços no arquivo serão ignorados. A restauração
pode parecer em pausa enquanto o cliente ignora os objetos nesses
espaços de arquivos. Outros dados do espaço no arquivo restantes serão
restaurados.

System action:

Objetos nesse espaço no arquivo são ignorados. Outros dados do espaço no
arquivo restantes serão restaurados.

User response:

Remova a opção ASNODENAME antes de restaurar esse espaço no arquivo
específico no conjunto de backup ou utilize o nome do nó que foi
utilizado para fazer o backup dos dados do estado do sistema para
restaurar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1755W

Ocorreu um erro na comunicação com o Active Directory. A opção
USEDIRECTORY será ignorada e o processamento continuará.



Explanation:

O processo tentou consultar o Active Directory para os parâmetros do
servidor IBM Spectrum Protect, mas um erro ocorreu. Isso pôde ser
causado pelo Active Directory ou pela configuração do servidor do IBM
Spectrum Protect.

System action:

O IBM Spectrum Protect ignorará a opção USEDIRECTORY e continuará com o
processamento do cliente.

User response:

Certifique-se de que seu computador esteja configurado corretamente no
domínio do Active Directory. Além disso, certifique-se de que o IBM
Spectrum Protect Administrator tenha configurado corretamente o servidor
IBM Spectrum Protect para seu nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS1756W

O Journal de 'especificação de backup' foi reconfigurado: O espaço de
arquivo do servidor foi excluído desde o último backup concluído.



Explanation:

O cliente reconfigurou o journal pois o espaço de arquivo do servidor
correspondente foi excluído desde o último backup concluído.

System action:

O journal foi excluído, o backup atual não o utilizará e ele não será
disponibilizado para backup até que um backup incremental completo seja
concluído com êxito.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1757W

O Journal de 'especificação de backup' foi reconfigurado: O espaço de
arquivo do servidor foi excluído desde o último backup concluído.



Explanation:

O cliente reconfigurou o journal pois o espaço de arquivo do servidor
correspondente foi excluído desde o último backup concluído.

System action:

O journal foi excluído, o backup atual não o utilizará e ele não será
disponibilizado para backup até que um backup incremental completo seja
concluído com êxito.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1758W

O Journal de 'especificação de backup' foi reconfigurado: O espaço de
arquivo do servidor foi excluído desde o último backup concluído.



Explanation:

O cliente reconfigurou o journal pois o espaço de arquivo do servidor
correspondente foi excluído desde o último backup concluído.

System action:

O journal foi excluído, o backup atual não o utilizará e ele não será
disponibilizado para backup até que um backup incremental completo seja
concluído com êxito.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1759W

O Journal de 'especificação de backup' foi reconfigurado: O conjunto de
política foi atualizado desde o último backup concluído.



Explanation:

O cliente reconfigurou o journal no sistema do arquivo especificado pois
o conjunto de política de nó foi atualizado desde o último backup
concluído.

System action:

O journal foi excluído, o backup atual não o utilizará e ele não será
disponibilizado para backup até que um backup incremental completo seja
concluído com êxito.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1760I

O journal de 'especificação de backup' ativado no nó 'nome do nó' e no
servidor 'nome do servidor'



Explanation:

O journal do sistema de arquivo especificado é válido agora e será
utilizado pelo próxomo backup incremental completo pelo nó e servidor
IBM Spectrum Protect especificado.

System action:

O próximo backup incremental completo do sistema de arquivo utilizará o
journal.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1761I

O journal de 'especificação-de-backup' será ativado na conclusão
bem-sucedida do backup.



Explanation:

Um journal ativo porém inválido está presente no sistema de arquivo cujo
backup está sendo efetuado. Depois que o backup for concluído com êxito,
o journal ser disponibilizado para uso pelo próximo backup incremental
completo do sistema de arquivo com o mesmo nó e servidor IBM Spectrum
Protect.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1763W

Não é possível desmontar o ponto de montagem da captura instantânea
ponto de montagem da captura instantânea durante a limpeza da captura
instantânea 'captura instantêna' do volume 'volume'.O erro é 'erro'.A
operação continuará. Desmonte manualmente, remova o diretório do ponto
de montagem da captura instantânea e exclua a captura instantânea após o
backup ser concluído.



Explanation:

Durante a fase de conclusão da operação do cliente IBM Spectrum Protect,
não foi possível desmontar a captura instantânea por alguma razão.
Entretanto, a operação do IBM Spectrum Protect foi concluída com
sucesso.

System action:

O processamento continuará e o erro de desmontagem será ignorado.

User response:

Limpe manualmente as capturas instantâneas, como a seguir: Consulte a
captura instantânea: snapshot -q -c: <source FS>. O nome da captura
instantânea deverá ter o formato: tsmxxxxxxxxxx. Verifique se ela está
montada: df -k | grep tsmxxxxxxxxxx. Desmonte a captura instantânea:
umount -f tsmxxxxxxxxxx. Remova o ponto de montagem da captura
instantânea: rmdir tsmxxxxxxxxxx. Exclua a captura instantânea: snapshot
-d /dev/tsmxxxxxxxxxx. Se a exclusão da captura instantânea falhar com o
erro "Dispositivo Ocupado" ou qualquer outro erro, desmonte o sistema de
arquivos de origem da captura instantânea: umount -f <source FS>. Tente
excluir a captura instantânea novamente: snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx.
Verifique se ainda existe algum volume lógico: ls -l /dev/tsm*. Remova
todos os volumes lógicos restantes: rmlv -f tsmxxxxxxxxxx. Monte
novamente o sistema de arquivos de origem, caso o tenha desmontado
anteriormente: mount <source FS>.

------------------------------------------------------------------------
ANS1764W

Não é possível remover o diretório do ponto de montagem da captura
instantânea ponto de montagem da captura instantânea durante a limpeza
da captura instantânea 'captura instantânea' do volume 'volume'.O erro é
'erro'.A operação continuará. Remova manualmente o diretório de montagem
da captura instantânea e exclua a captura instantânea após o backup ser
concluído.



Explanation:

Durante a fase de conclusão da operação do cliente IBM Spectrum Protect,
não foi possível remover o diretório do ponto de montagem da captura
instantânea por alguma razão. Entretanto, a operação do IBM Spectrum
Protect foi concluída com sucesso.

System action:

O processamento continuará e o erro rmdir será ignorado.

User response:

Limpe manualmente as capturas instantâneas, como a seguir: Consulte a
captura instantânea: snapshot -q -c: <source FS>. O nome da captura
instantânea deverá ter o formato: tsmxxxxxxxxxx. Verifique se ela está
montada: df -k | grep tsmxxxxxxxxxx. Desmonte a captura instantânea:
umount -f tsmxxxxxxxxxx. Remova o ponto de montagem da captura
instantânea: rmdir tsmxxxxxxxxxx. Exclua a captura instantânea: snapshot
-d /dev/tsmxxxxxxxxxx. Se a exclusão da captura instantânea falhar com o
erro "Dispositivo Ocupado" ou qualquer outro erro, desmonte o sistema de
arquivos de origem da captura instantânea: umount -f <source FS>. Tente
excluir a captura instantânea novamente: snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx.
Verifique se ainda existe algum volume lógico: ls -l /dev/tsm*. Remova
todos os volumes lógicos restantes: rmlv -f tsmxxxxxxxxxx. Monte
novamente o sistema de arquivos de origem, caso o tenha desmontado
anteriormente: mount <source FS>.

------------------------------------------------------------------------
ANS1765W

Não é possível excluir a captura instantânea durante a limpeza da
captura instantânea 'snapshot' do volume 'volume'.O erro é 'error'. A
operação continuará. Exclua manualmente a captura instantânea após o
backup ser concluído.



Explanation:

Durante uma operação do cliente de backup-archive, não foi possível
excluir a captura instantânea por alguma razão. Entretanto, a operação
foi concluída com êxito. O erro pode ter sido causado por uma ordem
inesperada de comandos de captura instantânea. O AIX JFS2 espera que as
solicitações de exclusão de captura instantânea para um determinado
sistema de arquivos sejam emitidas na ordem da captura instantânea mais
antiga em primeiro lugar, a próxima captura instantânea mais antiga em
segundo e assim por diante. Se houver outros processos usando capturas
instantâneas mais antigas para o mesmo sistema de arquivos, a
solicitação de exclusão falhará. Além disso, o cliente de backup-archive
exclui somente capturas instantâneas que foram criadas por um de seus
processos. Ele não excluirá as capturas instantâneas mais antigas
criadas por outros aplicativos ou usuários. Neste caso, o usuário terá
de excluir manualmente todas as capturas instantâneas mais antigas, para
que o próximo comando de backup-archive possa ser concluído com sucesso.

System action:

O processamento continuará e o erro de exclusão da captura instantânea
será ignorado.

User response:

Limpe manualmente as capturas instantâneas da seguinte forma: Consulte a
captura instantânea: snapshot -q -c: <source_FS> O nome da captura
instantânea estará no formato: tsmxxxxxxxxxx. Verifique se a captura
instantânea está montada: df -k | grep tsmxxxxxxxxxx Desmonte a captura
instantânea: umount -f tsmxxxxxxxxxx Remova o ponto de montagem da
captura instantânea: rmdir tsmxxxxxxxxxx Exclua a captura instantânea:
snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx Se a operação de exclusão da captura
instantânea falhar com "Dispositivo ocupado" ou algum outro erro,
desmonte o sistema de arquivos de origem da captura instantânea: umount
-f <source_FS> Tente novamente a exclusão da captura instantânea:
snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx Verifique se há quaisquer volumes lógicos
restantes: ls -l /dev/tsm* Remova quaisquer volumes lógicos restantes:
rmlv -f tsmxxxxxxxxxx Monte novamente o sistema de arquivos de origem,
se foi desmontado anteriormente: mount <source_FS>

------------------------------------------------------------------------
ANS1766E

Falha ao inicializar SSH2: rc=error-code.



Explanation:

Ocorreu um problema durante a inicialização do SSH2.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Verifique as configurações de rede, de DNS e de conexão com o host de
destino ou se o SSH está funcionando corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1767E

Não foi possível criar um volume lógico de captura instantânea usando o
comando: 'cmd'.O erro é 'error'.Certifique-se de que o grupo de volumes
tenha partições livres suficientes para preencher o pedido de alocação.



Explanation:

Durante a fase de inicialização da operação do cliente IBM Spectrum
Protect, não foi possível criar um volume lógico para a captura
instantânea.

System action:

O processamento continua e o erro de criação do volume lógico da captura
instantânea é ignorado. A operação IBM Spectrum Protect será
desempenhada sem a captura instantânea.

User response:

Assegure-se de que o grupo de volumes tenha partições livres suficientes
para preencher o pedido de alocação mklv e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1768E

O IBM Spectrum Protect não pôde encontrar espaço para uma nova captura
instantânea. Nome da função do IBM Spectrum Protect : nome-da-função
Função do IBM Spectrum Protect : desc-da-função Código de retorno do IBM
Spectrum Protect: cr-do-TSM Arquivo do IBM Spectrum Protect :
nome-do-arquivo (número-da-linha)



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento será interrompido.

User response:

Backups anteriores podem ainda estar pendentes. Se o problema persistir,
entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1769E

O servidor de arquivos NetApp 'server-name' no Data ONTAP versão
'version.modification.submodification' não é suportado para execução de
backups incrementais usando a diferença de captura instantânea.



Explanation:

O backup incremental que usa a diferença de captura instantânea requer
Data ONTAP V7.3 ou posterior. Entretanto, se estiver fazendo upgrade do
Data ONTAP V7.3.3 ou posterior para V8.0, você perderá o suporte de
diferença de captura instantânea para nomes de arquivo unicode. Faça
upgrade para Data ONTAP V8.1 ou posterior.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Faça upgrade do servidor de arquivos para um nível suportado do Data
ONTAP e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1770E

Não foi possível resolver o endereço 'tcpip address'. Erro = error code,
'error message'



Explanation:

O sistema não conseguiu obter o endereço TCP/IP v6.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Verifique se o endereço mostrado é um endereço TCP/IP v6 e se pode ser
resolvido com ping ou ping6.

------------------------------------------------------------------------
ANS1771W

O espaço no arquivo de estado do sistema 'filespace name' não pode ser
restaurado para um local diferente.



Explanation:

O espaço no arquivo do estado do sistema não pode ser restaurado para um
local diferente. Este espaço no arquivo é ignorado.

System action:

Os objetos no espaço no arquivo do estado do sistema são ignorados.
Outros espaços no arquivo restantes são restaurados. A restauração pode
parecer em pausa enquanto o cliente ignora os objetos passados neste
espaço no arquivo.

User response:

Restaure o estado do sistema para seu local original.

------------------------------------------------------------------------
ANS1772E

Erro ao carregar o plug-in de captura instantânea. O plug-in pode não
estar instalado.



Explanation:

O plug-in de captura instantânea não pôde ser carregado, possivelmente
porque o plug-in não está instalado.

System action:

O backup da captura instantânea é interrompido.

User response:

Na plataforma Linux 86/86_64, instale o pacote TIVsm-BAhdw se ele ainda
não estiver instalado. Tente novamente a operação. Na plataforma AIX,
instale os conjuntos de arquivos hdw e snphdw se eles ainda não
estiverem instalados. Tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1773I

A máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais discos independentes e
esses discos serão excluídos do backup da VM.



Explanation:

Não é possível executar uma captura instantânea de discos independentes.
Especifique a opção '-vmprocessvmwithindependent=yes' para ignorar esses
discos.

System action:

Não será feito backup dos discos independentes da máquina virtual.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1774I

A máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais discos físicos Raw Device
Mappings (RDM) e esses discos serão excluídos do backup da VM.



Explanation:

Não é possível executar uma captura instantânea de discos RDM físicos.
Especifique a opção '-vmprocessvmwithprdm=yes' para ignorar esses
discos.

System action:

Não será feito backup dos discos RDM físicos da máquina virtual.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1780E

writer-name falhou ao inicializar e subscrever no VSS.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao criar writer-name sob o
controle do Windows Volume Shadow Copy Service (VSS). Examine o log de
erro IBM Spectrum Protect e o Log de Eventos de Aplicativos para obter
informações adicionais sobre este erro.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Tente novamente a operação. Se o erro persistir, examine o log de erros
do IBM Spectrum Protect e o log de eventos do Windows para obter
informações relacionadas a esse erro.

Reinicie o Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) e tente a operação
novamente.

Em alguns casos, é necessário reinicializar a máquina para limpar o
estado do erro VSS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1782E

writer-name falhou ao ser interrompido.



Explanation:

IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao parar writer-name. Examine o
log de erro IBM Spectrum Protect e o Log de Eventos de Aplicativos para
obter informações adicionais sobre este erro.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Tente novamente a operação. Se o erro persistir, examine o log de erros
do IBM Spectrum Protect e o log de eventos do Windows para obter
informações relacionadas a esse erro.

Reinicie o Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) e, em seguida, tente
a operação novamente.

Em alguns casos, é necessário reinicializar a máquina para limpar o
estado do erro VSS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1784E

A operação incremental por diferença de captura instantânea não pode ser
executada no 'volume-name' pois é um volume vFiler.



Explanation:

O backup incremental de diferença de captura instantânea não é suportado
em volumes vFiler.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Execute o backup incremental de diferença de captura instantânea nos
volumes NetApp/N-Series normais apenas.

------------------------------------------------------------------------
ANS1787I

O NIC da máquina virtual é suportado por um grupo de portas virtuais
distribuídas, mas o atributo portgroupKey está ausente. O NIC não pode
ser restaurado.



Explanation:

O NIC da máquina virtual está ausente no atributo portgroupKey
necessário.

System action:

A máquina virtual pode ser restaurada, mas o NIC não pode ser
restaurado.

User response:

Depois que a máquina virtual tiver sido restaurada um novo cartão NIC
poderá ser incluído.

------------------------------------------------------------------------
ANS1788I

O host ESX de destino não contém o grupo da porta virtual distribuída
necessário. A NIC da máquina virtual não pode ser restaurada. Use a
opção VMDEFAULTDVPORTGROUP para configurar a especificação de um novo
grupo da porta. Se o servidor ESXi de destino não tiver nenhum grupo da
porta, use a opção VMDEFAULTNETWORK.



Explanation:

O NIC da máquina virtual era suportado por um grupo de portas virtuais
distribuídas, mas o host ESX de destino está ausente nesse grupo de
portas.

System action:

A máquina virtual pode ser restaurada, mas o NIC não pode ser
restaurado.

User response:

Depois que a máquina virtual tiver sido restaurada um novo cartão NIC
poderá ser incluído.

------------------------------------------------------------------------
ANS1789I

Nenhum grupo de portas virtuais distribuídas foi localizado no host ESX
de destino. O NIC da máquina virtual não pode ser restaurado.



Explanation:

O NIC da máquina virtual era suportado por um grupo de portas virtuais
distribuídas, mas o host ESX de destino não tem nenhum grupo de portas
disponível.

System action:

A máquina virtual pode ser restaurada, mas o NIC não pode ser
restaurado.

User response:

Depois que a máquina virtual tiver sido restaurada um novo cartão NIC
poderá ser incluído.

------------------------------------------------------------------------
ANS1790E

O volume 'volname' não pode ter backup efetuado porque 'nosnapdir=on'
está configurado no arquivador.



Explanation:

Esta mensagem é emitida quando a opção 'nosnapdir=on' está configurada
para o volume indicado na mensagem. Quando esta opção estiver
configurada, as capturas instantâneas do volume ficarão ocultas e,
portanto, não poderão ter o backup efetuado.

System action:

O volume indicado na mensagem não tem o backup efetuado. O processamento
continua no próximo volume.

User response:

Para fazer backup do volume, altere o volume no arquivador: Configure a
opção 'nosnapdir=off'. Em seguida, tente a operação de backup para este
volume novamente. Se o volume não tiver backup efetuado, remova-o da
configuração DOMAIN do cliente de backup-archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS1794I

A opção 'cifs.enable_share_browsing = off' é configurada no arquivador
'filerName'.



Explanation:

Esta mensagem é emitida quando a opção 'cifs.enable_share_browsing =
off' é configurada no arquivador NAS indicado na mensagem.

System action:

O processamento continua.

User response:

Configure a opção 'cifs.enable_share_browsing = on'. Em seguida, tente a
operação de backup de diferenças entre capturas instantâneas novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1795I

A operação continuará sem usar o provedor de captura instantânea, porque
o sistema de arquivos 'volname' não grava as permissões.



Explanation:

O sistema de arquivo de origem de uma captura instantânea deve ser de
leitura/gravação pois a definição da captura instantânea é uma captura
instantânea point-in-time de sistema de arquivos alterado. A criação da
captura instantânea atualiza o superblock do sistema de arquivos que
requer o sistema de arquivos como de leitura/gravação.

System action:

O processamento continua sem usar o provedor de captura instantânea.

User response:

Se for necessário fazer backup do volume via provedor de captura
instantânea, altere suas permissões para leitura/gravação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1796I

O nome abreviado para 'nome do caminho completo' não pôde ser
configurado com o nome abreviado original 'nome do arquivo': a função do
Windows 'nome da função' falhou com o código de retorno código de
retorno, motivo: 'texto do erro'



Explanation:

O cliente não pode configurar o nome abreviado para o objeto
especificado. Isso ocorre geralmente porque o nome abreviado já está em
uso por outro objeto localizado no mesmo diretório. Outro motivo
possível é que a conta sob a qual o cliente está sendo executado não tem
o privilégio SE_RESTORE_NAME.

System action:

O nome abreviado do objeto especificado não é configurado. O objeto
reterá o nome abreviado padrão. Por outro lado, o processamento
continua.

User response:

Essa mensagem é informativa e pode ser ignorada com segurança. Se você
precisar que o objeto seja restaurado com seu nome abreviado original,
será necessário mover ou excluir o objeto conflitante. Em um prompt de
comandos do sistema operacional, vá para o diretório que contém o objeto
que você deseja restaurar. Em seguida, use o comando \"dir /x\" para
identificar o objeto conflitante. Além disso, certifique-se de ter o
privilégio SE_RESTORE_NAME. Se precisar de assistência, consulte o
administrador do sistema. Depois que o conflito tiver sido resolvido,
tente restaurar o arquivo novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1797E

A função function-name recebeu um erro inesperado da API da Microsoft
MS-function-name: rc=error ao tentar acessar o objeto 'object-name'.
Ocorreu um erro no arquivo file-name (line-number).



Explanation:

Ocorreu um erro ao processar o objeto. O código de erro indica o motivo
da falha. Estas informações podem ser usadas para diagnosticar o
problema.

System action:

O cliente IBM Spectrum Protect pode ou não falhar na operação,
dependendo do código.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1798W

Ocorreu um erro ao acessar dados criptografados do objeto
'nome-do-objeto', ignorando o objeto. Código de erro erro, motivo
'motivo-do-erro' do sistema Windows



Explanation:

Ocorreu um erro ao processar dados criptografados do objeto. As
informações de erro capturadas indicam o motivo da falha. Essas
informações podem ser utilizadas para diagnosticar o problema.

System action:

O objeto foi ignorado.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS1799I

Não foi possível reconfigurar a data de último acesso de
'nome-do-caminho-completo' porque o arquivo é de leitura.



Explanation:

A opção PRESERVELASTACCESSDATE YES está em efeito, mas o cliente IBM
Spectrum Protect não conseguiu reconfigurar a data de último acesso do
arquivo especificado porque o atributo "de leitura" do arquivo está
ativado. O cliente não pode reconfigurar a data de último acesso de
arquivos "de leitura".

System action:

A data de último acesso do arquivo especificado não foi reconfigurada.
Por outro lado, o processamento continua.

User response:

Essa mensagem é informativa e pode ser ignorada com segurança. Você pode
desligar o atributo "read only" do arquivo para que os backups
subseqüentes possam redefinir a última data de acesso. Antes de
desativar o atributo, verifique se essa ação não afetará a integridade
do arquivo ou os aplicativos que utilizam o arquivo. Certifique-se
também de que a desativação do atributo não entrará em conflito com as
políticas de gerenciamento de arquivo de sua organização.

------------------------------------------------------------------------
ANS1800W

Não foi possível reconfigurar a data de último acesso de
'nome-do-caminho-completo': A função 'nome-da-função' do Windows falhou
com o código de retorno código-de-retorno



Explanation:

A opção PRESERVELASTACCESSDATE YES está em efeito, mas o cliente IBM
Spectrum Protect não conseguiu reconfigurar a data de último acesso do
arquivo especificado. A mensagem inclui o nome da função que falhou e o
código de retorno dessa função.

System action:

A data de último acesso do arquivo especificado não foi reconfigurada.
Por outro lado, o processamento continua.

User response:

Se o problema puder ser reproduzido, obtenha um rastreio SERVICE que
capture uma instância desse problema. Execute o comando QUERY SYSTEMINFO
e colete o arquivo dsminfo.txt. Entre em contato com o suporte da IBM e
informe o texto exato dessa mensagem de erro. Certifique-se de fornecer
suporte com os arquivos dsminfo.txt e dsmerror.log e (se disponível) com
o rastreio SERVICE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1801E

Não é possível registrar o novo ID com o servidor.



Explanation:

Os motivos desse problema podem ser falta de memória do sistema do
cliente ou erro de protocolo do servidor. O log de atividades do IBM
Spectrum Protect pode conter uma mensagem de erro correspondente com
informações adicionais sobre a causa.

System action:

O novo ID não está registrado no servidor.

User response:

Verifique a conexão de rede e tente novamente após algum tempo. Se o
erro aparecer novamente, entre em contato com o administrador do
computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1802E

O backup incremental de 'file-name' foi concluído com failCount falha(s)



Explanation:

Esta mensagem é emitida após a conclusão de uma operação de backup
incremental para a especificação de arquivo nomeado quando não foi
possível fazer backup de um ou mais objetos nessa especificação de
arquivo.

System action:

O processamento continua.

User response:

Examine o log de erro do cliente para obter mensagens adicionais que
indiquem os motivos pelos quais não foi possível fazer backup de cada
objeto com falha. Tome qualquer ação corretiva sugerida pelas mensagens.

------------------------------------------------------------------------
ANS1803E

Processamento do archive 'nome da área de arquivos' concluído com
falhas.



Explanation:

Essa mensagem é emitida após a conclusão de uma operação de archive para
a especificação de arquivo nomeada quando um ou mais objetos nesse
arquivo não puderam ser arquivados.

System action:

O processamento continua.

User response:

No log de erros do cliente, examine mensagens adicionais que indiquem as
razões pelas quais os objetos com falha não puderam ser arquivados.
Execute a ação corretiva sugerida pelas mensagens.

------------------------------------------------------------------------
ANS1804E

Processamento de backup seletivo de 'nome da área de arquivos' concluído
com falhas.



Explanation:

Essa mensagem é emitida após a conclusão de uma operação de backup
seletivo para a especificação de arquivo nomeada quando não é possível
fazer backup de um ou mais objetos nessa especificação de arquivo.

System action:

O processamento continua.

User response:

No log de erros do cliente, examine mensagens adicionais que indiquem as
razões pelas quais não foi possível fazer backup de cada objeto com
falha. Execute a ação corretiva sugerida por essas mensagens.

------------------------------------------------------------------------
ANS1805E

Impossível restaurar a ligação simbólica 'nome do arquivo'.



Explanation:

O sistema operacional do cliente não pode criar uma ligação simbólica
porque a ligação aponta para um nome de arquivo que não é fornecido.

System action:

O processamento continua.

User response:

Tente a restauração em um sistema operacional diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1806W

O tamanho excedeu o limite máximo do tamanho de arquivo em seu sistema
para 'file_space_namepath_namefile_name' de 'file_size'.



Explanation:

Houve uma tentativa de restaurar ou recuperar um arquivo que excedeu a
limitação máxima de tamanho de arquivo em seu sistema.

System action:

O processo não pode restaurar nem recuperar o arquivo.

User response:

Restaure ou recupere este arquivo em um sistema que suporte o tamanho do
arquivo. Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1807E

Impossível recuperar arquivo do servidor devido a erro do daemon de
recuperação.



Explanation:

Impossível recuperar arquivo. O daemon de recuperação relatou um erro
enquanto tentava recuperar um arquivo. Veja mais informações no log de
erros do daemon de recuperação. Isto pode ocorrer se o servidor estiver
inativo, se a conexão estiver interrompida ou se o arquivo não estiver
contido no servidor. Também é possível que o servidor de migração
especificado no arquivo de opções do sistema tenha sido alterado para
outro servidor. O daemon de recuperação não verifica se alterações no
arquivo de opções do sistema depois de ter sido iniciado.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Verifique se o servidor está ativo e repita a operação. Se o problema
persistir, verifique o log de erros. Solicite que o administrador da
estação de trabalho execute o comando dsmreconcile contra o sistema de
arquivos e verifique se o arquivo aparece no arquivo
.SpaceMan/orphan.stubs. Se o arquivo de opções do sistema tiver sido
alterado, pare todos os daemons de recuperação e reinicie o daemon de
recuperação principal para pegar as alterações.

------------------------------------------------------------------------
ANS1808E

O Logical Volume Snapshot Agent não está no nível correto. É possível
que o Cliente tenha sido atualizado para um nível mais atual mas o
driver LVSA não foi atualizado ao mesmo tempo. Utilize o Assistente de
Configuração para configurar o suporte a Imagem Online ou Arquivo Aberto
e escolha Atualizar o Logical Volume Snapshot Agent.



Explanation:

A operação selecionada requer o nível atual do Logical Volume Snapshot
Agent. Utilize o Assistente de Configuração para atualizar o LVSA.

System action:

A operação selecionada não foi executada.

User response:

Tente novamente a operação após atualizar o Logical Volume Snapshot
Agent.

------------------------------------------------------------------------
ANS1809W

Uma sessão com o servidor IBM Spectrum Protect foi desconectada. Será
feita uma tentativa de restabelecer a conexão.



Explanation:

Essa mensagem é emitida depois que a sessão com o servidor IBM Spectrum
Protect é perdida inesperadamente. Algumas razões possíveis pelas quais
essa mensagem pode ter sido emitida: - Há um problema com a rede. - O
servidor IBM Spectrum Protect foi encerrado. - O administrador do
servidor IBM Spectrum Protect cancelou a sessão do cliente.

System action:

O cliente tentará restabelecer uma conexão com o servidor. Se o
administrador do servidor IBM Spectrum Protect tiver cancelado a sessão,
a tentativa de restabelecer a conexão falhará e a mensagem ANS1369E será
emitida. Se a tentativa de restabelecer a conexão for bem-sucedida, o
processamento continuará. Se a tentativa de restabelecer a conexão
falhar, o cliente continuará tentando reestabelecer uma conexão de
acordo com as configurações das opções do cliente COMMRESTARTDURATION e
COMMRESTARTINTERVAL.

User response:

Se a sessão tiver sido cancelada pelo administrador do servidor IBM
Spectrum Protect e você não souber razão, ou se o cliente não conseguir
estabelecer uma sessão com o servidor IBM Spectrum Protect, entre em
contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter
informações adicionais. Ocorrências freqüentes da mensagem ANS1809W
podem indicar um problema com a rede. Se essa mensagem for localizada
repetidamente no dsmerror.log, investigue um possível problema na rede,
como uma placa da interface de rede com falha ou um problema no
roteador. Um problema comum é a velocidade de mídia dos adaptadores de
rede: se os adaptadores de rede estiverem configurados como
"autonegociar", tente alterá-los para "100%% full duplex". Se o problema
persistir, como uma medida temporária, peça a seu administrador do
servidor IBM Spectrum Protect para aumentar as configurações das opções
COMMTIMEOUT e IDLETIMEOUT no servidor IBM Spectrum Protect. Isso pode
reduzir a freqüência dessa mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1810I

Uma sessão com o servidor IBM Spectrum Protect foi restabelecida.



Explanation:

A sessão com o servidor foi restabelecida após um defeito de conexão.
Essa mensagem é geralmente precedida pela mensagem ANS1809W.

System action:

O processamento continuará.

User response:

Nenhuma. Essa mensagem é apenas informativa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1811S

A sessão IBM Spectrum Protect não pôde ser restabelecida.



Explanation:

A sessão com o servidor foi perdida. As tentativas de restabelecer a
sessão não tiveram êxito. As possíveis causas incluem,mas não se limitam
ao seguinte:

*  O servidor foi interrompido.

*  A conexão de rede com o servidor está inativa.

*  O programa de comunicação com o qual o IBM Spectrum Protect está
   interagindo encontrou um problema.

System action:

Processamento parado.

User response:

Verifique a conexão de rede com o servidor. Assegure que o servidor IBM
Spectrum Protect esteja em execução. Assegure que o programa de
comunicação que suporta o IBM Spectrum Protect esteja funcionando de
maneira correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1813E

O processamento do Backup de Imagem de 'nome-do-espaço-de-arquivo' foi
concluído com falhas.



Explanation:

Falha na operação do backup de imagem. Essa mensagem vem precedida
geralmente por outras mensagens que indicam a natureza da falha.

System action:

O espaço de arquivo com falha é ignorado e o processamento continua.

User response:

Examine as mensagens anteriores à esta mensagem e o log de erros do
cliente IBM Spectrum Protect para obter indicações mais específicas
sobre o problema. Uma causa comum é que uma fita não pôde ser montada no
servidor IBM Spectrum Protect, talvez em decorrência de um número
insuficiente de pontos de montagem. Se houver um problema com o
servidor, entre em contato com o Administrador do Sistema para obter
assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1814E

Impossível iniciar o evento planejado 'nome-do-evento'



Explanation:

O evento planejado não é mais válido no servidor. O tempo de exibição da
janela foi excedido ou o planejamento foi excluído.

System action:

O planejador de clientes consulta o servidor para obter o próximo evento
planejado.

User response:

Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema
para corrigir o problema no servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1815E

O tempo de exibição da janela foi excedido ou o planejamento foi
excluído



Explanation:

O evento planejado não é mais válido no servidor.

System action:

O planejador de clientes consulta o servidor para obter o próximo evento
planejado.

User response:

Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para
corrigir o problema no servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1816E

Modo de planejamento inválido



Explanation:

O modo digitado para o evento planejado não foi corrigido.

System action:

O evento não ocorre.

User response:

Digite o modo de planejamento correto e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1817E

A função planejamento pode ser executada apenas por um usuário
autorizado do IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Uma tentativa de utilizar a função planejamento falhou devido a
autoridade inadequada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o usuário autorizado do IBM Spectrum Protect para
obter informações sobre a função planejamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS1818E

O comando SCHEDULE não é loop no modo LOOP (interativo).



Explanation:

O comando SCHEDULE só pode ser inserido na linha de comandos inicial.
Insira o comando HELP SCHED para obter uma descrição completa do comando
SCHEDULE.

System action:

O cliente não executa nenhum evento planejado.

User response:

Inicie o planejador a partir do prompt do SO. Por exemplo: dsmc schedule
Os clientes Windows também podem usar o serviço planejador de cliente.
Leia o manual do cliente para obter informações sobre como usar o
comando SCHEDULE e como utilizar os recursos do planejador de cliente do
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1819E

O servidor IBM Spectrum Protect não conseguiu registrar o endereço para
esse nó.



Explanation:

Essa é uma situação rara e é geralmente uma indicação de problema com o
servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar
uma razão para o defeito. Solicite ao administrador do servidor IBM
Spectrum Protect para verificar no log de atividades do servidor IBM
Spectrum Protect quaisquer mensagens que possam indicar um problema.
Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1820E

As opções da linha de comandos devem ser precedidas por um '-'



Explanation:

Uma opção foi especificada sem um delimitador '-'.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Digite o comando novamente com um traço antecedendo cada opção.

------------------------------------------------------------------------
ANS1821E

Não foi possível iniciar POSTSCHEDULECMD/ PRESCHEDULECMD 'comando'



Explanation:

A ação solicitada exigia a criação de um novo processo. Foi entrada uma
opção ou uma "ação" de planejamento que requisitou a execução de um
comando do sistema operacional.

System action:

A solicitação é ignorada.

User response:

Remova a solicitação do arquivo de opções ou do planejamento definido no
servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1822E

Objetos demais foram selecionados para a restauração. Selecione menos de
max_objects objetos.



Explanation:

Não é possível efetuar a restauração devido à seleção de muitos objetos.

System action:

A restauração não foi executada.

User response:

Tente novamente a operação após a redução do número de objetos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1823E

A opção TESTFLAGS ou TRACEFLAGS especifica nome de sinalizador
desconhecido 'palavra-chave' ou o valor fornecido é inválido para a
palavra-chave denominada.



Explanation:

Ou o nome testflag ou traceflag tem erro ortográfico ou o valor
fornecido para esse sinalizador não é válido.

System action:

Se a opção TESTFLAGS ou TRACEFLAGS foi especificada no arquivo de opções
do cliente ou na linha de comandos durante a inicialização do cliente, o
programa cliente não é iniciado. Se a opção foi especificada a partir do
cliente da linha de comando ao executar no modo LOOP (interativo), a
operação não é executada.

User response:

Corrija o nome do sinalizador TESTFLAGS ou TRACEFLAGS ou corrija o valor
especificado para a palavra-chave TESTFLAG mostrada na mensagem. Essas
opções são geralmente utilizadas na orientação do suporte técnico da IBM
ou conforme especificadas no IBM Spectrum Protect Problem Determination
Guide. Se você não tiver certeza sobre quais nomes de sinalizadores
devem ser utilizados, revise o IBM Spectrum Protect Problem
Determination Guide para obter informações adicionais ou entre em
contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1824E

Nome do arquivo de rastreamento inválido (nome muito longo).



Explanation:

Uma opção TRACEFILE nos arquivos de preferência utilizou um nome de
arquivo que é muito longo.

System action:

O programa do cliente não foi inicializado.

User response:

Altere o nome do arquivo utilizado como o TRACEFILE, para que seja igual
ou menor que 255 caracteres de comprimento.

------------------------------------------------------------------------
ANS1827W

Não é possível selecionar os diretórios com o carregamento atual do
índice no servidor.



Explanation:

O índice carregado atualmente no servidor para este Conteúdo não contém
objetos correspondentes ao único backup de horário específico. Este
contém um horário específico incompleto ou vários horários específicos.

System action:

O diretório não está selecionado à restauração.

User response:

Para possibilitar a seleção de todo um diretório para restauração,
selecione "Utilizar Último" ou "Utilizar Horário Específico" no diálogo
Horário Específico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1828E

O tamanho da tela é muito pequeno para utilizar a opção PICK.



Explanation:

Você não pode utilizar a opção PICK em uma estação de trabalho que tenha
uma tela menor que 10 linhas de 20 caracteres cada.

System action:

O IBM Spectrum Protect não concluiu a operação.

User response:

Repita a operação, utilizando uma estação de trabalho que possua uma
tela com o tamanho mínimo, ou não utilize a opção PICK.

------------------------------------------------------------------------
ANS1831E

Senha expirada. O administrador deste sistema deve executar o IBM
Spectrum Protect para atualizar a senha.



Explanation:

A senha foi expirada.

System action:

O IBM Spectrum Protect é encerrado.

User response:

O administrador deste sistema deve atualizar a senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1832W

A opção 'option' não é mais suportada e será ignorada pelo cliente IBM
Spectrum Protect neste release.



Explanation:

A opção especificada está no processo de ficar obsoleta e será ignorada
pelo cliente neste release. Esta opção será removida no próximo release
e não será mais válida.

System action:

O processamento continua.

User response:

Remova a opção do arquivo de opções. Além disso, verifique na
documentação se esta opção foi substituída por uma opção mais recente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1834S

Impossível gravar no 'nome do arquivo' para armazenar senha



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode gravar no nome de arquivo especificado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique as permissões de acesso e o espaço em disco. Se não tiver
êxito, consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1835E

PASSWORDACCESS é GENERATE, mas a senha é necessária para o servidor
'nome do servidor'. A senha não está armazenada localmente ou ela foi
alterada no servidor.



Explanation:

A senha não está armazenada localmente ou ela foi alterada no servidor.

System action:

Se estiver sendo executado no primeiro plano, o IBM Spectrum Protect
solicitará a senha.

User response:

Se o IBM Spectrum Protect estiva sendo executado como um processo de
segundo plano, emita todos os comandos do IBM Spectrum Protect no
primeiro plano. Digite a senha em resposta à solicitação. Em seguida,
repita o comando de segundo plano do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1836I

Não é possível processar o arquivo de informações de varredura de
hardware da Unidade do Valor do Processador 'file name', errno, cause.



Explanation:

O arquivo de dados de uso interno não era legível.

System action:

As informações da Unidade de Valor do Processador não são enviadas ao
servidor IBM Spectrum Protect. O processamento continua.

User response:

Nenhuma resposta é necessária. Isso não afeta o processamento regular.
Corrija todas as emissões de permissão de acesso ao arquivo e tente o
comando novamente. Se o arquivo existir, exclua-o e tente o comando
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1837S

O espaço no arquivo file_space_name é ignorado. O processamento
continua.



Explanation:

O espaço no arquivo especificado no arquivo de opções do sistema é
inválido.

System action:

O processo tenta continuar a operação atual.

User response:

Verifique o espaço no arquivo no arquivo de opções do sistema e use um
espaço no arquivo válido. Tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1838E

Ocorreu um erro ao abrir o arquivo de opções especificado pelo usuário
'file_space_name'.



Explanation:

O arquivo de opções especificado não pôde ser localizado ou aberto.

System action:

O processo tenta abrir o arquivo de opções padrão.

User response:

Assegure que o arquivo de opções especificado exista e seja válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1839E

Impossível ler a senha.



Explanation:

Ocorreu um erro na definição do arquivo de entrada (por exemplo, o
terminal) a ser lido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique os atributos do terminal.

------------------------------------------------------------------------
ANS1852E

Falha na rechamada: o deslocamento 'offset' e o tamanho de leitura
'size' estão além do tamanho do arquivo 'filesize'.



Explanation:

Foi feita uma tentativa de ler além do término do arquivo.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Deve-se ler dentro do tamanho do arquivo. Ao determinar os valores de
deslocamento e de tamanho de leitura, todos os valores são processados
como bytes.

------------------------------------------------------------------------
ANS1853E

Não foi possível ao servidor carregar o Índice. Status: status



Explanation:

Ocorreu uma falha durante a tentativa do servidor de carregar o Índice
de nível de arquivo para um volume NDMP. Nenhuma consulta de nível de
arquivo pode ser executada enquanto o problema não for solucionado.

System action:

O índice não foi carregado.

User response:

Verifique o Log de Atividade do servidor para determinar a causa do
defeito. Tente novamente a operação após corrigir o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1862W

Não há informações do índice disponíveis no servidor para este volume.



Explanation:

Não existe nenhum objeto para o volume selecionado no servidor que tenha
sofrido o backup com as informações do índice. Conseqüentemente, nenhuma
consulta de nível de arquivo pode ser executada no volume.

System action:

Nenhum

User response:

Se são desejadas as informações de nível de arquivo, utilize a opção TOC
durante o backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1865E

Sessão rejeitada: Falha de conexão de Named Pipes.



Explanation:

Uma tentativa de conexão com o servidor utilizando a comunicação Canal
Nomeado falhou. Isto pode ter ocorrido se um NAMEDPIPENAME foi
especificado nos arquivos de opções ou se o administrador do seu sistema
cancelou uma operação de backup.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Repita a operação, ou espere até que o servidor retorne e repita a
operação. Assegure que o valor especificado na opção NAMEDPIPENAME seja
igual ao valor utilizado pelo servidor. Se o problema persistir, entre
em contato com o administrador do sistema para obter ajuda.

------------------------------------------------------------------------
ANS1867E

O servidor gerou um CRC para o tipo de verbo CRC verb que não
corresponde ao verbo received verb recebido.



Explanation:

Falha em uma CRC (Cyclic Redundancy Check) na comunicação entre o
cliente e o servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

O objeto atual é ignorado. O processamento continua com o próximo
objeto.

User response:

Essa é uma condição incomum e pode indicar um problema nas comunicações
entre o cliente e o servidor IBM Spectrum Protect. Tente a operação
novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1871W

A versão de CRC do servidor é versão CRC servidor que não corresponde à
versão do cliente versão CRC cliente.



Explanation:

Essa é uma situação rara. O servidor e o cliente estão utilizando
diferentes versões de algoritmos CRC (Cyclic Redundancy Check).

System action:

O processamento continua sem verificação CRC.

User response:

Os clientes não podem estar mais de um nível inferior de versão que o
servidor IBM Spectrum Protect. Certifique-se de que o cliente e o
servidor estejam em níveis compatíveis. O cliente da linha de comando
exibe as versões do cliente e do servidor quando o cliente inicia e
conecta-se ao servidor. O comando QUERY SESSION também exibirá a versão
do servidor. Na GUI, utilize o item de menu \"Ajuda/Sobre\" para
identificar a versão do cliente e o item de menu \"Arquivo/Informações
de Conexão\" para identificar a versão do servidor. Se as versões do
cliente e do servidor forem incompatíveis, o administrador do servidor
IBM Spectrum Protect poderá desativar a verificação CRC para seu nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS1873E

Ocorreu um erro desconhecido ao processar a função de utilitário do
objeto de sistema'sys-obj-name': 'func-name' falhou com o erro erro



Explanation:

Ocorreu um erro desconhecido durante o processamento de um objeto do
sistema. As informações de erro capturadas indicam o motivo da falha.
Essas informações podem ser utilizadas para diagnosticar o problema.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS1877E

A cadeia analisada é muito longa para ser processada pelo IBM Spectrum
Protect e foi truncada para evitar um estouro de buffer.



Explanation:

Essa é uma condição rara. Uma cadeia muito longa teria que ser digitada
pelo usuário em uma linha de comandos, arquivo dsm.opt ou lista de
arquivos. Essa cadeia excede o tamanho máximo da cadeia de entrada de
1024 bytes.

System action:

O IBM Spectrum Protect truncou a cadeia para o comprimento máximo
possível de 1024, em seguida, continuou com a operação. A operação pode
falhar posteriormente devido a esse truncamento.

User response:

No log de erros do cliente, verifique outras mensagens que possam ter
sido registradas após a gravação dessa mensagem e execute a ação
corretiva sugerida por essas mensagens. Se o problema persistir, entre
em contato com o suporte da IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1878E

Ocorreu um erro ao processar o Serviço do objeto de sistema
'sys-obj-name': 'service-name' e não foi possível parar seus serviços
dependentes.



Explanation:

Ocorreu um erro desconhecido durante o processamento de um objeto do
sistema. Não foi possível parar o serviço listado na mensagem e todos os
seus serviços dependentes. O processo não pode ser concluído antes que o
serviço seja parado.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

User response:

Pare o serviço manualmente e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1882E

Não é possível parar o serviço 'service-name'; erro erro



Explanation:

O serviço não pode ser parado pelo programa.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

User response:

Pare o serviço manualmente e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1891W

SUBDIR não é uma opção válida ao utilizar FILELIST; SUBDIR será
ignorado.



Explanation:

Ao especificar FILELIST, cada entrada é um objeto único e desse modo
SUBDIR não se aplica.

System action:

A opção SUBDIR será ignorada.

User response:

Você pode ter um -FILELIST ou SUBDIR neste comando, mas não ambos.

------------------------------------------------------------------------
ANS1892W

O comando Expire não é permitido no 'espaço de arquivo' de diário do IBM
Spectrum Protect .



Explanation:

Não é permitido expirar arquivos do servidor em um espaço de arquivo de
diário do IBM Spectrum Protect.

System action:

O comando expirar não funciona neste filespec

User response:

Se deseja expirar este filepec remova-o do sistema de arquivo local.

------------------------------------------------------------------------
ANS1895I

O código de retorno de macro mais alto foi return code value.



Explanation:

Esta mensagem é exibida após a conclusão de todos os comandos em uma
macro de cliente. O código de retorno representa o código de retorno
mais alto que foi emitido durante o processamento da macro. Na ordem de
gravidade crescente, os significados dos códigos de retorno são:

   0 - O comando é concluído com êxito.
   4 - Um ou mais arquivos foram ignorados.
   8 - Uma ou mais mensagens de aviso foram emitidas.
   12 - Uma ou mais mensagens de erro (exceto para arquivos ignorados)
   foram emitidas.

System action:

Nenhuma.

User response:

Para códigos de retorno diferentes de 0, o usuário poderá verificar os
resultados da(s) operação(ões) do cliente e obter o diagnóstico e as
ações de reparo, conforme necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS1898I

***** count arquivos processados *****



Explanation:

O IBM Spectrum Protect processou o número especificado de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1899I

***** count arquivos examinados *****



Explanation:

O IBM Spectrum Protect examinou o número especificado de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1900I

O código de retorno é valor do código de retorno.



Explanation:

O código de retorno foi emitido para o comando do cliente precedente. Na
ordem de gravidade crescente, os significados dos códigos de retorno
são:

   0 - O comando é concluído com êxito.
   4 - Um ou mais arquivos foram ignorados.
   8 - Uma ou mais mensagens de aviso foram emitidas.
   12 - Uma ou mais mensagens de erro (exceto para arquivos ignorados)
   foram emitidas.

O código de retorno indica a mensagem de maior gravidade que foi emitida
durante a execução do comando do cliente. Para um evento planejado, o
evento será considerado bem-sucedido se o código de retorno for 0, 4 ou
8. Ele será considerado falho se o código de retorno for 12.

System action:

Nenhuma.

User response:

Para códigos de retorno diferentes de 0, o usuário poderá verificar os
resultados da operação do cliente e obter o diagnóstico e as ações de
reparo, conforme necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS1901I

O maior código de retorno foi valor do código de retorno.



Explanation:

Esta mensagem indica o maior código de retorno de todos os comandos do
cliente que foram executados. Na ordem de gravidade crescente, os
significados dos códigos de retorno são:

   0 - O comando é concluído com êxito.
   4 - Um ou mais arquivos foram ignorados.
   8 - Uma ou mais mensagens de aviso foram emitidas.
   12 - Uma ou mais mensagens de erro (exceto para arquivos ignorados)
   foram emitidas.

System action:

Nenhuma.

User response:

Para códigos de retorno diferentes de 0, o usuário poderá verificar os
resultados da(s) operação(ões) do cliente e obter o diagnóstico e as
ações de reparo, conforme necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS1902E

Falha no comando PRESCHEDULECMD. O evento planejado não ser executado.



Explanation:

O comando especificado pela opção PRESCHEDULECMD deve ser concluído com
êxito para a execução do evento planejado. Se o comando for concluído
com um código de retorno 0 (zero), ele será considerado concluído com
êxito. Se ele for concluído com outro código de retorno, será
considerado falho. Se o comando falhar, então o evento planejado não
será executado.

System action:

O cliente não executa o evento planejado e o código de resultado do
evento planejado será 12.

User response:

Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se não
for necessária a conclusão do comando antes do início do evento
planejado, então considere o uso da opção PRENSCHEDULECMD, que não
requer que o comando seja concluído com êxito. Se um código de retorno
diferente de zero for normal para este comando, então considere agrupar
o comando em um script que sempre resulte em um código de retorno 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS1903W

O comando POSTSCHEDULECMD falhou.



Explanation:

Se o comando especificado pela opção POSTSCHEDULECMD for concluído com
um código de retorno diferente de zero, será considerado que o evento
planejado foi concluído com sucesso, mas com um resultado de nível de
aviso. Observe que o resultado do comando POSTSCHEDULECMD não
substituirá um resultado maior do comando do cliente planejado. Por
exemplo, se o comando do cliente planejado for concluído com um código
de retorno 12, o evento planejado será considerado concluído com um
código de retorno 12, independente do resultado do comando
POSTSCHEDULECMD.

System action:

No mínimo, o código de resultado do evento planejado será 8.

User response:

Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se não
for necessário que o comando seja concluído antes de postar o resultado
do evento planejado, considere usar a opção POSTNSCHEDULECMD. Se um
código de retorno diferente de zero for normal para este comando,
considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código
de retorno igual a zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1904E

A descrição do archive não pode conter nenhum caractere curinga, como
'?' ou '*'.



Explanation:

As descrições de objetos arquivados não podem conter caracteres curinga.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Digite uma descrição de archive que não contenha caracteres curinga.

------------------------------------------------------------------------
ANS1906I

O destino deve ser especificado para esta operação ao usar FROMNODE.



Explanation:

É necessário especificar um destino com um comando Restaurar/Recuperar
ao usar o processamento FROMNODE.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente o comando Restaurar/Recuperar com um destino
especificado.

Por exemplo, com o cliente de backup-archive do Windows:

restore -fromnode=cougar \\cougar\d$\projx\* d:\projx\

Ou, com os clientes backup-archive do UNIX e Linux:

restore -fromn=node1 -fromo=ann "/home/proj/*" /home/gillis/

------------------------------------------------------------------------
ANS1907E

Ocorreu um erro ao tentar executar uma operação de mesclagem de objetos
no servidor.



Explanation:

Para clientes NetWare: o servidor IBM Spectrum Protect não consegue
desempenhar uma conversão de nome longo do NetWare. Para backup de
imagem do Unix ou Windows: o grupo utilizado para armazenar componentes
de imagem associados não pôde ser fechado.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Para NetWare: é possível que um nível mais atual do servidor IBM
Spectrum Protect possa desempenhar a conversão. Entre em contato com o
administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência.
Para Unix ou Windows: esse erro indica um problema de autorização. Entre
em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para
obter assistência. Se mesmo assim não for possível resolver o problema,
entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1908I

O comando planejado foi concluído com êxito.



Explanation:

O comando planejado foi concluído com um código de retorno zero, o que é
interpretado como um sucesso.

System action:

O evento planejado foi bem-sucedido. O código de resultado para o evento
é 0.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1909E

O comando planejado falhou.



Explanation:

O comando planejado foi concluído com um código de retorno diferente de
zero, o que é interpretado como uma falha.

System action:

O evento planejado falhou. O código de resultado para o evento é 12.

User response:

Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se um
código de retorno diferente de zero for normal para este comando, então
considere agrupar o comando em um script que sempre resulte em um código
de retorno 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS1912E

Um hive inválido de registro foi especificado.



Explanation:

O hive de registro especificado é inválido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1913E

Uma subchave de registro inválida foi especificada.



Explanation:

A subchave de registro especificada é inválida.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1914E

A subchave especificada não é válida para o hive especificado.



Explanation:

A subchave de registro especificada é inválida para o hive de registro
especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1915E

Muitos argumentos especificados para o comando BACKUP REGISTRY.



Explanation:

Um número excessivo de argumentos foi especificado para o comando BACKUP
REGISTRY.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1916E

Muitos argumentos especificados para o comando RESTORE REGISTRY.



Explanation:

Um número excessivo de argumentos foi especificado para o comando
RESTORE REGISTRY.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1917E

Poucos argumentos especificados para o comando BACKUP REGISTRY.



Explanation:

Um número insuficiente de argumentos foi especificado para o comando
BACKUP REGISTRY.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1918E

Poucos argumentos especificados para o comando RESTORE REGISTRY.



Explanation:

Um número insuficiente de argumentos foi especificado para o comando
RESTORE REGISTRY.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1919E

O log de eventos especificado não é válido.



Explanation:

O log de eventos que foi especificado não é válido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1920E

Muitos argumentos especificados para o comando BACKUP EVENTLOG.



Explanation:

Um número excessivo de argumentos foi especificado para o comando BACKUP
EVENTLOG.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1921E

Muitos argumentos especificados para o comando RESTORE EVENTLOG.



Explanation:

Um número excessivo de argumentos foi especificado para o comando
RESTORE EVENTLOG.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1922E

Poucos argumentos especificados para o comando BACKUP EVENTLOG.



Explanation:

Um número insuficiente de argumentos foi especificado para o comando
BACKUP EVENTLOG.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1923E

Poucos argumentos especificados para o comando RESTORE EVENTLOG.



Explanation:

Um número insuficiente de argumentos foi especificado para o comando
RESTORE EVENTLOG.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1924E

O objeto de sistema especificado não é válido.



Explanation:

O objeto de sistema que foi especificado não é válido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1925E

O tipo de objeto de sistema especificado não é válido.



Explanation:

O tipo de objeto de sistema que foi especificado não é válido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1926E

O tipo de objeto de sistema especificado é válido apenas no Windows NT.



Explanation:

O tipo de objeto de sistema que foi especificado é válido apenas no
Windows NT.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1928E

As sessões iniciadas pelo servidor não estão disponíveis no modo sem a
LAN.



Explanation:

As opções conflitantes SESSIONINIT=serveronly e ENABLELANFREE=yes foram
especificadas. Essa combinação não é permitida.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Utilize as sessões iniciadas pelo cliente ou desative a opção sem a LAN.

------------------------------------------------------------------------
ANS1929E

Ocorreu um erro ao salvar a chave do registro.



Explanation:

A chave de registro ativa não pode ser copiada para o diretório
temporário ADSM.SYS.

System action:

A operação de registro de backup pára.

User response:

Verifique o espaço disponível na partição de inicialização do Windows
para garantir que haja espaço para conter uma cópia do registro do
Windows. Isso pode exigir muitos megabytes de espaço livre. Verifique
também as permissões do Windows no diretório temporário ADSM.SYS e
assegure-se de que o usuário do Windows que você está utilizando para
executar o IBM Spectrum Protect tenha total acesso àquele diretório e
seu conteúdo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1930W

A visualização do cliente IBM Spectrum Protect Express não é suportada
com um servidor IBM Spectrum Protect Enterprise. Opção CLIENTVIEW
ignorada.



Explanation:

A visualização do cliente IBM Spectrum Protect Express é suportada
apenas ao ir para um servidor IBM Spectrum Protect Express. Quando um
cliente IBM Spectrum Protect Express conecta-se a um servidor IBM
Spectrum Protect Enterprise, a opção CLIENTVIEW é ignorada e a
visualização do cliente IBM Spectrum Protect Standard é exibida no
lugar.

System action:

A opção CLIENTVIEW é ignorada e a visualização do cliente IBM Spectrum
Protect Enterprise é exibida.

User response:

Se você pretende utilizar o servidor IBM Spectrum Protect Enterprise,
atualize a opção CLIENTVIEW para um valor STANDARD. Caso contrário,
atualize a opção TCPSERVERADDRESS para apontar para seu servidor IBM
Spectrum Protect Express.

------------------------------------------------------------------------
ANS1931E

Erro ao salvar um ou mais logs de eventos.



Explanation:

Um erro ocorreu ao salvar um ou mais logs de eventos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1932E

Ocorreu um erro ao substituir uma ou mais chaves de registro.



Explanation:

A chave (ou chaves) de registro que está sendo substituída é suspenda
exclusivamente por outro processo. As chaves de registro foram
restauradas anteriormente, mas o sistema não foi reiniciado.

System action:

O processamento pára.

User response:

Esse erro ocorre porque a chave (ou chaves) de registro que está sendo
substituída é suspensa exclusivamente por outro processo. Isso poderá
acontecer se as chaves de registro tiverem sido restauradas
anteriormente, mas o sistema não tiver sido reinicializado. Reinicialize
o sistema e tente a operação de restauração novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1933E

Erro ao acessar arquivo ou dispositivo 'nome'.



Explanation:

Um erro ocorreu enquanto o arquivo ou dispositivo estava sendo acessado.

System action:

A operação do conjunto de backup não está concluída.

User response:

Verifique se o arquivo ou dispositivo existe e se está acessível.

------------------------------------------------------------------------
ANS1934E

Conjunto de backup 'nome' não encontrado.



Explanation:

O nome do conjunto de backup não foi encontrado no servidor.

System action:

A operação do conjunto de backup não foi processada.

User response:

Verifique se o nome do conjunto de backup está correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1935E

Muitos argumentos especificados para o comando BACKUP NTDS.



Explanation:

Muitos argumentos são especificados para o comando BACKUP NTDS.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1936E

Não há argumentos suficientes especificados para o comando BACKUP NTDS.



Explanation:

Não foram especificados argumentos suficientes para o comando BACKUP
NTDS.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1937E

Nenhum nome do servidor NTDS especificado para o comando BACKUP NTDS.



Explanation:

Nenhum nome do servidor NTDS foi especificado para o comando BACKUP
NTDS.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique o nome do servidor NTDS no comando e tente novamente a
operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1938E

O Diretório Ativo NT não é suportado neste nível de OS.



Explanation:

O Diretório Ativo NT não é suportado neste nível de OS.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Instale o Diretório Ativo antes de executar a operação de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1939E

O Backup do Serviço de Duplicação de Arquivos falhou.



Explanation:

IBM Spectrum Protect encontrou um erro enquanto fazia o backup dos
arquivos controlados pelo Serviço de Duplicação de Arquivos do Windows
2000

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de eventos do Serviço de Duplicação de Arquivos do Windows
2000 para verificar se esse serviço está operando apropriadamente.
Reinicie o serviço e repita a operação de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1940E

Restauração do Serviço de Duplicação de Arquivos falhou.



Explanation:

IBM Spectrum Protect encontrou um erro enquanto restaurava arquivos
controlados pelo Serviço de Duplicação de Arquivos do Windows 2000

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de eventos do Serviço de Duplicação de Arquivos do Windows
2000 para verificar se esse serviço está operando apropriadamente.
Reinicie o serviço e repita a operação de restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS1941E

Falha no backup do volume com o sistema.



Explanation:

IBM Spectrum Protect encontrou um erro enquanto executava o backup do
volume com o sistema Windows 2000.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de eventos do Serviço de Duplicação de Arquivos do Windows
2000 para verificar se esse volume de sistema foi inicializado com
êxito. Reinicie o serviço e repita a operação de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1942E

Falha ao restaurar volume com sistema.



Explanation:

IBM Spectrum Protect encontrou um erro enquanto restaurava arquivos
controlados pelo Serviço de Duplicação de Arquivos do Windows 2000

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de eventos do Serviço de Duplicação de Arquivos do Windows
2000 para verificar se esse volume de sistema foi inicializado com
êxito. Reinicie o serviço e repita a operação de restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS1943E

A operação não é suportada: Versão do servidor de nível inferior.



Explanation:

A operação não pode ser executada porque a versão do servidor é de nível
inferior.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use a versão correta do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1944E

Erro ao acessar arquivo ou dispositivo.



Explanation:

Um erro ocorreu enquanto o arquivo ou dispositivo estava sendo acessado.

System action:

A operação do conjunto de backup não está concluída.

User response:

Verifique se o arquivo ou dispositivo existe e se está acessível.

------------------------------------------------------------------------
ANS1945E

O namespace longo foi removido do espaço no arquivo local. Se desejar
continuar com a operação de backup/archive, renomeie seu espaço no
arquivo no servidor.



Explanation:

O processo detectou que o namespace do servidor é NTW:LONG, mas o volume
local não possui suporte a nomes longos. Se você quiser fazer backup do
volume usando nomes abreviados, renomeie o espaço no arquivo no
servidor. Se desejar fazer backup usando nomes longos, inclua o suporte
a namespaces longos no volume em questão.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Inclua o suporte a namespaces longos no volume ou renomeie (remova) o
espaço no arquivo do servidor correspondente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1946W

Arquivo existente, ignorando



Explanation:

O cliente tentou restaurar ou recuperar o arquivo especificado, mas o
arquivo já existiu na localização de destino de restauração e o usuário
escolheu não substituir o arquivo existente

System action:

O arquivo é pulado, uma mensagem registrada em dsmerror.log e o processo
de restauração ou recuperação continua com o próximo objeto.

User response:

O arquivo foi pulado por que a NÃO SUBSTITUIÇÃO estava efetiva, fazendo
com que todos os arquivos e diretórios existentes fossem ignorados ou o
PROMPT DE SUBSTITUIÇÃO estava efetivo e, ao ser avisado, o usuário
escolheu ignorar este arquivo ou todos os diretórios e arquivos
existentes. Nenhuma ação adicional é necessária se a decisão de ignorar
o arquivo foi proposital. De outra maneira, a operação pode ser repetida
utilizando o SUBSTITUIR TUDO (substitui automaticamente diretórios e
arquivos existentes) ou PROMPT DE SUBSTITUIÇÃO (questiona o usuário se
deve substituir o arquivo).

------------------------------------------------------------------------
ANS1947W

O seguinte diretório existe e foi ignorado: file-space_name
directory_path directory_name



Explanation:

O cliente tentou restaurar ou recuperar o diretório especificado. O
diretório existe no local de restauração de destino e o usuário escolheu
não substituir o diretório existente.

O diretório pode ser ignorado porque a opção REPLACE=NO está
configurada, o que faz com que todos os arquivos e diretórios existentes
sejam ignorados. O diretório pode ser ignorado porque a opção
REPLACE=PROMPT está configurada, e o usuário escolhe ignorar esse
diretório quando solicitado.

System action:

O diretório é ignorado, uma mensagem é registrada no arquivo de log
dsmerror.log e o processo de restauração ou recuperação continua com o
próximo objeto.

User response:

Nenhuma ação adicional é necessária.

Para substituir os arquivos, tente a operação novamente e configure a
opção REPLACE=ALL. É possível configurar REPLACE=PROMPT e quando
solicitado, escolher a substituição do diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS1948E

Os componentes do sistema com a cópia da sombra de volume da Microsoft
não puderam ser consultados.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao consultar os gravadores do
sistema sob o controle do serviço de cópia da sombra de volume do
Windows. O log de erros e o log de eventos do Windows podem conter
informações adicionais sobre esse erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o erro persistir, revise o log de erros e
o log de eventos do Windows para obter informações relacionadas a esse
erro. Pode ser necessário reiniciar o Volume Shadow Copy Service, em
seguida, tente a operação novamente. Pode ser necessário reinicializar a
máquina para limpar o estado de erro do Volume Shadow Copy.

------------------------------------------------------------------------
ANS1949E

A captura instantânea com a cópia da sombra de volume da Microsoft
falhou na inicialização.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro durante a inicialização do
serviço de cópia da sombra de volume da Microsoft para backup ou
restauração. O log de erros e o log de eventos do Windows podem conter
informações adicionais sobre esse erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o erro persistir, revise o log de erros e
o log de eventos do Windows para obter informações relacionadas a esse
erro. Use o comando do Windows 'vssadmin list writers' para determinar o
status do Serviço de Cópia de Sombra de Volume. Você pode reiniciar a
máquina para limpar o estado de erro da cópia de sombra de volume. Se o
sistema for um Controlador de Domínio e o serviço do Active Directory
estiver parado, reiniciar o serviço do Active Directory resolverá o
problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1950E

O backup usando a cópia de sombra do volume Microsoft falhou.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao executar uma operação de
backup usando o serviço de cópia da sombra do volume da Microsoft. O log
de erros e o log de eventos do Windows podem conter informações
adicionais sobre esse erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Revise o log de erros e o log de eventos do Windows para obter
informações relacionadas a esse erro. Reinicie todo serviço do sistema
que estiver falhando indicado no log de eventos do Windows. Reinicie o
Volume Shadow Copy Service. É possível usar o comando do Windows
'vssadmin list writers' para determinar o status do serviço de cópia de
sombra de volume. Pode ser necessário reinicializar a máquina para
limpar o estado de erro do Volume Shadow Copy.

------------------------------------------------------------------------
ANS1951E

A restauração usando a cópia de sombra do volume da Microsoft falhou.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao restaurar com o serviço de
cópia da sombra de volume do Microsoft.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Revise o log de erros e o log de eventos do Windows para obter
informações relacionadas a esse erro. Reinicie todo serviço do sistema
que estiver falhando indicado no log de eventos do Windows. Reinicie o
Volume Shadow Copy Service. É possível usar o comando do Windows
'vssadmin list writers' para determinar o status do serviço de cópia de
sombra de volume. Pode ser necessário reinicializar a máquina para
limpar o estado de erro do Volume Shadow Copy.

------------------------------------------------------------------------
ANS1952E

Destino de link simbólico inválido 'file-name' digitado



Explanation:

Você digitou uma especificação de destino de restauração/recuperação
file-name que é um link simbólico. Para restaurar para link simbólico,
certifique-se de configurar a opção followsymbolic como yes. Além disso,
verifique para onde o link simbólico aponta. Você pode
restaurar/recuperar para um link simbólico que aponta para um objeto
existente.

System action:

Processamento parado.

User response:

Digite uma especificação correta de arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1954E

Processo de backup de 'file-space name' concluído com defeitos.



Explanation:

Essa mensagem indica que o backup do sistema de arquivos foi concluído,
mas encontrou erros durante o processo de backup.

System action:

O processamento continua.

User response:

No log de erros do cliente, examine mensagens adicionais relacionadas a
erros de backup do sistema de arquivo. Execute a ação corretiva sugerida
pelas mensagens.

------------------------------------------------------------------------
ANS1956E

Poucos argumentos especificados para o comando BACKUP GROUP.



Explanation:

Poucos argumentos foram especificados para o comando BACKUP GROUP.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1957E

Showmembers e inactive são parâmetros mutuamente exclusivos em uma
consulta.



Explanation:

Showmembers e inactive são parâmetros mutuamente exclusivos em uma
consulta.< /p>

System action:

O processamento termina.

User response:

Especifique um dos parâmetros mutuamente exclusivos na consulta

------------------------------------------------------------------------
ANS1958W

Nenhum grupo base localizado, tentando um backup completo.



Explanation:

Um backup diferencial requer a execução de um backup completo anterior.<
/p>

System action:

O processamento continua e é tentado um backup completo.

User response:

Nenhuma. Execute um backup completo antes de tentar um backup
diferencial

------------------------------------------------------------------------
ANS1959I

Removendo o grupo anterior incompleto 'name' Id:hi-lo



Explanation:

Um backup em grupo anterior falhou sem limpar os grupos temporários
corretamente.

System action:

Os grupos anteriores incompletos são removidos e o processamento
continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1971E

Não foi possível iniciar o agente do cliente remoto (dsmagent).



Explanation:

Não é possível iniciar o agente do cliente remoto. Essa mensagem de erro
vem precedida ou seguida geralmente por outras mensagens.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar
uma razão para o defeito. Verifique se o cliente Web está instalado
corretamente. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a
operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o
suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1972E

Falha na conexão com o agente do cliente remoto (dsmagent). O número da
porta não pôde ser lido ou é inválido.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar ler o número da porta. Não é possível
estabelecer a conexão com o agente do cliente remoto.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar
uma razão para o defeito. Verifique se o cliente Web está instalado
corretamente. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a
operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o
suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1973I

O transcritor VSS do objeto do sistema 'name' não existe. Restauração
ignorada.



Explanation:

O Microsoft Volume Shadow Copy Service não detecta um transcritor para
esse componente do sistema. O componente não está instalado ou não está
em execução.

System action:

O objeto foi saltado.

User response:

Instale ou ative o serviço de sistema afetado e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1974W

Erro ao remover grupo anterior incompleto - Id:hi-lo



Explanation:

Falha em um grupo de backup anterior sem a limpeza correta dos grupos
temporários e o erro ainda não pode ser corrigido.

System action:

Os grupos incompletos anteriores permanecem e o processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS1975W

Ocorreu o erro reason no servidor IBM Spectrum Protect ao fechar e
renomear o grupo



Explanation:

Foi encontrado um erro ao fechar e renomear o grupo temporário.

System action:

O backup não foi feito com sucesso.

User response:

Assegure-se de que o usuário tenha a autoridade apropriada para
atualizar o grupo e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1976E

O serviço de sistema especificado não é válido.



Explanation:

O serviço de sistema especificado não é válido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS1977E

A chamada de planejamento Dsmcad foi malsucedida. Este comando será
tentado novamente em 10 minutos.



Explanation:

O Dsmcad não pôde obter as informações do planejador válidas do processo
de planejamento dsmc. Isto pode ocorrer devido a alguns problemas
durante a inicialização do planejador, tal como o uso da opção
incorreta.

System action:

O Dsmcad tentará chamar o planejador novamente em 10 minutos para obter
as informações válidas.

User response:

Verifique o console e os logs de erros para determinar o tipo de erro
ocorrido durante o processo dsmc e corrija o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1978E

O servidor IBM Spectrum Protect é de nível inferior e não suporta a
função solicitada. Consulte o log de erros para obter informações sobre
versão.



Explanation:

A função que está sendo utilizada requer um Servidor IBM Spectrum
Protect mais atual.

System action:

Falha na operação.

User response:

Faça upgrade do servidor IBM Spectrum Protect para um nível que suporte
essa função. Consulte o log de erros para obter informações sobre
versão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1979E

O Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect é de nível inferior e
não suporta a função solicitada. Consulte o log de erros para obter
informações sobre versão.



Explanation:

A função que está sendo utilizada requer um Agente de Armazenamento do
IBM Spectrum Protect mais atual.

System action:

Falha na operação.

User response:

Faça upgrade do Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect para um
nível que suporte essa função. Consulte o log de erros para obter
informações sobre versão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1980E

O Servidor IBM Spectrum Protect e o Agente de Armazenamento do IBM
Spectrum Protect são de um nível inferior e não suportam a função
solicitada. Consulte o log de erros para obter informações sobre versão.



Explanation:

A função que está sendo utilizada requer um Servidor IBM Spectrum
Protect e um Agente de Armazenamento IBM Spectrum Protect mais atual.

System action:

Falha na operação.

User response:

Faça upgrade do servidor IBM Spectrum Protect e do Agente de
Armazenamento IBM Spectrum Protect para um nível que suporte essa
função. Consulte o log de erros para obter informações sobre versão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1981E

Servidor :Versãover, Release rel, Nível nív.subl Agente de
Armazenamento:Versão SAver, Release SArel, Nível SAlev.SAsubl



Explanation:

Essa mensagem fornece detalhes extras para mensagens sobre nível
inferior.

System action:

Falha na operação.

User response:

Essa mensagem fornece detalhes extras para mensagens sobre nível
inferior.

------------------------------------------------------------------------
ANS1986E

As funções de inicialização não podem abrir o arquivo de rastreio
especificado.



Explanation:

O arquivo não pôde ser aberto durante a inicialização. O caminho
especificado pode estar incorreto. Também é possível que o usuário atual
não tenha permissão para gravar no arquivo de rastreio no diretório
especificado. Também é possível que nenhum espaço esteja disponível no
local do arquivo de rastreio.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que a opção do arquivo de rastreio aponte para um
caminho válido e que o usuário tenha as permissões apropriadas para
gravar no arquivo especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1987E

Uma especificação de arquivo de destino não é permitida com este
comando.



Explanation:

De todos os comandos de restauração de objeto do sistema, apenas RESTORE
ASR permite a entrada de uma especificação de arquivo de destino.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Emita novamente o comando sem uma especificação de arquivo de destino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1989E

As funções de inicialização não podem abrir o arquivo de log de erros
especificado.



Explanation:

O arquivo de log de erros não pôde ser aberto durante a inicialização. O
caminho especificado pode estar incorreto. Também é possível que o
usuário atual não tenha permissão para gravar no arquivo de log no
diretório especificado. Também é possível que não haja espaço disponível
no local do arquivo de log especificado.

System action:

O processamento termina.

User response:

Certifique-se de que a opção logfile aponte para um caminho válido e que
o usuário tenha permissões apropriadas para gravar no arquivo
especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS1990W

O ponto de montagem do volume 'filesystem name' não pode ser acessado. O
código de retorno do IBM Spectrum Protect é 'rc'.



Explanation:

O cliente não consegue acessar o ponto de montagem do volume. As razões
comuns para isso são: a conta sob a qual o cliente está executando não
tem acesso ao ponto de montagem do volume ou o volume está montado em um
volume do cluster que não está atualmente disponível.

System action:

O ponto de montagem inacessível é ignorado e o processamento continua
com o próximo ponto de montagem ou volume.

User response:

No log de erros, verifique mensagens adicionais que possam apresentar
informações adicionais sobre o problema que impede o acesso ao ponto de
montagem do volume. Assegure-se de que o cliente IBM Spectrum Protect
esteja em execução sob uma conta que tenha acesso ao ponto de montagem
do volume. Assegure-se de que o ponto de montagem não esteja acessando
um volume do cluster. Consulte o Microsoft KB Artigo 280297 para obter
informações adicionais sobre como configurar pontos de montagem do
volume em um servidor de cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1991E

Ocorreu um erro ao processar a chave de registro 'key-name', valor de
dados 'value-name'. Consulte o log de erros do cliente para obter
informações adicionais sobre esse erro.



Explanation:

Ocorreu um erro inesperado quando o cliente tentou ler ou atualizar o
registro do Windows. As informações adicionais sobre o erro são
geralmente colocadas no log de erros.

System action:

A operação pode não ser executada corretamente, dependendo do erro.

User response:

No log de erros do cliente, verifique outras mensagens que possam ter
sido registradas quando essa mensagem foi gravada e execute a ação
corretiva sugerida por essas mensagens. Se o problema persistir, entre
em contato com o suporte da IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS1995W

Objetos de tipos diferentes não podem ser excluídos ao mesmo tempo.



Explanation:

A exclusão de objetos de tipos diferentes não é permitida. Por exemplo,
não é possível excluir Conjuntos de Backup e objetos de arquivos comuns
ao mesmo tempo.

System action:

Não ocorre processamento.

User response:

Selecione objetos do mesmo tipo para desempenhar uma operação de
exclusão.

------------------------------------------------------------------------
ANS1996W

A enumeração de pontos de montagem do volume no volume 'filesystem name'
falhou. Código de erro do sistema Windows: error; razão: 'error-reason'.



Explanation:

O cliente não conseguiu varrer o volume especificado para os pontos de
montagem do volume. As informações de erro capturadas indicam o motivo
da falha. Uma razão comum é que a conta sob a qual o cliente está
executando não possui acesso ao volume.

System action:

O processamento continua no próximo volume.

User response:

Certifique-se de que o cliente esteja executando sob uma conta que
possua acesso ao volume e aos pontos de montagem do volume. Corrija a
condição que está causando o erro e tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou
com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda.

------------------------------------------------------------------------
ANS1997W

Não foi feito backup anteriormente de nenhum arquivo do componente VSS
'component-name'.



Explanation:

Você tentou restaurar o componente de Estado do Sistema Microsoft Volume
Shadow Copy (VSS) que não contém os dados de arquivo. Isso não é
necessariamente um problema.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique o log de erros para quaisquer outras mensagens que ocorreram
durante o backup. Os logs podem indicar uma razão para a falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS1998W

O limite do byte da transação 'name' não é suportado pelo servidor.
Valor reconfigurado para limit



Explanation:

O TXNBYTELIMIT é maior que o suportado pelo servidor. O valor será
reconfigurado para um limite suportado.

System action:

TXNBYTELIMIT é reconfigurado e o processamento continua.

User response:

Configure a opção para um valor suportado pelo servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS1999E

tipo de operação processamento de 'nome-do-espaço-de-arquivo' parado.



Explanation:

O cliente encontrou uma condição na qual ele não pode continuar o
processamento do espaço de arquivo especificado. O log de erros ou o log
de planejamento do cliente IBM Spectrum Protect deve conter mensagens
adicionais relacionadas a esse erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique no log de erros ou o log de planejamento do cliente IBM
Spectrum Protect mensagens adicionais relacionadas a esse erro. Execute
a ação corretiva que poderá ser sugerida pelas mensagens relacionadas,
em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre
em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter
assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2025W

O objeto 'object-name' foi removido do DB (Fix IT19964).



Explanation:

Correção da APAR IT19964

System action:

Nenhuma

User response:

Nada

------------------------------------------------------------------------
ANS2026W

Foram detectados setores inválidos no volume 'volname'.



Explanation:

Foram ignorados setores inválidos durante as operações de backup de
imagem/restauração.

System action:

O processamento continua.

User response:

Certifique-se de que os dados do volume não estão corrompidos,
utilizando as ferramentas do sistema, como o chkdsk (Windows) ou o fsck
(Unix).

------------------------------------------------------------------------
ANS2027E

A função do GSKit func-name falhou com error-code: durante o handshake
SSL/TLS, o cliente não pôde concordar com uma versão de protocolo
SSL/TLS suportada para uso com o servidor. sessão



Explanation:

Uma função GSKit falhou com o GSK_ERROR_BAD_MESSAGE.

System action:

O processo foi interrompido.

User response:

Certifique-se de que tenha configurado o banco de dados de chaves para
comunicação SSL, conforme descrito na documentação. Os possíveis
problemas podem ser durante o handshake SSL/TLS, o cliente não pôde
concordar com uma versão de protocolo SSL/TLS suportada para uso com o
servidor. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao
cliente do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2032I

A restauração da VM cliente está ignorando o disco Independente não
suportado: vmdk



Explanation:

As APIs do VMware vStorage não suportam a captura instantânea de discos
Independentes; nenhum backup foi criado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS2033W

'symboliclink name': é um link simbólico para um arquivo ou diretório em
um sistema de arquivos diferente.



Explanation:

O operando de especificações do arquivo dsmls ou a lista de arquivos
usada contém um link simbólico para um arquivo ou diretório em outro
sistema de arquivos. O processamento pode levar ao status incorreto de
objetos referidos por esse link simbólico.

System action:

Os status dos objetos são exibidos.

User response:

Para exibir o status correto de objetos, use dsmls com o caminho
completo para os objetos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2036W

As funções de Remoção não podem abrir um dos arquivos de remoção do IBM
Spectrum Protect: nome-do-log. errno = valor-de-erro n°,



Explanation:

O arquivo "nome-do-log não pôde ser aberto durante a remoção. O sistema
define o código de erro valor-de-erro_n°. Se o motivo especificado for
"acesso negado," o usuário atual não ter permissão para gravar no
arquivo no diretório especificado. Também é possível que não haja espaço
disponível no local fornecido para o arquivo ou outro processo IBM
Spectrum Protect iniciado por um id de usuário diferente esteja
executando uma remoção ao mesmo tempo.

System action:

A remoção pára, o processamento continua.

User response:

Defina a variável de ambiente DSM_LOG (ou DSMI_LOG) para um diretório no
qual o usuário atual possa gravar.

------------------------------------------------------------------------
ANS2037W

Falha na limpeza do log de planejamento.



Explanation:

A função de remoção do log de planejamento é concluída com erros.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique o log de erros para obter as possíveis causas da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2038W

Opção inválida 'nome-da-opção' recebida do conjunto de opções do cliente
do servidor IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O cliente recebeu uma opção inválida do conjunto de opções do cliente do
servidor IBM Spectrum Protect. Embora a maioria da verificação de
sintaxe das opções do conjunto de opções do cliente seja feita pelo
servidor, ainda há erros que somente podem ser detectados pelo cliente.
Esses erros incluem:

*  O valor da opção não está correto.

*  Opções que foram retiradas por novas versões do cliente IBM Spectrum
   Protect.

*  Colchetes ou delimitadores de diretório ausentes.

*  Padrões de inclusão e exclusão que são muito complexos.

System action:

A opção é ignorada pelo cliente IBM Spectrum Protect.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum
Protectpara determinar se a opção pode ser removida do conjunto de
opções do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2039E

Especificação de arquivo de destino 'file-name' inválida inserida



Explanation:

A especificação de arquivo de destino deve terminar com delimitador de
diretório ao executar uma restauração de lista de arquivos ou quando a
especificação de restauração é para mais de um arquivo ou quando a opção
SUBDIR YES está em vigor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um destino que termine com delimitador de diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS2040E

Ao tentar comunicar-se com o cliente remoto, uma verificação de versão
revela que as versões não correspondem. A versão é remoteversion, mas a
versão esperada é localversion.



Explanation:

Durante a inicialização entre o cliente local e o cliente remoto, a
verificação de versão revela que as versões não correspondem. Este é,
geralmente, o resultado de um upgrade de um módulo cliente sem
atualização de outros módulos clientes que fazem parte da solução do
produto.

System action:

O procedimento de chamada retorna e o controle é passado de volta ao
usuário.

User response:

Verifique as versões de todos os produtos IBM Spectrum Protect Client
que se comunicam uns com os outros e assegure-se de que eles estejam
todos na mesma versão, release e nível.

------------------------------------------------------------------------
ANS2041E

O suporte Diferenciação de Captura Instantânea não está disponível no
arquivador NetApp especificado.



Explanation:

O incremental pelo backup de diferenças entre capturas instantâneas não
pode ser executado porque o suporte requerido no arquivador NetApp
especificado não está disponível. .

System action:

O processamento termina.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS2042W

'symboliclink': é um link simbólico para um arquivo ou diretório em
outro sistema de arquivos. ACLs ou atributos estendidos podem não ter
backup feito.



Explanation:

O operando de backup ou de archive contém um link simbólico para um
arquivo ou diretório em outro sistema de arquivos. O processamento pode
levar à perda de ACLs ou outros atributos estendidos porque eles podem
não ser processados.

System action:

É feito o backup dos dados do arquivo. O processamento continua com o
próximo objeto.

User response:

Se for necessário assegurar que o backup de ACLs e de outros atributos
estendidos seja feito com êxito, não use links simbólicos para fazer
backup dos arquivos em outros sistemas de arquivos de tipos diferentes
de sistemas de arquivos. Em vez disso, use IBM Spectrum Protect para
processar o outro sistema de arquivos diretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2043I

O modelo da máquina virtual 'name' já fez o backup.



Explanation:

Os modelos da máquina virtual serão ignorados se nenhuma mudança tiver
ocorrido desde o último backup.

System action:

O processamento ignora este modelo de máquina virtual.

User response:

Para fazer backup deste modelo de máquina virtual, execute uma operação
de backup integral incremental contínua.

------------------------------------------------------------------------
ANS2044E

A máquina virtual de modelo 'name' não pode ser restaurada quando o nó
do movedor de dados do IBM Spectrum Protect no Servidor de Backup
vStorage estiver conectado diretamente a um host ESX/ESXi.



Explanation:

As API do VMware vStorage não suportam operações da máquina virtual de
modelo quando conectadas diretamente a um host ESX/ESXi.

System action:

O processamento para para esta máquina virtual de modelo

User response:

As operações do modelo da máquina virtual são suportadas quando o IBM
Spectrum Protect nó do movedor de dados se conecta diretamente a um host
ESX/ESXi. Modifique o VMCHOST para conectar o movedor de dados IBM
Spectrum Protect a um Servidor vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2045E

A opção VMENABLETEMPLATEBACKUPS não está especificada. O modelo da
máquina virtual 'name' não pode fazer backup.



Explanation:

A opção de modelo VMENABLETEMPLATEBACKUPS deverá especificar YES para
que o modelo de máquina virtual seja incluído em uma operação de backup.
O valor padrão é NO.

System action:

O processamento para para esta máquina virtual de modelo

User response:

Use a opção -vmenabletemplatebackups=yes e execute a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2046S

Erro 'errtxt' (errno=número do erro) ocorrido ao tentar gravar no log de
auditoria 'nome do arquivo'. A função do log de auditoria está
desativada.



Explanation:

Um erro foi encontrado ao gravar no log de auditoria (por exemplo, não
há espaço suficiente no disco).

System action:

O log de auditoria está desativado para o restante da operação. O código
de retorno para a operação está definido como 12 para indicar que o
conteúdo do log de auditoria está incompleto.

User response:

Se essa for uma condição de falta de espaço, libere espaço no volume ou
tente gravar o log de auditoria em um volume com mais espaço.

------------------------------------------------------------------------
ANS2047E

Um erro inesperado foi encontrado ao processar um pedido de
estado/serviços do sistema. Nome da função do IBM Spectrum Protect :
function-name Função do IBM Spectrum Protect : function-desc Código de
retorno do IBM Spectrum Protect: TSM-rc Explicação do IBM Spectrum
Protect : TSM-msg Arquivo do IBM Spectrum Protect : file-name
(line-number)



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento do estado do sistema pára.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2048W

O fluxo nomeado de objeto object-name path-namefile-name' está
corrompido.



Explanation:

Um ou mais dos fluxos nomeados do arquivo está corrompido.

System action:

O fluxo nomeado não é restaurado/recuperado.

User response:

A cópia de backup do fluxo nomeado está danificada. O arquivo será
restaurado o tanto quanto possível mas deverá ser examinado para
verificar se é utilizável.

------------------------------------------------------------------------
ANS2049W

O fluxo nomeado do objeto 'object-name' pode estar inválido.



Explanation:

Um ou mais dos fluxos nomeados do arquivo está corrompido.

System action:

O fluxo nomeado é restaurado/recuperado o tanto quanto possível.

User response:

A cópia de backup do fluxo nomeado pode estar danificada. O arquivo será
restaurado o tanto quanto possível mas deverá ser examinado para
verificar se é utilizável.

------------------------------------------------------------------------
ANS2050E

O IBM Spectrum Protect precisa solicitar a senha, mas não pode
solicitar, porque o processo está em execução em segundo plano.



Explanation:

Se PASSWORDACCESS=PROMPT ou se a senha armazenada localmente estiver
incorreta, o IBM Spectrum Protect tentará solicitar a senha ao usuário.
A tentativa de solicitar ao usuário falha porque o processo está em
execução no segundo plano. Quando um processo está sendo executado em
segundo plano, não é permitido aviso.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se RUNASSERVICE=YES, não configure PASSWORDACCESS=PROMPT. Use
PASSWORDACCESS=GENERATE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2051W

O repositório de captura instantânea local não foi localizado em local.



Explanation:

O diretório especificado para o local de captura instantânea local não
existe.

System action:

O processamento continua.

User response:

Um novo repositório de captura instantânea local será construído no
diretório especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2052E

Estão faltando informações sobre o subsistema de disco.



Explanation:

O repositório de captura instantânea local não pôde ser inicializado em
razão da ausência de informações sobre o subsistema de disco.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O aplicativo assegura que o subsistema de disco seja inicializado
corretamente. Procure as mensagens de erro precedentes.

------------------------------------------------------------------------
ANS2053E

Ocorreu um erro de alocação de memória no arquivo nome-do-arquivo,
número de linha número-da-linha.



Explanation:

Não havia memória disponível para continuar o processamento.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Assegure-se de que seu sistema possua memória real e virtual
suficientes. Feche aplicativos desnecessários.

------------------------------------------------------------------------
ANS2054E

Erro do sistema operacional núm-do-erro: texto-da-msg.



Explanation:

O aplicativo encontrou um erro de mensagem inesperado durante a execução
de uma função do sistema. O respectivo erro do sistema operacional e o
texto da mensagem serão exibidos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique a mensagem de erro específica.

------------------------------------------------------------------------
ANS2055I

O gerenciador de captura instantânea local não pôde ser travado.



Explanation:

O repositório local está travado por outro aplicativo. Este processo
continuará quando o outro aplicativo destravar o repositório local.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS2056I

Aguardando o máximo de segundos de tempo limite até que a trava seja
liberada pelo outro aplicativo.



Explanation:

Durante a trava do repositório local por outro aplicativo, o programa
aguardará um período de tempo específico para continuar. No ambiente
mySAP, este tempo é de 1 hora.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS2057E

Gerenciador de captura instantânea local não inicializado.



Explanation:

O repositório de captura instantânea local foi utilizado sem
inicialização anterior.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

O sistema assegura normalmente que o repositório local seja
inicializado. Procure as mensagens de erro precedentes.

------------------------------------------------------------------------
ANS2058E

O contêiner de dados com ID dcID não pôde ser atualizado no repositório
local.



Explanation:

Durante um backup de FlashCopy, o registro de conjunto de destino no
repositório local é atualizado com as propriedades correspondentes.
Ocorreu uma falha durante este processo.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Procure mensagens de erro precedentes, como erro de alocação de memória
ou outro erro do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2059E

Não é possível localizar um contêiner de dados de destino que
corresponda ao contêiner de dados de origem.



Explanation:

Durante um backup de tipo de captura instantânea ou função de hardware,
o processo tenta localizar um contêiner de dados de destino que
corresponda ao contêiner de dados de origem para satisfazer a operação.
Um contêiner de dados de destino correspondente não pôde ser localizado.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Consulte as regras para selecionar um dos vários contêineres de dados de
destino. Por exemplo, esta mensagem será exibida se o usuário estiver
tentando iniciar um backup FlashCopy do tipo 'INCR' e todos os conjuntos
de destino estiverem sendo usados para o tipo FlashCopy 'COPY'.
Certifique-se também de que os volumes de destino estejam disponíveis
para o sistema de backup e a sintaxe esteja correta para os parâmetros
do arquivo de configuração a seguir: 1. shark_target_volume 2.
shark_copy_service_code 3. java_home_directory 4.
primary_copyservices_servername 5. shark_username 6. shark_password

------------------------------------------------------------------------
ANS2060W

Não é possível localizar um volume no contêiner de dados de destino dcID
que corresponda à origem vol-de-origem.



Explanation:

Esta mensagem de aviso indica que, para a origem específica, nenhum
volume de destino poderia ser localizado nesse contêiner de dados de
destino que correspondesse para uma operação de FlashCopy. Se vários
contêineres de dados de destino estiverem sendo utilizados, o
processamento continuará a verificar os volumes do próximo contêiner de
dados de destino.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS2061W

O contêiner de dados de destino com ID dcid não foi localizado no
repositório local.



Explanation:

Uma consulta do contêiner de dados com o ID especificado não pôde ser
atendida porque este conjunto de destino não existe no repositório
local.

System action:

O processamento pode continuar.

User response:

O aplicativo que está solicitando a consulta decidirá se o erro deverá
ou não finalizar o programa. Procure as mensagens que seguem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2062W

Não foi possível localizar um contêiner de dados de destino no estado
estado para preencher os critérios solicitados.



Explanation:

Um contêiner de dados no estado especificado não foi localizado no
repositório local para atender aos critérios específicos solicitados
pelo aplicativo.

System action:

O processamento pode continuar.

User response:

Os critérios transmitidos são específicos do aplicativo. Procure as
mensagens que seguem. O aplicativo decidirá se este aviso deverá ou não
finalizar o programa.

------------------------------------------------------------------------
ANS2063W

O repositório de captura instantânea local já existe no diretório local.



Explanation:

Um aplicativo tentou criar o repositório local em um diretório que já
existe.

System action:

O processamento pode continuar.

User response:

O aplicativo decidirá se este aviso deverá ou não finalizar o programa.
Procure as mensagens que seguem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2064I

O repositório de captura instantânea local será criado no diretório
local.



Explanation:

O repositório de captura instantânea local que contém informações sobre
o estado dos contêineres de dados está sendo criado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS2065I

O repositório de captura instantânea local não pôde ser criado no
diretório local.



Explanation:

Ocorreu uma falha ao criar o repositório de captura instantânea local.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Procure uma mensagem de erro do sistema operacional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2066E

Não é possível ler o arquivo .fct nome-do-arquivo.



Explanation:

O arquivo .fct que contém os contêineres de dados de destino não foi
localizado ou não é acessível.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Verifique o nome, o caminho e o direito do arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2067E

Foi lançada a exceção CLsmException. Motivo: txt.



Explanation:

Ocorreu um erro inesperado ao processar uma função do repositório de
captura instantânea local.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Verifique o motivo específico.

------------------------------------------------------------------------
ANS2068E

Não foram localizados LUNs de destino para o contêiner de dados dcID no
arquivo .fct nome-do-arquivo.



Explanation:

O programa procurará no arquivo .fct de cada contêiner de dados
específico uma lista de entradas com a etiqueta
<PREFIXO>VOLUME_DE_DESTINO, em que o prefixo depende do tipo de
hardware. Ou você tem uma etiqueta incorreta para os volumes de destino
do contêiner de dados especificado ou este contêiner de dados no arquivo
.fct não tem LUNs de destino.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Este erro só poderá ocorrer se o aplicativo não tiver uma GUI na qual o
usuário forneça a entrada dos contêineres de dados de destino e o
formato seja verificado automaticamente. Se ocorrer, verifique o formato
do arquivo .fct.

------------------------------------------------------------------------
ANS2069E

Não é possível ler o arquivo nome-do-arquivo do repositório de captura
instantânea local.



Explanation:

O sistema mantém algumas informações sobre o estado dos contêineres de
dados localmente em um arquivo. Este arquivo não foi localizado ou não é
acessível.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Verifique o nome, o caminho e o direito do arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2070E

O arquivo de estado do repositório nome-do-arquivo está vazio ou tem um
formato incorreto.



Explanation:

O sistema mantém algumas informações sobre o estado dos contêineres de
dados localmente em um arquivo. Este arquivo foi localizado, mas o
formato esperado dos dados não está correto.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Normalmente, o sistema assegura que o formato desse arquivo esteja
correto. Procure o erro precedente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2071E

O contêiner de dados dcID não pôde ser inserido no repositório de
captura instantânea local.



Explanation:

O sistema mantém algumas informações sobre o estado dos contêineres de
dados localmente em um arquivo. Ocorreu um erro na inserção de uma
entrada para um novo contêiner de dados.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Este é um erro inesperado. Procure o erro precedente. Se nenhum outro
erro puder ser visto, colete os logs e rastreios e entre em contato com
o suporte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2072E

Um erro inesperado foi encontrado ao processar uma operação do IBM
Spectrum Protect utilizando uma função de captura instantânea ou
hardware. Nome da função do IBM Spectrum Protect : function-name Função
do IBM Spectrum Protect : function-desc Código de retorno do IBM
Spectrum Protect: TSM-rc Arquivo do IBM Spectrum Protect : file-name
(line-number)



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2073E

O arquivo nome-do-arquivo do repositório de captura instantânea local
não pôde ser aberto para gravação.



Explanation:

O sistema mantém algumas informações sobre o estado dos contêineres de
dados no repositório de captura instantânea local. Ocorreu um erro ao
abrir um arquivo desse repositório.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Verifique as permissões corretas desse arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2074E

Não é possível abrir arquivo de destino FlashCopy de entrada do usuário
'arquivo_fct'.



Explanation:

Não é possível ler o arquivo de destino FlashCopy fornecido pelo
usuário.

System action:

Falha na operação.

User response:

Execute o utilitário de configuração do cliente e forneça um arquivo de
entrada do usuário de destino de FlashCopy válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS2075E

Não há dados VTOC disponíveis para o volume. Não é possível fazer backup
do volume.



Explanation:

O tipo de rótulo do disco do volume não é VTOC. É possível que seu disco
esteja formatado com um rótulo EFI. O cliente IBM Spectrum Protect no
Solaris atualmente suporta apenas rótulos de disco VTOC.

System action:

Não foi feito backup do volume.

User response:

Não tente fazer backup de volumes formatados com um rótulo de disco
não-VTOC.

------------------------------------------------------------------------
ANS2076E

program-name: O Gerenciamento de Espaço não pode ser incluído para o
sistema de arquivos 'filesystem' O comprimento do nome do sistema de
arquivos excede o comprimento máximo de 'maxlength', que pode ser
armazenado em um atributo DMAPI.



Explanation:

O DMAPI tem uma limitação no tamanho dos dados que pode ser armazenada
em um atributo DMAPI. Se o comprimento do sistema de arquivo exceder
este limite, o cliente IBM Spectrum Protect não poderá incluir o
gerenciamento de espaço no sistema de arquivo.

System action:

O espaço de gerenciamento não pode ser incluído no sistema de arquivo.

User response:

Certifique-se de que o comprimento do nome do sistema de arquivo não
exceda o limite de DMAPI.

------------------------------------------------------------------------
ANS2077E

program-name: A reconciliação para o sistema de arquivos 'filesystem'
não pode ser iniciada para o modo selecionado em um ambiente não-scout.
Em vez disso, use a Reconciliação da Verificação Órfã Bidirecional.



Explanation:

O programa de reconciliação do cliente IBM Spectrum Protect não pode ser
iniciado no modo de restauração stub ou verificação órfã quando o
sistema HSM estiver configurado para ser executado sem o daemon do
scout.

System action:

A reconciliação não pode ser executada em um ambiente não-scout.

User response:

Se você configurou um ambiente não-scout, precisa usar a Reconciliação
de Verificação Órfã Bidirecional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2078E

O backup do estado do sistema não é permitido; CLUSTERNODE está
configurado como YES.



Explanation:

Quando a opção CLUSTERNODE estiver configurada como YES, o comando de
estado do sistema de backup não é válido.

System action:

O backup do estado do sistema é interrompido.

User response:

Se a opção CLUSTERNODE estiver configurada incorretamente como YES,
altere a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário,
consulte o manual do cliente de backup-archive para obter informações
sobre a configuração do cliente para ser executado em um ambiente em
cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS2079E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': erro ao varrer a
captura instantânea



Explanation:

Esta mensagem é emitida quando o cliente do IBM Spectrum Protect não
consegue ler dados de uma captura instantânea usada para o backup. Se
você estiver executando o backup de captura instantânea do Microsoft
Volume Shadowcopy Service (VSS) uma causa possível é que o sistema
operacional excluiu uma captura instantânea VSS porque o armazenamento
de cópia de sombra não poderia aumentar. Se você estiver executando o
backup incremental de diferença de captura instantânea em volumes
NetApp/N-Series normais uma causa possível é que a captura instantânea
base foi acidentalmente removida do Servidor de arquivos NetApp.

System action:

O processamento de backup para o sistema de arquivos é interrompido.

User response:

Se você estava executando um backup baseado em captura instantânea VSS,
examine o log de erros de cliente e o log de eventos de sistema do
Microsoft Windows para obter outras mensagens que possam ajudar a
identificar o problema. Se não houver motivos óbvios para a falha, tente
a operação novamente, o problema pode ter sido causado por conflitos
temporários de E/S entre VSS e outras atividades de E/S do sistema de
disco. Se você estava executando um backup incremental de diferença de
captura instantânea, entre em contato com o administrador do IBM
Spectrum Protect para verificar se a captura instantânea base não foi
excluída acidentalmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2080W

O valor 'option' para a opção 'option' não é mais suportado e será
ignorado pelo cliente IBM Spectrum Protect neste release.



Explanation:

O valor especificado da opção está ficando obsoleto e será ignorado pelo
cliente neste release. Este valor da opção será removido no próximo
release e não será mais válido.

System action:

O processamento continua.

User response:

Atualize o valor da opção ou remova a opção do arquivo de opções. Além
disso, verifique na documentação se esta opção foi substituída por uma
opção mais recente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2083W

Nenhuma vApp correspondente à especificação de entrada foi localizado.



Explanation:

Um vApp que corresponda à entrada especificada ou o valor VAPP na opção
DOMAIN.VCD não foi localizado.

System action:

A operação é interrompida

User response:

Certifique-se de que o valor VAPP na opção DOMAIN.VCD esteja correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2084I

Criando um novo vApp



Explanation:

A restauração está tentando criar o destino vApp.

System action:

Essa mensagem é apenas informativa.

User response:

Não é necessária nenhuma ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2085E

A máquina virtual está configurada como uma máquina virtual tolerante a
falhas. Como resultado, o backup não é possível.



Explanation:

O vSphere não permite captura instantânea ou backup de máquinas virtuais
tolerante a falhas com a API vStorage para Proteção de Dados.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Para fazer backup de uma máquina virtual tolerante a falhas com a API
vStorage para Proteção de Dados, primeiro desative a tolerância a
falhas. Em seguida, após a conclusão do backup, ative a tolerância a
falhas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2088E

Sessão rejeitada: O cliente não usa unicode.



Explanation:

O servidor não pode aceitar a sessão do cliente porque o cliente não usa
unicode e o nó já contém um espaço no arquivo unicode. O servidor
registra se os dados do cliente são ou não unicode e não permite que o
nó altere esse atributo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Efetue logon no servidor a partir de um cliente com uma plataforma que
usa dados unicode. Por exemplo, a plataforma original que foi usada para
criar os espaços no arquivo existentes para esse nó. Como alternativa,
se o nó cliente precisar ser alterado para a plataforma que está
atualmente sendo tentada, entre em contato com o administrador do
servidor para remover os espaços no arquivo existentes que contêm dados
unicode e tente a conexão do nó novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2089E

A sequência string_text não pode ser convertida em Unicode.



Explanation:

Um objeto contém uma sequência multibyte que é inválida para o código de
idioma atual.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Verifique se o código de idioma é adequado para os objetos processados.

------------------------------------------------------------------------
ANS2090I

A pasta da máquina virtual não pôde ser localizada neste caminho:
'name'.



Explanation:

O destino não tem o caminho de inventário original que foi salvo com a
máquina virtual. Como resultado, a máquina virtual será restaurada para
o nível superior do inventário ESX ou ESXi.

System action:

O processamento continua

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2091I

O recurso da máquina virtual não pôde ser localizado neste caminho:
'name'.



Explanation:

O destino não tem o caminho do recurso original que foi salvo com a
máquina virtual. Como resultado, a máquina virtual será restaurada para
o nível superior do inventário ESX ou ESXi.

System action:

O processamento continua

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2092I

O processo de restauração substituirá o caminho do inventário original
salvo com a máquina virtual.



Explanation:

Especificar a opção -datacenter ou -host substituirá o caminho do
inventário original salvo com a máquina virtual. Como resultado, a
máquina virtual será restaurada para o nível superior do inventário ESX
ou ESXi.

System action:

O processamento continua

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2093E

O agente do sistema de arquivo remoto possui um nível inferior e não
suporta esta operação. NOME DO NÓ : nó NOME DO MULTINÓ : multinó nome do
host : host endereço TCP/IP : end-tcp:porta-tcp versão :
versão.release.nível..mod



Explanation:

Nenhum(a).

System action:

Falha na operação.

User response:

Faça upgrade do agente de sistema de arquivo remoto para um nível
suportado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2097E

Não é possível estabelecer uma sessão com o servidor IBM Spectrum
Protect como o nó de destino 'destino' utilizando o nó de agente
'agente'.



Explanation:

Nenhum(a).

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Assegure-se de que o nome do multinó exista no servidor e que o nó de
agente tenha a autoridade apropriada para o nó de destino listado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2100E

O backup da máquina virtual 'virtual-machine-name' não pode continuar
porque uma área de disco inválida foi encontrada durante o backup.



Explanation:

Durante um backup da máquina virtual, um ou mais discos rígidos virtuais
indicaram uma área de disco inválida para backup, como um comprimento de
zero, um comprimento maior que o tamanho do disco, posição inicial
inválida ou valores negativos.

System action:

O backup foi interrompido.

User response:

Verifique se o armazenamento da máquina virtual está configurado e
funcionando corretamente e se todos os hardwares de armazenamento estão
conectados adequadamente à máquina virtual. Tente o comando novamente.
Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2101E

Os dados compactados aumentaram.



Explanation:

O tamanho dos dados está aumentando após a compactação

System action:

O processamento continua.

User response:

O aplicativo deve interromper a transação.

Desative a compactação e tente reenviar o objeto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2102E

Processamento de lista de arquivos não iniciado



Explanation:

Ocorreu um erro antes de o processamento de lista de arquivos ser
iniciado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de erro do cliente para as mensagens adicionais que possam
indicar a razão para o problema. Tente seguir as ações corretivas
sugeridas (se houver) e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2104E

Ocorreu um erro após o processamento da lista de arquivos.



Explanation:

Ocorreu um erro após o processamento da lista de arquivos ser concluído.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de erro do cliente para as mensagens adicionais que possam
indicar a razão para o problema. Tente seguir as ações corretivas
sugeridas (se houver) e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2105I

Entrada da lista de arquivos não processada: File List Entry



Explanation:

Uma operação da lista de arquivos encontrou um erro. Essa entrada da
lista de arquivos não foi processada.

System action:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

User response:

Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

------------------------------------------------------------------------
ANS2106I

A conexão com o servidor IBM Spectrum Protect principal servidor
principal; falhou



Explanation:

Ocorreu um erro de comunicação ao tentar conectar-se ao servidor
principal. O nó está configurado para replicação e tentará conectar-se
ao servidor secundário.

System action:

O processamento continua.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect
para verificar se o servidor principal está disponível. Se o servidor
principal estiver disponível, verifique no log de erros se há falhas de
comunicação e corrija quaisquer problemas de configuração. Se o servidor
do IBM Spectrum Protect não estiver disponível, permita que o nó execute
failover no servidor secundário, conforme configurado pelo administrador
do servidor principal do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2107I

Tentando conectar-se ao servidor secundário servidor secundário; no
servidor secundário; : Porta TCP/IP;



Explanation:

O nó está configurado para replicação e tentará conectar-se ao servidor
secundário. O endereço e a porta do servidor secundário são configurados
pelo administrador do servidor IBM Spectrum Protect principal e são
salvos no arquivo de opções.

System action:

O processamento continua.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect
para verificar se o servidor principal está disponível. Se o servidor
principal estiver disponível, verifique o log de erros do IBM Spectrum
Protect em busca de falhas na comunicação e corrija todos os problemas
de configuração. Se o servidor IBM Spectrum Protect não estiver
disponível, permita que o nó seja alternado para o servidor secundário
conforme configurado pelo administrador do servidor IBM Spectrum Protect
principal.

------------------------------------------------------------------------
ANS2108I

Conectado ao servidor secundário servidor secundário;.



Explanation:

O nó está configurado para replicação e conectou-se com êxito ao
servidor secundário.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS2110I

Falha na conexão com o servidor secundário do IBM Spectrum Protect
secondary server;



Explanation:

Ocorreu um erro de comunicação ao tentar conectar-se ao servidor
secundário. O nó está configurado para replicação e uma tentativa de
conectar-se ao servidor secundário foi feita, mas falhou.

System action:

O processamento continua.

User response:

Entre em contato com o administrador de servidor do IBM Spectrum Protect
para verificar se o servidor secundário está disponível. Se o servidor
secundário estiver disponível, verifique no log de erros se há falhas de
comunicação e corrija quaisquer problemas de configuração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2111E

A entrada REPLSERVERNAME para a opção MYREPLICATIONSERVER especificada
não foi localizada.



Explanation:

A opção MYREPLICATIONSERVER deve ter uma entrada REPLSERVERNAME
correspondente no arquivo de opções. As opções REPLSERVERGUID,
REPLTCPPORT e REPLTCPSERVERADDRESS também devem ser especificadas. Essas
opções normalmente são configuradas pelo administrador do servidor IBM
Spectrum Protect e salvas no arquivo de opções durante o logon no
servidor principal.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Edite manualmente o arquivo de opções para corrigir ou remover as
opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS2112I

O servidor secundário está configurado como 'somente leitura'. As
operações de Backup e Archive não são suportadas quando o servidor
secundário está no modo 'somente leitura'



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect estabeleceu uma sessão com um servidor
que está configurado como 'somente leitura'. O servidor IBM Spectrum
Protect está configurado como um servidor de replicação e não aceitará
dados desse nó.

System action:

O processamento continua.

User response:

O IBM Spectrum Protect pode ser usado para operações de Restauração,
Recuperação e Consulta. Os comandos de Backup e Archive falharão. O
administrador do servidor IBM Spectrum Protect pode ativar operações de
Backup e Archive para o nó com o comando 'Atualizar Nó'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2113E

O comando não está ativado quando conectado ao servidor secundário no
modo de failover.



Explanation:

O cliente do IBM Spectrum Protect executou failover e estabeleceu uma
sessão com um servidor secundário. O servidor do IBM Spectrum Protect
está configurado como um servidor de replicação e não aceitará dados
desse nó. Os comandos que armazenam dados no servidor estão desativados.

System action:

O processamento continua.

User response:

É possível usar o cliente do IBM Spectrum Protect para as operações de
restauração, recuperação e consulta. As operações de Backup e Archive
falharão.

------------------------------------------------------------------------
ANS2114W

A proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não copiou os arquivos de
Manifesto VSS da VM 'VM'.



Explanation:

Os arquivos de Manifesto VSS não foram localizados na máquina do
convidado.

System action:

Não foi possível copiar os arquivos de Manifesto VSS. Verifique se os
serviços de gravador VSS e SQL estão em execução na VM do convidado

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2115I

Informações de conexão do servidor Replication salvas: informações de
conexão;



Explanation:

Esse nó está configurado para replicação. As informações de conexão do
servidor de replicação foram salvas no arquivo de opções. As opções do
servidor de replicação são configuradas pelo administrador do IBM
Spectrum Protect, enviadas ao cliente durante o logon e salvas no
arquivo de opções.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS2116W

A proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não fez o backup dos
arquivos de Manifesto VSS da VM 'VM'.



Explanation:

Ocorreu uma falha ao fazer o backup dos arquivos necessários para a
proteção do aplicativo.

System action:

Falha no backup dessa VM.

User response:

Verifique o dsmerror.log para obter informações adicionais. Em seguida,
tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2117E

O volume de origem é do subtipo dev-type e o destino é do subtipo
dev-type. O destino deve ser maior que a origem.



Explanation:

Os volumes lógicos de grupos de volumes escaláveis (subtipo DS_LVZ) não
contêm um LVCB. Ou seja, o primeiro bloco contém dados do usuário. Os
volumes LVM AIX de grupos de volumes originais (subtipo LVM) contêm um
Logical Volume Control Block (LVCB) no primeiro bloco (512 bytes) do
volume. Ao restaurar para um volume do subtipo LVM, o primeiro bloco
deve ser ignorado para preservar o LVCB existente do volume de destino.
Ou seja, a operação de restauração começa a gravar no segundo bloco do
volume. Isso significa que, havendo dois volumes de tamanho idêntico, um
do subtipo DS_LVZ e outro do subtipo LVM, o último tem um bloco de 512
bytes a menos no qual armazenar dados do usuário. Assim, ao restaurar um
volume do subtipo DS_LVZ para um volume do subtipo LVM, não é suficiente
que o volume de destino seja do mesmo tamanho que o volume de origem. Em
vez disso, o volume de destino deve ter pelo menos um bloco de 512 bytes
a mais que o volume de origem.

System action:

A operação de restauração não é executada.

User response:

Certifique-se de que os volumes lógicos de origem e de destino sejam do
mesmo tipo, escolha um volume de destino maior ou aumente o tamanho do
volume de destino.

------------------------------------------------------------------------
ANS2118I

Uma falha de gravação ocorreu ao tentar salvar valores de failover de
replicação de nó no arquivo de opções.



Explanation:

Uma falha de gravação geralmente é o resultado de permissões de acesso
insuficientes para o arquivo de opções, mas também pode ser causada pela
falta de espaço em disco disponível. As informações de conexão do
servidor de replicação não podem ser salvas e o failover não será
possível.

System action:

Falha na operação.

User response:

Verifique no disco local as possíveis causas do erro de gravação e veja
se o acesso suficiente para o arquivo de opções está configurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2119I

Um código de retorno de endereço do servidor de replicação inválido
valor do rc = valor do rc foi recebido do servidor.



Explanation:

Um código de retorno de endereço do servidor de replicação inválido
indica que o servidor não foi capaz de adquirir informações de conexão.

System action:

Possível problema do servidor.

User response:

Verifique o log do servidor para obter mais informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS2120W

A data da última operação de armazenamento relatada pelo servidor
replication server; de server commit date; UTC não corresponde à data da
última operação de armazenamento de client commit date; UTC armazenada
pelo cliente para o espaço no arquivo filespace;.



Explanation:

A data da última operação de armazenamento relatada no servidor não
corresponde à data armazenada localmente no cliente. Se conectada ao
servidor de replicação, é provável que a replicação foi feita antes da
última operação de armazenamento do cliente para o servidor principal.
Portanto, a replicação está desatualizada. Se conectada ao servidor
principal, é provável que o backup anterior tenha sido feito a partir de
outra máquina.

System action:

O processamento continua.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect.
Restaurar de uma réplica desatualizada pode resultar na perda de dados.
Se o servidor principal não puder ser recuperado, um backup completo
para a réplica pode ser apropriado. Se conectada ao servidor principal,
a mensagem pode ser ignorada.

------------------------------------------------------------------------
ANS2122E

O nome da máquina virtual 'VM-name' termina com um ponto. Não há suporte
para backup/restauração de tais máquinas.



Explanation:

A máquina virtual especificada termina com um caractere de ponto que não
é suportado para operações de backup e restauração de máquina virtual.

System action:

Falha no backup da máquina virtual especificada.

User response:

Renomeie a máquina virtual de maneira que ela não termine com ponto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2123W

Emita o comando dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'nome do host do vCloud
Director' 'ID do usuário' 'senha' para salvar uma senha criptografada.



Explanation:

A opção VCDPW foi localizada em um arquivo de opções ou como entrada de
linha de comandos. Embora ambos os métodos de entrada sejam permitidos,
eles apresentam um risco de segurança porque a senha está em texto
simples e não está criptografada.

System action:

A opção é aceita e a senha do VCD é usada na sessão atual.

User response:

Para salvar uma senha criptografada, emita o seguinte comando: dsmc SET
PASSWORD -type=VCD 'nome do host do VirtualCenter' 'ID do usuário'
'senha'

------------------------------------------------------------------------
ANS2124W

A tabela de replicação do nó cliente está bloqueada por outro processo.



Explanation:

Outro processo está usando a tabela de replicação do nó cliente. Apenas
um processo pode usá-lo por vez.

System action:

Esse processo não usa a tabela de replicação do nó cliente.

User response:

É possível serializar os processos usando a tabela de replicação do nó
cliente. Ou pode-se reconfigurar o processo atual para usar um caminho
de tabela diferente para evitar contenção.

------------------------------------------------------------------------
ANS2126E

O nó VDC da Organização que contém capturas instantâneas do VDC da
Organização 'nome do vdc da organização' da organização 'nome da
organização' não foi localizado.



Explanation:

O nó VDC da Organização contém os dados de backup a serem restaurados. A
organização especificada e o VDC da organização não estão mapeados para
esse nó VDC da Organização. Como resultado, a operação de restauração
não pode continuar.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Verifique se a organização especificada, o VDC da organização e o vApp
estão corretos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2127E

Os dados de captura instantânea requeridos para restaurar 'nome do vapp'
não podem ser recuperados do Servidor IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Os dados de captura instantânea necessários não puderam ser recuperados
do Servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter informações sobre por que os
data não foram recuperados. Em seguida, tente a operação novamente. Se o
problema continuar, visite o Portal de Suporte IBM para obter
informações adicionais, no endereço
http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2128E

Falha na criação de uma versão restaurada do vApp 'nome do vapp'.



Explanation:

A operação para criar um vApp restaurado no vCloud falhou. Os dados
associados à captura instantânea do vApp podem não estar completos.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter informações sobre por que a
operação falhou. Em seguida, tente a operação novamente. Se o problema
continuar, visite o Portal de Suporte IBM para obter informações
adicionais, no endereço http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2129E

Uma VM que você tentou renomear 'rename' não apareceu na lista de VMs
para restauração 'list'.



Explanation:

A opção VMNAME para restaurações paralelas requer emparelhamento dos
campos de nomeação e renomeação. Não é possível renomear uma VM que você
não está tentando restaurar.

System action:

A operação não será iniciada.

User response:

Verifique a sintaxe do comando e a ortografia das VMs que você está
tentando restaurar.

------------------------------------------------------------------------
ANS2135E

O nó no servidor do IBM Spectrum Protect está no modo somente leitura.



Explanation:

O servidor evitou uma operação de armazenamento no servidor do IBM
Spectrum Protect. A explicação mais provável para isso é o nó ter
efetuado failover para o servidor secundário.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect
para verificar se o servidor principal está disponível. Se o servidor
principal estiver disponível, verifique no log de erros se há falhas de
comunicação e corrija quaisquer problemas de configuração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2136E

Operação não permitida. O servidor secundário relata que o servidor
principal está disponível. Encerre e reinicie o cliente do IBM Spectrum
Protect e tente novamente o comando.



Explanation:

O servidor evitou uma operação de armazenamento no servidor secundário
do IBM Spectrum Protect. O servidor secundário relata que o servidor
principal está disponível. Entretanto, o cliente IBM Spectrum Protect
falhou para o servidor secundário.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reinicie o cliente do IBM Spectrum Protect e verifique se foi
estabelecida a conexão do servidor principal. Se o cliente do IBM
Spectrum Protect não puder se conectar ao servidor principal, entre em
contato com o administrador de servidor do IBM Spectrum Protect para
verificar se o servidor principal está disponível. Se o servidor
principal estiver disponível, verifique no log de erros se há falhas de
comunicação e corrija quaisquer problemas de configuração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2138E

Falha na restauração das propriedades do vApp para o vApp: 'nome do
vapp'.



Explanation:

As propriedades do vApp não foram restauradas para o vApp criado. Essa
falha pode ser causada por um problema no vApp com backup ou em seus
metadados.

System action:

A operação é concluída. No entanto, é possível que o objeto restaurado
não contenha todo o conteúdo esperado.

User response:

Verifique o vApps com backup no vCloud. Além disso, verifique o arquivo
dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional que possa estar
relacionada a esse problema. Tente novamente a operação. Se o problema
continuar, visite o Portal de Suporte IBM para obter informações
adicionais, no endereço http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2143E

A verificação do vApp falhou. Foi encontrada uma inconsistência de
dados.



Explanation:

Durante a verificação de um vApp, uma inconsistência foi encontrada nos
dados de backup.

System action:

A operação de restauração foi interrompida.

User response:

Examine o log de erro do cliente para obter qualquer mensagem adicional
que possa estar relacionada a esse problema e entre em contato com o
suporte técnico do IBM Spectrum Protect para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2145W

Aviso - atualizando uma máquina virtual existente nomeada 'name'. A
operação de restauração continua.



Explanation:

A máquina virtual existe e será atualizada com os discos especificados.

System action:

A máquina virtual será atualizada pela operação de restauração.

User response:

Nenhuma ação do usuário é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2146E

O host de destino do vCenter ou ESX/ESXi não é mais suportado, para
backups de máquina virtual, por esta versão do IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O host de destino do vCenter ou ESX/ESXi não é mais suportado, para
backups de máquina virtual, por esta versão do IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido para esta máquina virtual.

User response:

Especifique outro host de destino do vCenter ou ESX/ESXi que seja
suportado por esta versão do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2147E

A máquina virtual denominada 'name' já existe no sistema de destino.



Explanation:

A máquina virtual não pode ser restaurada porque o nome já existe no
sistema de destino.

System action:

O processamento é interrompido para esta máquina virtual

User response:

Use a opção -vmname para renomear a máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS2148I

Não é possível fazer backup dos modelos de máquina virtual no modo
incremental, alternando para modo integral.



Explanation:

O backup de modelos de máquina virtual é suportado somente como backups
completos.

System action:

O processamento continua no modo integral para esta máquina virtual de
modelo.

User response:

Para fazer backup desse modelo de máquina virtual use o modo completo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2149E

A operação de restauração para esta máquina virtual para o host ESX/ESXi
de destino não é suportada pelo fato da versão do hardware de máquina
virtual ser incompatível.



Explanation:

O host ESX/ESXi de destino não suporta a versão de hardware virtual da
máquina virtual. Como resultado, uma restauração da máquina virtual
especificada para este host não é suportada.

System action:

O processamento é interrompido para esta máquina virtual.

User response:

Especifique outra máquina virtual para restaurar ou especifique outro
host ESX/ESXi de destino que suporte a versão de hardware virtual da
máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS2150E

Defina HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES no arquivo dsm.opt para usar a
funcionalidade multisservidor do HSM.



Explanation:

Defina HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES no arquivo dsm.opt para usar a
funcionalidade multisservidor do HSM.

System action:

O processamento multisservidor do HSM é interrompido.

User response:

Configure HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES no dsm.opt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2155W

Ignorando o arquivo 'file-name'. Arquivo relacionado ao 'server-name'.



Explanation:

O arquivo já foi acoplado a outro servidor.

System action:

O HSM continua com a operação normal.

User response:

Use o servidor correto para processar o arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2156E

O servidor 'server-name' não foi incluído no ambiente.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect solicitado não foi incluído no ambiente
multisservidor. Há várias causas para este erro:

*  O sistema de arquivos não é gerenciado pelo HSM.

*  O gerenciamento do HSM não está ativo no sistema de arquivos.

*  O sistema de arquivos não tem espaço.

*  O servidor IBM Spectrum Protect padrão do sistema de arquivos ainda
   não foi incluído no ambiente multisservidor.

*  O nome do servidor IBM Spectrum Protect não é válido.

System action:

O processamento multisservidor do HSM é interrompido.

User response:

Elimine as causas possíveis para esse problema e tente novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2157E

O servidor 'server-name' não foi removido do ambiente.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect solicitado não foi incluído no ambiente
multisservidor. Há várias causas para este erro:

*  O sistema de arquivos não é gerenciado pelo HSM.

*  O gerenciamento do HSM não está ativo no sistema de arquivos.

*  O servidor IBM Spectrum Protect é o servidor padrão do sistema de
   arquivos e deve ser removido por último.

*  O nome do servidor IBM Spectrum Protect não é válido.

System action:

O processamento multisservidor do HSM é interrompido.

User response:

Elimine as causas possíveis para esse problema e tente novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2158E

O servidor 'server-name' não foi incluído no ambiente. Você deve
primeiro incluir o servidor IBM Spectrum Protect padrão
('default-server-name') nesse sistema de arquivos.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect solicitado não foi incluído no ambiente
multisservidor. O servidor IBM Spectrum Protect solicitado não é o
servidor padrão do sistema de arquivos.

System action:

O processamento multisservidor do HSM é interrompido.

User response:

Inclua o servidor IBM Spectrum Protect padrão primeiro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2159I

O servidor 'server-name' foi incluído no ambiente.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect solicitado foi incluído no ambiente
multisservidor.

System action:

O processamento multisservidor do HSM continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2160I

O servidor 'server-name' foi removido do ambiente.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect solicitado foi removido do ambiente
multisservidor.

System action:

O processamento multisservidor do HSM continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2161E

O servidor 'server-name' não é um servidor IBM Spectrum Protect válido
para esse ambiente.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect solicitado não foi incluído no ambiente
multisservidor.

System action:

O processamento multisservidor do HSM é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo dsm.sys para obter o nome do servidor IBM Spectrum
Protect correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2162E

O HSM não pode ser removido do sistema de arquivos. A lista de
multisservidores do IBM Spectrum Protect não está vazia.



Explanation:

O gerenciamento do HSM não foi removido do sistema de arquivos.

System action:

O processamento de HSM continua.

User response:

Remova todos os servidores IBM Spectrum Protect da lista de
multisservidores antes de remover o HSM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2163E

O servidor IBM Spectrum Protect padrão ('server-name') do sistema de
arquivos será removido.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect padrão será removido. A lista de
servidores do IBM Spectrum Protect para multisservidor ficará vazia após
essa etapa.

System action:

O processamento de HSM continua sem suporte para multisservidor.

User response:

nada.

------------------------------------------------------------------------
ANS2165I

O servidor 'server-name' é o servidor padrão e foi removido por último.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect solicitado foi removido do ambiente
multisservidor.

System action:

O processamento multisservidor do HSM continua.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2166I

O servidor IBM Spectrum Protect 'server-name' não está incluído no
ambiente multisservidor.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect solicitado não faz parte do ambiente
multisservidor.

System action:

O processamento multisservidor do HSM continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2167W

Não é possível ler o atributo SERVERNAME.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode ler o atributo SERVERNAME do arquivo.

System action:

O processamento multisservidor do HSM continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2168W

Não é possível gravar o atributo SERVERNAME.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode gravar o atributo SERVERNAME no arquivo.

System action:

O processamento multisservidor do HSM continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2169E

Ignorando - O servidor solicitado não está incluído no ambiente
multisservidor do sistema de arquivos 'file-system'.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect solicitado não faz parte do ambiente
multisservidor.

System action:

O processamento multisservidor do HSM continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2170W

Ignorando - arquivo vinculado a outro servidor.



Explanation:

O arquivo já foi acoplado a outro servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

O HSM continua com a operação normal.

User response:

Use o servidor correto para processar o arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2171E

A versão do MAPI 'dmapi-version' não é suportada.



Explanation:

A versão do DMAPI instalada neste nó não é suportada a partir do cliente
IBM Spectrum Protect especificado.

System action:

Devido a esse problema, o processo do HSM afetado é finalizado.

User response:

Use a documentação para identificar as versões do DMAPI suportadas.
Instale um DMAPI suportado e tente novamente o comando ou processo do
HSM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2172E

Comando não suportado em HSMBACKENDMODE TSMFREE.



Explanation:

Esse comando não é suportado usando um backend HSM externo.

System action:

Sair do programa

User response:

Não use este comando

------------------------------------------------------------------------
ANS2173E

O volume 'nome do volume' do vFiler 'nome do vFiler' foi montado usando
o AIX NFS versão 4. Essa configuração não é suportada para backups
incrementais de diferença de captura instantânea.



Explanation:

Backups incrementais de diferença de captura instantânea não são
suportados para volumes vFiler que foram montados usando o AIX NFS
versão 4.

System action:

Falha no backup incremental de diferença de captura instantânea.

User response:

Este problema é documentado pelo NetApp BURT 630200. Aplique a correção
para esse problema assim que for disponibilizada pelo NetApp.
Especifique "testflag snapdiffenablevfilernfs4" no arquivo dsm.opt e
tente novamente o backup incremental de diferença de captura
instantânea.

------------------------------------------------------------------------
ANS2174E

Opções conflitantes HSMLOGMAX e HSMLOGRETENTION foram especificadas.



Explanation:

Os valores foram especificados para as opções HSMLOGMAX e
HSMLOGRETENTION. Estas opções são mutuamente exclusivas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um valor diferente de zero para HSMLOGMAX se quiser que o
log hsm do IBM Spectrum Protect seja quebrado quando atingir o valor
máximo especificado. Use HSMLOGRETENTION se quiser que o log hsm tenha o
tamanho limitado em um planejamento baseado em tempo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2175I

Os dados do servidor 'nome do servidor' devem ser rechamados usando o
script 'dsmMultiServerRemove.pl'.



Explanation:

Os arquivos migrados devem ser rechamados para que um servidor possa ser
removido da configuração multisservidor.

System action:

O servidor não será removido.

User response:

Verifique a documentação para obter informações detalhadas sobre o
script 'dsmMultiServerRemove.pl'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2176E

O arquivo de configuração de diário de amostra '' não pôde ser copiado
para ''.



Explanation:

O assistente de configuração do Mecanismo de Diário do IBM Spectrum
Protect tentou criar um novo arquivo de configuração de diário copiando
o arquivo de configuração de amostra. Entretanto, o arquivo de
configuração de amostra não pôde ser copiado com êxito.

System action:

O assistente de configuração do Mecanismo de Diário do IBM Spectrum
Protect é interrompido.

User response:

Copie manualmente o arquivo de configuração de diário de amostra
"config\tsmjbbd.ini.smp" para "baclient\tsmjbbd.ini" e, em seguida,
tente o assistente de configuração do Mecanismo de Diário do IBM
Spectrum Protect. Os diretórios "baclient" e "config" podem ser
localizados no diretório no qual você instalou o Cliente de
Backup-Archive do IBM Spectrum Protect. Por exemplo, "C:\Arquivos de
Programas\Tivoli\TSM\baclient" e "C:\Arquivos de
Programas\Tivoli\TSM\config"

------------------------------------------------------------------------
ANS2177E

O vApp vCloud denominado 'nome do vapp' já existe no sistema de destino.



Explanation:

O comando de restauração do vApp não suporta a restauração de um vApp
com um nome existente.

System action:

A restauração não foi executada.

User response:

Execute novamente o comando de restauração necessário, considerando que
o nome fornecido para o vApp restaurado não é usado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2181I

Opção servidor principal; salva.



Explanation:

Esse nó está configurado para replicação. A opção de nome do servidor
principal agora é salva no arquivo de opções. As opções do servidor de
replicação são configuradas pelo administrador do IBM Spectrum Protect,
enviadas ao cliente durante o logon e salvas no arquivo de opções.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS2182I

Opção servidor secundário; salva.



Explanation:

Esse nó está configurado para replicação. A opção de servidor de
replicação agora é salva no arquivo de opções. As opções do servidor de
replicação são configuradas pelo administrador do IBM Spectrum Protect,
enviadas ao cliente durante o logon e salvas no arquivo de opções.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS2183E

Organização 'Nome da organização' não localizada no vCloud Director.



Explanation:

A Organização especificada não é reconhecida pelo Director vCloud.

System action:

A ação solicitada para a organização é cancelada.

User response:

Verifique se uma organização com o nome especificado existe no vCloud.
Nomes de organização fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2184E

VDC da organização 'nome do vDC da organização' não localizado na
organização 'Nome da organização'.



Explanation:

O VDC da organização especificado não faz parte da organização
especificada.

System action:

A ação solicitada para o VDC da organização foi cancelada.

User response:

Verifique se um VDC da organização com o nome especificado existe na
organização especificada. Os nomes da organização e do VDC da
organização fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2185E

Falha ao fazer logon no vCloud Director em 'nome do host do vCD' com o
nome de usuário 'nome do usuário do vCD': Falha de autenticação.



Explanation:

As credenciais do vCloud especificadas nas opções VCDUser e VCDPass
foram rejeitadas pelo vCloud Director.

System action:

As operações do vCloud não podem ser executadas.

User response:

Atualize as opções VCDUser e VCDPass com credenciais válidas para o
vCloud.

------------------------------------------------------------------------
ANS2187E

Falha ao estabelecer conexão com o vCloud Director no 'nome do host do
vCD'.



Explanation:

Uma conexão não pode ser estabelecida com o vCloud Director no host
especificado pelas opções VCDHost e VCDPort.

System action:

As operações do vCloud não podem ser executadas.

User response:

Verifique se os valores das opções VCDHOst e VCDPort são válidos, se
existe conectividade de rede com o host e se o serviço do vCloud
Director está em execução.

------------------------------------------------------------------------
ANS2188E

A biblioteca de tempo de execução de proteção vCloud não está instalada
ou falhou ao ser carregada.



Explanation:

A biblioteca de tempo de execução de vCloud não está instalada ou não
pode ser carregada.

System action:

As operações do vCloud não podem ser executadas.

User response:

Verifique se a biblioteca de tempo de execução de vCloud IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments está instalada. Se necessário,
reinstale o IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

------------------------------------------------------------------------
ANS2189E

A biblioteca de tempo de execução de proteção vCloud não pode ser
inicializada.



Explanation:

A biblioteca de tempo de execução de proteção vCloud falhou ao ser
inicializada. Esse problema pode ser causado pela não instalação do
tempo de execução Java.

System action:

As operações do vCloud não podem ser executadas.

User response:

Verifique se o Java está instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2190E

A biblioteca de tempo de execução de proteção vCloud encontrou um erro
interno.



Explanation:

Ocorreu um erro interno na biblioteca de tempo de execução do vCloud.

System action:

As operações do vCloud não podem ser executadas.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional
que possa estar relacionada a esse problema. Tente novamente a operação.
Se o problema continuar, visite o Portal de Suporte IBM para obter
informações adicionais, no endereço
http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2191E

Ocorreu um erro ao criar o diretório temporário do VSS padrão 'caminho'.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect usa um diretório temporário do VSS para
armazenar arquivos relacionados às operações de captura instantânea do
VSS. O cliente IBM Spectrum Protect não conseguiu criar essa estrutura
de diretório.

System action:

O cliente IBM Spectrum Protect é interrompido.

User response:

Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM
para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2192E

Falha ao ler as informações de configuração do nó 'nome do nó'.



Explanation:

As informações de mapeamento de nó são necessárias para essa operação do
vCloud. Entretanto, as informações de mapeamento não existem ou não
podem ser lidas do nó especificado.

System action:

A operação é cancelada.

User response:

Certifique-se de que você esteja acessando o nó correto. As informações
de mapeamento do nó são armazenadas no nó do VDC do Provedor. Se
necessário, acesse a página Configuração e clique em 'Executar o
Assistente de Configuração' para fazer correções no mapeamento do nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS2193E

O espaço no arquivo requerido para o backup do vApp 'nome do vapp' não
existe.



Explanation:

Nenhum espaço no arquivo existe para o backup do vApp especificado.

System action:

A restauração não foi executada.

User response:

Certifique-se de que o vApp especificado esteja correto. Em seguida,
tente a operação de restauração novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2194E

Os dados de captura instantânea estão incompletos para o vApp 'nome do
vapp'.



Explanation:

Dados inconsistentes foram localizados no vApp com backup. Não é
possível restaurar o vApp especificado.

System action:

A restauração não foi executada.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional
que possa estar relacionada a esse problema. Se o problema continuar,
visite o Portal de Suporte IBM para obter informações adicionais, no
endereço http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2195E

O número de VMs disponíveis para restauração é diferente do esperado, de
acordo com os metadados do vApp' nome do vapp'.



Explanation:

Dados inconsistentes foram localizados nos metadados do vApp. Não é
possível restaurar o vApp especificado. Mais VMs foram submetidas a
backup do que as que estão disponíveis agora para restauração. Isso pode
ter ocorrido devido à replicação de nó incompleto ou se um espaço no
arquivo foi deletado.

System action:

A restauração não foi executada.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter mensagens que possam indicar
o problema. Execute uma consulta de detalhes para esse vApp para
verificar se todos os backups das VMs existem. Se uma replicação de nó
for usada, assegure-se de que ela esteja funcionando corretamente. Se o
problema continuar, visite o Portal de Suporte IBM para obter
informações adicionais, no endereço
http://www.ibm.com/support/entry/portal/. Entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS2196W

Uma configuração de disco incompatível foi detectada para o disco a
seguir: 'nome do disco'. A restauração do banco de dados individual para
o banco de dados a seguir não é suportada:'nome do banco de dados'.



Explanation:

Um ou mais arquivos de banco de dados nessa operação estão localizados
nos discos dinâmicos ou na Tabela de Partição do GUID (GPT). Nessa
configuração, a restauração do banco de dados individual não é
suportada.

System action:

O backup na máquina virtual integral continua.

User response:

Para restaurar o ambiente para o estatuto anterior, emita uma
restauração da máquina virtual integral.

------------------------------------------------------------------------
ANS2197E

O teste de verificação do vApp 'nome do vapp' indica que os dados da VM
estão incompletos no vApp. O vApp não pode ser restaurado.



Explanation:

Dados inconsistentes foram localizados na VM para o vApp especificado.
Não é possível restaurar o vApp especificado. Isso pode ter ocorrido
devido à replicação de nó incompleto ou se um espaço no arquivo foi
deletado.

System action:

A operação continua.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional
que possa estar relacionada a esse problema. Execute uma consulta de
detalhes para esse vApp para verificar se todos os backups das VMs
existem. Se uma replicação de nó for usada, assegure-se de que ela
esteja funcionando corretamente. Se o problema persistir, execute um
novo backup integral do vApp e visite o Portal de Suporte IBM para obter
informações adicionais em http://www.ibm.com/support/entry/portal/.
Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter
informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS2198I

O backup do vApp do VMware vCloud Director 'nome do vApp' no VDC da
Organização 'Nome do VDC da organização' da organização 'Nome da
organização' foi concluído com êxito. VMs: foi feito o backup com êxito
de número de VM com backup feito de número de VMs no vApp VMs.



Explanation:

A operação de backup foi concluída. O número de VMs submetidas a backup
e o número total de VMs no vApp são exibidos.

System action:

Essa mensagem é apenas informativa.

User response:

Se o número de VMs submetidas a backup for menor que o total no vApp,
verifique os logs de erros para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS2200I

***** Preenchendo o Cache contagem de arquivos *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect o número especificado de arquivos foi incluído no
cache de disco.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2201I

***** Inspecionando o Cache contagem de arquivos *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect o número especificado de arquivos foi examinado no
cache de disco.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2202E

Erro de Disco Cheio ao Acessar o Cache de Disco.



Explanation:

Ocorreu um erro de disco cheio ao tentar acessar ou gravar no arquivo de
cache de disco especificado durante um backup incremental de cache de
disco. Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais
detalhadas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Esse erro pode ser resolvido liberando-se espaço no sistema de arquivo
que contém o arquivo de cache, ou especificando-se um local diferente
para o arquivo de cache. Utilize a opção diskcachelocation para
especificar o local do arquivo de cache.

------------------------------------------------------------------------
ANS2203E

Erro ao Acessar o Cache de Disco.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar acessar o arquivo de cache de disco
especificado durante durante um backup incremental de cache de disco.
Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais
detalhadas. IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2204E

Cache de disco reiniciado.



Explanation:

O comprimento de um nome de objeto excedeu o comprimento de chave do
cache de disco configurado durante um backup incremental do cache de
disco. O backup deve ser reiniciado. IBM Spectrum Protect.

System action:

O backup é reiniciado com um comprimento de chave maior para acomodar o
nome do objeto.

User response:

Nenhum requerido. O nome do objeto que causou a falha pode ser
encontrado no arquivo dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS2206W

O usuário deve ter propriedade de administrador para utilizar o método
de cache de disco de backup eficiente da memória. A operação continuar a
usar o método de backup eficiente da memória sem o cache de disco.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

A operação continua sem utilizar o cache de disco.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2213W

A máquina virtual 'vm-name' está configurada com um número inválido de
tentativas de captura instantânea especificado pela tag 'tag' para a
categoria 'cat'.



Explanation:

Um número inválido de tentativas de captura instantânea foi especificado
para tentativas de captura instantânea de quiesce ou não quiesce no
valor de tag. O valor máximo que pode ser especificado é 10 para
qualquer tipo de tentativas de captura instantânea. O valor mínimo que
pode ser especificado é 0, mas ambos os números não podem ser 0.

System action:

A operação continua com o número padrão de tentativas de quiesce ou de
retirada do modo quiesce (2,0).

User response:

Mude o par de números na tag para que o número de tentativas de quiesce
ou de retirada do modo quiesce esteja entre 0-10 e para que ambos os
números não possam ser 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS2218I

A senha da chave de criptografia do nó nome do nó e servidor nome do
servidor foi migrada.



Explanation:

O formato do arquivo de senha do IBM Spectrum Protect foi alterado
recentemente. A opção MIGRATEENCRYPTKEY está configurada e a senha da
chave de criptografia armazenada foi migrada automaticamente para o novo
formato. Esta mensagem confirma que a migração foi bem-sucedida.

System action:

A senha da chave de criptografia foi migrada.

User response:

Nenhuma resposta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2219E

Não é possível fazer o backup ou archive de arquivos dentro do espaço no
arquivo porque é de propriedade de um aplicativo IBM Spectrum Protect
API.



Explanation:

O Cliente IBM Spectrum Protect não pode fazer archive ou backup de
arquivos dentro de um espaço no arquivo que é utilizado por um
aplicativo IBM Spectrum Protect API.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Utilize nomes de nó separados para aplicativo(s) do Cliente IBM Spectrum
Protect e IBM Spectrum Protect API.

------------------------------------------------------------------------
ANS2220E

O disco do cluster não pôde ser colocado no modo de manutenção.



Explanation:

A chamada do sistema para colocar o disco de cluster no modo de
manutenção falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, verifique o log de
erros do cliente para ver se há outras mensagens que possam ter sido
registradas quando essa mensagem foi gravada, e execute a ação corretiva
(se houver) sugerida por essas mensagens. Avalie o log de eventos do
Windows que pode conter informações adicionais. Consulte o administrador
do sistema ou o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2221W

O Java não foi capaz de resolver o endereço IP da sua máquina local
devido a problemas de configuração incorreta da rede! Verifique se a sua
configuração de rede e DNS est corretamente definida. Note que nas
máquinas UNIX o nome do host deve ser relatado corretamente (o mesmo)
para os métodos de comunicação IPv4 e IPv6 no arquivo de configuração
/etc/hosts. IBM Spectrum Protect o processamento continua.



Explanation:

O Java não foi capaz de obter o endereço do host local devido a
problemas de configuração incorreta da rede.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique se a sua configuração de rede e DNS está corretamente
definida. Note que nas máquinas UNIX o nome do host deve ser relatado
corretamente (o mesmo) para os métodos de comunicação IPv4 e IPv6 no
arquivo de configuração /etc/hosts. Consulte o administrador do sistema
ou o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2223W

Sessão rejeitada iniciada por servidor não autenticado a partir do nome
do peer.



Explanation:

Por segurança, o cliente não aceitará sessões iniciadas por servidor a
partir de servidores que estão com a autenticação desativada.

System action:

A sessão de cliente/servidor não está aberta, e o planejamento não é
executado. O planejador continua aguardando contato por um servidor que
esteja com a autenticação ativada.

User response:

Se o sistema do cliente puder aceitar eventos planejados a partir do
servidor IBM Spectrum Protect em prompt, peça ao administrador do
servidor IBM Spectrum Protect para ativar a autenticação, ou não utilize
sessões iniciadas por servidor. Se o sistema do cliente não puder
aceitar eventos planejados a partir de servidor em prompt, peça ao
administrador do servidor IBM Spectrum Protect para remover o nome de nó
cliente do planejamento no servidor em prompt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2225W

O usuário especificou a opção 'SNAPSHOTROOT'. O backup da captura
instantânea do provedor de captura instantânea não é válido em conjunto
com essa opção. "A opção SNAPSHOTROOT terá prioridade e o processo
continuará sem o uso de uma captura instantânea internamente pelo IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

A opção (-SNAPSHOTROOT) é incompatível com provedores de captura
instantânea do IBM Spectrum Protect como um Agente de Captura
Instantânea de Volume Lógico, provedor de captura instantânea VSS,
provedor de captura instantânea JFS2, etc., que fornecem uma ampla
solução de captura instantânea sem precisar utilizar a opção
(-SNAPSHOTROOT). É altamente recomendado que os recursos de captura
instantânea fornecidos pelos provedores de captura instantânea do IBM
Spectrum Protect sejam utilizados em vez da opção (-SNAPSHOTROOT). O
processo continuará sem o uso dos provedores de captura instantânea do
IBM Spectrum Protect.

System action:

O processo continua sem o uso dos provedores de captura instantânea do
IBM Spectrum Protect.

User response:

Veja o apropriado,usando o manual do Arquivo-Backup do Cliente para ver
seu sistema operacional e para o uso correto da opção .

------------------------------------------------------------------------
ANS2226W

A máquina virtual 'vm-name' está configurada com uma lista inválida de
discos rígidos especificada pela tag 'tag' para a categoria 'cat'.



Explanation:

Um número inválido de discos rígidos foi especificado no valor de tag de
lista de backups de disco. O número mínimo de discos rígidos que pode
ser especificado é de 1 e o número máximo é de 999. Além disso, os
números de discos rígidos devem ser valores de números inteiros
positivos separados por vírgula.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Mude a tag de lista de discos rígidos para que os números de discos
rígidos estejam entre 1-999 e sejam listados como valores separados por
vírgulas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2227W

A opção do servidor 'option-name' 'option-value' não foi aplicada no
cliente devido à opção do cliente SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED.



Explanation:

Quando a opção do cliente SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED é configurada como
YES no cliente, ela evita que o administrador do IBM Spectrum Protect
configure uma das seguintes opções do cliente: ENCRYPTIONTYPE,
EXCLUDE.ENCRYPT e INCLUDE.ENCRYPT. A configuração ENCRYPTKEY GENERATE da
opção do cliente também é evitada, mas as configurações ENCRYPTKEY
PROMPT e ENCRYPTKEY SAVE não são.

System action:

A opção é ignorada.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2228W

O backup do vApp do VMware vCloud Director 'nome do vApp' no VDC da
Organização 'Nome do VDC da organização' da organização 'Nome da
organização' foi concluído. Não foi feito backup de algumas VMs. VMs:
foi feito o backup com êxito de número de VM com backup feito de número
de VMs no vApp VMs.



Explanation:

A operação de backup do vApp foi concluída com êxito. Entretanto, não
foi feito backup de uma ou mais VMs para o vApp especificado. Essas VMs
não serão criadas durante a operação de restauração.

System action:

O processamento continua com o próximo vApp.

User response:

Verifique o arquivo de log em busca desse vApp para obter mais
informações sobre essa mensagem. Resolva o problema e, em seguida, tente
a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2229E

Falha ao inicializar o ambiente de proteção vCloud. Consulte o log de
erro do cliente local para obter informações detalhadas da mensagem de
erro.



Explanation:

O pacote de proteção vCloud não pôde ser inicializado.

System action:

A operação é interrompida

User response:

Certifique-se de que todas as opções relacionadas ao ambiente vCloud
estejam especificadas corretamente. Verifique o arquivo dsmerror.log
para obter informações detalhadas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2230E

Falha ao criar lista de vApp de acordo com a especificação
'especificação de vApp'



Explanation:

A lista de vApp não pôde ser recuperada do vCloud Director.

System action:

A operação é interrompida

User response:

Certifique-se de que os valores especificados nas opções VCDHost,
VCDUser, VCDPW e DOMAIN.VCD estejam corretos. Certifique-se de que o
vCloud Director esteja ativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2231I

A categoria 'cat' do IBM não foi localizada.



Explanation:

A opção 'VMTAGDATAMOVER' do IBM Spectrum Protect é ativada para que
categorias e tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais, mas
a categoria do IBM não foi localizada.

System action:

A operação de backup continua sem suporte de identificação.

User response:

Crie as categorias necessárias do IBM no web client do VMware vSphere ou
desative a opção 'VMTAGDATAMOVER' do movedor de dados no arquivo de
opções do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2232E

Falha ao recuperar a lista de VMs para o vApp 'nome do vApp' do vCloud
Director.



Explanation:

As informações da VM para o vApp especificado não foram recuperadas do
vCloud Director. Essa falha pode ser causada pelo fato de o vCloud
Director não estar ativo ou acessível.

System action:

Não é feito o backup das VMs que compõem o vApp especificado. O
processamento continua com o próximo vApp.

User response:

Certifique-se de que o vCloud Director esteja ativo e acessível.
Verifique o arquivo dsmerror.log em busca de erros específicos que
estejam relacionados a esse problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2233I

A tag 'tag' do IBM para a categoria 'cat' não foi localizada.



Explanation:

.A opção 'VMTAGDATAMOVER' do IBM Spectrum Protect é ativada para que
categorias e tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais, mas
a tag do IBM não foi localizada.

System action:

A operação continua sem suporte de identificação.

User response:

Crie as tags necessárias do IBM no web client do VMware vSphere ou
desative a opção 'VMTAGDATAMOVER' do movedor de dados no arquivo de
opções do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2234W

A restauração a partir do backup da máquina virtual 'vm-name' não está
disponível para o banco de dados 'db-name'. reason



Explanation:

A restauração a partir do backup da máquina virtual não é suportada para
bancos de dados do aplicativo in-guest por uma das razões a seguir:

*  Os arquivos de banco de dados estão localizados nos discos dinâmicos,
   discos GUID Partition Table (GPT), discos iSCSI ou outros
   dispositivos Network Attached Storage.

*  Os bancos de dados do Microsoft Exchange Server estão no estado
   desmontado durante o backup da máquina virtual.

*  Os bancos de dados do Microsoft Exchange Server estão no estado de
   não funcionamento ou com cópias do banco de dados sem funcionamento.

*  Os bancos de dados do Microsoft Exchange Server estão sendo
   submetidos a backup por um servidor diferente ao mesmo tempo.

*  Quando a opção vmPreferDagPassive for configurada como YES, os bancos
   de dados do Microsoft Exchange Server serão cópias ativas no servidor
   atual e terão uma cópia passiva de funcionamento em outro servidor.

*  Os bancos de dados do Microsoft Exchange Server Exchange estão no
   estado desconhecido, porque o IBM Spectrum Protect não é capaz de
   determinar o status de funcionamento do banco de dados durante o
   backup da máquina virtual.



System action:

A operação de backup da máquina virtual completa continua.

User response:

Tomar uma ou mais das seguintes ações para resolver o problema:

*  Mova os arquivos de banco de dados para discos que são suportados
   pela proteção de aplicativo in-guest.

*  Monte os bancos de dados do Microsoft Exchange Server desmontados
   antes do backup da máquina virtual.

*  Repare os bancos de dados do Microsoft Exchange Server nos estados de
   não funcionamento.

*  Use a sinalização de rastreio VMTSMVSS no movedor de dados para
   rastrear o processamento de status de funcionamento do banco de dados
   durante as operações de backup da máquina virtual.



------------------------------------------------------------------------
ANS2236I

A máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais discos que excedem o
tamanho máximo configurado pela opção VMMAXVIRTUALDISKS. Esses discos
serão excluídos do backup.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect não faz backup dos VMDKs que são maiores
que o tamanho máximo.

System action:

A máquina virtual foi submetida a backup; entretanto, os discos que
excederam o limite foram excluídos do backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2238E

A opção VCDHOST deve ser configurada antes de executar esta operação.



Explanation:

A opção VCDHOST está ausente.

System action:

A operação não pode continuar sem a configuração dessa opção.

User response:

Inclua a opção no arquivo de opções do cliente, por meio do editor de
preferências ou manualmente editando o arquivo, ou especifique a opção
na linha de comandos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2242E

Não foi localizado nenhum nó que correspondesse à especificação de
entrada: especificação de nó



Explanation:

Uma especificação de nó inválida foi inserida.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Verifique a documentação para especificar nós.

------------------------------------------------------------------------
ANS2244W

A máquina virtual contém um ou mais discos que excedem o tamanho máximo
configurado pela opção VMMAXVIRTUALDISKS. É possível usar a opção
VMMAXVIRTUALDISKS para mudar o tamanho máximo ou especificar a opção
'-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' para excluir estes discos do backup.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect não faz o backup dos VMDKs ou VHDXs que
são maiores que o tamanho máximo.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Utilize a opção VMMAXVIRTUALDISKS para mudar o tamanho máximo ou
especificar a opção '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' para excluir estes
discos do backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2245E

Backups e restaurações de máquina virtual não são suportados em
movedores de dados de 32 bits.



Explanation:

Operações de máquina virtual, como backups e restaurações, não são
suportadas em Movedores de Dados de 32 bits.

System action:

A operação não é executada.

User response:

Atualize para um Movedor de Dados de 64 bits e tente novamente a
operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2246W

Falha ao desativar o modo de manutenção para vApp vApp name.



Explanation:

O cliente tentou desativar o modo de manutenção desse vApp. Essa
operação falhou.

System action:

A operação continua.

User response:

Verifique se o vApp ainda está no modo de manutenção. Se estiver,
desative-o manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2247E

A opção ASNODENAME deve ser especificada ao executar este comando.



Explanation:

Ao executar comandos relacionados ao vCloud, a opção ASNODENAME deve
especificar o nó vDC do Provedor.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Especifique o nó vDC do Provedor como ASNODENAME para o comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS2248E

Falha ao carregar ou inicializar a biblioteca de tempo de execução Java.



Explanation:

A biblioteca de tempo de execução Java (libjvm), necessária para o
ambiente de Proteção vCloud, não pode ser carregada ou a inicialização
do Java Runtime Environment falhou

System action:

A operação foi interrompida

User response:

Para o sistema operacional Linux, verifique se um link chamado 'jre',
que faz referência ao diretório 'jre' em seu caminho de instalação Java,
existe no diretório de instalação do cliente de backup-archive. Se não
existir, crie o link (por exemplo, ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre). Como alternativa, modifique
LD_LIBRARY_PATH para que inclua o caminho em libjvm.so (por exemplo,
export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic).
No sistema operacional Windows, verifique se o diretório JRE existe no
diretório de instalação do cliente. Reinstale o cliente de
backup-archive, se necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS2249W

Uma máquina virtual 'vmname' existe no sistema. Deseja substituir a
máquina virtual existente?



Explanation:

A restauração desta máquina virtual interromperá e excluirá a máquina
virtual existente e todos os seus arquivos. Para proteger os dados do
aplicativo, pare todos os aplicativos que estiverem em execução e, em
seguida, encerre a máquina virtual antes de restaurá-la.

System action:

Se o usuário escolher continuar, o sistema será interrompido e excluirá
a máquina virtual existente e todos os seus arquivos.

User response:

Escolha se deseja substituir a máquina virtual existente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2250W

Um arquivo principal ou relatório de paralisação do IBM Spectrum Protect
foi localizado: filename



Explanation:

A presença de um core dump ou relatório de paralisação indica que um
processo foi encerrado de maneira anormal.

System action:

O nome do arquivo principal ou do relatório de paralisação é relatado na
mensagem. O processamento continua.

User response:

Revise o log de erro para qualquer outra mensagem de erro que possa
ajudar a diagnosticar a causa do core dump. Se possível, corrija
qualquer problema encontrado. Como um core dump é geralmente causado por
um erro de programação, salve o arquivo observado nessa mensagem e
contate o suporte técnico do IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2253W

A versão do catálogo de mensagens, catalogversion, em uso pelo IBM
Spectrum Protect não corresponde à versão do IBM Spectrum Protect,
clientversion



Explanation:

Uma verificação da versão do catálogo indica que o catálogo e o IBM
Spectrum Protect não estão na mesma versão. Isso pode levar a mensagens
ausentes ou incorretas sendo utilizadas.

System action:

O processamento continua.

User response:

Revise a instalação do IBM Spectrum Protect, verifique se os arquivos de
catálogos de mensagens correspondem à versão instalada do IBM Spectrum
Protect. A reinstalação do IBM Spectrum Protect ou uma reinicialização
do sistema pode ser necessária para concluir a instalação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2254E

program-name com o ID de sessão sessid interrompeu a rechamada para o
token token. ERRNO errno: errno-text foi configurado. Consulte a
explicação da mensagem.



Explanation:

Uma rechamada foi interrompida no HSM. O ERRNO configurado no HSM
explica por que a rechamada foi interrompida.

System action:

A solicitação de rechamada foi interrompida no serviço HSM.

User response:

Erros transitórios: Resolva o problema indicado a partir do número de
erro. Em plataformas GPFS: use o comando dsmmigfs q -d -n=all para
verificar se o HSM e o GPFS estão sendo executados corretamente. Tente
novamente a operação de rechamada se o arquivo com falha puder ser
identificado. Ative a Criação de log do HSM se o arquivo com falha não
puder ser identificado e aguarde a nova ocorrência. (A Criação de log do
HSM permite o mapeamento entre o token exibido na mensagem ANS e o
arquivo rechamado) Erros estáticos: Restaure o arquivo a partir do
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2260E

Falha ao bloquear o IBM Spectrum Protect arquivo de senha.



Explanation:

Em ambientes com vários processos IBM Spectrum Protect o cliente
bloqueia o arquivo de senha durante a autenticação para evitar conflitos
na atualização de senha no caso de a senha atual ter expirado.

System action:

O processamento para

User response:

Tente usar a sinalização de teste MAXRETRIESLOCK para aumentar o número
de tentativas de bloquear o arquivo. O valor padrão é 1500.

------------------------------------------------------------------------
ANS2261E

O cliente do IBM Spectrum Protect falhou ao bloquear o arquivo de
opções.



Explanation:

Em ambiente co diversos processos IBM Spectrum Protect o cliente
bloqueia o arquivo de opções durante a inicialização para evitar
conflitos na leitura ou na inclusão de uma opção.

System action:

continuação do processamento

User response:

Tente diminuir vários processos do cliente do IBM Spectrum Protect

------------------------------------------------------------------------
ANS2262I

O serviço está sendo iniciado.



Explanation:

O serviço de restauração do arquivo está sendo iniciado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2263I

O serviço foi iniciado.



Explanation:

O serviço de restauração do arquivo foi iniciado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2264I

O encerramento está em andamento.



Explanation:

O encerramento está em andamento.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2265I

O serviço está sendo encerrado.



Explanation:

O serviço de restauração do arquivo está sendo encerrado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2266I

A opção 'option-name' está configurada com o valor padrão de
'default-value'.



Explanation:

Foi detectado um erro com o valor da opção.

System action:

A configuração padrão é utilizada.

User response:

Para usar um valor não padrão, corrija o valor da opção no arquivo
frConfig.props.

------------------------------------------------------------------------
ANS2267W

O valor 'invalid-value' da opção 'option-name' é inválido.



Explanation:

Foi detectado um erro com o valor da opção.

System action:

A configuração padrão é utilizada.

User response:

Para usar um valor não padrão, corrija o valor da opção no arquivo
frConfig.props. Em seguida, reinicie o servidor da web que está
hospedando a interface de restauração do arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2268W

O endereço da porta TCP/IP no nó do proxy de montagem não pode ser
localizado ou é inválido.



Explanation:

O nó do proxy de montagem requer um endereço de porta TCP/IP. Esse
endereço é usado pelo client acceptor para comunicação no nó do proxy de
montagem.

*  Caso seja usado um nó do proxy de montagem local, o endereço da porta
   TCP/IP que foi especificado com o assistente de configuração ou
   notebook será inválido.

*  Caso seja usado um nó do proxy de montagem remota, a opção
   default_mp_httpport no arquivo frConfig.props não foi especificada ou
   é inválida.

Não é possível iniciar a comunicação com o client acceptor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Caso seja usado um nó do proxy de montagem local, use a página Pares de
Nós do Proxy de Montagem no assistente de configuração ou notebook para
remover o nó do proxy de montagem. Em seguida, inclua o nó do proxy de
montagem novamente, para solucionar esse problema.

Caso seja usado um nó do proxy de montagem remota, assegure-se de que a
opção default_mp_httpport seja especificada no arquivo frConfig.props
com um endereço de porta TCP/IP válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS2269E

O número máximo de backups foi carregado. Se houver uma restauração em
execução, aguarde sua conclusão e carregue o backup novamente. Caso o
backup seja carregado em outra janela do navegador, feche esse
navegador.



Explanation:

Para montar outro backup, um dos backups montados deve ser desmontado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Desmonte um dos backups montados e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2272E

O arquivo Valores separados por vírgula (CSV) especificado 'CSV_file'
não pôde ser localizado ou aberto.



Explanation:

A opção CSV aciona a operação para usar um arquivo Valores separados por
vírgula (CSV) como entrada para essa operação. O arquivo CSV
especificado não pôde ser localizado ou aberto.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Verifique se o caminho de arquivo está correto e se as permissões do
arquivo permitem leitura. Tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2273E

O arquivo Valores separados por vírgula (CSV) tem duas ou mais colunas
'column_title' com o mesmo título que não tem permissão para ser
duplicado.



Explanation:

A operação especificada, iniciada de um arquivo Valores separados por
vírgula (CSV), requer que uma coluna desse nome seja exclusiva para o
arquivo.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Remova a coluna duplicada e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2274I

A coluna 'column_title' nos Valores separados por vírgula (CSV) não é
reconhecida para a operação atual e será ignorada.



Explanation:

Cada tipo de operação reconhece um conjunto diferente de nomes de coluna
em um arquivo Valores separados por vírgula (CSV). A coluna especificada
não é usada pela operação atual.

System action:

A coluna é ignorada e a operação continua.

User response:

Mude o nome se a coluna estiver grafada incorretamente. Caso contrário,
nenhuma ação será necessária. A coluna também pode ser removida sem
problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2275W

O elemento 'element_name' na coluna rotulada 'column_title' no arquivo
Valores separados por vírgula (CSV) não tem permissão para ser duplicado
para a operação atual.



Explanation:

Um elemento no arquivo Valores separados por vírgula (CSV) que não tem
permissão para ser duplicado para a operação atual foi localizado.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Remova a linha que contém o elemento duplicado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2276E

O arquivo Valores separados por vírgula (CSV) 'file_name' tem uma
contagem de linhas de row_count. A operação atual requer um mínimo de
required_row_count a ser executado.



Explanation:

A operação atual tem um número mínimo requerido de linhas no arquivo
Valores separados por vírgula (CSV) a serem executadas. A contagem de
linhas no CSV está abaixo desse valor.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Inclua as linhas de entrada necessárias no arquivo CSV para a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2277E

O elemento no arquivo Valores separados por vírgula (CSV) na linha row
sob a coluna 'column_name' com o valor 'element_value' é inválido ou
está ausente.



Explanation:

A operação atual encontrou um valor inválido ou ausente que é necessário
para a operação no arquivo Valores separados por vírgula (CSV).

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Corrija o elemento identificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2278E

A opção time_option não pode ser usada sem especificar a opção
date_option na linha row do arquivo Valores separados por vírgula (CSV).



Explanation:

Se as opções de hora to/from/pit estiverem especificadas, a data
to/from/pit correspondente também DEVERÁ ser especificada.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Remova a opção de hora to/from/pit ou inclua a opção de data to/from/pit
correspondente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2279E

O arquivo Valores separados por vírgula (CSV) não tem a coluna requerida
'column_name' para a operação atual.



Explanation:

A operação atual requer uma coluna no arquivo CSV que está ausente para
executar a tarefa.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Inclua a coluna necessária no CSV e os elementos necessários para essa
coluna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2280E

O arquivo Valores separados por vírgula (CSV) 'csv_file' é inválido; o
arquivo não tem o mesmo número de colunas em cada linha. A primeira
linha do CSV contém first_row_column_count colunas.



Explanation:

O arquivo CSV enviado é inválido porque o número de colunas em cada
linha não é idêntico.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

O arquivo CSV é modificado para ter o mesmo número de colunas em cada
linha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2281E

A operação atual esperava que um elemento no arquivo Valores separados
por vírgula (CSV) 'csv_file' na linha row_number, coluna column_number
não estivesse em branco.



Explanation:

A operação atual localizou um elemento em branco no arquivo CSV no qual
um valor é necessário para a operação continuar.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

O arquivo CSV será modificado para ter um valor em que ele estará
atualmente em branco ou a coluna inteira será removida.

------------------------------------------------------------------------
ANS2282E

Um elemento no arquivo Valores separados por vírgula (CSV) csv_file não
é um elemento válido: 'string_value'



Explanation:

A operação atual encontrou um valor inválido ou ausente que é necessário
para a operação no arquivo Valores separados por vírgula (CSV).

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Corrija o elemento identificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2284E

O backup do Microsoft Hyper-V não pode ser excluído.



Explanation:

Excluir o backup do Hyper-V causará problemas de integridade de dados,
porque a próxima operação de backup incremental não fará o backup de
todos os dados necessários. Por esse motivo, não exclua os backups do
Hyper-V.

System action:

O backup não é excluído, mas a operação do sistema continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2307I

A categoria ou tag do IBM Spectrum Protect não pode ser localizada no
vCeter. Categoria: category-name, tags: tag-names



Explanation:

A categoria do Spectrum Protect não está presente no vCenter. A
configuração pode estar incompleta. Execute 'dsmc set vmtags' para
adicionar as tags necessárias. Essa mensagem poderá ser ignorada com
segurança se o planejamento baseado em tag não estiver sendo usado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique o arquivo vcsplugin.log para obter informações adicionais e
entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect se precisar
de assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2308E

A API VMware vCloud Suite relatou a mensagem de erro a seguir:
'api-message'.



Explanation:

A API VMware vCloud Suite relatou um erro com a mensagem especificada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo vcsplugin.log para obter informações adicionais e
entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect se precisar
de assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2309I

Login de conexão única para o vSphere Server com falha na função função.
Mensagem de API Um login de credencial será tentado agora.



Explanation:

Login de conexão única (SSO) para o vSphere Server com falha. As
possíveis razões para esta falha incluem as situações a seguir:

*  A diferença de tempo existente entre o relógio do vSphere Server e
   relógio do cliente excede 10 minutos.

*  O servidor de SSO acessa uma porta não padrão. Este problema pode
   ocorrer quando o servidor de conexão única está instalado no mesmo
   sistema que o VMware vCenter.

System action:

O sistema tenta um login de credencial como resultado da falha de login
de conexão única.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter detalhes sobre o motivo de o
login de conexão única ter falhado. Em seguida, execute qualquer ação
corretiva, se necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS2310E

A tarefa de criação de captura instantânea está desativada na máquina
virtual 'VM-name'. Como resultado, não é possível fazer o backup da
máquina virtual.



Explanation:

Máquinas virtuais que são gerenciadas ou replicadas por outro aplicativo
desativam a tarefa de criação de captura instantânea. O cliente vSphere
ou outro aplicativo desativou a tarefa de criação de captura instantânea
nesta máquina virtual. Como resultado, não é possível fazer o backup
desta máquina virtual.

System action:

A operação de backup ignora a máquina virtual com a tarefa de criação de
captura instantânea desativada e continua processando as máquinas
virtuais restantes.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2311E

A tarefa de criação de captura instantânea está desativada na máquina
virtual. Como resultado, não é possível fazer o backup da máquina
virtual.



Explanation:

Máquinas virtuais que são gerenciadas ou replicadas por outro aplicativo
desativam a tarefa de criação de captura instantânea. O cliente vSphere
ou outro aplicativo desativou a tarefa de criação de captura instantânea
nesta máquina virtual. Como resultado, não é possível fazer o backup
desta máquina virtual.

System action:

A operação de backup ignora a máquina virtual com a tarefa de criação de
captura instantânea desativada e continua processando as máquinas
virtuais restantes.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2312E

-DELTYPE=ALL não é permitido para DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM.



Explanation:

DELTYPE=ALL não é um valor de opção válido ao excluir objetos de backup
de VM.

System action:

O comando não é executado.

User response:

Se você deseja excluir todos os backups para um nó de VM, use o comando
DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2313E

-FILELIST não é permitido para DELETE BACKUP ou EXPIRE quando
-OBJTYPE=VM.



Explanation:

-filelist não é um valor de opção válido ao excluir ou expirar objetos
de backup de VM.

System action:

O comando não é executado.

User response:

Se você deseja excluir ou expirar todos os backups para um nó de VM, use
o comando DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2314E

Nenhum backup de VM existe para Nome da VM.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect não tem registro algum de um backup de
VM para o nome da VM fornecido. O backup pode ter sido excluído ou o
nome da VM foi digitado incorretamente.

System action:

O comando não é executado.

User response:

Se a ortografia for o problema, corrija-a e reenvie o comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS2315E

-PICK não é permitido para EXPIRE quando -OBJTYPE=VM.



Explanation:

-pick não é um valor de opção válido ao expirar objetos de backup de VM.

System action:

O comando não é executado.

User response:

Se você desejar expirar todos os nós de VM, use o comando DELETE
FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2316E

Caracteres curinga não são permitidos no argumento de nome da VM.



Explanation:

Ao expirar ou excluir um backup de VM, o nome da VM deve ser
especificado de forma exata. O comando EXPIRE -OBJTYPE=VM processa
apenas um backup em cada chamada. Quando -INACTIVE está presente, o
comando DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM exibe todas as versões em um único
backup de VM em uma lista dentre as quais escolher. Se -INACTIVE não
estiver presente, esse comando expirará o backup de VM ativo atual.

System action:

O comando não é executado.

User response:

Especifique apenas um nome de VM sem caracteres curinga. Pode estar em
maiúsculas ou minúsculas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2317E

A exclusão do objeto de VM nome da VM falhou. Motivo:



Explanation:

A transação que exclui o objeto de VM nomeado falhou no servidor. O
código de razão ....?????

System action:

A exclusão é ignorada e o processamento continua com a próxima seleção,
se houver.

User response:

Consulte o log de erro para obter os motivos específicos dessa falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2318E

Comando com -OBJTYPE=VM requer exatamente um argumento não opção



Explanation:

Esse comando aceita apenas um único nome de VM como argumento. Nenhum
argumento foi inserido ou mais de um apareceu na linha de comandos.

System action:

O comando não é executado.

User response:

Especifique apenas um nome de VM sem caracteres curinga. Pode estar em
maiúsculas ou minúsculas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2319W

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM concluído com falhas.



Explanation:

Uma ou mais exclusões falharam.

System action:

Os backups de VMs que falharam foram relatados nas mensagens anteriores.
O processamento continua com a próxima seleção, se houver.

User response:

Consulte as mensagens de erro anteriores em busca da causa de cada
falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2320I

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM concluído sem falhas.



Explanation:

Todos os backups de VM selecionados para exclusão foram excluídos.

System action:

O controle retorna para a linha de comandos.

User response:

Nenhuma ação é necessária; essa mensagem é informativa.

------------------------------------------------------------------------
ANS2321W

EXPIRE with -OBJTYPE=VM concluído com falhas.



Explanation:

O comando não foi concluído; nenhum objeto foi expirado.

System action:

A expiração da VM que falhou foi relatada nas mensagens anteriores.

User response:

Consulte as mensagens de erro anteriores em busca da causa da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2322I

EXPIRE with -OBJTYPE=VM concluído sem falhas.



Explanation:

O comando EXPIRE foi executado com êxito.

System action:

O controle retorna para a linha de comandos.

User response:

Nenhuma ação é necessária; essa mensagem é informativa.

------------------------------------------------------------------------
ANS2323E

O ID do usuário e a senha para o VMware vCloud Director 'nome do host do
vCD' não estão configurados.



Explanation:

Não foi possível ler o ID do usuário e a senha do VMware vCloud Director
a partir do arquivo de senha criptografada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Emita o comando dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'nome do host do vCloud
Director' 'ID do usuário' 'senha' para salvar uma senha criptografada.

------------------------------------------------------------------------
ANS2324W

AVISO: O ID do usuário do VMware vCloud Director <hostuserid> lido do
arquivo de senha é diferente do valor da opção VCDUser <vmcuserid>.
Usando valor armazenado.



Explanation:

Todos os IDs de usuário especificados no arquivo TSM.PWD e na opção
VCDUSER devem ser os mesmos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2325E

Erro ao Acessar Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea para
o arquivador '' volume ''; consulte o log de erro do cliente para obter
mais informações.



Explanation:

O Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea necessário para
fazer backup do volume do arquivador especificado não pôde ser acessado

System action:

O backup do volume especificado falha.

User response:

Assegure-se de que o diretório temporário do cliente no qual os logs de
mudança estão localizados esteja acessível.

------------------------------------------------------------------------
ANS2326W

Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea corrompido; o log de
mudanças será reconfigurado e um incremental progressivo completo será
executado.



Explanation:

Foi detectado um log de mudanças diferenciado de captura instantânea
corrompido para o volume do arquivador cujo backup está sendo feito.

System action:

O log de mudanças será reconfigurado e um incremental progressivo
completo com uma nova captura instantânea base será executado.

User response:

nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS2327I

Criando Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea.



Explanation:

Um novo log de mudanças diferenciado de captura instantânea foi criado.

System action:

Essa mensagem é apenas informativa.

User response:

Não é necessária nenhuma ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2328I

Usando o Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea.



Explanation:

Um log de mudanças diferenciado de captura instantânea está sendo usado
para backup.

System action:

Essa mensagem é apenas informativa.

User response:

Não é necessária nenhuma ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2329W

Detectado um Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea de
nível inferior; o Log de Mudanças será reconfigurado e um incremental
progressivo completo será executado.



Explanation:

nenhum.

System action:

nenhum.

User response:

nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS2330E

Falha ao descongelar os gravadores VSS porque o tempo da captura
instantânea excedeu o tempo limite de 10 segundos.



Explanation:

O Microsoft VSS tem um tempo limite de 10 segundos entre os eventos de
congelamento e descongelamento para gravadores VSS em uma VM. Quando o
tempo de captura instantânea excede o tempo limite de 10 segundos, os
gravadores VSS retornam ao estado 'com falha'. Esse estado ocorre porque
o provedor VSS não descongelou os gravadores VSS dentro do tempo
permitido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o log de eventos. Assegure-se de que os gravadores na VM
convidada estejam no estado 'estável' antes de tentar novamente a
operação de backup da VM de proteção do aplicativo. Uma operação de
captura instantânea deve ser concluída dentro de 10 segundos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2331W

Nenhuma correspondência localizada no servidor para o nome da MV Hyper-V
ou VMList 'sequência' inserido



Explanation:

Nenhuma correspondência localizada no servidor para o nome da MV Hyper-V
ou o parâmetro VMList inserido.

System action:

Nenhum.

User response:

Especifique outro nome da MV Hyper-V ou parâmetro VMList que exista no
servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS2332E

Falha ao efetuar logon no vCloud Director. A autenticação falhou.



Explanation:

As credenciais do vCloud foram rejeitadas pelo vCloud Director.

System action:

A operação é interrompida

User response:

Atualize o nome de usuário e a senha para o vCloud Director.

------------------------------------------------------------------------
ANS2333E

Falha ao estabelecer conexão com o vCloud Director.



Explanation:

Uma conexão não pode ser estabelecida com o vCloud Director no host
especificado pelas opções VCDHost e VCDPort.

System action:

A operação é interrompida

User response:

Verifique se os valores das opções VCDHOst e VCDPort são válidos, se
existe conectividade de rede com o host e se o serviço do vCloud
Director está em execução.

------------------------------------------------------------------------
ANS2334E

Uma operação que requer o serviço Windows Management Instrumentation
(WMI) falhou com o erro 'errorstring'. Não é possível se conectar ao
namespace do Hyper-V. Confirme se o Hyper-V está instalado no nó de
backup.



Explanation:

O namespace do Windows Management Instrumentation (WMI)
"root\virtualization\v2" para o Hyper-V não pôde ser localizado. Esse
namespace é instalado com o Hyper-V. Se o Hyper-V estiver instalado, o
Hyper-V não estará em um estado bom.

System action:

Criando uma conexão com o provedor do WMI do Hyper-V.

User response:

Verifique se o Hyper-V está instalado. Se o Hyper-V não estiver
instalado, instale o Hyper-V antes de tentar a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2335E

Uma operação que requer o serviço Windows Management Instrumentation
(WMI) falhou com o erro 'errorstring'. O serviço WMI está no estado de
encerramento ou encerrado. Reinicie o serviço e tente novamente.



Explanation:

O serviço Windows Management Instrumentation (WMI) recebeu uma
solicitação para ser encerrado ou foi encerrado devido a um erro
externo. Uma operação interna que requer o WMI foi tentada e falhou. A
operação solicitada fica indisponível enquanto o WMI é encerrado.

Todas as operações do Hyper-V requerem o serviço Windows Management
Instrumentation.

System action:

Ocorreu uma operação do IBM Spectrum Protect interna envolvendo o
Windows Management Instrumentation.

User response:

Reinicie o serviço Windows Management Instrumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2336W

O IBM Spectrum Protect detectou que a seguinte máquina virtual Hyper-V
"virtual_machines" possui uma cadeia de backup incremental interrompida.
Executando um backup completo da máquina virtual Hyper-V. especificada.



Explanation:

A última operação da máquina virtual foi uma restauração ou uma parte
desconhecida executou operações de backup incremental na máquina virtual
listada. Para evitar danos no backup, um backup completo será executado.

System action:

O IBM Spectrum Protect detectou que uma máquina virtual possui uma
cadeia de backup incremental interrompida.

User response:

Um backup completo é executado em vez de um incremental.

------------------------------------------------------------------------
ANS2337E

O processo não pôde tornar o recurso de cluster 'resourcename' off-line.
A operação atual requer que o recurso esteja offline. A desativação do
recurso de cluster falhou com rc=rc.



Explanation:

O recurso de cluster não foi colocado offline dentro do limite de tempo
ou foi feita uma tentativa para colocar offline um resource de cluster
com falha.

System action:

A operação atual falha.

User response:

Verifique se o recurso de cluster não está em um estado de falha.
Verifique se o recurso de cluster pode ser colocado offline.

------------------------------------------------------------------------
ANS2338W

O processo detectou uma solicitação para fazer backup de uma réplica de
máquina virtual. O estado da réplica 'vmreplicaname', ID='vmid' pode
diferir da máquina virtual original. Se os nomes da máquina virtual
original e da réplica forem idênticos, o mesmo espaço no arquivo será
usado. Os dados podem ficar irrecuperáveis porque o estado da máquina
virtual original e da réplica podem ser diferentes.



Explanation:

Os backups de uma máquina virtual original e de sua réplica
substituem-se, pois seus nomes e IDs, geralmente, são idênticos. As
réplicas da máquina virtual são obtidas em intervalos de tempo
definidos. Entre esses intervalos, os dados na original e na réplica
podem tornar-se diferentes. Em algumas ocasiões, a diferença poderá
causar distorção de dados, se um backup da original for seguido por um
backup da réplica.

System action:

Uma solicitação de backup de uma réplica de máquina virtual está sendo
processada.

User response:

Configure o IBM Spectrum Protect para fazer o backup somente na máquina
virtual original ou na réplica. Como alternativa, é possível mudar o
nome da réplica em comparação com a máquina virtual original e a réplica
será submetida a backup em um espaço de arquivos separado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2339W

A MV Hiper-V 'vmname' está em um estado de "ramificação" em comparação
com o último backup. Um backup Incremental contínuo - incremental não
pode ser executado. Um backup Incremental contínuo - completo será
executado no lugar.



Explanation:

O estado da MV está em uma "ramificação" em comparação com o último
backup. Isso causa um fallback para Incremental contínuo - completo,
pois a consistência de backup nesse estado não é garantida.

System action:

Um backup Incremental contínuo - completo será executado.

User response:

Nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS2340W

A máquina virtual de destino 'VM-name' existe, use a opção REPLACE para
substituir.



Explanation:

A MV de destino especificada existe e o usuário especificado não permite
a restauração para substituir máquinas existentes.

System action:

A máquina virtual não é restaurada.

User response:

Especifique uma máquina virtual diferente como um destino de restauração
ou especifique que as máquinas virtuais existentes podem ser
substituídas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2341E

A máquina virtual de destino 'VM-name' não pode ser restaurada: O guid
difere da cópia de backup.



Explanation:

A MV de destino especificada existe e possui um guid diferente daquele
com o qual a máquina virtual foi submetida a backup.

System action:

A máquina virtual não é restaurada.

User response:

Especifique uma máquina virtual diferente como um destino de restauração
ou exclua a máquina virtual de destino especificada.

------------------------------------------------------------------------
ANS2342E

O destino de restauração especificado 'VM-name' é ambíguo: Existem
várias máquinas virtuais com o mesmo nome.



Explanation:

O destino de restauração especificado é ambíguo, existem várias máquinas
virtuais com o mesmo nome.

System action:

A máquina virtual não é restaurada.

User response:

Especifique uma máquina virtual diferente como um destino de
restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2343E

Uma captura instantânea da máquina virtual 'vmname' não pode ser obtida
por causa de um disco físico conectado.



Explanation:

O Volume Snapshot Service (VSS) não pode obter uma captura instantânea
de uma máquina virtual com um disco físico.

System action:

O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima
máquina virtual no backup será processada.

User response:

Não inclua esta máquina virtual no domain.vmfull para backup. Uma
captura instantânea dessa máquina virtual não pode ser obtida.

------------------------------------------------------------------------
ANS2344E

'drive-name1' é uma testemunha de disco.



Explanation:

O volume indicado é uma testemunha de disco. Como a opção CLUSTERNODE
está configurada como YES, não é possível fazer backup ou arquivar o
volume.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se a opção CLUSTERNODE estiver configurada incorretamente como YES,
altere a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário,
consulte o manual do cliente para obter informações adicionais sobre
como configurar o cliente IBM Spectrum Protect para ser executado em um
ambiente em cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS2345W

Foi descoberta uma captura instantânea antiga '' da máquina virtual
chamada ''. Um comando foi enviado ao vCenter para removê-la.



Explanation:

Durante o processo de limpeza da captura instantânea, o cliente de
backup-archive localizou capturas instantâneas antigas na máquina
virtual. Um comando para remover captura instantânea foi enviado para o
VMware vCenter para remover as capturas instantâneas antigas.

System action:

O processamento continua

User response:

Confirme se a máquina virtual está livre de todas as capturas
instantâneas antes do próximo backup planejado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2346E

A expiração do objeto da VM nome da VM falhou. Motivo:



Explanation:

A transação que expira o objeto de VM nomeado falhou no servidor. O
código de razão ....?????

System action:

A expiração não é concluída.

User response:

Consulte o log de erro para obter os motivos específicos dessa falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2347E

A proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não pode ser usada. A
versão correta do Java Runtime Environment não foi detectada na máquina.
O Java Runtime Environment versão ou superior é necessário para executar
este programa. Se você já instalou esse nível de versão Java nesta
máquina, assegure-se de que o executável Java correto esteja no CAMINHO
e inicie o programa novamente.



Explanation:

O backup da VM de proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não pode
ser iniciado porque o Java Runtime Environment não atende aos
requisitos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o executável java correto está no PATH ou instale a versão
necessária do Java Runtime Environment e execute o backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2348E

O host do proxy de montagem 'remoteversion' não possui um sistema
operacional suportado.



Explanation:

O nó do proxy de montagem precisa ser configurado em um sistema
operacional suportado.

System action:

O procedimento de chamada retorna e o controle é passado de volta ao
usuário.

User response:

Verifique a documentação para obter uma lista de sistemas operacionais
suportados. Configure o nó do proxy de montagem em um sistema
operacional suportado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2349W

Foi descoberto que a máquina virtual denominada '' precisa de
consolidação de captura instantânea. Um comando foi enviado ao VMware
vCenter para executar a consolidação.



Explanation:

Durante o processo de backup da máquina virtual, o cliente de
backup-archive descobriu que a máquina virtual precisava de consolidação
de captura instantânea. Um comando foi enviado ao VMware vCenter para
executar a consolidação.

System action:

O processamento continua

User response:

Confirme se a máquina virtual está livre de todas as capturas
instantâneas e de todos os arquivos delta de captura instantânea antes
do próximo backup planejado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2350E

A máquina virtual 'VM name' não será submetida a backup porque contém
pelo menos um dos seguintes caracteres especiais não suportados \ / : ;,
* ? " ' < > |



Explanation:

A máquina virtual especificada contém caracteres não suportados para
operações de backup e restauração de máquinas virtuais.

System action:

Falha no backup da máquina virtual especificada.

User response:

Renomeie a máquina virtual para que não contenha nenhum dos caracteres
especiais especificados.

------------------------------------------------------------------------
ANS2351E

Nome da máquina virtual duplicado 'vmname' foi detectado na mesma
operação de backup. Os backups de uma máquina virtual não podem
continuar sem um nome de objeto exclusivo.



Explanation:

O backup da máquina virtual falhou porque nenhum nome de objeto
exclusivo está disponível.

System action:

Falha no backup da máquina virtual especificada. A próxima máquina
virtual a ser submetida a backup será processada.

User response:

Renomeie a máquina virtual para que ela seja exclusiva entre as máquinas
virtuais para o nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS2352E

A validação da configuração 'vmname' da máquina virtual retornou a
seguinte mensagem do Hyper-V: hypervmessage Essa mensagem indicava que a
máquina virtual não poderia ser restaurada até que a mensagem do Hyper-V
fosse abordada.



Explanation:

Durante a validação, a máquina virtual com uma mensagem do Hyper-V foi
retornada impedindo a continuação da restauração da máquina virtual.

System action:

Não é possível continuar com a restauração até que o problema seja
resolvido.

User response:

Resolva o problema destacado pela mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2353W

A máquina virtual a ser restaurada 'vm-name' excede a quantia de vCPUs,
memória virtual ou ambas, que são permitidas pelo host. A máquina
virtual foi reconfigurada para a quantia mínima que é permitida pelo
host para que a operação de restauração possa continuar.



Explanation:

A máquina virtual a ser restaurada está configurada para mais vCPUs,
memória virtual ou ambas, que são permitidas pelo host. A quantia de
vCPUs e memória virtual pode ser ajustada depois que a operação de
restauração for concluída.

System action:

As vCPUs, memória virtual ou ambas, estão reconfiguradas para a quantia
mínima que são permitidas pelo host. A operação de restauração continua.

User response:

Ajuste a quantia de vCPUs, memória virtual ou ambas, depois que a
operação de restauração for concluída.

------------------------------------------------------------------------
ANS2373E

A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite falhou ao conectar-se ao
Platform Services Controller (PSC) e executar uma sessão de conexão
única.



Explanation:

Não é possível estabelecer uma conexão com o Platform Services
Controller.

System action:

Não é possível executar as operações de API do vCloud Suite.

User response:

Verifique se o valor da opção VMCHOST está correto, se existe
conectividade de rede com o host e se o Platform Services Controller
está sendo executado de forma integrada ou externa. Para receber
qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema,
ative o rastreio TRACEFLAGS VCLOUD no arquivo de opções do cliente. Para
determinar qual o Platform Services Controller que o Servidor vCenter
está referenciando, examine a chave de Configurações Avançadas do
Servidor vCenter, 'config.vpxd.sso.sts.uri'. Confirme se o tempo do
sistema entre o PSC, o vCenter e o cliente no nó do movedor de dados
está em sincronização. Além disso, verifique o arquivo de erros de
plug-in do vCloud Suite, vcsplugin.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS2374E

A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite falhou ao conectar-se ao
vCenter Management Server.



Explanation:

Não é possível estabelecer uma conexão com o vCenter Management Server.

System action:

Não é possível executar as operações de API do vCloud Suite.

User response:

Verifique se o valor da opção VMCHOST está correto e se existe
conectividade de rede com o host. Para receber qualquer mensagem
adicional que possa estar relacionada a esse problema, ative o rastreio
TRACEFLAGS VCLOUD no arquivo de opções do cliente. Além disso, verifique
o arquivo de logs de plug-in do vCloud Suite, vcsplugin.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS2375E

A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite falhou ao conectar-se ao
vCenter Management Server porque não foi possível localizar o nome da
instância.



Explanation:

Não é possível estabelecer uma conexão com o vCenter Management Server
porque não foi possível localizar o nome da instância. Isso pode ser um
erro de ortografia no nome do host ou o Sistema de Nomes de Domínio
(DNS) não está funcionando.

System action:

Não é possível executar as operações de API do vCloud Suite.

User response:

Verifique se o valor da opção VMCHOST está correto e se corresponde ao
nome usado para registrar o vCenter com o Platform Services Controller
que frequentemente é o nome completo do domínio (FQDN). Para receber
qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema,
ative o rastreio TRACEFLAGS VCLOUD no arquivo de opções do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2376I

A versão vCenter de destino não suporta o vCloud Suite SDK do VMware,
portanto as operações de identificação não podem ser executadas pelo
cliente no nó do movedor de dados.



Explanation:

A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' é ativada para que categorias e tags
do IBM Spectrum Protect possam ser aplicadas às máquinas virtuais, mas a
versão vCenter está abaixo da versão 6.0.

System action:

A operação continua sem a biblioteca de plug-ins vCloud Suite e o
suporte à identificação vSphere.

User response:

Use um vCenter que esteja na versão ou acima da versão 6.0 ou desative a
opção 'VMTAGDATAMOVER' no arquivo de opções do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2377I

Os dados da categoria IBM foram criados ou já existiam, no Platform
Services Controller VMware.



Explanation:

As categorias usadas para suporte de identificação no cliente de
backup-archive estão disponíveis para uso no VMware Platform Services
Controller.

System action:

A operação foi concluída.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2378W

A sessão de conexão única para o Platform Services Controller (PSC)
falhou com a seguinte mensagem: apimessage



Explanation:

A sessão de conexão única para o Platform Services Controller (PSC)
falhou. As razões possíveis para esta falha incluem as seguintes
situações:

*  Esse problema pode ocorrer quando o relógio do sistema no host do
   PSC, no host do Servidor vCenter e no host do cliente está fora de
   sincronização, ou as configurações do fuso horário estão incorretas.

*  O servidor de conexão única do PSC acessa uma porta não padrão. Esse
   problema pode ocorrer quando o servidor de conexão única está
   instalado no mesmo sistema que o VMware vCenter.



System action:

O cliente no nó do movedor de dados tentará um login de credencial como
resultado da falha de login de conexão única.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter detalhes sobre o motivo da
falha na tentativa de login de conexão única. Em seguida, execute
qualquer ação corretiva, se necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS2380E

A conexão com o namespace padrão do Windows Management Instrumentation
(WMI) falhou com o erro 'error'.



Explanation:

O namespace padrão do Windows Management Instrumentation (WMI)
"root\cimv2" não pôde ser localizado. Possivelmente porque o repositório
WMI está corrompido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o repositório do WMI está consistente usando o comando
'winmgmt /verifyrepositório'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2398I

A máquina virtual 'VM-name' está configurada como uma máquina virtual de
item temporário do VMware Site Recovery Manager no site de recuperação.
Como resultado, a máquina virtual será ignorada.



Explanation:

O VMware Site Recovery Manager cria máquinas virtuais de item temporário
que não possuem dados de disco virtual. Como resultado, não é possível
fazer o backup dessas máquinas virtuais.

System action:

A operação de backup ignora a máquina virtual de item temporário e
continua processando as máquinas virtuais restantes.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2399I

A máquina virtual está configurada como uma máquina virtual de item
temporário do VMware Site Recovery Manager no site de recuperação. Como
resultado, a máquina virtual será ignorada.



Explanation:

O VMware Site Recovery Manager cria máquinas virtuais de item temporário
que não possuem dados de disco virtual. Como resultado, não é possível
fazer o backup dessas máquinas virtuais.

System action:

A operação de backup ignora a máquina virtual de item temporário e
continua processando as máquinas virtuais restantes.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2408I

A máquina virtual denominada 'VMNAME' está pronta para Acesso
Instantâneo



Explanation:

A operação Acesso Instantâneo para a máquina virtual especificada foi
concluída com êxito.

System action:

Nenhum.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2409E

O tipo de Restauração Instantânea não foi identificado.



Explanation:

O cliente encontrou um erro de conexão ao consultar o servidor IBM
Spectrum Protect para obter informações de Restauração e Acesso
Instantâneos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o cliente está conectado ao servidor. Em seguida, execute a
operação novamente. Verifique com o comando QUERY SESSION qual é a causa
do problema de conexão. Verifique também o dsmerror.log para obter
informações adicionais

------------------------------------------------------------------------
ANS2410E

Informações de Restauração Instantânea para as máquinas virtuais
especificado não foram encontradas.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect não contém informações de Restauração
Instantânea para as máquinas virtuais especificadas. Ou, as máquinas
virtuais foram especificadas incorretamente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Emita o comando QUERY VM * -VMRESTORETYPE=ALLTYPE. Esse comando consulta
todas as sessões ativas de Acesso Instantâneo, Restauração e Disco
disponíveis no servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2411E

O Acesso/Restauração Instantâneo da máquina virtual 'vmname' falhou com
o rc = código de retorno



Explanation:

Ocorreu um erro durante o processamento de uma Restauração ou Acesso
Instantâneo. Consulte a saída anterior para ver exatamente o que
acontece.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o log de erro para obter informações sobre como resolver esse
erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2412E

O Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está instalado.



Explanation:

O Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está instalado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect
esteja corretamente instalado e configurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2413E

Não é possível localizar o comando shell do Agente de Recuperação no
caminho da instalação esperado. Certifique-se de que o IBM Spectrum
Protect para VE esteja corretamente instalado e configurado.



Explanation:

O comando shell do Agente de Recuperação não foi localizado no caminho
da instalação esperado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o IBM Spectrum Protect para VE esteja corretamente
instalado e configurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2414E

Ocorreu um erro quando o nome do host para a máquina local foi chamado.



Explanation:

A chamada do sistema gethostname falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se a configuração da interface de rede está correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2415E

Ocorreu um erro quando as informações de endereço da máquina foram
chamadas.



Explanation:

A chamada do sistema getaddrinfo falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se a configuração da interface de rede está correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2416E

Ocorreu um erro quando as informações de nome da máquina foram chamadas.



Explanation:

A chamada do sistema getnameinfo falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se a configuração da interface de rede está correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2417E

Método de comunicação inesperado. Somente TCP e TCPv6 são aceitos.



Explanation:

Um método de comunicação inesperado foi detectado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o método de comunicação para o IBM Spectrum Protect está
correto. Use TCP ou TCPv6.

------------------------------------------------------------------------
ANS2418E

Não foi possível ler ou gravar nos dados de restauração instantânea
locais. nome do arquivo O arquivo não pode ser acessado ou está
danificado.



Explanation:

As operações de acesso instantâneo e restauração instantânea requerem
acesso de leitura/gravação no movedor de dados local para armazenar
dados.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Para armazenar os dados de restauração instantânea, o aplicativo movedor
de dados requer acesso de leitura e gravação na pasta C:\Documents and
Settings\AllUsers\Application Data\Tivoli\TSM\ ou
C:\ProgramData\Tivoli\TSM. Configure os direitos de acesso para esse
diretório, de forma que o seu usuário tenha os direitos corretos. Se o
arquivo foi danificado pode ser útil substituir a versão atual pelo
arquivo .bak.

------------------------------------------------------------------------
ANS2419E

O armazenamento de dados não tem espaço livre suficiente para a operação
de restauração instantânea.



Explanation:

O espaço no armazenamento de dados selecionado não é suficiente para a
operação de restauração instantânea.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Aumente o espaço do armazenamento de dados ou escolha um armazenamento
de dados diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2420E

Não é possível detectar informações do dispositivo de armazenamento.



Explanation:

As informações do dispositivo de armazenamento não podem ser
recuperadas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que a comunicação com o host ESX esteja funcionando. Além
disso, revise as mensagens de log no host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2421E

O inicializador iSCSI não pode ser detectado no host do hypervisor.



Explanation:

O nome do inicializador iSCSI do host do hypervisor não pode ser
detectado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

VMware: revise o arquivo de log no host ESX para assegurar-se de que a
comunicação com ele esteja funcionando. Hyper-V: assegure-se de que o
serviço do inicializador iSCSI esteja em execução e funcionando
corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2422E

Não é possível detectar o Adaptador de Barramento de Host iSCSI.



Explanation:

O adaptador iSCSI não foi detectado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que a comunicação com o host ESX esteja funcionando. Além
disso, revise as mensagens de log no host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2424E

Não é possível localizar o host ESX 'ESXHOST' no vCenter.



Explanation:

O host ESX especificado não pode ser localizado no vCenter.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o host ESX especificado esteja no vCenter.
Assegure-se de que o nome do host ESX esteja correto. Como alternativa,
especifique outro host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2425E

Não é possível conectar-se ao host ESX 'ESXHOST'



Explanation:

Uma conexão com o host ESX especificado não pode ser estabelecida

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o host ESX especificado esteja conectado ao vCenter e
à rede. Como alternativa, especifique outro host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2426E

O host ESX 'ESXHOST' não está ligado.



Explanation:

O host ESX especificado não está ligado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Ligue a energia para o host ESX. Como alternativa, especifique outro
host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2427E

O host ESX 'ESXHOST' está no modo de manutenção.



Explanation:

O host ESX especificado está no modo de manutenção. Uma conexão não pode
ser estabelecida para esse host.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Altere o host ESX de volta para o modo normal e tente novamente. Como
alternativa, especifique outro host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2428E

O host ESX 'ESXHOST' não está conectado.



Explanation:

O host ESX especificado não está conectado no vCenter.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Conecte o host ESX no vCenter e tente novamente. Como alternativa,
especifique outro host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2430E

Não é possível localizar o datacenter 'DATACENTER'.



Explanation:

O Datacenter especificado não pode ser localizado no vCenter.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o datacenter especificado esteja no vCenter. Como
alternativa, especifique outro datacenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2431E

Não é possível localizar o armazenamento de dados temporário
'TEMPDATASTORE' no host ESX 'ESXHOST'.



Explanation:

O armazenamento de dados temporário especificado não pode ser localizado
no host ESX especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o armazenamento de dados especificado esteja no host
ESX. Como alternativa, especifique outro armazenamento de dados.

------------------------------------------------------------------------
ANS2432E

O armazenamento de dados temporário 'TEMPDATASTORE' é o mesmo
armazenamento de dados de destino 'DATASTORE'.



Explanation:

O armazenamento de dados temporário especificado deve ser um
armazenamento de dados diferente daquele no qual a máquina é restaurada.
Você deve especificar dois armazenamentos de dados diferentes para que o
Storage vMotion funcione.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique outro armazenamento de dados como temporário.

------------------------------------------------------------------------
ANS2433E

A opção '-vmtempdatastore' deve ser especificada para uma operação de
restauração instantânea.



Explanation:

Você deve especificar dois armazenamentos de dados diferentes para que o
Storage vMotion funcione. Use a opção '-vmtempdatastore' para
especificar um armazenamento de dados temporário.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um armazenamento de dados temporário.

------------------------------------------------------------------------
ANS2434E

O armazenamento de dados 'DATASTORE' não foi localizado no host
'ESXHOST'.



Explanation:

O armazenamento de dados especificado não pode ser localizado no host
ESX.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o armazenamento de dados especificado esteja no host
ESX. Como alternativa, especifique outro armazenamento de dados.

------------------------------------------------------------------------
ANS2435E

IBM Spectrum Protect O Agente de Recuperação detectou a seguinte falha
ao tentar desmontar uma captura instantânea da máquina virtual 'VM' a
partir do disc='disk-label': FBCxxxxE-error-message



Explanation:

A tentativa de montar um disco da máquina virtual como um dispositivo
iSCSI falhou.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Verifique os logs do Agente de recuperação e a mensagem de erro
FBCxxxxE, resolva o problema e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2436E

IBM Spectrum Protect O Agente de Recuperação detectou a seguinte falha
ao tentar desmontar uma captura instantânea da máquina virtual 'VM' a
partir do destino 'target': FBCxxxxE-error-message



Explanation:

A captura instantânea para a máquina virtual especificada não pôde ser
desmontada do destino iSCSI.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Verifique os logs do Agente de recuperação e a mensagem de erro
FBCxxxxE, resolva o problema e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2442W

As informações do nó do proxy de montagem do Linux não estão
disponíveis.



Explanation:

O proxy de montagem do Windows não pôde recuperar as informações de seu
nó do proxy de montagem do Linux parceiro.

System action:

Não foi estabelecida uma conexão com o proxy de montagem do Linux.

User response:

Assegure-se de que o nó do proxy de montagem do Linux esteja configurado
e de que o serviço DSMCAD esteja em execução no nó do proxy de montagem
do Linux. Em seguida, tente esta operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2444E

Não é possível localizar o datacenter para o host 'ESXHOST'.



Explanation:

Não é possível determinar o datacenter onde o host ESX está localizado.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Verifique se o vCenter do host ESX está em um datacenter e se o usuário
tem a autoridade adequada para acessar essas informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS2445E

A máquina virtual 'VM' não está em execução. Não é possível excluir essa
VM.



Explanation:

Não é possível excluir uma máquina virtual que está em execução.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Assegure-se de que você tenha a autoridade adequada para desligar
máquinas virtuais; em seguida, desligue e exclua a MV.

------------------------------------------------------------------------
ANS2447E

Falha ao excluir a VM 'VM' do host ESX.



Explanation:

Não é possível excluir a máquina virtual do host ESX.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Assegure-se de que você tenha a autoridade adequada para excluir
máquinas virtuais; em seguida, exclua a MV.

------------------------------------------------------------------------
ANS2448E

Falha no comando de montagem. O comando foiCOMMAND O comando shell
retornou:RESULT



Explanation:

O comando de montagem não foi bem-sucedido.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Determine o problema a partir dos detalhes do erro retornado para o
comando de montagem. Resolva o problema e, em seguida, execute o comando
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2452E

número_descoberto dispositivos iSCSI foram descobertos no host ESX,
enquanto número_montado eram esperados.



Explanation:

Depois que o adaptador de barramento do host ESX foi varrido, o número
de dispositivos que foram descobertos é diferente do número de
dispositivos montados.

System action:

O processo de Restauração Instantânea ou Acesso Instantâneo é
interrompido.

User response:

Verifique se a montagem do IBM Spectrum Protect está configurada para
usar o IP do host ESX correto. Para limpar o ambiente, você deve
executar o processo de limpeza.

------------------------------------------------------------------------
ANS2453E

Ocorreu um erro quando o adaptador de barramento de host foi varrido.



Explanation:

Ocorreu um erro quando o adaptador de barramento do host ESX foi
varrido.

System action:

O processo de Restauração Instantânea, Acesso Instantâneo ou limpeza é
interrompido.

User response:

Execute o processo de limpeza depois de corrigir todos os problemas com
o adaptador de barramento do host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2454E

Ocorreu um erro quando o destino iSCSI nome_do_destino foi desconectado
do adaptador de barramento do host ESX.



Explanation:

Ocorreu um erro quando o destino iSCSI especificado foi desconectado do
adaptador de barramento do host ESX.

System action:

A operação de limpeza é interrompida.

User response:

Execute o processo de limpeza depois de corrigir todos os problemas com
o adaptador de barramento do host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2455I

A máquina virtual foi iniciada. É possível usar a máquina após ela ter
sido inicializada, ou se conectar a ela e gerenciar suas configurações
por meio do console do vCenter.



Explanation:

A máquina virtual está sendo iniciada.

System action:

O processamento continua.

User response:

Enquanto a inicialização está em andamento, é possível conectar-se à
máquina virtual e visualizar ou gerenciar as configurações de BIOS,
gerenciar as opções do carregador de inicialização, ou executar outras
tarefas. Após o processo de inicialização ser concluído, será possível
usar a máquina virtual e seus aplicativos e recursos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2462E

Não é possível iniciar a tarefa do vMotion para a máquina virtual
'nome_da_vm'.



Explanation:

Uma restauração instantânea da máquina virtual especificada foi tentada,
mas falhou. O cliente não pôde iniciar uma tarefa do vMotion para migrar
a máquina virtual.

System action:

A operação de Restauração Instantânea é interrompida.

User response:

Examine o arquivo dsmerror.log do cliente para ver se uma entrada de log
indica por que a tarefa do vMotion falhou. Informações adicionais sobre
a falha também podem estar disponíveis no servidor vCenter, na guia
Tarefa e Eventos para o host ESXi do qual você estava migrando a VM. Se
possível, use os registros de log e evento para determinar o que fez com
que a tarefa do vMotion falhasse e corrigi-la. Em seguida, limpe a
máquina virtual (use o comando Restore VM com a opção
-VMRESToretype=VMCLeanup) e reinicie a tarefa do vMotion. Se você não
puder reiniciar a tarefa, suspenda a máquina virtual e use o web client
vSphere para iniciar a migração da máquina virtual de um host para
outro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2463W

As informações de Restauração Instantânea não podem ser salvas no
servidor.



Explanation:

Ocorreu um erro quando as informações de Restauração Instantânea estavam
sendo salvas no servidor. O processo de Restauração Instantânea ainda
está em execução.

System action:

A operação continua.

User response:

O arquivo dsmerror.log do cliente pode conter informações que ajudam a
descobrir o motivo desse erro. Deixe que o processo de Restauração
Instantânea seja concluído sozinho. Pode ser necessário executar uma
operação de limpeza na máquina virtual. Use o comando Restore VM e
especifique a opção -VMRESToretype=VMCLeanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2464E

Não é possível excluir informações de Restauração Instantânea do
servidor.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar excluir informações de Restauração Instantânea
do servidor.

System action:

A operação de Restauração Instantânea continua.

User response:

O motivo mais provável desse erro é que um aviso ANS2463W ocorreu
anteriormente e não há dados para serem excluídos. Se você não tiver
visto anteriormente uma mensagem ANS2463W, o arquivo dsmerror.log do
cliente poderá conter informações que ajudam a solucionar esse erro.
Limpe a máquina virtual para remover as informações antigas do servidor.
Use o comando Restore VM e especifique a opção -VMRESToretype=VMCLeanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2465E

Ocorreu um erro durante uma operação do vMotion de armazenamento.



Explanation:

Uma tarefa do vMotion de armazenamento falhou ao tentar migrar uma
máquina virtual em execução.

System action:

A operação de Restauração Instantânea é interrompida.

User response:

Examine o arquivo dsmerror.log do cliente para ver se uma entrada de log
indica por que a tarefa do vMotion falhou. Informações adicionais sobre
a falha também podem estar disponíveis no servidor vCenter, na guia
Tarefa e Eventos para o host ESXi do qual você estava migrando a VM. Se
possível, use os registros de log e evento para determinar o que fez com
que a tarefa do vMotion falhasse e corrigi-la. Em seguida, limpe a
máquina virtual (use o comando Restore VM com a opção
-VMRESToretype=VMCLeanup) e reinicie a tarefa do vMotion. Se você não
puder reiniciar a tarefa, suspenda a máquina virtual e use o web client
vSphere para iniciar a migração da VM de um host para outro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2466W

Se você continuar, perderá todos os dados criados nessa máquina virtual.
A máquina virtual também será removida do host ESXi. Tem certeza de que
deseja fazer isso? Pressione Y para os dados da máquina virtual e
remova-os do host ESXi. Pressione qualquer outra tecla para continuar
sem excluir os dados ou a VM.



Explanation:

Você está executando uma operação que, se permitido continuar, excluirá
todos os dados que foram criados após esta máquina virtual ter sido
criada.

System action:

Se Y for pressionado, a operação de Restauração Instantânea será
interrompida e uma operação de limpeza será executada

User response:

Responda ao prompt. Pressione Y para destruir todos os dados e excluir a
máquina virtual do servidor. Pressione qualquer outra tecla para
continuar sem excluir.

------------------------------------------------------------------------
ANS2467W

Não é possível excluir a captura instantânea que foi criada para a
máquina virtual denominada 'nome_da_vm'



Explanation:

Quando uma máquina virtual é restaurado por uma operação de restauração
instantânea, uma captura instantânea é criada para armazenar todos os
dados que foram gravados no discos da máquina virtual. Quando a
restauração é concluída, o host ESXi exclui a captura instantânea. A
captura instantânea para a máquina virtual especificada não pôde ser
excluída.

System action:

A operação continua.

User response:

Examine o log do vSphere para determinar por que motivo não é possível
excluir a captura instantânea e resolva os problemas que impedem a
exclusão. Em seguida, exclua a captura instantânea usando o gerenciador
de captura instantânea.

------------------------------------------------------------------------
ANS2468E

Os destinos iSCSI necessários não puderam ser localizados no host ESX.



Explanation:

Uma operação de restauração instantânea foi iniciada e um ou mais dos
destinos iSCSI necessários não puderam ser localizados no host ESXi.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o endereço IP especificado no parâmetro
-VMISCSISERVERADDRESS está correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2469E

Não é possível remover o destino iSCSI.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar remover um destino iSCSI.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo de log do cliente vSphere para obter o motivo da
falha dessa operação e remover o destino iSCSI. Para remover o destino
estático iSCSI com falha, acesse Configuração do Host ESXi ->
Adaptadores de Armazenamento -> Selecionar o Adaptador iSCSI -> clique
com o botão direito do mouse nele -> Clique em Propriedades ->
Descoberta estática e selecione os destinos iSCSI com falha e remova-os.

------------------------------------------------------------------------
ANS2471E

Não é possível parar a Tarefa do vMotion 'tarefa'.



Explanation:

A tarefa do vMotion especificada não pôde ser interrompida.

System action:

A operação de restauração instantânea é interrompida.

User response:

Examine o log do vSphere para determinar o motivo pelo qual a migração
não pode ser interrompida. Resolva o problema e cancele a tarefa do
vMotion. Em seguida, use a opção -VMRESToretype=VMFULLCleanup no comando
Restore VM para remover todos os arquivos ou outros recursos que foram
criados pela operação de restauração instantânea.

------------------------------------------------------------------------
ANS2472E

Não é possível detectar o LUN dos dispositivos RDM conectados da máquina
virtual denominada vmname'. A operação de restauração desta máquina
virtual não pode ser concluída.



Explanation:

Os LUNs dos dispositivos RDM usados pela máquina virtual especificada
estão ausentes, estão mapeados em outra máquina ou o nome do dispositivo
e o LUN não são correspondentes.

System action:

A operação de restauração é interrompida.

User response:

Para operações de restauração em que vmrestoretype=instantrestore ou
vmrestoretype=instantaccess, verifique se o endereço do servidor iSCSI e
a ligação da porta VMkernel são correspondentes. Verifique esta
informação certificando-se do seguinte: 1. Verifique o arquivo de
configuração RecoveryAgent.conf do Data Protection for VMware e veja se
o endereço do servidor iSCSI está ligado à placa de rede e segmentos
corretos. 2. Use o cliente vSphere para se conectar ao seu host ESXi. No
vSphere, selecione Configuração->Adaptadores de armazenamento para
exibir uma lista dos adaptadores iSCSI. Clique com o botão direito no
adaptador que você está verificando. Em seguida, selecione Propriedades
->Configuração de rede. Na saída Detalhes de ligações de porta VMkernel,
verifique se o Adaptador VMkernel está na mesma sub-rede que o nó do
movedor de dados está.

------------------------------------------------------------------------
ANS2473E

Não é possível criar uma Captura Instantânea da máquina virtual
denominada 'nome_da_vm'.



Explanation:

Uma operação de restauração instantânea foi tentada para a máquina
virtual especificada. A captura instantânea usada para restaurar a
máquina virtual não pôde ser criada.

System action:

A operação de restauração instantânea é interrompida.

User response:

Examine os logs do vCenter para determinar o motivo pelo qual a captura
instantânea não pôde ser criado e tente a operação de restauração
instantânea novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2474E

Não é possível limpar após uma operação de restauração instantânea para
a máquina virtual chamada 'vm_name', porque a tarefa vMotion ainda está
em execução.



Explanation:

Uma operação de restauração instantânea ainda está em execução para a
máquina virtual especificada.

System action:

A operação de limpeza para.

User response:

Use o comando de consulta para verificar o status da operação de
restauração instantânea. Examine o vCenter para determinar o status da
tarefa vMotion. Para parar a restauração instantânea, cancele a operação
na GUI do DP VMware ou pare a tarefa vMotion na interface do vCenter. Em
seguida, inicie a operação de limpeza novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2476E

Um local de restauração deve ser especificado por meio da opção
TARGETPATH ao restaurar para um nome de máquina virtual diferente.



Explanation:

Um local de restauração deve ser especificado por meio da opção
TARGETPATH ao restaurar para um nome de máquina virtual diferente
especificado pela opção VMNAME.

System action:

A máquina virtual não é restaurada.

User response:

Especifique o local de restauração com a opção TARGETPATH.

------------------------------------------------------------------------
ANS2484I

A Máquina Virtual 'nome_da_vm' foi restaurada com êxito



Explanation:

A Máquina Virtual foi restaurada com êxito.

System action:

Nenhum.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2485E

Não é possível consultar o servidor IBM Spectrum Protect para obter
informações de acesso instantâneo



Explanation:

O servidor não respondeu à consulta por informações de acesso
instantâneo.

System action:

A operação de limpeza da máquina virtual é parado.

User response:

Examine o arquivo dsmerror.log e os logs de atividade do servidor IBM
Spectrum Protect para determinar a causa desse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2488E

Erro ao montar o dispositivo iSCSI.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a tentativa de montar o dispositivo iSCSI.
Verifique o arquivo dsmerror.log para determinar a causa desse erro.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Não é necessária nenhuma ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2490E

A VM 'VM' não pode ser desligada.



Explanation:

A máquina virtual especificada não pode ser desligada. As tentativas de
limpar os recursos que foram criados para restaurar a máquina virtual
não podem ser concluídas.

System action:

A operação de restauração foi interrompida.

User response:

Desligue a máquina virtual usando seu cliente de gerenciamento do
hypervisor.

------------------------------------------------------------------------
ANS2513I

A máquina virtual não tem discos conectados



Explanation:

A máquina virtual existe, mas não tem nenhum disco conectado. A máquina
pode ser limpa.

System action:

Nenhum.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2514I

O status do disco não pode ser determinado



Explanation:

Não é possível determinar o status desse disco.

System action:

Nenhum.

User response:

Examine o log do vSphere Client para determinar o que está errado com a
máquina. Se as entradas de log não revelarem problemas com essa máquina
virtual, inspecione a máquina virtual no vSphere Client para determinar
por que o status do disco não pode ser determinado. Consulte a
documentação do vSphere para obter orientação adicional, se necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS2515I

Nenhuma informação adicional está disponível para esta máquina virtual.
A máquina virtual foi excluída ou foi renomeada



Explanation:

Informações sobre a máquina virtual não podem ser localizadas no host
ESXi. A máquina virtual pode ter sido excluída ou renomeada
anteriormente.

System action:

Nenhum.

User response:

Use o vSphere Client para determinar o que aconteceu com essa máquina
virtual. Se a máquina virtual foi renomeada, certifique-se de que ela
esteja sendo executada sem erros antes de limpar os recursos
temporários, usando o comando Restore VM com a opção
-VMRESToretype=VMCLEANUP.

------------------------------------------------------------------------
ANS2516E

A operação do vMotion de armazenamento do VMware falhou. Reinicie a
operação do vMotion de armazenamento manualmente, usando o web client
vSphere para concluir a operação de restauração. Consulte a documentação
para obter detalhes sobre o processo de recuperação manual.



Explanation:

As mudanças do IBM Spectrum Protect na VM restaurada podem não ser
salvas permanentemente.

System action:

A limpeza automática do IBM Spectrum Protect não pode ser executada para
a operação do vMotion com falha.

User response:

Examine os logs de evento para determinar a causa da falha. Corrija
todos os problemas e reinicie a operação do vMotion de armazenamento
manualmente, usando o web client vSphere, para concluir a operação de
restauração. Consulte a documentação do vMotion para obter detalhes
sobre o processo de recuperação manual.

------------------------------------------------------------------------
ANS2517E

Não é possível consultar o servidor IBM Spectrum Protect para obter
informações de restauração instantânea



Explanation:

O servidor não respondeu à consulta por informações de restauração
instantânea.

System action:

A operação de limpeza da máquina virtual é interrompida.

User response:

Examine o arquivo dsmerror.log e os logs de atividade do servidor IBM
Spectrum Protect para determinar a causa desse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2519E

O disco \"diskname\" é um dispositivo iSCSI com um caminho inativo.
Desligar a máquina virtual fará com que o servidor ESXi seja
interrompido. A operação de limpeza foi interrompida para evitar isso.
Use o comando Query VM com a opção -detail para obter informações de
status detalhadas sobre a máquina virtual. Corrija o caminho para que o
estado do iSCSI seja ativo e depois tente executar a operação
VMFULLCleanup novamente.



Explanation:

Uma máquina virtual em execução com um dispositivo iSCSI inativo não
pode ser limpa.

System action:

A operação de limpeza completa da máquina virtual
(VMRESTORType=VMFULLCLeanup) é interrompida.

User response:

Para obter informações sobre resolução de problemas de recursos iSCSI
inativos, procure nas páginas de suporte do VMware usando uma sequência
de procura como "resolução de problemas de iSCSI" ou "iSCSI inativo".

------------------------------------------------------------------------
ANS2520E

O disco \"diskname\" não é um dispositivo físico. Uma limpeza de
restauração instantânea foi interrompida porque o vMotion não pôde
restaurar todos os dados da máquina virtual. Use o comando Query VM com
a opção -detail para obter informações sobre estado do disco
especificado. Use o vMotion para migrar manualmente os dispositivos de
máquina virtual e, em seguida, tente a operação de limpeza novamente.



Explanation:

Uma operação de limpeza de restauração instantânea
(-VMRESToretype=VMCLeanup) não pode ser concluída porque o vMotion não
pôde restaurar todos os recursos da máquina virtual.

System action:

A operação de limpeza da máquina virtual é interrompida.

User response:

Use a documentação do VMware para determinar como usar o vMotion para
migrar a máquina virtual. Em seguida, tente a operação de limpeza
novamente usando o comando Restore VM com a opção
-VMRESToretype=VMCLeanup. Se você não desejar restaurar essa máquina
virtual, use o comando Restore VM com a opção
-VMRESTORType=VMFULLCLeanup para remover a máquina virtual e todos os
seus recursos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2521E

As operações de restauração instantânea requerem licenças válidas para
vMotion e vMothion de armazenamento.



Explanation:

A restauração instantânea só funciona quando o host ESXi tem uma licença
válida para vMotion e vMothion de armazenamento

System action:

A operação de restauração instantânea é interrompida.

User response:

Obtenha a licença necessária do VMware e designe a licença ao host ESXi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2522W

Um usuário cancelou a operação 'operationType'.



Explanation:

Um usuário cancelou a operação restore/backup.

System action:

A operação é interrompida

User response:

Nenhuma resposta é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2523E

A máquina virtual chamada vm não pode ser restaurada para a mesma
configuração que tinha quando foi submetida a backup. O IBM Spectrum
Protect irá reconfigurar a máquina virtual para incluir apenas as
informações de configuração mais essenciais e tentará novamente a
operação de restauração.



Explanation:

A operação de restauração falhou ao restaurar a máquina virtual para sua
configuração original. Este erro pode ocorrer quando há uma
incompatibilidade entre o hardware que a máquina virtual estava quando
foi submetida a backup e o hardware no host físico onde ela foi
restaurada. O IBM Spectrum Protect irá reconfigurar a máquina virtual
para eliminar tudo, com exceção das informações de configuração mais
essenciais (discos de vídeo e virtuais) e tentará novamente a operação
de restauração.

System action:

A operação de restauração continua, usando as informações da máquina
virtual reconfigurada.

User response:

Quando a restauração for concluída, reconfigure a máquina virtual
restaurada para os seus requisitos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2524E

Uma tentativa para montar uma captura instantânea da máquina virtual
'disk' a partir do disco 'vm' falhou. O volume poderia ser montado a
partir de outra operação e não pode ser remontado.



Explanation:

Uma tentativa para montar uma captura instantânea da máquina virtual
'disk' a partir do disco 'vm' falhou. O volume poderia ser montado a
partir de outra operação e não pode ser remontado..

System action:

A operação de montagem para.

User response:

Desmonte o volume executando uma operação de limpeza de montagem e, em
seguida, execute a operação de montagem novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2525E

A máquina virtual criada não pode ser ligada.



Explanation:

O hypervisor não pode ligar a máquina virtual criada.

System action:

A operação será retrocedida e interrompida.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter mais informações. Verifique
o log de hypervisor para determinar qual ocorreu um erro durante o
processo de ativação da máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS2526W

O testflag VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT foi descontinuado para backups
completos de VM. Use a opção INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS para tentar
capturas instantâneas com "Quiesce do sistema de arquivos do VMware
Tools e quiesce do aplicativo (VSS) desativados".



Explanation:

O testflag VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT substitui a opção
INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS. Como resultado, todas as tentativas de
captura instantânea são realizadas com quiesce do sistema de arquivos do
VMware Tools e quiesce do aplicativo (VSS) desativado.

System action:

Use a opção INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS para especificar tentativas de
captura instantânea com quiesce do sistema de arquivos do VMware Tools e
quiesce do aplicativo (VSS) desativado.

User response:

Consulte a documentação INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS para obter
informações sobre como configurar essa opção.

------------------------------------------------------------------------
ANS2527I

A solicitação de login foi iniciada.



Explanation:

O usuário enviou uma solicitação para fazer login na interface de
restauração do arquivo.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2528I

A solicitação de login foi concluída com êxito. VM-OS=os
Data-Center=datacenter



Explanation:

O usuário efetuou login com êxito na interface de restauração do
arquivo.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2529I

A solicitação de login falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro ao efetuar login na interface de restauração do arquivo.

System action:

Nenhuma.

User response:

Revise o log para obter o login relacionado e os erros de autenticação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2530I

A solicitação de logout foi iniciada.



Explanation:

O usuário efetuou logout da interface de restauração do arquivo ou a
interface de restauração do arquivo atingiu o tempo limite devido à
inatividade.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2531I

A solicitação de logout foi concluída com êxito.



Explanation:

O usuário efetuou logout com êxito da interface de restauração do
arquivo.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2532I

A solicitação de logout falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro ao efetuar logout da interface de restauração do
arquivo.

System action:

O processamento do logout foi concluído com êxito.

User response:

Revise o log para obter os erros relacionados ao logout.

------------------------------------------------------------------------
ANS2533I

A solicitação de montagem foi iniciada. Backup-ID=backupId



Explanation:

O usuário selecionou um backup para ser carregado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2534I

A solicitação de montagem foi concluída com êxito.
Backup-Date=backupDate Mount-ID=mountId



Explanation:

O backup foi montado com êxito.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2535I

A solicitação de montagem falhou. Backup-Date=backupDate
Mount-ID=mountId



Explanation:

Ocorreu um erro durante a montagem do backup.

System action:

O processo de montagem é interrompido.

User response:

Revise o log para obter os erros relacionados à montagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2536I

A solicitação de desmontagem foi iniciada. Backup-ID=backupId
Backup-Date=backupDate Mount-ID=mountId



Explanation:

O usuário selecionou outro backup para ser carregado ou efetuou logout
da interface de restauração do arquivo.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2537I

A solicitação de desmontagem foi concluída com êxito. Backup-ID=backupId
Backup-Date=backupDate Mount-ID=mountId



Explanation:

O backup foi desmontado com êxito.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2538I

A solicitação de desmontagem falhou. Backup-ID=backupId
Backup-Date=backupDate Mount-ID=mountId



Explanation:

Ocorreu um erro ao desmontar o backup.

System action:

O processo de desmontagem é interrompido.

User response:

Revise o log para obter os erros relacionados à desmontagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2539I

A solicitação de restauração foi iniciada. Selection-Size=selectionSize
Alt-Destination=altDestination



Explanation:

O usuário enviou uma solicitação para restaurar arquivos, diretórios ou
ambos a partir de um backup.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2540I

A solicitação de restauração foi concluída com êxito.



Explanation:

A solicitação de restauração foi enviada com êxito.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2541I

A solicitação de restauração falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a solicitação de restauração.

System action:

O processamento de restauração é interrompido.

User response:

Revise o log para obter os erros relacionados à restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2542I

As estatísticas finais do processo de restauração estão disponíveis.
Total Objects=totalObjects Total Restored=totalRestored Total
Failed=totalFailed Total Bytes=totalBytes Completion Code=completionCode



Explanation:

As estatísticas do processo de restauração contêm códigos de conclusão
que indicam o estado da operação de restauração.

*  Um código de conclusão igual a 0 indica que todos os itens foram
   restaurados com êxito.

*  Um código de conclusão igual a 8 indica que a operação de restauração
   foi concluída, mas alguns itens não foram restaurados.

*  Um código de conclusão igual a 12 indica que a operação de
   restauração foi malsucedida.



System action:

Nenhuma.

User response:

Se o código de conclusão não for 0, revise os logs para obter os erros
relacionados à restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2543E

Um status de 'state' é retornado porque o Microsoft iSCSI Initiator
Service não está em execução.



Explanation:

O Microsoft iSCSI Initiator Service não está em execução.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Inicie o Microsoft iSCSI Initiator Service.

------------------------------------------------------------------------
ANS2544E

Um status de 'state' é retornado porque o Microsoft iSCSI Initiator
Service não está instalado.



Explanation:

O Microsoft iSCSI Initiator Service não está instalado.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Instale o 'Arquivo e Serviços do iSCSI' da Função do Servidor

------------------------------------------------------------------------
ANS2545I

Uma captura instantânea consistente é criada para o backup da máquina
virtual 'VM name'.



Explanation:

Uma captura instantânea consistente de travamento foi criada para o
backup da máquina virtual.

System action:

O backup da máquina virtual continua.

User response:

Se um backup consistente do aplicativo foi solicitado, mas falhou,
verifique o arquivo dsmerror.log e os logs de eventos do Hyper-V para
obter a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2546W

Um rótulo de local de disco incorreto 'location label' foi especificado
com a opção 'option name'



Explanation:

O rótulo de local de disco deve começar com 'SCSI' ou 'IDE' seguido pelo
número do controlador e do número do local do dispositivo.

System action:

O rótulo de local de disco especificado foi ignorado.

User response:

Verifique se o rótulo de local de disco está especificado corretamente.
Verifique o formato do rótulo de local de disco. Certifique-se de que o
rótulo comece com 'SCSI' ou 'IDE' e seja seguido pelo número do
controlador e pelo número do local do dispositivo, que são expressos
como números digitais. Por exemplo, 'SCSI 0 0' ou 'IDE 0 1'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2547E

A função do Hyper-V não está instalada no host do servidor Windows
especificado 'host'.



Explanation:

O Hyper-V é um recurso do servidor Windows que precisa ser ativado
explicitamente instalando a função do Hyper-V.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Instale a função do Hyper-V no host do servidor Windows. Como
alternativa, especifique outro host Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS2548E

A consulta de status para o Hyper-V no host 'host' falhou devido à falta
de privilégios.



Explanation:

O ID do usuário que executa este comando não tem os privilégios
necessários para acessar informações do Hyper-V no host.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que o ID do usuário atual tenha os privilégios
necessários concedidos. Como alternativa, tente outro usuário ou
especifique outro host.

------------------------------------------------------------------------
ANS2549E

A conexão com o Hyper-V no host 'host' falhou com rc= rc.



Explanation:

A conexão com o host Hyper-V falhou com um erro específico do sistema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que a rede esteja configurada corretamente.
Certifique-se de que o host Hyper-V esteja conectado à rede, configurado
corretamente e ligado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2550W

A operação de backup da máquina virtual ignorará o disco físico (de
passagem) 'drive name' na unidade de número 'drive number'



Explanation:

Os discos físicos não podem ser submetidos a backup durante as operações
de backup da máquina virtual usando Resilient Change Tracking (RCT).

System action:

A operação de backup da máquina virtual continua sem fazer backup dos
discos físicos.

User response:

Identifique os discos físicos e faça backup deles usando outro método.

------------------------------------------------------------------------
ANS2551W

Não é possível remover o ponto de verificação de recuperação para a
máquina virtual 'VM-name'.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode remover o ponto de verificação de
recuperação que foi criado durante o backup.

System action:

O backup da máquina virtual continua.

User response:

Remova o ponto de verificação de recuperação manualmente após o backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2552E

O backup de uma máquina virtual que possui um disco rígido virtual
compartilhado não é suportado.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não suporta backup de uma máquina virtual que
possui um disco rígido virtual compartilhado.

System action:

O backup não ocorrerá.

User response:

Utilize o método de backup alternativo, como em backups dentro do guest.

------------------------------------------------------------------------
ANS2553W

O Resilient Change Tracking (RCT) foi desligado para o disco 'drive
name'. Em vez de um backup incremental, um backup completo será
executado neste disco.



Explanation:

O RCT foi desligado para o disco. Se o RCT do disco estiver desativado,
nenhuma mudança será rastreada depois que ele for desativado e os dados
de rastreamento de mudanças existentes serão perdidos. Portanto, um
backup incremental não pode ser executado.

System action:

Em vez de um backup incremental, um backup completo será executado para
este disco. O RCT será ligado automaticamente para este disco durante o
backup.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2554W

Nenhum backup anterior foi localizado para o disco 'drive name'. Em vez
de um backup incremental, um backup completo será executado para este
disco.



Explanation:

Nenhum backup foi localizado para o disco no servidor IBM Spectrum
Protect. Portanto, um backup incremental não pode ser executado.

System action:

Em vez de um backup incremental, um backup completo será executado para
este disco.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2555W

A operação de backup incremental foi mudada para um backup completo para
a máquina virtual 'vmname' porque nenhum dos backups anteriores foi
localizado no servidor IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Nenhum backup foi localizado para a VM no servidor IBM Spectrum Protect,
então, um backup incremental não pode ser executado. Em vez disso, um
backup completo será executado.

System action:

Uma operação de backup completo continuará para a VM.

User response:

Não é necessária nenhuma ação do usuário.

------------------------------------------------------------------------
ANS2556E

O sistema operacional do cluster está no processo de um upgrade contínuo
e está trabalhando em modo de sistema operacional misto. A máquina
virtual 'vm_name' não poderá ser submetida a backup até que o upgrade
seja concluído.



Explanation:

O sistema operacional do cluster está usando upgrade contínuo, incluindo
o trabalho no modo de sistema operacional misto. O backup não pode ser
executado durante essa operação de upgrade.

System action:

O upgrade contínuo continua, mas a máquina virtual não é submetida a
backup.

User response:

Aguarde até que o upgrade contínuo seja concluído, em seguida, inicie o
backup da máquina virtual novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2557E

A máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais discos físicos (de
passagem). Os backups não são suportados nesta configuração. Especifique
a opção '-vmprocessvmwithindependent=yes' para excluir esses discos do
backup.



Explanation:

Os discos físicos não estão incluídos nas operações de backup Resilient
Change Tracking (RCT), de modo que eles não podem ser submetidos a
backup pelo cliente do IBM Spectrum Protect.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Desligue a máquina virtual e mude os discos físicos para o modo virtual
ou remova-os da máquina virtual. Como alternativa, especifique a opção
'-vmprocessvmwithindependent=yes' para excluir esses discos das
operações de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2558E

A máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais discos físicos (de
passagem). No entanto, todos esses discos físicos não estão disponíveis
durante a operação de restauração e a restauração falhou. Especifique a
opção 'vmskipphysdisks = yes' para excluir esses discos da restauração.



Explanation:

Todos esses discos físicos não estão disponíveis durante as operações de
restauração, de modo que o cliente IBM Spectrum Protect não restaura a
máquina virtual com sucesso.

System action:

A operação de restauração falhou.

User response:

Verifique os discos físicos e certifique-se de que eles estejam
disponíveis. Como alternativa, especifique a opção 'vmskipphysdisks =
yes' para excluir esses discos das operações de restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2559E

A operação de anexação remota falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar anexar a captura instantânea do volume virtual
do IBM Spectrum Protect ao proxy de montagem. A operação de restauração
não pode continuar.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log proxy de montagem para obter
informações sobre como resolver este problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2560W

A operação de separação remota falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar separar a captura instantânea do volume
virtual do IBM Spectrum Protect da máquina virtual do proxy de montagem.
A operação de restauração continua.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log do proxy de montagem para obter
informações sobre como resolver este problema e remova manualmente os
recursos que permanecerem após a operação de separação com falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2561I

A captura instantânea para a máquina virtual 'vmname' falhou devido a
uma condição temporária. A captura instantânea será tentada novamente.



Explanation:

A captura instantânea para a máquina virtual falhou devido a uma
condição temporária. A captura instantânea será tentada novamente
automaticamente.

System action:

O processamento continua com a próxima máquina virtual.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2563I

Iniciando a captura instantânea de nova tentativa de número retryCount
para a máquina virtual 'vmname'.



Explanation:

A captura instantânea anterior da máquina virtual terminou com um erro.
Outra captura instantânea para a máquina virtual será tentada.

System action:

Outra tentativa de captura instantânea da máquina virtual foi iniciada.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2564I

Reunindo informações da máquina virtual...



Explanation:

O cliente está iniciando o processo de reunir informações sobre as
máquinas virtuais a serem processadas. Este período de tempo necessário
depende do número de máquinas virtuais no backup.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2565I

Criando captura instantânea da máquina virtual...



Explanation:

O cliente está iniciando o processo de criar uma captura instantânea
para as máquinas virtuais no backup. Este período de tempo necessário
depende do número de máquinas virtuais no backup.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2566E

A captura instantânea da máquina virtual 'vmname' falhou depois que o
número máximo de novas tentativas (retryCount) foi atingido.



Explanation:

Várias tentativas de executar uma captura instantânea falharam. Como o
número máximo de novas tentativas foi atingido, a operação não será
tentada novamente.

System action:

A captura instantânea da máquina virtual terminou com um erro. O
processamento continua para a próxima máquina virtual...

User response:

Verifique o log de eventos do Windows para obter o motivo da falha.
Resolva o problema e execute a operação de backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2567E

O backup de vm-name falhou porque outro backup está em andamento no
momento na máquina host do gerenciador Hyper-V.



Explanation:

Há um backup simultâneo acontecendo na máquina host do gerenciador
Hyper-V.

System action:

A operação de backup para.

User response:

Tente fazer a operação de backup novamente depois que o backup
simultâneo terminar. Como alternativa, se não houver outros backups em
andamento, deverá haver um ponto de verificação de recuperação criado
por um backup com falha anterior. Nesse caso, remova o ponto de
verificação com o Remove-VMCheckPoint cmdlet e tente a operação de
backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2571E

O backup de vm-name falhou porque o nome da máquina virtual é muito
longo. Renomeie a máquina virtual com um nome com menos de 35 caracteres
e execute novamente a operação de backup.



Explanation:

IBM Spectrum Protect não é capaz de fazer backup de máquinas virtuais
Hyper-V 2016 com nomes com mais de 35 caracteres.

System action:

A operação de backup para.

User response:

Renomeie a máquina virtual com um nome com menos de 35 caracteres e
execute novamente a operação de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2572I

A solicitação de restauração foi iniciada para 'vmVmName'.



Explanation:

O usuário enviou uma solicitação para restaurar a máquina virtual.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2573I

O número máximo de sessões de restauração especificado pela opção
VMMAXRESTORESESSIONS pode não ser suficiente para a operação de
restauração. Cada máquina virtual restaurada em paralelo deve ser
alocada em pelo menos uma sessão por disco restaurado em paralelo.



Explanation:

O valor da opção VMMAXRESTORESESSIONS deve ser pelo menos o valor da
opção VMRESTOREMAXPARALLELVMS multiplicado pelo valor da opção
VMMAXRESTOREPARALLELDISKS. Isso assegura que pelo menos uma sessão pode
ser alocada para cada disco sendo restaurado.

System action:

O número máximo de sessões disponíveis para as operações de restauração
é configurado para o valor da opção VMMAXRESTOREPARALLELDISKS
multiplicado pela opção VMMAXRESTOREPARALLELVMS. O processamento
continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2574I

O número máximo de sessões disponíveis para a operação de restauração
foi ajustado para adjusted_value. Ao menos uma sessão deve ser alocada
para cada disco sendo restaurado.



Explanation:

O valor da opção VMMAXRESTORESESSIONS é menor que o valor da opção
VMMAXRESTOREPARALLELVMS multiplicado pelo valor da opção
VMMAXRESTOREPARALLELDISKS. Isso pode não ser suficiente para a operação
de restauração.

O valor de VMMAXRESTORESESSIONS é ajustado para que cada máquina virtual
restaurada em paralelo tenha pelo menos uma sessão disponível por disco
restaurado em paralelo.

System action:

O valor máximo da sessão foi ajustado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2575I

O processo para coletar os logs do sistema é iniciado em segundo plano.
Dependendo do tamanho dos arquivos de log, isso pode levar algum tempo
para ser concluído. Assim que esse processo estiver concluído, seu
navegador solicitará que você faça download do arquivo a seguir: nome de
arquivo



Explanation:

O usuário solicitou arquivos de log do sistema para determinação de
problemas. Os logs serão coletados e fornecidos para download.

System action:

Os logs são coletados e o download será iniciado em breve.

User response:

Aguarde o download ser concluído. Localize o arquivo no qual o navegador
armazena arquivos transferidos por download.

------------------------------------------------------------------------
ANS2576I

O processo para coletar os logs do sistema ainda está em execução em
segundo plano. Dependendo do tamanho dos arquivos de log, isso pode
levar algum tempo para ser concluído. Assim que esse processo estiver
concluído, seu navegador solicitará que você faça download do arquivo a
seguir: nome de arquivo



Explanation:

O usuário já solicitou arquivos de log do sistema para determinação de
problemas, mas o processo para coletar os logs do sistema ainda está em
execução. Os logs serão fornecidos para download uma vez prontos.

System action:

O download dos logs do sistema iniciará em breve.

User response:

Aguarde o download ser concluído. Localize o arquivo no qual o navegador
armazena arquivos transferidos por download.

------------------------------------------------------------------------
ANS2577I

O download de logs do sistema está desativado atualmente. É possível
solicitar que o administrador do sistema ative-o configurando a opção
'option name and value' no arquivo de configuração 'configuration file
name'. Observe que é necessário se conectar novamente para que a opção
entre em vigor.



Explanation:

O download de logs do sistema está desativado.

System action:

O pedido foi cancelado.

User response:

Para fazer o download dos arquivos de logs, o administrador do sistema
precisa ativar a opção editando o arquivo de configuração da API FR
especificado no texto da mensagem. O usuário precisa sair e se conectar
novamente para que a opção entre em vigor. Não é necessário
reinicializar o servidor Liberty.

------------------------------------------------------------------------
ANS2580E

A consulta de informações do Hyper-V no host 'host' falhou com rc= rc.



Explanation:

A consulta para informações de status do Hyper-V falhou com um erro
específico do sistema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o funcionamento e a configuração do host especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2581E

O host Hyper-V está relatando problemas que evitam que ele continue com
a operação.



Explanation:

Problemas foram detectados no host Hyper-V especificado. O sistema não
pode suportar a operação desejada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se a instalação e a configuração do sistema host Hyper-V estão
corretas. Verifique o arquivo dsmerror.log para obter mais informações e
entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2582E

O host Hyper-V 'host' está com falha: EnabledState = EnabledState
(esperado: 2), HealthState = HealthState (esperado: 5),
OperationalStatus = OperationalStatus (esperado: 2).



Explanation:

Um estado com falha foi detectado para o host Hyper-V especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o funcionamento e a configuração do host especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2583E

O caminho de destino de restauração 'state' não tem espaço livre
suficiente para a operação de restauração.



Explanation:

O espaço no caminho de destino de restauração selecionado não é
suficiente para a operação de restauração.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Aumente o espaço livre para pelo menos 50 MB no caminho de destino de
restauração ou escolha um caminho diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2584E

O caminho do destino de restauração 'state' não pôde ser localizado ou o
caminho não foi criado.



Explanation:

O caminho de destino de restauração selecionado não pôde ser localizado
ou o caminho não pôde ser criado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Crie o caminho de destino de restauração manualmente ou escolha um
caminho diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2585E

num_discovered dispositivos iSCSI foram descobertos no Microsoft iSCSI
Initiator do host Hyper-V, ao passo que num_mounted eram esperados.



Explanation:

O login em destinos iSCSI no Microsoft iSCSI Initiator não corresponde à
quantia esperada registrada em destinos de iSCSI.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Verifique se a montagem do IBM Spectrum Protect está configurada para
usar o IP do host Hyper-V correto. Para limpar o ambiente, você deve
executar o processo de limpeza.

------------------------------------------------------------------------
ANS2586E

A captura instantânea consistente do aplicativo da máquina virtual
'vmname' falhou porque o serviço de integração do solicitante de cópia
de sombra de volume não está ativado na máquina virtual guest.



Explanation:

O serviço de integração do solicitante de cópia de sombra do volume deve
ser ativado na máquina virtual guest para fazer capturas instantâneas
consistentes de aplicativos.

System action:

A captura instantânea da máquina virtual terminou com um erro. O
processamento continua com a próxima máquina virtual.

User response:

Entre em contato com o administrador do Hiper-V para ativar o serviço de
integração do solicitante de cópia de sombra de volume da máquina
virtual do Hiper-V. Quando o serviço estiver ativado, execute a operação
de backup da VM novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2587E

A captura instantânea consistente do aplicativo da máquina virtual
'vmname' falhou, possivelmente porque o serviço de integração do
solicitante de cópia de sombra de volume não está instalado ou não está
em execução na máquina virtual guest.



Explanation:

O serviço de integração do solicitante de cópia de sombra de volume deve
ser instalado e ativado na máquina virtual guest para executar uma
captura instantânea consistente do aplicativo.

System action:

A captura instantânea da máquina virtual terminou com um erro. O
processamento continua com a próxima máquina virtual.

User response:

Entre em contato com o administrador do Hyper-V para instalar e
configurar o serviço de integração do solicitante de cópia de sombra do
volume na máquina virtual do Hyper-V. Quando o serviço estiver instalado
e ativado, execute a operação de backup da VM novamente. Como
alternativa, execute uma captura instantânea consistente de travamento
da máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS2600S

Ao tentar estabelecer uma conexão com o cliente, o navegador recebeu uma
exceção de soquete: exception-name



Explanation:

O navegador recebeu a exceção ao tentar se conectar ao computador
cliente do IBM Spectrum Protect.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Valide se a LAN está ativa e se você está tentando conectar-se ao número
da porta correto.

Verifique os logs de erro para obter informações adicionais:
dsmerror.log, dsmwebcl.log ou dsmj.log. O local padrão desses logs é o
diretório de instalação do cliente de backup-archive.

Certifique-se de que o cliente da linha de comando seja executado sem
problemas. Teste o cliente da linha de comando com um comando como "dsmc
q sess".

------------------------------------------------------------------------
ANS2601S

O navegador tentou conectar ao cliente e recebeu exceção de host
desconhecido: exception-name



Explanation:

O navegador recebeu a exceção ao tentar se conectar à máquina do cliente
do IBM Spectrum Protect.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Tente novamente a operação. Se persistir, determine o que pode estar
causando esse tipo de problema. Por exemplo, determine se sua LAN está
inativa ou verifique se você está tentando se conectar à máquina cliente
do IBM Spectrum Protect correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2602S

O navegador tentou conectar ao cliente e recebeu exceção de E/S:
exception-name



Explanation:

O navegador recebeu a exceção ao tentar se conectar à máquina do cliente
do IBM Spectrum Protect.

System action:

A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

Determine o que pode estar causando esse tipo de exceção. Tente a
operação novamente e verifique se a LAN está inativa.

------------------------------------------------------------------------
ANS2603S

O navegador tentou conectar ao cliente e recebeu uma exceção:
exception-name



Explanation:

O navegador recebeu a exceção ao tentar se conectar à máquina do cliente
do IBM Spectrum Protect.

System action:

A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

Determine o que pode estar causando esse tipo de exceção. Determine se a
LAN está inativa ou se o client acceptor do IBM Spectrum Protect na
máquina do IBM Spectrum Protect está funcionando.

------------------------------------------------------------------------
ANS2604S

O agente do Web client não conseguiu autenticar-se no servidor.



Explanation:

O agente do Web client não pôde autenticar-se no servidor IBM Spectrum
Protect.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Uma solução possível é executar o cliente da linha de comando para que a
senha do cliente possa ser inserida novamente. Outra abordagem é
verificar o log de erro no sistema do agente do Web client do IBM
Spectrum Protect em busca de mensagens relevantes.

------------------------------------------------------------------------
ANS2605S

O navegador não pôde restabelecer a conexão com o cliente; recebido erro
de protocolo.



Explanation:

O navegador recebeu um erro de protocolo ao tentar se reconectar à
máquina cliente.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Determine o que pode estar causando este tipo de erro. Determine se o
navegador e o código do cliente do IBM Spectrum Protect podem estar fora
de sincronização.

------------------------------------------------------------------------
ANS2606S

Uma senha inválida foi enviada ao servidor.



Explanation:

A senha que foi enviada para o servidor IBM Spectrum Protect era
inválida.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Certifique-se de que tenha a senha correta. Além disso, certifique-se de
que ela seja válida; por exemplo, que não seja muito curta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2607S

O navegador não pôde estabelecer uma conexão com o cliente.



Explanation:

O navegador não pôde se conectar à máquina do cliente do IBM Spectrum
Protect.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Determine o que pode estar causando esse tipo de problema. Determine se
a LAN está inativa ou se o client acceptor do IBM Spectrum Protect na
máquina do IBM Spectrum Protect está funcionando.

------------------------------------------------------------------------
ANS2609S

Falha nas comunicações TCP/IP entre o navegador e a máquina-cliente.



Explanation:

Esse erro pode ocorrer devido a uma das seguintes situações:

*  A conexão de LAN com a máquina-cliente do IBM Spectrum Protect ficou
   inativa.

*  Você está tentando se conectar à máquina do cliente do IBM Spectrum
   Protect usando o número de porta errado.

*  O client acceptor na máquina do cliente do IBM Spectrum Protect não
   está funcionando nem aceitando conexões.

System action:

A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

Tente a operação novamente e certifique-se de que a LAN esteja ativa.
Verifique também se o número da porta está correto e se o client
acceptor foi iniciado e está em execução na máquina do cliente do IBM
Spectrum Protect e se ele está atendendo no número da porta correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2610S

Falha nas comunicações TCP/IP entre a máquina cliente e servidor.



Explanation:

Falha na tentativa de conectar-se ao servidor usando comunicações
TCP/IP. Isso pode ser resultado das configurações de opções TCP/IP
incorretas em seu arquivo de opções de cliente. Esse erro também pode
ocorrer se a conexão de LAN ficar inativa ou se seu administrador de
sistema tiver cancelado uma operação de backup.

System action:

O cliente IBM Spectrum Protect é encerrado.

User response:

Tente a operação novamente e certifique-se de que a LAN esteja ativa.
Certifique-se de que o cliente IBM Spectrum Protect e o servidor IBM
Spectrum Protect estejam ativos e em execução.

------------------------------------------------------------------------
ANS2611S

Ocorreu um erro desconhecido no navegador.



Explanation:

Ocorreu um erro desconhecido no applet que executa no navegador.

System action:

A operação do IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

Repita a operação. Se o problema persistir, ative o rastreamento e
verifique se o console do navegador indica o motivo do erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2612S

Ocorreu um erro desconhecido no cliente Verifique o erro eog do IBM
Spectrum Protect para obter quaisquer informações adicionais



Explanation:

Ocorreu um erro desconhecido no cliente do IBM Spectrum Protect.

System action:

O cliente do IBM Spectrum Protect é encerrado.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique o log de
erro do IBM Spectrum Protect para obter quaisquer informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS2613S

Ocorreu um erro no protocolo de comunicações entre o navegador da Web e
o cliente.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, verifique
se o cliente Web do IBM Spectrum Protect está instalado e configurado
corretamente e certifique-se de que você esteja utilizando um navegador
suportado. Esvazie o cache do navegador. Em seguida, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, ative os rastreios de SERVIÇO no
cliente Web na máquina de destino e no applet Java do IBM Spectrum
Protect, em seguida, reproduza o problema. Colete os rastreios e entre
em contato com o IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2614S

Ocorreu um erro de protocolo nas comunicações entre o cliente e o
servidor.



Explanation:

Um erro de protocolo aconteceu entre o cliente do IBM Spectrum Protect e
o servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

O cliente do IBM Spectrum Protect é encerrado.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique o log de
erro do IBM Spectrum Protect para obter quaisquer informações
adicionais. Verifique se você está executando o applet correto com o
nível apropriado do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2615S

O ID do usuário digitado não corresponde ao nome de nó configurado na
máquina do cliente.



Explanation:

O ID do usuário digitado não é igual ao nome de nó nesse cliente IBM
Spectrum Protect.

System action:

A operação do IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

Verifique se o nome de nó digitado está configurado corretamente no
cliente IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2616I

A máquina deve ser reiniciada para que as alterações sejam efetivadas.



Explanation:

A máquina precisa ser iniciada para que as alterações do registro
restaurado sejam efetivadas.

System action:

None

User response:

Reinicie a máquina

------------------------------------------------------------------------
ANS2617S

O diretório de destino especificado é inválido.



Explanation:

O usuário especificou um diretório de destino inválido para a
restauração ou recuperação.

System action:

A operação do IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

Tente a operação novamente, especificando um nome de diretório válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS2619S

O client acceptor não pôde iniciar o Remote Client Agent.



Explanation:

O client acceptor do IBM Spectrum Protect não pôde iniciar o IBM
Spectrum Protect Remote Client Agent.

System action:

A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

User response:

Verifique no log de erro do agente do Web client do IBM Spectrum Protect
se existem mensagens relevantes. Em seguida, corrija o problema e tente
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2620W

A operação de expansão de toda a ramificação pode durar muito tempo, e
não pode ser cancelada depois de iniciada. Você está disposto a aguardar
a conclusão da conversão?



Explanation:

A operação de expansão da ramificação inteira pode levar muito tempo e
não pode ser cancelada depois que for iniciada.

System action:

Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

User response:

Responda 'Sim' para iniciar a operação de expansão da ramificação
inteira. Se você responder 'Não', a operação atual será cancelada.

------------------------------------------------------------------------
ANS2622S

Um ID ou senha inválidos foram enviados.



Explanation:

O ID não está registrado no servidor do IBM Spectrum Protect ou a senha
para o ID está incorreta.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Verifique se o ID que você está usando existe no servidor IBM Spectrum
Protect ao qual o nó do cliente remoto se conecta. O ID deve ter
privilégios suficientes para acessar os dados do nó do cliente remoto.
Certifique-se também de que você tenha a senha correta para o ID. Se o
ID não existir ou se a senha for desconhecida, entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect. Se o ID não existir, o
administrador do IBM Spectrum Protect poderá usar os comandos REGISTER
ADMIN e GRANT AUTHORITY para registrar um ID que pode acessar os dados
do nó cliente remoto. Se a senha for desconhecida, o administrador do
IBM Spectrum Protect poderá usar o comando UPDATE ADMIN para
reconfigurar a senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2623S

O nível de applet do Web client está fora de sincronização com o agente
do Web client.



Explanation:

O applet do Web client e os agentes do Web client estão em níveis
incompatíveis.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Verifique se você possui o nível correto do applet instalado com o
cliente e se um nível incorreto do applet não foi colocado no diretório
de instalação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2624E

Esta operação requer autoridade de proprietário cliente.



Explanation:

Seu ID de usuário possui autoridade insuficiente para executar esta
operação.

System action:

O processamento continua, mas o usuário não está autorizado a executar
esta operação.

User response:

Não execute esta operação ou obtenha um nível de autoridade superior
para seu ID de usuário, a fim de executar esta operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2625E

O nó não suporta esta operação de imagem.



Explanation:

O nó não suporta ou não está configurado para executar esta operação de
imagem.

System action:

O processamento continua, mas o usuário não está autorizado a executar
esta operação.

User response:

Verifique se esta operação relacionada com imagem é suportada ou está
configurada na plataforma de destino.

------------------------------------------------------------------------
ANS2626E

A instrução de Inclusão-exclusão: Instrução_de_i_e contém caracteres
inválidos.



Explanation:

A instrução de Inclusão-exclusão especificada possui caracteres
inválidos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não incluirá a instrução de Inclusão-exclusão
especificada na lista.

User response:

Tente a operação novamente com outra instrução que tenha caracteres
válidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2627W

Os atributos de segurança do NTFS para o objeto 'nome completo' não
puderam ser definidos. Código de erro do sistema Windows: erro; motivo:
'motivo do erro'. Os atributos de segurança padrão do NTFS foram
definidos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde definir os atributos de segurança do
NTFS do arquivo. As informações de erro capturadas indicam o motivo da
falha. Os atributos de segurança padrão do NTFS foram definidos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique o campo do motivo para obter o código que explica porque os
atributos de segurança do NTFS não foram definidos. Corrija a condição
que está causando o erro e tente a operação novamente. Se o problema
persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou com o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda.

------------------------------------------------------------------------
ANS2628W

Falha ao criar o fluxo nomeado do objeto
'file_space_namepath_namefile_name'.



Explanation:

O processo não pôde criar o fluxo nomeado.

System action:

O fluxo nomeado não é restaurado/recuperado.

User response:

O objeto foi restaurado sem um fluxo nomeado; deve ser examinado para
verificar se é útil. Verifique o log de erros do cliente para a mensagem
de erro ANS5250E que deve ter sido registrada quando essa mensagem foi
gravada; execute a ação corretiva e tente a operação novamente. Se o
problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2629I

Migração: O espaço no arquivo será migrado para o modelo Incremental
Contínuo.



Explanation:

A primeira vez que um backup Incremental Forever Incremental (IFIncr) é
executado com relação a uma máquina virtual na qual foi feito um backup
usando o modelo Periodic Full e o mais recente for um backup
incremental, então a cadeia de backups será migrada para o modelo
Incremental Forever.

System action:

Essa mensagem é apenas informativa.

User response:

Não é necessária nenhuma ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2630E

A biblioteca de Java Runtime para a biblioteca de plug-ins vCloud Suite
falhou ao carregar ou inicializar.



Explanation:

A biblioteca Java Runtime (libjvm), requerida pela biblioteca de
plug-ins vCloud Suite, não pode ser carregada ou a inicialização do
ambiente Java Runtime falhou.

System action:

A operação foi interrompida

User response:

Para o sistema operacional Linux, verifique se um link chamado 'jre',
com referência ao diretório 'jre' em seu caminho de instalação Java,
existe no diretório de instalação do cliente de backup-archive. Se não
existir um link, crie-o (por exemplo, ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre). Como alternativa, modifique
LD_LIBRARY_PATH para incluir o caminho para libjvm.so (por exemplo,
export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic).
Para o sistema operacional Windows, verifique se o diretório JRE existe
no diretório de instalação do cliente. Reinstale o cliente de
backup-archive, se necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS2631E

A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite não pode ser inicializada.



Explanation:

A biblioteca de plug-ins vCloud Suite falhou ao inicializar. Esse
problema pode ser causado pela Java Runtime que não está sendo
instalada.

System action:

As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

User response:

Verifique se o Java está instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2632E

A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite não pode ser conectada à Java
Runtime.



Explanation:

A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite falhou ao se conectar ao tempo
de execução JVM. Esse problema pode ser causado pela Java Runtime
corrompida ou por uma instalação incompleta.

System action:

As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

User response:

Verifique se a Java está instalada e funcionando adequadamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2633E

A biblioteca de tempo de execução de plug-ins vCloud Suite falhou ao
efetuar login no Platform Services Controller no 'psc-host' com nome do
usuário 'user-name': autenticação com falha.



Explanation:

As credenciais de conexão única do vCloud Suite especificadas nas opções
VMCUSER e VMCPW foram rejeitadas pelo Platform Services Controller.

System action:

As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

User response:

Atualize as opções VMCUSER e VMCPW com credenciais válidas para o
Platform Services Controller desejado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2634E

A biblioteca de tempo de execução de plug-ins vCloud Suite falhou ao
efetuar login no Platform Services Controller no 'psc-host'.



Explanation:

Uma conexão não pode ser estabelecida com o Platform Services Controller
usando a opção VMCHOST.

System action:

As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

User response:

Verifique se o valor da opção VMCHOST está correto, se existe
conectividade de rede com o host e se o serviço Platform Services
Controller está em execução. Ative o rastreio VCLOUD no arquivo de
opções para quaisquer mensagens adicionais que possam estar relacionadas
a esse problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2635E

A biblioteca de tempo de execução de plug-ins do vCloud encontrou um
erro interno.



Explanation:

A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite encontrou um erro interno
inesperado que não foi pego.

System action:

As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional
que possa estar relacionada a esse problema, ative o rastreio VCLOUD no
arquivo de opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS2636E

A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite não foi inicializada.



Explanation:

A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite não foi inicializada. Esse
problema pode ser causado por um erro ao carregar ou inicializar a
biblioteca de plug-ins.

System action:

As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional
que possa estar relacionada a esse problema, ative o rastreio VCLOUD no
arquivo de opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS2640I

A máquina virtual 'VM-name' está configurada com a categoria
'exclude-category' e a tag 'exclude-tag', que exclui a máquina virtual
da operação de backup.



Explanation:

A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' é ativada para que as categorias e
tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais.

System action:

A máquina virtual é excluída da operação de backup planejado.

User response:

Remova a tag se a máquina virtual tiver que ser incluída nos backups
planejados, execute um backup sob demanda da máquina virtual ou
configure a opção 'VMTAGDATAMOVER' para 'Não' no arquivo de opções do
cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2641E

O cliente falhou ao carregar a biblioteca de plug-in 'piVcloudSuiteJNI'
do VMware vCloud Suite.



Explanation:

A biblioteca de plug-in 'piVcloudSuiteJNI' do VMware vCloud Suite não
pôde ser localizada ou não pôde ser carregada. Esse problema pode ser
causado pela corrupção da biblioteca ou por uma instalação incompleta.

System action:

A operação não pode ser concluída sem a biblioteca de plug-in do VMware
vCloud Suite.

User response:

Verifique se a biblioteca de plug-in 'piVcloudSuiteJNI' do VMware vCloud
Suite está na pasta 'plugins' na pasta de instalação do cliente ou
desative a opção de cliente 'VMTAGDATAMOVER'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2642E

A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite não pôde localizar uma
classe ou um método Java necessário.



Explanation:

A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite falhou ao localizar uma
classe ou um método Java necessário. Esse problema pode ser causado por
uma instalação incompleta, pela ausência do arquivo JAR de plug-in
'piVcloudSuiteJwrapper.jar' do VMware vCloud Suite ou os arquivos JAR
não estão no caminho de classe Java.

System action:

A operação não pode ser concluída sem a biblioteca de plug-in do VMware
vCloud Suite.

User response:

Verifique se o JAR da biblioteca de plug-in 'piVcloudSuiteJwrapper.jar'
do VMware vCloud Suite está em 'plugins' e se os outros arquivos JAR
estão em 'plugins/sdk' na pasta de instalação do cliente ou desative a
opção de cliente 'VMTAGDATAMOVER'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2643I

Um backup sob demanda da máquina virtual 'VM-name' está em execução. A
máquina virtual está configurada com a categoria 'exclude-category' e a
tag 'exclude-tag'.



Explanation:

A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' é ativada para que as categorias e
tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais, mas o backup sob
demanda substitui a configuração da tag para exclusão.

System action:

A operação de backup continua.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2644I

A máquina virtual 'VM-name' não está configurada com uma tag
'exclude-category' e pode ser submetida a backup somente por um movedor
de dados padrão. A máquina virtual será excluída da operação de backup
planejado.



Explanation:

A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' é ativada para que as categorias e
tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais. O movedor de
dados ativos não é o movedor de dados padrão porque ele não é capaz de
executar a operação de backup.

System action:

A máquina virtual é excluída da operação de backup planejado.

User response:

Se você deseja incluir a máquina virtual em backups planejados, designe
uma tag de movedor de dados à máquina virtual ou certifique-se de que o
movedor de dados seja configurado como um movedor de dados padrão,
usando a opção VMTAGDEFAULTDATAMOVER.

------------------------------------------------------------------------
ANS2649E

Um nome de planejamento não foi fornecido.



Explanation:

Ocorreu um erro durante o processamento. A opção TAGSCHEDULE estava
ausente ou o valor do parâmetro estava incorreto.

System action:

O processamento de rebalanceamento terminou.

User response:

Forneça um planejamento válido com a opção TAGSCHEDULE e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2650E

O processo não tem a opção VMTAGDATAMOVER especificada.



Explanation:

Ocorreu um erro durante o processamento. A opção VMTAGDATAMOVER deve
estar presente no arquivo de opções.

System action:

O processamento de rebalanceamento terminou.

User response:

Para usar esse recurso, empregue um movedor de dados configurado como um
movedor de dados identificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2651E

A opção ASNODENAME deve ser fornecida para rebalancear um planejamento
do VMware.



Explanation:

Ocorreu um erro durante o processamento. Houve um problema ao processar
a opção ASNODENAME ou ela não foi fornecida para o comando.

System action:

O processamento de rebalanceamento terminou.

User response:

Para usar esse recurso, empregue um movedor de dados configurado como um
agente de proxy para um data center.

------------------------------------------------------------------------
ANS2659I

datamover_count movedores de dados foram designados para o planejamento
sched-name.



Explanation:

Como menos de dois movedores de dados estão designados a esse
planejamento, a designação de tags do movedor de dados não é possível.

System action:

Nenhuma.

User response:

Use a GUI do vCenter para designar manualmente um movedor de dados para
esse planejamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS2666S

Os volumes de origem ou de destino estão duplicados. O mesmo volume está
montado em mais caminhos de volume.



Explanation:

Esse erro pode ocorrer quando um volume de origem está mapeado em mais
caminhos de volume, por exemplo, uma letra de unidade e um ou mais
diretórios de ponto de montagem. Como o IBM Spectrum Protect usa o
caminho de volume para manter as informações de backup em seu banco de
dados de backups interno, ele não poderá fazer backup do mesmo volume
com um caminho de volume duplicado. Consulte informações adicionais no
log de erros.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode selecionar o volume.

User response:

Exclua as últimas capturas instantâneas criadas, pois elas não são
gerenciadas pelo IBM Spectrum Protect. Desmonte o caminho do volume
duplicado para que haja um único ponto de montagem para o mesmo volume
de origem. Reinicie o IBM Spectrum Protect e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2667I

A operação de varredura foi bem-sucedida.



Explanation:

A máquina virtual foi varrida com êxito.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2668E

A operação de varredura falhou com um erro inesperado.



Explanation:

Ocorreu um erro inesperado durante as operações de varredura de
convidado.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Verifique o log de erro do cliente para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS2669I

A plataforma do sistema operacional guest não é suportada.



Explanation:

O sistema operacional da máquina virtual não era suportado pela operação
de varredura.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2670I

O diretório remoto no guest está sendo usado por outro aplicativo.



Explanation:

A operação de varredura não pôde copiar os arquivos para o diretório
remoto porque o diretório está sendo utilizado por outro aplicativo.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Assegure-se de que o diretório remoto esteja desbloqueado. Em seguida,
reagende a operação de varredura.

------------------------------------------------------------------------
ANS2671I

O nome da máquina virtual não foi localizado no servidor VMware.



Explanation:

Nenhum

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2672W

O nome do host não pôde ser localizado para o nome da máquina virtual
especificado.



Explanation:

Esse problema pode ser causado pela máquina virtual não estar em
execução e não ter um endereço IP estático.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Certifique-se de que o convidado esteja configurado corretamente. Em
seguida, reagende a operação de varredura.

------------------------------------------------------------------------
ANS2673I

Nome de máquina virtual duplicado foi detectado.



Explanation:

Nenhum

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2674I

A máquina virtual não está conectada ao servidor ESX.



Explanation:

Nenhum

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2675E

Proxy Rejeitado: a autoridade de proxy não foi concedida ao nó do
movedor de dados especificado.



Explanation:

A varredura da máquina virtual falhou.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve conceder a
autoridade de proxy para o nó. Consulte o comando do administrador
"Conceder Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS2676W

A credencial do sistema operacional guest não foi localizada.



Explanation:

A operação de varredura de convidado requer uma credencial de sistema
operacional válida.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Assegure-se de que a credencial de sistema operacional guest esteja
configurada. Em seguida, reagende a operação de varredura.

------------------------------------------------------------------------
ANS2677W

A credencial do sistema operacional guest é inválida.



Explanation:

A operação de varredura de convidado requer uma credencial de sistema
operacional válida.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Assegure-se de que uma credencial de sistema operacional guest esteja
configurada. Em seguida, reagende a operação de varredura.

------------------------------------------------------------------------
ANS2678I

A máquina convidada está desligada.



Explanation:

Nenhum

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2679I

O VMware Tools na máquina convidada não está em execução.



Explanation:

Nenhum

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2680I

A versão do VMware Tools na máquina convidada não é atual.



Explanation:

Nenhum

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2681W

A versão do host ESX ou vCenter não é suportada.



Explanation:

O host ESX ou vCenter é de uma versão de nível inferior.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Consulte a documentação do produto para obter as versões suportadas do
ESX e vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2682I

A credencial guest tem permissões insuficientes.



Explanation:

Nenhum

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2683W

Não é possível comunicar-se com o host remoto.



Explanation:

Esse problema de comunicação é causado por erros da rede ou porque o
host não está respondendo.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Assegure-se de que as conexões de rede e host estejam configuradas
corretamente. Em seguida, reagende a operação de varredura.

------------------------------------------------------------------------
ANS2684I

O agente de operação guest não pôde ser contatado.



Explanation:

Nenhum

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2685I

A VM é um modelo.



Explanation:

Os modelos de VM não são suportados pela operação de varredura.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS2686E

Erro de inicialização da varredura da VM.



Explanation:

A operação de varredura da vm encontrou um erro durante a inicialização.

System action:

O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima
máquina virtual no datacenter será processada.

User response:

Verifique o log de erro do cliente e rastreie em busca de informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS2687W

A máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais discos que excedem o
tamanho máximo configurado pela opção VMMAXVIRTUALDISKS. É possível usar
a opção VMMAXVIRTUALDISKS para mudar o tamanho máximo ou especifique a
opção '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' para excluir esses discos do backup.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect não faz backup dos VMDKs que são maiores
que o tamanho máximo.

System action:

Não foi feito backup da máquina virtual.

User response:

Use a opção VMMAXVIRTUALDISKS para mudar o tamanho máximo ou especifique
a opção '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' para excluir esses discos do
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2688E

A restauração de uma máquina virtual Hyper-V da qual foi feito backup
usando backup incremental para sempre não é permitida em um host do
Windows 2008 ou Windows 2008 R2. A operação de restauração deve ser
concluída em um host do Windows 2012 ou um host do Hyper-V posterior



Explanation:

Uma máquina virtual Hyper-V da qual foi feito backup usando tipo de
backup incremental para sempre somente pode ser restaurada em um host do
Windows 2012 ou um host do Hyper-V posterior.

System action:

A operação de restauração não inicia.

User response:

Tente a operação novamente com um host do Windows 2012 ou um host do
Hyper-V posterior.

------------------------------------------------------------------------
ANS2689E

Um comando command subcommand do Hyper-V foi especificado, mas a função
do Hyper-V não está ativada no sistema host



Explanation:

A função do Hyper-V deve ser ativada no sistema host no qual a operação
do Hyper-V ocorre. O sistema atual não tem a função do Hyper-V ativada.

System action:

A operação não inicia.

User response:

Tente a operação novamente a partir de um host que possua a função do
Hyper-V ativada.

------------------------------------------------------------------------
ANS2690E

Um comando BACKUP VM do Hyper-V com o modo IFFULL ou IFINCR foi
especificado, mas o arquivo de licença do Data Protection for Microsoft
Hyper-V não existe ou não é válido



Explanation:

O arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V é
necessário para emitir os comandos BACKUP VM do Hyper-V com o modo
IFFULL ou IFINCR. Certifique-se de que o arquivo do Data Protection for
Microsoft Hyper-V esteja instalado.

System action:

O backup não inicia.

User response:

Tente a operação novamente a partir de um host que possua o arquivo de
licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V instalado. Ou emita o
comando BACKUP VM e especifique o modo FULL.

------------------------------------------------------------------------
ANS2691E

Um comando Hyper-V BACKUP VM com o modo FULL foi especificado, mas o
arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V existe.
Modo IFFULL ou IFINCR deve ser especificado



Explanation:

Um comando Hyper-V BACKUP VM com o modo FULL não é permitido nos hosts
onde o arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V
esteja instalado. Em vez disso, emita o comando BACKUP VM usando o modo
IFFULL ou IFINCR.

Se você deve emitir o comando BACKUP VM com o modo FULL, deverá
desinstalar o arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft
Hyper-V. No entanto, desinstalar o arquivo de licença invalida a cadeia
de backup IFINCR. Como resultado, um IFFULL é executado se o arquivo de
licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V for reinstalado.

System action:

O backup não inicia.

User response:

Tente novamente a operação e especifique o modo IFFULL ou IFINCR.

------------------------------------------------------------------------
ANS2692E

Ocorreu um erro ao registrar o espaço no arquivo para a máquina virtual
(nome_da_máquina_virtual).



Explanation:

Ocorreu um erro ao registrar o espaço no arquivo para a máquina virtual
especificada.

System action:

O backup desta máquina virtual falha. O processo de backup pode
continuar com outras máquinas virtuais.

User response:

Verifique o log de erro para obter informações sobre como resolver este
problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2693E

Ocorreu um erro ao registrar o espaço no arquivo para a máquina virtual
(nome_da_máquina_virtual). Existe um espaço no arquivo com o mesmo nome
que está sendo excluído no momento.



Explanation:

Ocorreu um erro ao registrar o espaço no arquivo para a máquina virtual
especificada. Um espaço no arquivo com o mesmo nome está sendo excluído
do servidor nesse momento IBM Spectrum Protect

System action:

O backup desta máquina virtual falha. O processo de backup pode
continuar com outras máquinas virtuais.

User response:

Aguarde a conclusão da exclusão do espaço no arquivo e execute o comando
backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2694W

A proteção de aplicativo está ativada para a máquina virtual 'VM-name';
entretanto, essa máquina virtual contém um ou mais discos que excederam
o tamanho máximo de 2 TB permitido para operações de proteção de
aplicativo. A proteção de aplicativo deve estar desativada para fazer o
backup desta máquina virtual.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect não faz backup dos VMDKs que são maiores
que 2 TB quando a proteção de aplicativo está sendo usada.

System action:

Não foi feito backup da máquina virtual.

User response:

A proteção de aplicativo deve estar desativada para fazer o backup da
máquina virtual especificada.

------------------------------------------------------------------------
ANS2695W

O modo de backup completo periódico está sendo usado; entretanto, a
máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais discos que excedem o tamanho
máximo de 2 TB permitido para o modo de backup completo periódico. É
possível usar a opção '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' para excluir esses
discos do backup, ou mudar o modo de backup para sempre incremental.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect não faz backup dos VMDKs que são maiores
que 2 TB quando o modo de backup completo periódico está sendo usado.

System action:

Não foi feito backup da máquina virtual.

User response:

Use a opção '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' para excluir esses discos do
backup, ou mude o modo de backup para sempre incremental.

------------------------------------------------------------------------
ANS2696E

Arquivos de controle ou de dados foram considerados compactados, mas não
deduplicados para vm vm name.



Explanation:

Durante uma operação de verificação, o movedor de dados detectou que um
ou mais arquivos de controle ou de dados no servidor estão compactados,
mas não deduplicados. Este é um estado inválido porque os dados que
estão compactados, mas não deduplicados, não podem ser recuperados. Um
backup completo incremental contínuo da VM é necessário antes que os
backups incrementais contínuos possam continuar.

System action:

A operação de backup para esta VM continua com base na opção
VMVERIFYIFAction.

User response:

Execute um backup completo da VM para esta máquina virtual ou
especifique a opção VMVERIFYAction para forçar um backup completo da VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2697E

A máquina virtual não pode ser restaurada porque o armazenamento de
dados denominado 'datastore' não existe ou está inativo.



Explanation:

O armazenamento de dados referenciado pela máquina virtual quando foi
feito o seu backup não existe ou está inativo no ESX/ESXi para o qual
você está restaurando a máquina virtual.

System action:

A máquina virtual não pode ser restaurada.

User response:

Localize o armazenamento de dados ausente ou especifique a opção
-datastore no comando Restore VM para especificar um armazenamento de
dados existente para o qual restaurar os arquivos da máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS2698E

Falha da operação de captura instantânea.



Explanation:

Se você estiver executando uma operação baseada em captura instantânea
VSS ou LVSA, é possível que a captura instantânea não seja grande o
suficiente para conter todas as mudanças feitas no sistema de arquivos
depois que a captura instantânea foi criada. Isso pode fazer com que a
captura instantânea se torne inválida, impedindo, assim, que o cliente
do IBM Spectrum Protect leia a captura instantânea.

System action:

A operação solicitada foi interrompida.

User response:

Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais
relacionadas a esse erro. Execute ações corretivas indicadas pelas
mensagens e, em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2699W

A importação da VM 'nome da vm' falhou para o vApp 'nome do vapp'.



Explanation:

A operação de importação da VM do vSphere para um vCloud vApp falhou.

System action:

O processamento de restauração para o vApp continua.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter informações sobre por que a
VM não foi importada. Em seguida, tente a operação novamente. Se o
problema continuar, visite o Portal de Suporte IBM para obter
informações adicionais, no endereço
http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2700E

A restauração da VM 'nome da vm' do vApp 'nome do vapp' não é possível.
Não há dados de backup da VM.



Explanation:

Durante a restauração do vApp, uma VM que existe na versão do vApp
restaurado não pôde ser restaurada, porque o seu backup não foi
bem-sucedido.

System action:

A operação de restauração continuará, tentando restaurar qualquer dado
de backup disponível do vApp.

User response:

Examine o log de erro do cliente para obter qualquer mensagem que possa
indicar o motivo da falha de backup da VM especificada. Entre em contato
com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect se assistência adicional
for necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS2701E

A operação do banco de dados tentada foi malsucedida, verifique no log
de erros quaisquer informações adicionais.



Explanation:

O processamento é interrompido.

System action:

Reservada.

User response:

Verifique o log de erros para obter informações referentes à falha e
execução de uma ação adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS2704E

Erro: A versão do servidor vCenter está em um nível mais baixo do que a
do host ESX, ou o ID do usuário especificado pela opção VMCUser não tem
permissão suficiente para executar a operação.



Explanation:

O vCenter retornou um erro indicando que há um problema com a licença.
Este erro pode ocorrer quando a versão do servidor vCenter está em um
nível mais baixo do que a versão do host ESX. A versão do servidor
vCenter deve estar no mesmo (ou posterior) nível que a versão do host
ESX. Este erro também pode ocorrer quando o ID do usuário especificado
pela opção VMCUser não tem permissão suficiente para executar a operação
ou as permissões não aplicadas no nível do servidor vCenter.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o servidor vCenter está no nível correto, e verifique se o
ID de usuário especificado pela opção VMCUser tem permissão suficiente
para executar a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2705S

Nenhuma partição do Db2 UDB está disponível para restauração.



Explanation:

Nenhuma partição do Db2 UDB está disponível no servidor IBM Spectrum
Protect para restauração. Isso se deve provavelmente à interrupção de um
backup anterior antes de ele ter sido concluído. O banco de dados e as
partições selecionadas do Db2 UDB não podem ser restaurados.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Emita o comando do cliente do IBM Spectrum Protect QUERY DB2UDB com o
parâmetro -DETAIL usando o mesmo banco de dados, arquivo e critérios de
data para verificar se quaisquer partições do banco de dados estão
disponíveis para restauração. Como alternativa, restaure o banco de
dados do Db2 UDB por meio de um backup diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2706E

A opção VMBACKUPLOCATION=value não é permitida com uma operação de tipo
de restauração 'type'.



Explanation:

A operação falhou.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Remova a opção VMBACKUPLOCATION da linha de comandos e tente novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2707W

O valor BOTH da opção VMBACKUPLOCATION foi especificado. O backup local
na máquina virtual 'VM-name' falhou, mas o backup no servidor foi
concluído.



Explanation:

O backup do local falhou. Somente o backup no servidor foi bem-sucedido.

System action:

Processamento concluído.

User response:

Entre em contato com seu administrador do sistema para resolver
problemas que causam falha do backup local.

------------------------------------------------------------------------
ANS2708E

Um ou mais discos da máquina virtual 'VM-name' não estão em um
armazenamento de dados de volumes virtuais. O backup local não é
permitido. Se o valor da opção BOTH de VMBACKUPLOCATION foi
especificado, o backup no servidor continua.



Explanation:

O backup local é suportado somente para máquinas virtuais que estiverem
em um armazenamento de dados de volumes virtuais.

System action:

O processamento continuará se VMBACKUPLOCATION=BOTH foi especificado.

User response:

Se desejar um backup local, entre em contato com seu administrador do
sistema para reconfigurar a máquina virtual e, em seguida, tente o
backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2709E

A captura instantânea da máquina virtual 'VM-name' foi removida após o
backup.



Explanation:

A captura instantânea da máquina virtual foi removida por outro
aplicativo ou processo após o backup. Essa remoção corrompeu o backup e
não pode ser restaurado ou montado.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Exclua o backup local do servidor IBM Spectrum Protect para esta máquina
virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS2710E

A máquina virtual 'VM-name' foi removida do inventário.



Explanation:

A máquina virtual foi removida do inventário. Essa remoção invalida
todos os backups locais.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Exclua todos os backups locais do servidor IBM Spectrum Protect para
esta máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS2711E

A captura instantânea da máquina virtual 'nome da VM' foi removida
durante o backup.



Explanation:

A captura instantânea da máquina virtual foi removida por outro
aplicativo ou processo durante o backup. Essa remoção corrompe o backup,
tornando-o não utilizável.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Assegure-se de que outro aplicativo ou processo não remova ou modifique
a máquina virtual durante o backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2712W

A máquina virtual 'name' tem um VMware Tools em execução, mas o VMware
Tools está desatualizado.



Explanation:

Uma versão suportada do VMware Tools deve estar instalada, em execução e
atual para concluir um backup da máquina virtual.

System action:

A operação de backup falha.

User response:

Verifique se uma versão suportada do VMware Tools está instalado, atual
e em execução. Em seguida, tente a operação de backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2713E

A máquina virtual 'nome da VM' está em um estado de conexão inválido
'estado'. Como resultado, o backup não é possível.



Explanation:

Para fazer backup de uma máquina virtual, ela deve estar no estado
'conectado' a ser acessado.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Retorne a máquina virtual para o estado 'conectado' e tente o backup
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2714W

A classe de gerenciamento 'mc' especificada para o destino de backup
'dest' é inválida. A classe de gerenciamento padrão será utilizada.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento continua.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para
executar o utilitário de configuração do DB2 UDB e especificar uma
classe de gerenciamento válida.

------------------------------------------------------------------------
ANS2715E

A máquina virtual 'nome da VM' está configurada como uma máquina virtual
tolerante a falhas. Como resultado, o backup não é possível.



Explanation:

O vSphere não permite captura instantânea ou backup de máquinas virtuais
tolerante a falhas com a API vStorage para Proteção de Dados.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Para fazer backup de uma máquina virtual tolerante a falhas com a API
vStorage para Proteção de Dados, primeiro desative a tolerância a
falhas. Em seguida, após a conclusão do backup, ative a tolerância a
falhas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2716E

Um processo de cópia de segundo plano ainda está pendente no hardware
local. Não é possível iniciar uma operação de restauração até a
conclusão do processo de cópia em segundo plano.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Aguarde até a conclusão do processo de cópia de segundo plano e tente
novamente a operação de restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2717E

A definição de multinó não tem permissão para excluir seus próprios
arquivos de backup do servidor.



Explanation:

Todos os comandos do DB2 UDB requerem que a definição de multinó tenha
permissão para excluir seus próprios arquivos de backup do servidor para
reconciliar corretamente o repositório de backup local com o repositório
de backup do servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para atualizar a definição
de multinó para que tenha permissão para excluir seus próprios arquivos
de backup do servidor. Por exemplo, no cliente de linha de comandos
administrativo do IBM Spectrum Protect:. dsmadmc update node <nome do
multinó> backdelete=yes

------------------------------------------------------------------------
ANS2718W

A máquina virtual 'nome da VM' requer a consolidação de captura
instantânea.



Explanation:

A consolidação de captura instantânea é necessária quando uma captura
instantânea é excluída, mas seu disco associado não é confirmado de
volta no disco base. Se a consolidação não for concluída, os discos de
captura instantânea poderão aumentar de tamanho e eventualmente
preencher o armazenamento de dados.

System action:

O backup da máquina virtual continua.

User response:

Consolidar as capturas instantâneas da máquina virtual de acordo com as
instruções fornecidas na documentação do VMware vSphere apropriada.

------------------------------------------------------------------------
ANS2719E

Um backup anterior iniciado em 'datahora' e que utiliza os recursos
necessários para o novo backup continua pendente.



Explanation:

Não será possível executar um novo backup até que o backup anterior
esteja concluído.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Aguarde a conclusão do backup anterior antes de iniciar outro backup
local. Alternativamente, utilize um valor copyType diferente para
executar um backup local. A política de backup local do IBM Spectrum
Protect permite apenas uma cópia de segundo plano incremental e uma
completa pendente a qualquer momento, antes que os recursos de backup
locais sejam reutilizados para uma nova versão de backup. Um novo backup
local resultaria em um backup com cópia de segundo plano no estado
pendente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2720W

Falha ao executar o comando 'command'.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Falha ao executar um comando. O possível motivo - o
interpretador de comandos não pode ser localizado. Verifique as
variáveis de ambiente ComSpec e PATH que localizam o interpretador de
comandos. ComSpec ou PATH não está definido ou não está definido
corretamente.

System action:

O comando não é executado. Caso contrário, o processamento tentará
continuar.

User response:

Corrija as variáveis de ambiente ComSpec e PATH que localizam o
interpretador de comandos. Entre em contato com o administrador do
sistema se não tiver certeza de como fazer essa correção.

------------------------------------------------------------------------
ANS2721E

A máquina virtual está em um estado de conexão inválido. Como resultado,
o backup não é possível.



Explanation:

Um ou mais backups da máquina virtual falharam devido a um estado de
conexão inválido. Uma máquina virtual deve estar no estado 'conectado'
para ser acessada para backup.

System action:

O processamento é interrompido para esta máquina virtual

User response:

Verifique a saída do console e os logs de erro para obter informações
sobre por que o estado da conexão era inválido. Corrija todos os erros e
tente fazer backup das máquinas virtuais com falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2722E

Não há espaço suficiente no repositório local para concluir este backup.



Explanation:

Este espaço disponível no repositório local não é suficiente para
executar captura instantânea para esta operação de backup. Isso poderia
acontecer se houvesse um número maior de versões locais mantidas pela
classe de gerenciamento do que o espaço alocado no repositório local na
hora da configuração ou se a configuração do aplicativo tiver sido
alterada de tal forma que o espaço alocado anteriormente não é
suficiente.

System action:

Nenhuma.

User response:

Confirme a configuração do IBM Spectrum Protect executando o assistente
de configuração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2723E

O valor UNDEF para a opção REAdstartsrecall não é válido quando a opção
HSMBACKENDMODE está configurada para IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O valor UNDEF para a opção REAdstartsrecall somente é válido quando a
opção HSMBACKENDMODE está configurada para TSMFREE.

System action:

A operação pára. O arquivo é ignorado.

User response:

Se a opção HSMBACKENDMODE estiver configurada para IBM Spectrum Protect,
configure a opção REAdstartsrecall para YES ou NO.

------------------------------------------------------------------------
ANS2725E

IBM Spectrum Protect a proteção de aplicativo não pode registrar o
provedor IBM Spectrum Protect VSS na VM guest 'VM'.



Explanation:

As credenciais da VM guest especificadas no movedor de dados não têm as
permissões do Windows requeridas para a proteção de aplicativo.

System action:

O processo de backup da VM para a proteção de aplicativo é interrompido.

User response:

Certifique-se de que as credenciais especificadas para a VM guest tenham
as permissões corretas requeridas pelo Windows para os backups da VM do
tipo de proteção de aplicativo. O guia do usuário descreve as permissões
corretas que são necessárias para efetuar backup e restaurar os dados do
aplicativo para os servidores Microsoft Exchange e Microsoft SQL.

------------------------------------------------------------------------
ANS2729E

O comando 'comando' do sistema operacional falhou; cr=cr.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processo é interrompido.

User response:

Verifique o código de retorno no sistema operacional para obter
informações adicionais sobre a falha. Emita o comando com falha
manualmente para ver se ocorre a mesma falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS2730E

O comando dsmmigrate não consegue obter uma lista de nós do IBM Spectrum
Scale.



Explanation:

O comando dsmmigrate não conseguiu obter uma lista de nós do IBM
Spectrum Scale devido a um erro interno inesperado.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS2731E

O comando BACKUP VM falhou porque o arquivo de licença do Data
Protection for VMware não existe ou não é válido.



Explanation:

O arquivo de licença do Data Protection for VMware é necessário para o
comando BACKUP VM.

System action:

O comando não foi processado.

User response:

Instale o Data Protection for VMware ou o arquivo de licença do Data
Protection for VMware e tente o comando novamente. Ou tente a operação
novamente a partir de um host que possua o arquivo de licença do Data
Protection for VMware instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2732E

O comando BACKUP VM falhou porque o arquivo de licença do Data
Protection for Microsoft Hyper-V não existe ou não é válido.



Explanation:

O arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V é
necessário para o comando BACKUP VM.

System action:

O comando não é processado.

User response:

Instale o Data Protection for Microsoft Hyper-V ou o arquivo de licença
do Data Protection for Microsoft Hyper-V e tente o comando novamente. Ou
tente a operação novamente a partir de um host que possua o arquivo de
licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2733E

Uma operação que requer o serviço Windows Management Instrumentation
(WMI) falhou com o erro 'errorstring'. O IBM Spectrum Protect teve
negado o acesso a um sistema WMI devido a privilégios insuficientes.



Explanation:

O Windows negou o acesso a um recurso, objeto ou operação do Windows
Management Instrumentation (WMI). Esse programa possui permissões
insuficientes para executar a operação solicitada.

System action:

Executando uma operação que requer o serviço Windows Management
Instrumentation.

User response:

Crie as permissões designadas para o IBM Spectrum Protect e repita a
operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2734E

Uma operação que requer o serviço Windows Management Instrumentation
(WMI) falhou com o erro 'errorstring'. A interface de aplicativo não
existe.



Explanation:

Esse erro ocorreu porque as classes de Instrumentação de Gerenciamento
do Windows (WMI) não foram registradas ou se tornaram não registradas.
Classes de Instrumentação de Gerenciamento do Windows são registradas
com recursos do Windows.

System action:

A inicialização de um objeto de Instrumentação de Gerenciamento do
Windows falhou.

User response:

Registre as classes de Instrumentação de Gerenciamento do Windows do
recurso do Windows apropriado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2735W

Todas as rechamadas seletivas e transparentes estão bloqueadas devido à
opção HSMOPTIMIZEDRECALLONLY. Essa mensagem não será emitida novamente
pelas próximas 24 horas.



Explanation:

Se a opção HSMOPTIMIZEDRECALLONLY estiver configurada como SIM, somente
rechamadas otimizadas serão permitidas.

System action:

A rechamada está bloqueada.

User response:

Desative a opção HSMOPTIMIZEDRECALLONLY e reinicie os daemons do HSM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2736E

Foi recebida uma resposta inesperada de um agente de sistema de arquivo
remoto do IBM Spectrum Protect. verbo : verbo host remoto : host código
de retorno : cr código de razão : cr cadeia de msg. : cadeia-de-msg



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2737W

Nenhum disco da máquina virtual está montado porque todos os discos
foram excluídos durante o backup.



Explanation:

Nenhum disco da máquina virtual pode ser montado porque todos os discos
foram excluídos durante o backup ou a máquina virtual não contém nenhum
disco.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Se os arquivos a partir dos sistemas de arquivos ou volumes afetados
devem ser recuperados, assegure-se de que pelo menos um disco esteja
incluído no backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2738W

Não é possível recuperar 'filename' porque o arquivo está sendo usado
por process.



Explanation:

Outro processo, dsmmigrate ou dsmrecalld, está usando o arquivo.

System action:

O arquivo não está incluído para a recuperação.

User response:

Aguarde até que o arquivo esteja fechado e tente novamente realizar a
recuperação, se necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS2739W

O 'filename' não pode ser recuperado porque um processo de migração ou
um processo de rechamada no nó node-ID está acessando o mesmo arquivo.



Explanation:

O processo de migração pode ser executado em outro nó.

System action:

O arquivo não está incluído para a recuperação.

User response:

Execute a recuperação em outro nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS2740E

A operação de restauração do vApp falhou.



Explanation:

A operação de restauração do vApp falhou. Verifique o log de erros para
obter detalhes sobre o motivo da falha da operação.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Revise a saída de console e os logs de erros para obter os detalhes
sobre o problema. Corrija quaisquer problemas e reinicie a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2741E

A recuperação do objeto 'file-name' falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro quando dsmmigrate tentou recuperar o arquivo.

System action:

O arquivo não está incluído para a recuperação.

User response:

Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais
relacionadas a esse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2742W

O arquivo 'file-name' não está incluído para recuperação.



Explanation:

O arquivo não está incluído para recuperação porque: 1) É um arquivo
residente. 2) O processo de migração/recuperação está atualmente em
execução e usando o arquivo. 3) As informações de recuperação de falha
não foram encontradas e o arquivo não pode ser recuperado. 4) As
informações de recuperação de falha foram encontradas em diferentes nós
do IBM Spectrum Scale e não está claro quais informações de recuperação
de falha usar.

System action:

O arquivo não está incluído para a recuperação.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2744I

TESTFLAG Db2 ativado com o valor de 'value'.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Esta mensagem é informativa.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2745E

Um disco virtual designado à Máquina Virtual Hyper-V
'virtualmachinename' não pode ser localizado.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect detectou que uma Máquina virtual designou
um disco que está inatingível. O disco pode ter sido movido ou excluído.
Uma captura instantânea não poderá ser executada enquanto o disco não
puder ser localizado.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pôde localizar um disco virtual no caminho
designado.

User response:

Verifique se o disco virtual não foi movido ou excluído e atualize a
configuração da máquina virtual para corresponder a quaisquer mudanças
no sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2746E

Um disco virtual designado a uma máquina virtual Hyper-V
'virtualmachinename' é um formato VHD ou inválido. Somente os discos
virtuais no formato VHDX podem ser submetidos a backup.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect detectou que uma máquina virtual designou
um disco que está no formato VHD ou está em um formato não reconhecível
ou não suportado. Se o disco estiver no formato VHDX, ele poderá estar
corrompido.

System action:

O IBM Spectrum Protect encontrou um disco virtual no formato VHD ou
irreconhecível ao preparar-se para o backup de uma máquina virtual.

User response:

Se o disco virtual estiver no formato VHD haverá várias opções: Remover
o VHD da máquina virtual, converter o disco virtual do formato VHD para
o formato VHDX, ou ajustar DOMAIN.VMFULL para ignorar a máquina virtual
no backup. Se o disco estiver no formato VHDX, verifique se o disco não
foi corrompido.

------------------------------------------------------------------------
ANS2747E

Um disco virtual AVHDX designado à máquina virtual Hyper-V
'virtualmachinename' não pode localizar o disco pai. As capturas
instantâneas somente podem ser tomadas se o pai pode ser localizado.



Explanation:

O formato AVHDX especifica um campo interno que aponta para um arquivo
AVHDX ou VHDX pai. Se o pai não pode ser localizado o disco é inválido e
uma captura instantânea falhará.

System action:

O processo descobriu um AVHDX conectado a uma máquina virtual e tentou
localizar o arquivo AVHDX ou VHDX pai.

User response:

Verifique se o arquivo AVHDX ou VHDX pai ainda existe e se não foi
movido ou excluído. Retorne o arquivo AVHDX e/ou VHDX pai.

------------------------------------------------------------------------
ANS2748E

Um disco virtual designado a uma máquina virtual Hyper-V
'virtualmachinename' excedeu o limite de capacidade máximo. O cliente do
IBM Spectrum Protect não pode fazer o backup de máquinas virtuais com
discos que excedem o limite de dois terabytes.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect detectou que uma máquina virtual designou
um disco cuja capacidade excede dois terabytes. Os discos virtuais que
excedem 2 terabytes não são suportados atualmente por backups
incrementais contínuos.

System action:

O IBM Spectrum Protect localizou um disco virtual cuja capacidade excede
dois terabytes em uma máquina virtual planejada para backup.

User response:

Há várias opções disponíveis: Remover o disco da máquina virtual,
reduzir o disco para menos de dois terabytes, copiar os dados para o
disco virtual com capacidade menor que dois terabytes. Embora o backup
incremental não esteja disponível, o tipo de backup sempre completo é
compatível com discos acima de dois terabytes.

------------------------------------------------------------------------
ANS2749E

Consulte a nota técnica da Microsoft KB2771882. Um disco virtual
designado para a Máquina virtual Hyper-V 'virtualmachinename' contém
arquivos que estão em um Volume Compartilhado de Cluster e em volumes
locais. Uma captura instantânea de uma Máquina virtual nessa
configuração não pode ser obtida.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect detectou que uma Máquina virtual possui
arquivos envolvidos na captura instantânea em ambos os volumes locais e
compartilhados do cluster. A tentativa de captura instantânea de uma
máquina virtual nesta configuração sempre resulta em falha. Esse erro
está documentado na nota técnica da Microsoft KB2771882.

System action:

O cliente IBM Spectrum Protect descobriu que a máquina virtual tem
arquivos em volumes locais e em volumes compartilhados do cluster antes
de obter uma captura instantânea.

User response:

Verifique se todos os discos e os arquivos de configuração estão em
volumes locais ou em volumes compartilhados do cluster. Se necessário,
execute uma migração de armazenamento para mover os discos e/ou arquivos
de configuração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2750E

A Máquina Virtual Hyper-V 'virtualmachinename' está passando por uma das
seguintes operações: * Criando Captura Instantânea Local * Aplicando
Captura Instantânea Local * Excluindo Captura Instantânea Local *
Exportando Máquina Virtual * Migrando Máquina Virtual * Captura
Instantânea do Serviço de Captura Instantânea do Volume (VSS) *
Restauração * Mesclando Discos de Diferenciação As operações acima
impedem a ocorrência de uma captura instantânea de VSS de Hyper-V.
Aguarde até que a operação seja concluída ou cancele para executar um
backup.



Explanation:

Algumas tarefas de gerenciamento da máquina virtual interferem com uma
captura instantânea VSS de máquina virtual. Uma destas operações foi
detectada durante uma solicitação de backup.

System action:

O cliente IBM Spectrum Protect descobriu que a máquina virtual está
atualmente passando por uma operação que impedirá que ocorra uma captura
instantânea do Volume Snapshot Service.

User response:

Cancele ou aguarde até que a tarefa de gerenciamento da máquina virtual
atual seja concluída e, em seguida, tente o backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2751E

O comando RESTORE VM falhou porque o arquivo de licença do Data
Protection for VMware não existe ou não é válido.



Explanation:

O arquivo de licença do Data Protection for VMware é necessário para o
comando RESTORE VM.

System action:

O comando não é processado.

User response:

Instale o Data Protection for VMware ou o arquivo de licença do Data
Protection for VMware e tente o comando novamente. Ou tente a operação
novamente a partir de um host que possua o arquivo de licença do Data
Protection for VMware instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2752E

O comando RESTORE VM falhou porque o arquivo de licença do Data
Protection for Microsoft Hyper-V não existe ou não é válido.



Explanation:

O arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V é
necessário para o comando BACKUP VM.

System action:

O comando não é processado.

User response:

Instale o Data Protection for Microsoft Hyper-V ou o arquivo de licença
do Data Protection for Microsoft Hyper-V e tente o comando novamente. Ou
tente a operação novamente a partir de um host que possua o arquivo de
licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2753I

Estabelecendo a comunicação entre clientes com o(s) nó(s)nó.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Esta mensagem é informativa.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2785I

Reunindo a configuração atual do Db2 para a restauração 'type'.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Esta mensagem é informativa.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2790E

Erro ao Acessar a Máquina Virtual de Armazenamento 'svm_name' no NetApp
Filer 'filer_name'.



Explanation:

A Máquina Virtual de Armazenamento especificada não pode ser acessada no
arquivador especificado. Certifique-se de que a máquina virtual de
armazenamento existe e está sendo executada no arquivador especificado e
que a máquina virtual de armazenamento foi corretamente associada ao
arquivador com o comando SET NETAPPSVM.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que a máquina virtual de armazenamento está sendo
executada no arquivador especificado e que a associação entre o
arquivador e a máquina virtual de armazenamento foi definida
corretamente com o comando netappsvm.

------------------------------------------------------------------------
ANS2798E

Não é possível iniciar uma sessão do nó cliente 'nodename' multinó
'multi-node' com o cliente no endereço 'ip-address:ip-port'. O código de
retorno é rc.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Esta mensagem é informativa.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2799E

Foi encontrado um erro durante uma sessão com outro cliente. Verifique
no log de erros quaisquer informações adicionais



Explanation:

Essa mensagem é reservada para o DB2 UDB.

System action:

Reservada.

User response:

Essa mensagem é reservada para o DB2 UDB.

------------------------------------------------------------------------
ANS2800W

Nenhum processo do IBM Spectrum Protect foi localizado.



Explanation:

O comando QUERY PIDS não pôde identificar nenhum processo conhecido do
IBM Spectrum Protect em execução no sistema. Se a opção -FILTER foi
utilizada, nenhum processo correspondente à especificação do filtro foi
localizada.

System action:

Nenhuma.

User response:

Se você precisar utilizar o dsmtrace para ativar ou desativar o rastreio
de um processo de cliente em execução, certifique-se de que o cliente já
esteja em execução. Se você utilizou a opção -FILTER, tente novamente o
comando com uma especificação de filtro diferente. Você pode utilizar
-FILTER=* para exibir todos os processos em execução no sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2801E

O utilitário dsmtrace não conseguiu conectar-se ao processo
especificado.



Explanation:

Essa mensagem ocorre normalmente quando o ID de processo especificado
não está ativo.

System action:

Nenhuma.

User response:

Se você precisar utilizar o dsmtrace para ativar ou desativar o rastreio
de um processo de cliente em execução, certifique-se de que o cliente já
esteja em execução. Utilize o comando QUERY PIDS do dsmtrace para
identificar os processos em execução do cliente e, em seguida, tente o
comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2802I

O rastreio foi desativado.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2803E

Não foi possível desativar o rastreio.



Explanation:

Ocorreu um problema ao tentar desativar o rastreio do processo
especificado. Esta mensagem vem geralmente acompanhada de outras
mensagens mais específicas imediatamente precedentes ou depois desta.

System action:

Não foram feitas alterações ao status de rastreio do processo
especificado.

User response:

Releia as mensagens que precedem ou que seguem imediatamente esta para
obter informações adicionais sobre esse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2804W

O rastreio já está ativado. -TRACEFILE, -TRACEMAX e -TRACESEGSIZE foram
ignoradas.



Explanation:

Quando o rastreio já está ativado para um processo de cliente, somente a
opção -TRACEFLAGS tem algum efeito.

System action:

As opções -TRACEFLAGS são definidas no processo de cliente. -TRACEFILE,
-TRACEMAX e -TRACESEGSIZE são ignoradas.

User response:

Se for necessário modificar as configurações de -TRACEFILE, -TRACEMAX ou
-TRACESEGSIZE, utilize antes o comando DISABLE de dsmtrace para
desativar o rastreio do processo de cliente. Em seguida, execute o
comando ENABLE de dsmtrace para definir as configurações de rastreio
desejadas. Se não for necessário modificar essas configurações, então
essa mensagem pode ser ignorada.

------------------------------------------------------------------------
ANS2805I

O rastreio foi ativado.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2806E

Não foi possível ativar o rastreio.



Explanation:

Ocorreu um problema ao tentar ativar o rastreio para o processo
especificado. Esta mensagem vem geralmente acompanhada de outras
mensagens mais específicas imediatamente precedentes ou depois desta.

System action:

Não foram feitas alterações ao status de rastreio do processo
especificado.

User response:

Releia as mensagens que precedem ou que seguem imediatamente esta para
obter informações adicionais sobre esse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2807E

Um número incorreto de parâmetros foi especificado para o comando
command-name.



Explanation:

O comando especificado foi chamado com poucos ou muitos parâmetros.

System action:

O comando não é processado.

User response:

Tente novamente o comando com o número correto de parâmetros. Execute
\"dsmtrace help\" para obter informações adicionais sobre a sintaxe do
comando dsmtrace.

------------------------------------------------------------------------
ANS2808W

O backup incremental por diferença de captura instantânea não localizou
a captura instantânea da base registrada 'regbase-name' no volume do
arquivador NetApp/N-Series 'volume-name'. A captura instantânea
'olderbase-name' é usada como a captura instantânea de base.



Explanation:

O backup incremental por diferença de captura instantânea não localizou
a captura instantânea da base registrada especificada no volume do
arquivador NetApp/N-Series especificado. A captura instantânea existente
mais recente que é anterior à captura instantânea da base registrada
será usada como a captura instantânea de base atual.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS2809E

O backupid 'backupid:' no arquivo de entrada não corresponde ao vmname
'vmname:' sendo restaurado.



Explanation:

Há uma discrepância entre o backupid e o vmname especificados no arquivo
de entrada.

System action:

A máquina virtual não pode ser restaurada.

User response:

Confirme se o backupid especificado corresponde ao vmname que você está
tentando restaurar, executando novamente o comando inquire_detail e
fazendo as correções antes de tentar a restauração novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2810E

O Arquivo de Entrada 'input file:' do IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments parece estar vazio.



Explanation:

Durante o processamento do Arquivo de Entrada, nenhum item para operação
foi localizado.

System action:

A operação não pode continuar com uma lista vazia.

User response:

Confirme se o arquivo de entrada não está vazio e tem uma entrada
válida. Se o arquivo não estiver vazio, talvez tenha ocorrido um erro
durante a leitura do arquivo; verifique o log de erro para conhecer
quaisquer erros localizados durante a leitura do arquivo. Se algum erro
for localizado, faça as correções necessárias antes de tentar a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2811E

O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments não pôde localizar um
agente movedor de dados adequado para o Nó DataCenter 'datacenter
nodename'.



Explanation:

Durante o processamento de relacionamentos de Proxy com o Nó DataCenter
especificado, nenhuma correspondência do movedor de dados apropriado foi
detectada

System action:

A operação não pode continuar sem um movedor de dados válido.

User response:

Trabalhe com seu Administrador do IBM Spectrum Protect para assegurar
que os Nós DataCenter tenham concedido autoridade de proxy aos Nós
Movedor de Dados.

------------------------------------------------------------------------
ANS2812E

O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments não pôde localizar o nó
Movedor de Dados denominado 'datamover nodename' no IBM Spectrum Protect
Server.



Explanation:

Durante o processamento de relacionamentos de Proxy com o Nó DataCenter
e o Nó Movedor de Dados especificados, nenhuma correspondência de nome
do nó Movedor de Dados foi detectada.

System action:

A operação não pode continuar sem um nome de Nó Movedor de Dados válido.

User response:

Certifique-se de que o nome do nó Movedor de Dados especificado seja um
nome de nó válido do IBM Spectrum Protect e de que o nó tenha os
relacionamentos de proxy adequados estabelecidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2813E

O Servidor IBM Spectrum Protect retornou um endereço de rede ou número
de porta vazio para 'datamover nodename'.



Explanation:

Ao consultar o Servidor IBM Spectrum Protect quanto ao endereço de rede
e número de porta do Movedor de Dados, o Servidor retornou zero para um
dos valores.

System action:

A operação não pode continuar sem um endereço de rede e número de porta
válidos do Movedor de Dados.

User response:

Geralmente isso é resultado da não inicialização do Nó Movedor de Dados.
Efetue logon no host do Movedor de Dados, inicie ou reinicie o serviço
DSMCAD e tente novamente o comando do IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments. Se o problema persistir, trabalhe com o Administrador do
servidor IBM Spectrum Protect para inspecionar o log de atividades do
servidor IBM Spectrum Protect para identificar o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2814E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou um erro durante a
análise do Arquivo de Entrada 'input file'. O 'specifier' parece estar
vazio ou inválido.



Explanation:

Durante a análise do Arquivo de Entrada, ocorreu um erro.

System action:

A operação não pode continuar sem especificações de máquina virtual
válidas.

User response:

Geralmente isso é resultado de um nome de máquina virtual vazio ou outro
identificador. Verifique se a sintaxe do Arquivo de Entrada está correta
para todas as entradas, se os nomes de máquina virtual não estão vazios
e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2815E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou um erro durante a
análise de 'read in line' do Arquivo de Entrada 'input file'.



Explanation:

Durante a análise do Arquivo de Entrada, ocorreu um erro.

System action:

A operação não pode continuar sem especificações válidas no Arquivo de
Entrada.

User response:

Isso pode ser resultado de um nome de máquina virtual vazio ou outro
identificador. Verifique se a sintaxe do Arquivo de Entrada está correta
para todas as entradas, se os nomes de máquina virtual não estão vazios
e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2816E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o endereço IP
do servidor IBM Spectrum Protect não foi especificado.



Explanation:

Durante a análise de opções da linha de comandos, um endereço do
servidor vazio foi detectado.

System action:

A operação não pode continuar sem um endereço de rede válido para o
servidor IBM Spectrum Protect.

User response:

Isso pode ser o resultado de o perfil VMCLI ter uma entrada
VE_TSM_SERVER_NAME vazia. Verifique se o perfil VMCLI está configurado
corretamente especificando o endereço do servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2817E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó
da interface da linha de comandos do vCenter não foi especificado.



Explanation:

Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de nó vazio da
interface da linha de comandos do vCenter foi detectado.

System action:

A operação não pode continuar sem um nome de nó válido da interface da
linha de comandos do vCenter.

User response:

Isso pode ser o resultado de o perfil VMCLI ter uma entrada
VE__TSMCLI_NODE_NAME vazia. Verifique se o perfil VMCLI está configurado
corretamente especificando o nome do nó da interface da linha de
comandos do vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2818E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que a porta do
servidor IBM Spectrum Protect não foi especificada.



Explanation:

Durante a análise de opções da linha de comandos, uma porta vazia do
servidor IBM Spectrum Protect foi detectada.

System action:

A operação não pode continuar sem uma porta válida do servidor IBM
Spectrum Protect.

User response:

Isso pode ser o resultado de o perfil VMCLI ter uma entrada
VE_TSM_SERVER_PORT vazia. Verifique se o perfil VMCLI está configurado
corretamente especificando a porta do servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2820E

Ocorreu uma interrupção. A operação atual será finalizada e o cliente
será encerrado.



Explanation:

Esta mensagem é emitida quando o processo é interrompido por um sinal de
interrupção como CTRL-BREAK ou CTRL-C.

System action:

A operação e o processo serão terminados imediatamente.

User response:

Reinicie a operação se desejar.

------------------------------------------------------------------------
ANS2821E

O serviço CAD não está em execução para o nó do movedor de dados chamado
'datamover nodename'.



Explanation:

O serviço CAD não está em execução para o movedor de dados.

System action:

A operação não pode continuar sem uma conexão com o serviço CAD do
movedor de dados.

User response:

Certifique-se de que o serviço CAD do movedor de dados esteja em
execução e que o nó tenha os relacionamentos de proxy apropriados
estabelecidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2822E

O movedor de dados não consegue se conectar ao servidor IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Não há conexão com o servidor IBM Spectrum Protect especificado.

System action:

A operação não pode continuar sem uma conexão com o servidor.

User response:

As possíveis causas são: o nome do servidor está escrito incorretamente
no arquivo dsm.opt ou dsm.sys, um servidor incorreto está sendo
utilizado, ocorreu uma falha de comunicação ou um problema de firewall
ou o cabo de rede está desconectado.

------------------------------------------------------------------------
ANS2824E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó
representando o vCenter não está especificado.



Explanation:

Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de nó vazio do
vCenter foi detectado.

System action:

A operação não pode continuar sem um nome de nó válido do vCenter.

User response:

Isso pode ser o resultado de o perfil VMCLI ter uma entrada
VE_VCENTER_NODE_NAME vazia. Verifique se o perfil VMCLI está configurado
corretamente especificando o nome do nó do vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2825E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó
representando o Datacenter não está especificado.



Explanation:

Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de nó vazio do
datacenter foi detectado.

System action:

A operação não pode continuar sem um nome de nó válido do datacenter.

User response:

Isso é o resultado de o Nome de Nó do DataCenter -d não ser passado para
a linha de comandos. Tente a operação novamente se certificando de
passar o Nome de Nó do Datacenter -d para a chamada de linha de
comandos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2826E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó
representando o Movedor de Dados do vCenter não está especificado.



Explanation:

Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de nó vazio do
Movedor de Dados foi detectado.

System action:

A operação não pode continuar sem um nome de nó Movedor de Dados válido.

User response:

Isso é o resultado de o Nome de Nó do Movedor de Dados -o não ser
passado para a linha de comandos. Tente a operação novamente se
certificando de passar o Nome de Nó do Movedor de Dados -o para a
chamada de linha de comandos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2827E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o arquivo de
entrada não está especificado.



Explanation:

Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de arquivo de
entrada vazio ou não existente foi detectado.

System action:

A operação não pode continuar sem um nome de arquivo de entrada válido.

User response:

Isso é o resultado de o nome do Arquivo de Entrada -I não ser passado
para a linha de comandos. Tente a operação novamente se certificando de
passar o nome do arquivo de entrada -I para a chamada de linha de
comandos.

------------------------------------------------------------------------
ANS2828E

As operações de imagem não são suportadas para o sistema de arquivos
especificado.



Explanation:

A restauração e o backup de imagem não são suportados para o sistema de
arquivos especificado.

System action:

A operação da imagem solicitada não é executada.

User response:

Escolha outro objeto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2829E

As operações de imagem não são suportadas para GPFS.



Explanation:

O backup e a restauração da imagem não são suportados para os volumes
GPFS.

System action:

A operação da imagem solicitada não é executada.

User response:

Escolha outro objeto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2830E

Um número incorreto de parâmetros foi especificado.



Explanation:

O comando especificado foi chamado com poucos ou muitos parâmetros.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente o comando novamente com o número correto de parâmetros.

------------------------------------------------------------------------
ANS2831E

O incremental por diferença de captura instantânea não pode ser
executado em 'volume-name' uma vez que é do tipo 'type' e não é um
volume NetApp/N-Series 'fsType'.



Explanation:

O volume especificado não pode ser usado para executar a operação
incremental de diferença de captura instantânea de NetApp/N-Series. O
volume não corresponde ao ponto de montagem NFS ou à unidade
compartilhada CIFS para um volume Network Appliance ou N-Series NAS. Um
motivo possível para esta falha é que os backups incrementais de
diferença de captura instantânea podem ser executados apenas em relação
a volumes NFS de NetApp/N-Series em plataformas AIX/Linux ou volumes
CIFS em plataformas Windows.

Outro motivo possível para esta falha é que o estilo de segurança qtree
para o volume foi selecionado incorretamente. Se o volume CIFS estiver
mapeado no Windows, assegure-se de que o estilo de segurança esteja
definido como NTFS. Se o volume estiver montado como NFS, assegure-se de
que o estilo de segurança esteja definido como UNIX.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente o comando novamente com um volume NFS ou CIFS de NetApp/N-Series
com o estilo de segurança correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2832E

Incremental por diferença de captura instantânea falhou para filespace
name. Consulte o log de erro para obter detalhes.



Explanation:

Falha ao desempenhar a operação Incremento por diferença de captura
instantânea NFS/CIFS NAS.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tome a ação apropriada com base nas informações do log de erro. Se o
problema persistir, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2834E

Você deve ser um usuário root para executar backup incremental usando
diferença de captura instantânea.



Explanation:

Falha ao desempenhar a operação de backup incremental NFS/CIFS NAS
usando diferença de captura instantânea, pois o usuário não era root.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação como usuário root.

------------------------------------------------------------------------
ANS2835E

O backup incremental usando o diferencial de captura instantânea não é
suportado nessa plataforma.



Explanation:

A operação de backup incremental do NetApp NFS/CIFS que usa a diferença
de captura instantânea é suportada apenas em plataformas Linux e
Windows.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação incremental sem a opção snapdiff.

------------------------------------------------------------------------
ANS2836E

A operação de backup incremental utilizando a diferença de captura
instantânea est disponível apenas para volumes completos. é um volume
parcial ou qtree.



Explanation:

Não é possível executar a operação de backup incremental de NAS NFS/CIFS
usando a diferença de captura instantânea em um volume montado ou
mapeado devido a um dos seguintes motivos: 1) O volume é realmente um
qtree. 2) O volume não é um volume total, ele não é montado ou mapeado
para a raiz do volume.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação de backup incremental especificando um volume
NFS ou CIFS NAS inteiro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2837E

Não foi possível acessar as credenciais do arquivador NetApp armazenado
requeridas (ID do usuário e senha) para o arquivador ''. Certifique-se
de que o comando SET PASSWORD -TYPE=FILER tenha sido especificado
corretamente para armazenar as credenciais.



Explanation:

O ID do usuário e a senha para o Arquivador NetApp especificado não
foram configurados ou foram especificados incorretamente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use o comando 'set password -type=filer' para definir o ID do usuário e
a senha para o Arquivador NetApp especificado e tente novamente a
operação de backup diferenciado de captura instantânea.

------------------------------------------------------------------------
ANS2838W

O caminho de arquivo 'filename' excede o comprimento de caminho máximo
HSM.



Explanation:

Um arquivo que você tentou migrar tem um nome de caminho que é muito
longo.

System action:

Arquivo ignorado da migração.

User response:

Coloque os arquivos em um caminho mais curto para disponibilizá-los para
migração.

------------------------------------------------------------------------
ANS2839E

Falha com erro ONTAPI 'error_code' ao conectar-se ao Arquivador NetApp
'filer_name' usando o id de usuário 'id_name'. Você pode ter fornecido
credenciais incorretamente para esse Arquivador.



Explanation:

O ID de usuário e senha foram configurados incorretamente para o
Arquivador especificado.

Se você estiver usando a opção snapdiffhttps, assegure-se de não estar
especificando volumes vFiler, uma vez que vFiler não suporta o tipo de
transporte HTTPS.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que as credenciais que foram especificadas para o
arquivador sejam as corretas. Use o comando dsmc set password para
especificar as credenciais corretas para seu Arquivador e tente o
comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2840E

O backup incremental usando a diferença de captura instantânea não é
suportado pelo servidor de arquivos NetApp 'file-server-name' na versão
Data ONTAP 'version.modification.submodification'.



Explanation:

O servidor de arquivos especificado não está na versão de Data ONTAP que
suporta a API de diferencial de captura instantânea. As versões
suportadas atuais do Data ONTAP são 7.3 - 9.8.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Faça upgrade do servidor de arquivos para suportar a versão Data ONTAP e
tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2841E

Backup incremental por diferença de captura instantânea só é suportado
nos clientes AIX de 64 bits e Linux de 86 bits.



Explanation:

Backup incremental usando o recurso de diferença de captura instantânea
está disponível apenas nos clientes AIX de 64 bits e Linux de 86 bits do
IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente o comando novamente com um cliente AIX de 64 bits ou Linux de 86
bits do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2842E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou um erro com a
palavra-chave createsnap:. createsnap:yes foi especificado enquanto
vmsnapname:Nome da Captura Instantânea do VMWare também está
especificado.



Explanation:

Ao analisar o Arquivo de Entrada para o backup de transferência do
FlashCopy Manager para VMWare, uma condição de erro foi detectada com a
manipulação de captura instantânea do VM Ware. A especificação de um
nome da Captura Instantânea do VMWare ao especificar createsnap:yes não
é permitida.

System action:

A operação não pode continuar sem a especificação da combinação correta
de createsnap: e vmsnapname:.

User response:

Esse é resultado do -I Inputfile contendo entrada conflitante para as
palavras-chave createsnap: e vmsnapname:. Se você desejar que o IBM
Spectrum Protect for Virtual Environments use uma Captura Instantânea do
VMWare criada pelo FlashCopy Manager, especifique createsnap:no com uma
Captura Instantânea do VMWare válida para a palavra-chave vmsnapname:.

------------------------------------------------------------------------
ANS2850E

Erro ao Criar Captura Instantânea: O volume volume NAS é um volume de
destino de snapmirror.



Explanation:

Uma tentativa foi feita para criar uma captura instantânea em um volume
de destino de snapmirror somente leitura.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente usando as opções USEEXISTINGBASE e
DIFFSNAPSHOT=latest.

------------------------------------------------------------------------
ANS2851E

Erro de Processo de Captura Instantânea: .



Explanation:

Ocorreu um erro devido ao motivo especificado na mensagem

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que o volume especificado está online e permite acesso
de gravação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2855W

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou um erro durante a
análise do Arquivo de Entrada 'input file'. O 'especificador' não deve
ser especificado ao usar 'especificador'. A opção será ignorada.



Explanation:

Durante a análise do Arquivo de Entrada, ocorreu um erro.

System action:

A operação continuará a ignorar esse parâmetro.

User response:

Isso geralmente é o resultado de um identificador usado com a opção
errada. Verifique se as opções no Arquivo de Entrada correspondem à
operação solicitada e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2856E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó
representando o vCloud não está especificado.



Explanation:

Um nome de nó que representa o vCloud não está especificado no perfil
VMCLI.

System action:

A operação não pode continuar sem um nome de nó do vCloud válido.

User response:

Especifique o nome do nó vCloud no parâmetro VE_VCENTER_NODE_NAME no
perfil VMCLI. Em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2857E

O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou ao analisar
'leitura na linha' do arquivo de entrada 'arquivo de entrada' que a
opção 'especificador' é necessária para a operação 'operação'.



Explanation:

Está faltando uma opção ou um identificador necessário no arquivo de
entrada.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Isso pode ser resultado de uma opção ou um identificador ausente.
Verifique se a sintaxe do comando e a sintaxe dos valores no arquivo de
entrada estão corretas. Em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2858E

Falha ao obter a lista de MVs disponíveis para backup



Explanation:

Falha ao obter a lista completa de VMs para escolher aquelas cujo backup
precisa ser feito.

System action:

A operação foi parada

User response:

Verifique os parâmetros de configuração para conexão com o vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2859E

Falha ao localizar o nó VDC da Organização que é usado para armazenar os
dados com backup.



Explanation:

O nó VDC da Organização que armazena os dados do vApp com backup não foi
localizado. Esse nó deve ser mapeado para o nó VDC do Provedor. Esse
problema pode ser causado pelo mapeamento inválido entre o nó VDC do
Provedor e o nó VDC da Organização.

System action:

A operação foi parada

User response:

Acesse a página Configuração e clique em 'Executar o Assistente de
Configuração' para verificar se as informações de mapeamento para o nó
VDC do Provedor são válidas.

------------------------------------------------------------------------
ANS2860E

O comando PRESNAPSHOTCMD falhou. O backup diferenciado de captura
instantânea não será executada.



Explanation:

O comando especificado pela opção PRESNAPSHOTCMD deve ser concluído com
êxito para executar o backup diferenciado de captura instantânea. Se o
comando foi concluído com o código de retorno 0 (zero), ele será
considerado como concluído com êxito. Se o comando foi concluído com
qualquer outro código código de retorno, ele será considerado como
falho. Se o comando falhar, o backup diferenciado de captura instantânea
não será executado.

System action:

O cliente não executa a operação de backup diferenciado de captura
instantânea.

User response:

Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se um
código de retorno diferente de zero for normal para este comando,
considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código
de retorno igual a zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS2861W

O comando POSTSNAPSHOTCMD falhou.



Explanation:

Se o comando especificado pela opção POSTSNAPSHOTCMD for concluído com
um código de retorno diferente de zero, a operação de backup
diferenciado de captura instantânea continuará. A operação continua com
um resultado no nível do aviso. O resultado do comando POSTSNAPSHOTCMD
não substitui um resultado resultado superior do comando de backup
diferenciado de captura instantânea. Por exemplo, se o comando de backup
diferenciado de captura instantânea for concluído com código 12, um
código de retorno inferior do comando POSTSNAPSHOTCMD não alterará o
código de retorno.

System action:

O backup diferenciado de captura instantânea continua, mas com um código
de retorno de aviso de pelo menos 8.

User response:

Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Considere
agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno
igual a zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS2862E

Nenhuma entrada encontrada para a Máquina Virtual de Armazenamento
especificada.



Explanation:

O SVM não existe no arquivo de registro ou de senha.

System action:

Nenhuma operação é executada.

User response:

O usuário deve registrar o SVM usando o comando Set NetAppSVM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2863E

O cliente de backup-archive falhou ao carregar a biblioteca de tempo de
execução de proteção vCloud.



Explanation:

A biblioteca de tempo de execução de proteção vCloud não será carregada
pelo cliente de backup-archive.

System action:

A operação é interrompida

User response:

Verifique se a biblioteca de tempo de execução do vCloud existe na pasta
'plugins' na pasta de instalação do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2864E

Houve uma tentativa de operação do Hyper-V, mas a função do Hyper-V não
foi detectada no sistema host.



Explanation:

A função do Hyper-V deve ser ativada no sistema host no qual a operação
do Hyper-V ocorre. O sistema host atual não tem a função do Hyper-V
ativada ou não suporta o Hyper-V.

System action:

A operação não inicia.

User response:

Se o sistema host suportar o Hyper-V, ative a função do Hyper-V. Se não,
tente a operação novamente a partir de um host que suporta o Hyper-V e
tenha a função do Hyper-V ativada.

Se você deseja processar máquinas virtuais do VMware, acesse a janela do
IBM Spectrum Protect e clique em Editar > Preferências do Usuário >
Backup da MV. Clique em MV Completa do VMware ou Nível do Arquivo
VMWare. Em seguida, clique em OK.

------------------------------------------------------------------------
ANS2865E

Ocorreu um erro ao criar ou acessar um disco virtual para a máquina
virtual 'VM-name'.



Explanation:

Ocorreu um erro ao criar ou acessar um disco virtual durante a
restauração de uma máquina virtual.

System action:

A máquina virtual não é restaurada.

User response:

Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais
detalhadas sobre o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2866E

Ocorreu um erro ao criar a máquina virtual 'VM-name'.



Explanation:

Ocorreu um erro ao criar a máquina virtual durante a operação de
restauração.

System action:

A máquina virtual não é restaurada.

User response:

Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais
detalhadas sobre o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2867E

Ocorreu um erro ao consultar a máquina virtual 'VM-name'.



Explanation:

Ocorreu um erro ao consultar a máquina virtual durante a operação de
restauração.

System action:

A máquina virtual não é restaurada.

User response:

Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais
detalhadas sobre o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2868E

Ocorreu um erro ao remover a máquina virtual 'VM-name'.



Explanation:

Ocorreu um erro ao remover a máquina virtual durante a operação de
restauração.

System action:

A máquina virtual não é restaurada.

User response:

Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais
detalhadas sobre o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2869E

Uma máquina virtual no hypervisor tem um nome diferente, mas o mesmo ID
como a máquina virtual para restaurar 'VM-name' tem. Restauração não
permitida.



Explanation:

Uma máquina virtual com um nome diferente e o mesmo ID que a máquina
virtual que está sendo restaurada existe no hypervisor.

System action:

A máquina virtual não é restaurada.

User response:

Escolha uma máquina virtual diferente para a qual restaurar ou exclua a
máquina virtual existente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2870W

Um backup incremental da máquina virtual 'vmname' foi solicitado, mas a
máquina virtual não tem uma captura instantânea de recuperação
existente. Um backup completo será obtido para evitar a perda de dados.



Explanation:

A remoção da captura instantânea de recuperação de uma máquina virtual
não reconfigura o último tempo de backup bem-sucedido mantido
internamente. A falta de uma reconfiguração cria uma inconsistência
entre o tempo de backup e a configuração do disco rígido da máquina
virtual. Um backup completo corrige a ambiguidade e evita a perda de
dados.

System action:

Uma inconsistência na configuração da máquina virtual foi detectada.

User response:

Evite excluir a captura instantânea de recuperação entre as operações de
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2872E

O processo não pôde restaurar uma entrada de metadados do usuário do
disco virtual da máquina virtual 'vmname' para o disco 'diskpath'.



Explanation:

Uma tentativa para restaurar uma entrada de metadados do usuário de um
disco falhou. Os metadados do usuário do disco podem estar inacessíveis
ou inatingíveis.

System action:

Uma restauração de um disco virtual.

User response:

Verifique se os privilégios do usuário incluem o acesso a gravações de
disco virtual ou mova o disco para um local acessível.

------------------------------------------------------------------------
ANS2873I

A máquina virtual 'vmname' foi restaurada com êxito. Se essa máquina
virtual foi restaurada para um cluster, assegure-se de que as
configurações do cluster permitam que a máquina virtual restaurada opere
no modo de alta disponibilidade. Configurações de alta disponibilidade e
o conjunto preferencial de nós de hypervisor que podem operar no modo de
alta disponibilidade podem não ser configurados automaticamente.



Explanation:

A máquina virtual especificada foi restaurada, mas o processo de
restauração não altera as configurações de Alta Disponibilidade de
Armazenamento em Cluster Failover da Microsoft. Se você restaurou uma
máquina virtual que excluiu anteriormente ou se restaurou uma máquina
virtual para um novo nome ou local, a máquina virtual restaurada pode
não ser ativada como um recurso de alta disponibilidade. Ative a alta
disponibilidade para essa máquina virtual usando o Gerenciador do
Cluster Failover da Microsoft, o Gerenciador da Máquina Virtual do
Centro do Sistema ou usando cmdlets do PowerShell.

System action:

O processamento continua.

User response:

Use o Gerenciador do Cluster Failover da Microsoft, o Gerenciador da
Máquina Virtual do Centro do Sistema ou o PowerShell para configurar o
cluster para permitir que essa máquina virtual execute em uma
configuração de alta disponibilidade.

------------------------------------------------------------------------
ANS2876E

Não foi possível acessar as credenciais do Arquivador de Gerenciamento
NetApp armazenado requeridas (ID do usuário e senha) para o arquivador
'' associadas à máquina virtual de armazenamento '' . Certifique-se de
que o comando SET PASSWORD -TYPE=FILER tenha sido especificado
corretamente para armazenar as credenciais.



Explanation:

O ID do usuário e a senha para o Arquivador de gerenciamento NetApp
associados à máquina virtual de armazenamento especificada não foram
configurados ou foram especificados incorretamente.

Uma máquina virtual de armazenamento está associada ao arquivador de
gerenciamento usando o comando SET NETAPPSVM. As credenciais para um
arquivador de gerenciamento são armazenadas com o comando SET PASSWORD
-TYPE=FILER.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use o comando 'set password -type=filer' para definir o ID do usuário e
senha para o Arquivador de Gerenciamento NetApp. Use o comando 'set
netappsvm' para associar a uma máquina virtual de armazenamento a um
arquivador de gerenciamento. Certifique-se de que ambos os comandos
foram especificados corretamente e tente a operação de backup
diferenciado de captura instantânea novamente .

------------------------------------------------------------------------
ANS2877I

A ação de reinício para o recurso de cluster 'resourceName' foi mudada
de 'oldValue' para 'newValue'



Explanation:

A máquina virtual especificada é configurada para alta disponibilidade,
mas deve ser excluída antes de ser restaurada. Para evitar que o serviço
de cluster tente um failover da máquina virtual para outro nó do
cluster, o IBM Spectrum Protect configura a política RestartAction do
recurso de cluster indicado como "ClusterResourceDontRestart". Após a
restauração ser concluída, o IBM Spectrum Protect configura o
RestartAction para seu valor original.

System action:

O processamento continua.

User response:

Geralmente, nenhuma ação adicional do usuário é necessária. No entanto,
se a operação de restauração for interrompida e posteriormente
reiniciada, depois que a restauração for finalizada, a política
RestartAction do recurso deverá ser atualizada manualmente para o seu
valor original. Nesse caso, use as informações nesta mensagem para
atualizar a política RestartAction para o valor original.

------------------------------------------------------------------------
ANS2878E

Falha ao mudar ação de reinício para os recursos de cluster
'resourceName' de 'oldValue' para 'newValue'



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não conseguiu mudar a política "RestartAction" do
recurso de cluster especificado. A máquina virtual especificada é
configurada para alta disponibilidade, mas deve ser excluída antes de
ser restaurada. Para evitar que o serviço de cluster tente um failover
da máquina virtual para outro nó do cluster, o IBM Spectrum Protect
tenta configurar a política RestartAction do recurso indicado para
"ClusterResourceDontRestart". Após a restauração ser concluída, o IBM
Spectrum Protect tenta configurar o RestartAction para seu valor
original. No entanto, uma tentativa de alterar a política RestartAction
não obteve êxito.

System action:

O processamento continua.

User response:

Após a restauração ser concluída, a política RestartAction do recurso
deve ser mudada manualmente para o seu valor original. Use as
informações nesta mensagem para atualizar a política RestartAction para
seu valor original.

------------------------------------------------------------------------
ANS2888E

Não é possível executar o Backup de VM Integral VM Incremental. Um
arquivo de licença válido do IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments (license-file) não pode ser localizado.



Explanation:

O arquivo de licença não foi localizado ou não pode ser aberto por causa
de permissões, ou o arquivo está danificado.

System action:

O sistema retorna para o procedimento de chamada.

User response:

Verifique as permissões no arquivo. Consulte se o arquivo de licença
está no local correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2889I

O vApp 'nome do vapp' foi restaurado com êxito sob o nome 'novo nome do
vapp'



Explanation:

A operação de restauração foi bem-sucedida na restauração do vApp no
nome especificado.

System action:

Essa mensagem é apenas informativa.

User response:

Não é necessária nenhuma ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2890E

O arquivo para restauração já existe e o número de cópias com a mesma
data de backup foi atingido no local de destino especificado.



Explanation:

No local de destino especificado, o arquivo a ser restaurado e uma cópia
do arquivo com a data de backup anexada já existem e o número de
arquivos com a mesma data de backup foi atingido.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

No local de destino, verifique se as cópias do mesmo arquivo podem ser
removidas ou restaure o arquivo para um local diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2891W

O vApp 'nome do vapp' foi restaurado com êxito. Entretanto, número de
VMs com falha de número de VMs existentes VMs não foram restauradas.



Explanation:

Embora a operação de restauração do vApp no vCloud tenha sido concluída
com êxito, uma ou mais VMs não foram restauradas.

System action:

A operação foi concluída com êxito. No entanto, algumas VMs não foram
restauradas.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter informações sobre por que as
VMs não foram restauradas. Em seguida, tente a operação novamente. Se o
problema continuar, visite o Portal de Suporte IBM para obter
informações adicionais, no endereço
http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2900E

O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o domínio
de varredura não foi especificado.



Explanation:

Ao analisar as opções da linha de comandos, nenhum domínio de varredura
foi detectado. Esse erro ocorreu porque a opção -domain não foi
especificada.

System action:

A operação não pode continuar sem um domínio de varredura válido.

User response:

Execute a operação novamente e especifique a opção -domain.

------------------------------------------------------------------------
ANS2901E

O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o usuário
do domínio não foi especificado.



Explanation:

Ao analisar as opções da linha de comandos, nenhum domínio do usuário
foi detectado. Esse erro ocorreu porque a opção -user não foi
especificada.

System action:

A operação não pode continuar sem um usuário de domínio válido.

User response:

Execute a operação novamente e especifique a opção -user.

------------------------------------------------------------------------
ANS2902E

Falha ao salvar a senha do domínio na função nome da função com o código
de retorno código de retorno.



Explanation:

Ocorreu um erro inesperado de acesso de gravação quando a função tentou
salvar a senha do domínio. o acesso de gravação não existe para o
registro ou para o IBM Spectrum Protect for Virtual Environments na
pasta de instalação do Linux onde o arquivo de senha é salvo.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

Conceda acesso de gravação ao registro ou ao IBM Spectrum Protect for
Virtual Environments na pasta de instalação do Linux e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2903E

Falha ao ler a senha do domínio na função nome da função com o código de
retorno código de retorno.



Explanation:

Ocorreu um erro inesperado quando a função tentou ler a senha do
domínio.

System action:

A operação é encerrada.

User response:

No Windows, verifique se a senha existe no registro. No Linux, verifique
se a senha existe no arquivo de senha. Tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS2998I

A opção 'opção' que foi localizada no arquivo de inclusão/exclusão 'nome
do arquivo' no número da linha: número não é suportada e será ignorada
pelo cliente.



Explanation:

A opção especificada é válida, mas não é suportada na plataforma atual e
será ignorada pelo cliente.

System action:

O processamento continua.

User response:

É possível ignorar a mensagem ou remover a opção do arquivo de
inclusão/exclusão.

------------------------------------------------------------------------
ANS3000I

Comunicação tipo de comunicação disponível na porta número da porta.



Explanation:

O tipo de comunicação especificado está disponível no número de porta
especificado.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS3001W

O código padrão de idioma, inglês (Estados Unidos), é usado porque o
código de idioma selecionado "locale" não é suportado. Os códigos de
idioma suportados são os seguintes: supportedLocales



Explanation:

O código de idioma no sistema ou navegador do usuário não é suportado.

System action:

O sistema adota como padrão o código de idioma Inglês (Estados Unidos).

User response:

Use o código de idioma padrão ou altere para um dos códigos de idioma
suportados.

------------------------------------------------------------------------
ANS3002I

Sessão iniciada para o usuário ID do usuário (método de comunicação
endereço).



Explanation:

Uma sessão foi iniciada para o usuário especificado.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS3003I

A nova senha faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.



Explanation:

Sua conta foi atualizada para usar senha que faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas.

System action:

Nenhum

User response:

Certifique-se de lembrar a nova senha como você a inseriu, incluindo
maiúsculas e minúsculas. Para obter mais detalhes, entre em contato com
o administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3004E

Sessão do usuário ID do usuário terminada - senha inválida digitada.



Explanation:

Uma sessão do usuário especificado foi terminada porque uma senha
inválida foi especificada.

System action:

A sessão do usuário especificado é terminada.

User response:

Reinicie o cliente remoto e digite a senha correta para o usuário
especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS3005I

Sessão do usuário ID do usuário terminada - inativa por minutos de
inatividade minutos.



Explanation:

Uma sessão do usuário especificado foi terminada porque não ocorreu
nenhuma atividade na sessão durante o número especificado de minutos.

System action:

A sessão do usuário especificado é terminada.

User response:

Reinicie o cliente remoto para iniciar uma nova sessão.

------------------------------------------------------------------------
ANS3006I

Processando solicitação do Cliente Web do IBM Spectrum Protect
(ip-address ).



Explanation:

Uma solicitação do Cliente Web está sendo processada.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS3007I

nome do cliente IBM Spectrum Protect terminando - inativo por minutos de
inatividade.



Explanation:

O cliente especificado está sendo encerrado porque esteve inativo
durante o tempo especificado. Ele será iniciado automaticamente quando
necessário.

System action:

O programa cliente pára.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS3008E

Foram detectados demasiados links simbólicos durante a resolução do nome
'nome_do_arquivo'



Explanation:

Ao tentar resolver o nome do arquivo, muitas ligações simbólicas foram
encontradas.

System action:

Arquivo saltado.

User response:

Assegure que você não tenha uma ligação simbólica em loop para o
arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3009E

Não foi encontrada a biblioteca de plugin do Logical Volume Snapshot
Agent.



Explanation:

A biblioteca do plugin LVSA (Agente de Captura Instantânea do Volume
Lógico) deveria ter sido instalada juntamente com o cliente, mas ela não
foi localizada.

System action:

A operação selecionada não é executada.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, reinstale o
software do cliente IBM Spectrum Protect. Se o problema persistir, entre
em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS3010E

Falha na operação do assistente de captura instantânea.



Explanation:

A operação do assistente de captura instantânea falhou com um código de
retorno diferente de zero. Verifique o log de erros para obter mais
informações.

System action:

A operação selecionada não é executada.

User response:

Revise o log de erros de quaisquer mensagens de erro e tente a operação
novamente depois de corrigir a causa da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS3011E

As alterações anteriores não foram consolidadas. A máquina deve ser
reinicializada para que a operação possa ser executada



Explanation:

Uma operação anterior requereu a reinicialização da máquina para
efetivar as alterações, mas a máquina não foi reinicializada. A máquina
deve ser reinicializada para que a operação selecionada possa ser
executada.

System action:

A operação selecionada não foi executada.

User response:

Reinicialize a máquina e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3012E

O Logical Volume Snapshot Agent não está instalado. Utilize o Assistente
de Configuração para configurar o suporte de Imagem On-line ou de
Arquivo Aberto e escolha Agente de Captura Instantânea do Volume Lógico
como o provedor de captura instantânea.



Explanation:

A operação selecionada requer o Logical Volume Snapshot Agent, mas ele
não está instalado. Utilize o Assistente de Configuração para instalar o
LVSA.

System action:

A operação selecionada não é executada.

User response:

Tente novamente a operação após instalar o Logical Volume Snapshot
Agent.

------------------------------------------------------------------------
ANS3013E

O provedor de captura instantânea especificado não é suportado nessa
versão do sistema operacional.



Explanation:

O provedor de captura instantânea especificado não é suportado na versão
do sistema operacional que você está executando no momento. Se outro
provedor de captura instantânea estiver disponível, selecione-o e tente
novamente a operação.

System action:

A operação selecionada não é executada.

User response:

Se outro provedor de captura instantânea estiver disponível, selecione-o
e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS3014E

Exponha a captura instantânea com falha para o documento de backup
'xml-backup-doc-file'.



Explanation:

A captura instantânea de exposição falhou.

System action:

Paradas de processamento

User response:

Consulte o arquivo dsmerror.log para obter detalhes adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS3015I

As comunicações communication-type não estão disponíveis na porta
port-number porque ela está em uso. Selecione a porta exclusiva no
arquivo de opções.



Explanation:

As comunicações especificadas não estão disponíveis no número da porta
que está sendo usada.

System action:

O serviço do aceitador foi interrompido. Defina o número da porta
exclusiva. Reinicie o serviço do aceitador.

User response:

Defina os números de porta exclusiva de cada serviço.

------------------------------------------------------------------------
ANS3016W

O sistema de arquivos registrados filespace não está mais disponível
para o serviço de diário. As mudanças nesse sistema de arquivos não
serão registradas até que ele seja colocado on-line. Verifique o sistema
para determinar por que o sistema de arquivos não está disponível.



Explanation:

O serviço de diário verifica periodicamente se o sistema de arquivos
ainda está disponível. A frequência da verificação é determinada pela
configuração DeferRetryInterval no arquivo tsmjbbd.ini. Essa mensagem é
exibida quando o serviço de diário perde a conexão com o disco.

System action:

O serviço de diário verifica periodicamente se o disco está on-line. A
frequência da verificação é determinada pela configuração
DeferRetryInterval no arquivo tsmjbbd.ini.

User response:

Verifique o sistema de arquivos para determinar por que ele está
indisponível. As próximas ações dependem do motivo de indisponibilidade
do disco. Por exemplo, se o disco foi removido rapidamente e reinserido
em seguida, é possível que nenhuma ação posterior seja necessária. Se o
disco foi substituído ou reformatado, pode ser necessário restaurá-lo
antes de continuar as operações de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3017W

Tentando reiniciar o monitor do sistema de arquivos filesystem.



Explanation:

O serviço de diário tenta reiniciar o monitor de um sistema de arquivos
que inesperadamente ficou indisponível.

System action:

O serviço de diário tenta reiniciar o monitor de um sistema de arquivos
que inesperadamente ficou indisponível.

User response:

Verifique o sistema de arquivos para determinar por que ele está
indisponível. As próximas ações dependem do motivo de indisponibilidade
do disco. Por exemplo, se o disco foi removido rapidamente e reinserido
em seguida, é possível que nenhuma ação posterior seja necessária. Se o
disco foi substituído ou reformatado, pode ser necessário restaurá-lo
antes de continuar as operações de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3018I

O sistema de arquivos registrados filespace está on-line.



Explanation:

O serviço de diário verifica periodicamente se o sistema de arquivos
ainda está indisponível. A frequência da verificação é determinada pela
configuração DeferRetryInterval no arquivo tsmjbbd.ini. Esta mensagem é
exibida quando o serviço de diário se conecta ao disco novamente.

System action:

Nenhuma.

User response:

Verifique o sistema de arquivos para determinar por que ele estava
indisponível. As próximas ações dependem do motivo da indisponibilidade
do disco. Por exemplo, se o disco foi removido rapidamente e reinserido
em seguida, é possível que nenhuma ação posterior seja necessária. Se o
disco foi substituído ou reformatado, pode ser necessário restaurá-lo
antes de continuar as operações de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3019W

Diversas capturas instantâneas encontradas com o mesmo GUID. GUID: guid.



Explanation:

Durante uma operação de consulta do VSS, diversas capturas instantâneas
com o mesmo GUID foram localizadas. É provável que alguma delas seja
órfã

System action:

A operação continua

User response:

Use uma ferramenta como o VssAdmin para inspecionar as capturas
instantâneas em seu servidor. Remova qualquer uma que seja inválida.

------------------------------------------------------------------------
ANS3100E

Não é possível obter o nome do inicializador iSCSI. O erro do Windows é
(error)



Explanation:

O nome do inicializador iSCSI não está configurado no sistema.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como configurar o
nome do inicializador iSCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3101E

A operação de montagem para a máquina virtual 'vmname' falhou com o
código de retorno = return-code. Para obter mais detalhes, consulte os
logs do Agente de Recuperação.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a operação de montagem. Consulte a saída da
operação anterior para identificar a causa do erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Revise os logs do agente de recuperação para obter informações sobre
como resolver esse problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS3102I

'VMNAME' montado com sucesso e está pronto



Explanation:

A operação de montagem da máquina virtual especificada foi concluída com
sucesso. Como resultado, a máquina virtual está pronta para uma operação
de restauração de arquivo.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS3103E

Não é possível carregar a biblioteca de link dinâmico (iscsidsc.dll). O
erro do Windows é (error)



Explanation:

A biblioteca de link dinâmico do iSCSI (iscsidsc.dll) não pode ser
localizada no sistema.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como instalar a
biblioteca de link dinâmico (iscsidsc.dll).

------------------------------------------------------------------------
ANS3104E

Um destino não foi localizado no portal iSCSI O destino ausente é
'target'



Explanation:

O portal de iSCSI não pode descobrir todos os destinos que foram criados
pela interface da linha de comandos do Agente de Recuperação do IBM
Spectrum Protect.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como corrigir esse
problema do portal iSCSI. Procure em
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver as informações de
resolução de problemas de iSCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3105E

Não é possível conectar todos os destinos no Portal iSCSI O destino que
não está conectado é 'target'. O erro do Windows é (error)



Explanation:

O portal de iSCSI não pode conectar todos os destinos descobertos que
foram criados pela interface da linha de comandos do Agente de
Recuperação do IBM Spectrum Protect.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como corrigir esse
problema do portal iSCSI. Procure em
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver as informações de
resolução de problemas de iSCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3106E

O Gerenciador de configuração do Windows não pode verificar se há outro
hardware. O erro do Windows é (error)



Explanation:

A nova conexão de disco do iSCSI não pode ser detectada pelo Gerenciador
de configuração do Windows.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como corrigir esse
problema de varredura de hardware.

------------------------------------------------------------------------
ANS3107E

A tentativa de recuperar informações para o disco 'disk' falhou com erro
do Windows (error).



Explanation:

Uma chamada API do Windows falhou ao recuperar as informações do disco.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações
sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3108W

O disco com o rótulo='label' não foi montado porque foi excluído durante
o backup (Razão: 'reason').



Explanation:

O disco não pode ser montado porque foi excluído durante o backup. Não é
possível recuperar arquivos de nenhum dos sistemas de arquivos ou
volumes que usam esse disco. As possíveis razões para a exclusão de
disco são: - O disco foi explicitamente excluído usando a opção
'exclude.vmdisk'. - O disco é independente e não pode ser submetido a
backup. A máquina virtual (MV) teve o backup feito usando a opção
'vmprocessvmwithindependent yes', que faz backup de discos normais
enquanto exclui discos independentes. - O disco contém um ou mais
volumes de mapeamento de dispositivo bruto que são provisionados no modo
de compatibilidade física (pRDM) e que não podem ser submetidos a
backup. A máquina virtual foi submetida a backup usando a opção
'vmprocessvmwithprdm yes', que realiza backup de discos normais enquanto
exclui discos pRDM.

System action:

A operação continua.

User response:

- Se os dados estiverem em um disco normal, certifique-se de que o disco
esteja incluído no backup. - Se os dados estiverem em um disco
independente ou pRDM, recrie o disco na máquina de restauração. Os dados
no disco não podem ser restaurados, porque ele não foi submetido a
backup. - Se um volume foi dividido em discos normais e independentes,
use uma restauração completa da máquina virtual em vez de uma
restauração de nível de arquivo. Os dados no volume dividido não estarão
intactos se todo o volume ou parte dele for dividido em discos
independentes, que não são parte da captura instantânea do VMware. - Se
for necessário recuperar os arquivos dos sistemas de arquivos ou volumes
afetados, certifique-se de que o disco esteja incluído no backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3109E

A montagem não pode ser recuperada porque não é possível localizar o ID
de montagem a seguir: mountID



Explanation:

Ocorreu um erro ao recuperar a montagem com o ID de montagem
especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhuma resposta é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS3110E

Não é possível se comunicar com o dispositivo Windows 'device'. O erro
do Windows é (error)



Explanation:

Uma chamada API do Windows falhou ao abrir um dispositivo Windows.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações
sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3111E

Não é possível montar os mesmos discos dinâmicos várias vezes. A
assinatura 'disk' do disco é a mesma que a assinatura do disco de outro
disco que está online.



Explanation:

Não é possível conectar um segundo disco ao sistema com a mesma
assinatura de disco.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

O outro disco com a assinatura de disco idêntica deve ser desmontado
antes que você possa tentar a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3112E

O Windows Virtual Disk Service não é capaz de detectar todos os novos
dispositivos.



Explanation:

O Virtual Disk Service VDS não pode acessar todos os destinos de iSCSI.
Alguns destinos estão ausentes ou não estão funcionando.

System action:

A operação será retrocedida e interrompida.

User response:

Determine por que o movedor de dados não pode acessar alguns destinos de
iSCSI. Determine que o servidor IBM Spectrum Protect esteja funcionando
corretamente. Determine que o serviço de iSCSI esteja em execução.
Procure no log de evento do Windows problemas com os dispositivos
ausentes.

------------------------------------------------------------------------
ANS3113E

A máquina virtual 'name' tem pelo menos um espelho ou volume RAID5. O
suporte de espelho e RAID5 está desativado!



Explanation:

Durante a operação de montagem foi detectado que a máquina virtual tem
um espelho ou volumes RAID5. O suporte para esses volumes, foi
desativado pelo Administrador.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Contate o Administrador para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS3114E

A tentativa de recuperar informações para o volume 'volume' falhou com o
erro (error).



Explanation:

Uma chamada API do Windows falhou ao recuperar as informações do volume.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações
sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3115E

A tentativa de colocar o disco 'disk' online falhou com o erro do
Windows (error).



Explanation:

Uma chamada API do Windows falhou ao colocar o disco online.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações
sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3116E

A tentativa de criar o diretório 'dir' falhou com o erro do Windows
(error).



Explanation:

Uma chamada API do Windows falhou ao criar o diretório.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações
sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3117E

A tentativa de montagem do volume no diretório 'dir' falhou com o erro
do Windows (error).



Explanation:

Uma chamada API do Windows falhou ao montar o volume especificado.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações
sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3118E

Impossível determinar o tipo de sistema operacional da MV a ser
restaurada.



Explanation:

O tipo de sistema operacional da MV a ser restaurada não pode ser
determinado. Esse problema pode ocorrer quando o parâmetro de
restauração -VMOSType não é especificado ou ele especifica um tipo de
sistema operacional incorreto.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Use o parâmetro -VMOSType para especificar o tipo de sistema operacional
correto da MV a ser restaurada.

------------------------------------------------------------------------
ANS3119W

O tipo de sistema operacional "name1" é detectado, mas o tipo de sistema
operacional "name2" está especificado.



Explanation:

O tipo de sistema operacional da máquina virtual detectada não
corresponde ao tipo especificado com o parâmetro de restauração
-VMOSType. Tipos de sistema operacional inconsistentes podem impactar
negativamente a operação de montagem. A operação continuará, utilizando
"OSname" como o tipo de sistema operacional.

System action:

A operação continua.

User response:

Se a operação de montagem falhar, tente a operação novamente e use a
detecção automática ou especifique o sistema operacional correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS3121I

O TCP/IP V4 não está disponível para a comunicação interprocessual,
portanto, a V6 será usada.



Explanation:

A opção commmethod é V6Tcpip, mas para a comunicação interprocessual, o
IBM Spectrum Protect usa ambos os métodos. Como ocorreu uma falha na
inicialização do TCP/IP V4, o método de comunicação TCP/IP V6 será
usado.

System action:

O processo continua

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS3122E

O Serviço do inicializador iSCSI da Microsoft encontrou um erro. O erro
do Windows é (error).



Explanation:

O Serviço do inicializador iSCSI da Microsoft encontrou um erro durante
uma operação do iSCSI. Este erro causou a interrupção da operação.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a mensagem de erro do Serviço do inicializador iSCSI da
Microsoft para determinar a causa do erro. Se necessário, consulte a
documentação da Microsoft apropriada para obter informações sobre como
resolver esse erro do Inicializador iSCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3123E

Não é possível ler ou gravar os dados de restauração de arquivos da MV
local. filename O arquivo não pode ser acessado ou está danificado.



Explanation:

Para as operações de restauração de arquivos da MV, os dados devem ser
armazenados no movedor de dados local em um diretório que possa ser
acessado pelo usuário que está executando a restauração. O arquivo de
dados também pode estar danificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Para armazenar os dados de restauração de arquivos da MV, o aplicativo
movedor de dados requer acesso de leitura e gravação para a pasta
C:\Documents and Settings\AllUsers\Application Data\Tivoli\TSM\ ou
C:\ProgramData\Tivoli\TSM. Configure os direitos de acesso para esse
diretório, de forma que o usuário tenha os direitos corretos. Se o
arquivo tiver sido danificado, pode ser útil substituir a versão atual
pelo arquivo .bak.

------------------------------------------------------------------------
ANS3124E

A sessão do usuário não pode ser recuperada porque o ID de contexto não
pode ser localizado



Explanation:

Ocorreu um erro ao recuperar a sessão do usuário atual. O erro pode ser
causado por uma sessão que atingiu o tempo limite.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se a sessão atingiu o tempo limite, efetue o login novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3125E

Os dados locais para a montagem de restauração de arquivos com o ID: id
e nome de máquina virtual 'name' não podem ser localizados!



Explanation:

O conjunto de dados locais para o ID de montagem ou nome da máquina
virtual especificado não pode ser localizado.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Use o comando de consulta "dsmc q vm <name> -vmrestoretype=mount" para
obter o ID de montagem e o nome da máquina virtual corretos para a
limpeza.

------------------------------------------------------------------------
ANS3126E

O nome do nó do parceiro de proxy de montagem não pôde ser localizado.



Explanation:

Ocorreu um erro ao consultar o servidor IBM Spectrum Protect para o
parceiro de proxy de montagem. Não foi possível localizar o nó. A
comunicação com o parceiro do proxy de montagem é necessária para
executar a operação de restauração.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique a configuração do nó do parceiro de proxy de montagem e
assegure-se de que o nó esteja configurado corretamente e em execução.

------------------------------------------------------------------------
ANS3127E

O endereço IP ou a porta do parceiro de proxy de montagem não pôde ser
localizado.



Explanation:

Ocorreu um erro ao consultar o servidor IBM Spectrum Protect para o
parceiro de proxy de montagem. O endereço IP ou a porta desse parceiro
não pôde ser localizada. O endereço e a porta são necessários para
processar as restaurações de arquivos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique a configuração do nó e assegure-se de que o parceiro de proxy
de montagem esteja configurado corretamente e em execução. Verifique se
o Client Acceptor Daemon no parceiro de proxy de montagem está em
execução e apto a conectar-se com o servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3128E

O nome do nó do proxy de montagem do Windows não está em conformidade
com as convenções de nomenclatura do IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Ocorreu um erro ao consultar o servidor IBM Spectrum Protect para o
parceiro de proxy de montagem do Linux. O nome do nó do proxy de
montagem do Windows não está em conformidade com a convenção de
nomenclatura. Um nome correto é necessário para o processamento de MVs
do Linux.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique a configuração do nó e assegure-se de que o nome do proxy de
montagem esteja correto. Use o assistente de configuração baseado na web
para definir a configuração.

------------------------------------------------------------------------
ANS3129I

A limpeza de montagem da máquina virtual 'VMNAME' foi concluída.



Explanation:

A operação de limpeza de montagem para a máquina virtual especificada
foi concluída.

System action:

Nenhum.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS3130E

A operação de limpeza da montagem para a máquina virtual 'vmname' falhou
com rc = return-code



Explanation:

Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem. Consulte a
saída das operações anteriores para identificar a causa do erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log para obter informações sobre como
resolver este problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS3131E

A operação para desconectar os destinos do iSCSI do movedor de dados do
Windows falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem ao desconectar
os destinos iSCSI. Consulte a saída das operações anteriores para
identificar a causa do erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Abra a ferramenta do inicializador iSCSI do Windows, desconecte os
destinos e remova o portal de destino. Tente novamente a operação. A
ferramenta pode ser localizada em "Ferramentas administrativas" ->
"Inicializador iSCSI"

------------------------------------------------------------------------
ANS3132E

O serviço iSCSI do Windows não pode obter uma lista de todas as sessões
atualmente em execução. O erro do Windows é (error)



Explanation:

O Serviço iSCSI não pôde obter uma lista de todos os destinos conectados
e das sessões correspondentes.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para
corrigir esse problema de iSCSI. Tente novamente a operação. Procure
informações de resolução de problemas do iSCSI em
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3133E

O destino 'target' não pôde ser desconectado pelo portal do iSCSI. O
erro do Windows é (error)



Explanation:

O portal do iSCSI não pode desconectar todos os destinos conectados que
foram criados pela interface da linha de comandos do agente de
recuperação.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para
corrigir esse problema do portal de iSCSI. Tente novamente a operação.
Procure informações de resolução de problemas do iSCSI em
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3134E

O serviço iSCSI do Windows não pode obter uma lista de todos os portais
disponíveis atualmente. O erro do Windows é (error)



Explanation:

O Serviço iSCSI tem um problema para obter uma lista de todos os portais
disponíveis.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para
corrigir esse problema do portal de iSCSI. Tente novamente a operação.
Procure informações de resolução de problemas do iSCSI em
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3135E

A remoção do portal do iSCSI 'target' falhou com um erro de Windows de
(error)



Explanation:

O Serviço iSCSI não pode remover o Portal iSCSI.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para
corrigir esse problema do portal de iSCSI. Tente novamente a operação.
Procure informações de resolução de problemas do iSCSI em
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3136E

O ID de montagem não foi especificado na operação de limpeza.



Explanation:

O parâmetro -MOUNTID deve ser especificado para executar uma operação
'mountcleanup'.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Use o comando de consulta "dsmc q vm <name> -vmrestoretype=mount" para
obter o ID de montagem correto para a limpeza

------------------------------------------------------------------------
ANS3137W

Montagem de 'VMNAME' concluída com erros.



Explanation:

A operação de montagem para a máquina virtual especificada foi concluída
com erros. Apenas um subconjunto dos discos da máquina virtual está
pronto para uma operação de restauração de arquivo.

System action:

Os discos da VM que falharam foram relatados em mensagens anteriores.

User response:

Revise as mensagens de erro anteriores para obter a causa de cada falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS3138E

A desmontagem dos volumes falhou durante a operação de limpeza do ID de
montagem mountid



Explanation:

Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem durante a
desmontagem dos volumes.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a saída das operações anteriores para identificar a causa do
erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS3139E

A tentativa de desmontar o disco falhou com o erro do Windows (error).



Explanation:

A chamada API do Windows falhou ao desmontar os discos.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para
corrigir esse problema; procure a documentação para esse erro do
Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3140E

A conexão com os seguintes destinos de iSCSI falhou: 'target_list'.



Explanation:

A interface da linha de comandos iscsiadm não pôde se conectar aos
destinos de iSCSI especificados, a partir da máquina proxy de montagem
do Linux.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Se o destino já estiver conectado na máquina proxy de montagem do Linux,
efetue logout do destino, por exemplo: iscsiadm -m node -T targetname
--logout Além disso, verifique se o endereço do servidor iSCSI está
especificado corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3141W

A montagem dos seguintes dispositivos falhou: 'device_list'.



Explanation:

Não foi possível montar os dispositivos especificados na máquina proxy
de montagem do Linux.

System action:

A operação continua a montar os outros dispositivos.

User response:

Execute uma limpeza ou tente desmontar manualmente os dispositivos na
máquina proxy de montagem do Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3142E

O Serviço do Disco Virtual do Windows encontrou um erro. O erro do
Windows é (error)



Explanation:

O Serviço do Disco Virtual do Windows não está funcionando corretamente.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para
corrigir esse problema. Procure em
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver pelas informações de
resolução de problemas do Serviço do Disco Virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS3143W

O serviço ISCSI não está em execução. Seu estado é 'state'.



Explanation:

O Serviço ISCSI não está em execução.

System action:

O serviço pode estar suspenso, no entanto as operações não podem
continuar.

User response:

Inicie o serviço ISCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3144W

O serviço ISCSI não está em execução. As operações de montagem de
restauração de arquivo e de acesso instantâneo não funcionarão.



Explanation:

O Serviço ISCSI não está em execução. Esse serviço é necessário no proxy
de montagem do Windows e do Linux para operações de montagem de
restauração de arquivos. Esse serviço também é necessário para as
operações completas de acesso instantâneo da VM.

System action:

As operações de montagem para restauração de arquivo não podem
continuar. As operações de acesso instantâneo não podem continuar.

User response:

Inicie o serviço ISCSI se desejar executar uma operação de restauração
de arquivo ou uma operação de acesso instantâneo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3145E

Uma chamada API do Windows falhou.



Explanation:

Uma chamada API do Windows falhou.

System action:

As operações não podem continuar.

User response:

Consulte o dsmerror.log para obter mais informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS3146E

A operação de limpeza para desmontar o volume volume falhou. O sistema
de arquivos montado está ocupado.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem ao desmontar
os volumes na máquina proxy de montagem do Linux.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o sistema de arquivos não esteja em uso e, em
seguida, tente a operação de limpeza novamente ou desmonte manualmente
os volumes no host.

------------------------------------------------------------------------
ANS3147W

O Destino iSCSI 'iscsi_target' foi desconectado com êxito, mas a
tentativa de excluir o destino falhou.



Explanation:

Não foi possível excluir o objeto depois que o destino foi desconectado.

System action:

A operação continua.

User response:

Tente excluir manualmente o objeto na máquina Linux. Por exemplo:
iscsiadm -m node -T targetname -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3148W

O Destino iSCSI 'iscsi_target' já estava conectado.



Explanation:

O destino já estava conectado na máquina proxy de montagem do Linux.
Esse erro pode ocorrer se uma limpeza não tiver sido executada ou se a
limpeza foi apenas parcialmente bem-sucedida.

System action:

A operação continua.

User response:

A máquina proxy de montagem do Linux tentou reutilizar os destinos já
conectados. Se os volumes não estiverem montados corretamente,
desconecte manualmente os destinos na máquina proxy de montagem do
Linux. Por exemplo: iscsiadm -m node -T targetname --logout; iscsadm -m
node -T targetname -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3149E

O destino iSCSI 'target' falhou ao desconectar da máquina Linux. A
mensagem da interface da linha de comandos iscsiadm é: message_output



Explanation:

A interface da linha de comandos iscsiadm não pôde desconectar o destino
iSCSI especificado da máquina Linux.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Veja se o destino já está desconectado na máquina Linux ou tente
desconectá-lo manualmente. Por exemplo, iscsadm -m node -T targetname
--logout Verifique se o endereço do servidor iSCSI está especificado
corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3150W

O dispositivo de bloco 'block_device' de tipo 'device_type' falhou ao
montar. A mensagem do sistema é:'system_message'



Explanation:

Não foi possível montar um ou mais dispositivos na máquina Linux.

System action:

A operação continua a montar os outros dispositivos.

User response:

Execute uma limpeza ou tente desmontar manualmente os dispositivos na
máquina Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3151E

O arquivo initiator.iscsi não existe ou não pode ser aberto.



Explanation:

O arquivo não existe ou não pode ser aberto.

System action:

As operações não podem continuar.

User response:

O serviço ISCSI não pode ser instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS3152E

O arquivo initiator.iscsi não tem uma entrada de ID do inicializador
válida.



Explanation:

Não existe nenhum ID do Inicializador ISCSI.

System action:

As operações não podem continuar.

User response:

O serviço ISCSI pode não estar instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS3153E

A limpeza de montagem foi concluída com erro para o ID de montagem
'mountid' da máquina virtual 'VMNAME'; o log de erro 'errlog' está
disponível em 'machinename'.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem durante a
desmontagem dos volumes. Os sistemas de arquivos montados podem estar
ocupados. Consulte o log de erros para identificar a causa do erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que os sistemas de arquivos não estejam em uso e a
limpeza ou desmonte manualmente os volumes no host.

------------------------------------------------------------------------
ANS3154E

O serviço ISCSI não está instalado.



Explanation:

O serviço ISCSI não está instalado.

System action:

As operações não podem continuar.

User response:

Instale o serviço ISCSI para sua plataforma.

------------------------------------------------------------------------
ANS3155I

O movedor de dados do Windows é 'name' (ip)



Explanation:

O nome do Sistema de Nomes de Domínio e o IP do movedor de dados do
Windows.

System action:

Nenhum.

User response:

Essas informações podem ser utilizadas para determinar se o nome do host
e o IP do movedor de dados do Windows estão resolvidos corretamente. As
informações poderão ajudar se a conexão iSCSI não estiver funcionando
conforme o esperado.

------------------------------------------------------------------------
ANS3156I

O endereço do servidor iSCSI usado é 'ip'



Explanation:

Essa mensagem retorna o endereço IP do servidor iSCSI.

System action:

Nenhum.

User response:

Essas informações podem ser utilizadas para determinar se o endereço IP
do endereço do servidor iSCSI está resolvido corretamente. As
informações poderão ajudá-lo a solucionar problemas se a conexão de
iSCSI não estiver funcionando conforme o esperado.

------------------------------------------------------------------------
ANS3157I

O movedor de dados do Linux é 'name' (ip)



Explanation:

O nome do Sistema de Nomes de Domínio e o endereço IP do movedor de
dados do Linux.

System action:

Nenhum.

User response:

Essas informações podem ser utilizadas para determinar se o nome do host
e o IP do movedor de dados do Linux estão resolvidos corretamente. As
informações poderão ajudá-lo a solucionar problemas se a conexão de
iSCSI não estiver funcionando conforme o esperado.

------------------------------------------------------------------------
ANS3158W

A tentativa de criar o compartilhamento do Windows falhou com o erro do
Windows (error). O compartilhamento não é criado.



Explanation:

A criação do compartilhamento do Windows falhou com o nome do
usuário/grupo especificado.

System action:

O compartilhamento do Windows não é criado. A operação continua.

User response:

Um motivo comum para falhas é que o usuário/grupo especificado não
existe. Assegure-se de que o nome do usuário ou grupo do Windows exista
e esteja acessível no movedor de dados do Windows. Se este for um
usuário do domínio ou grupo, o movedor de dados do Windows deve ser
parte desse domínio. Se isso não resolver o problema, consulte a
Documentação apropriada da Microsoft para obter informações sobre esse
código de erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS3159E

A tentativa de remover o Compartilhamento do Windows falhou com o erro
do Windows (error).



Explanation:

Uma chamada API do Windows falhou ao remover o Compartilhamento do
Windows.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações
sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3160W

A tentativa de exportar o sistema de arquivos Linux falhou com o erro: O
serviço do Network File System não está em execução.



Explanation:

O comando exportfs falhou ao disponibilizar o diretório no proxy de
montagem do Linux para os clientes do NFS a serem montados.

System action:

A operação continua sem criar a exportação do Network File System.

User response:

Resolva o erro no proxy de montagem do Linux. Exporte manualmente o
diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS3161E

A tentativa de cancelar a exportação do sistema de arquivos Linux falhou
com o erro: O serviço do Network File System não está em execução.



Explanation:

O comando exportfs falhou ao cancelar a exportação do diretório no proxy
de montagem do Linux.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Resolva o erro no proxy de montagem do Linux. Cancele manualmente a
exportação do diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS3162I

A Limpeza de montagem da máquina virtual 'VMNAME' com ID de montagem
'Id' e data de captura instantânea 'date time' foi concluída.



Explanation:

A operação de limpeza de montagem para a máquina virtual especificada
foi concluída.

System action:

Nenhum.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS3163W

O Sistema Operacional Linux não está no nível mínimo. As operações de
montagem podem não ser concluídas com êxito.



Explanation:

O Sistema Operacional Linux não está no nível mínimo.

System action:

As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.

User response:

Faça upgrade do sistema operacional Linux para pelo menos o nível
mínimo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3164W

O nível mínimo para 'os' é 'level'. O seu nível atual é 'actual'.



Explanation:

O Sistema Operacional Linux não está no nível mínimo.

System action:

As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.

User response:

Faça upgrade do sistema operacional Linux para pelo menos o nível
mínimo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3165W

Um Pacote instalado no Sistema Operacional Linux não está no nível
mínimo. As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.



Explanation:

Um Pacote instalado no Sistema Operacional Linux não está no nível
mínimo.

System action:

As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.

User response:

Faça upgrade do pacote para pelo menos o nível mínimo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3166W

O nível mínimo para o pacote 'package' é 'level'. O seu nível atual é
'actual'.



Explanation:

Um Pacote instalado no Sistema Operacional Linux não está no nível
mínimo.

System action:

As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.

User response:

Faça upgrade do pacote para pelo menos o nível mínimo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3167E

O serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está
instalado.



Explanation:

O serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está
instalado.

System action:

As operações não podem continuar.

User response:

Assegure-se de que o Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect
esteja corretamente instalado e configurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS3168E

O serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está em
execução.



Explanation:

O serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está em
execução.

System action:

As operações não podem continuar.

User response:

Inicie o serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect. O
Agente de Recuperação pode ser iniciado utilizando "net start
RecoveryAgent" ou fazendo referência ao Agente de Recuperação do IBM
Spectrum Protect em services.msc.

------------------------------------------------------------------------
ANS3169E

O sistema operacional do proxy de montagem deve ser o Windows Server
2012 ou sistema operacional mais recente.



Explanation:

O sistema operacional Windows não está no nível mínimo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Atualize o proxy de montagem do Windows para um sistema operacional
suportado.

------------------------------------------------------------------------
ANS3170W

A tentativa de exportar o sistema de arquivos Linux falhou com o erro: o
comando exportfs falhou.



Explanation:

O comando exportfs falhou ao disponibilizar o diretório no proxy de
montagem do Linux para os clientes do NFS a serem montados.

System action:

A operação continua sem criar a exportação do Network File System.

User response:

Resolva o erro no proxy de montagem do Linux. Exporte manualmente o
diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS3171E

A tentativa de cancelar a exportação do sistema de arquivos Linux falhou
com o erro: o comando exportfs falhou.



Explanation:

O comando exportfs falhou ao cancelar a exportação do diretório no proxy
de montagem do Linux.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Resolva o erro no proxy de montagem do Linux. Cancele manualmente a
exportação do diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS3172T

Restaurando a máquina virtual 'source' para nova máquina virtual com o
nome 'destination'.



Explanation:

A máquina virtual especificada será restaurada como uma nova máquina
virtual com um novo nome.

System action:

Nenhum

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS3173E

Os dispositivos Linux falharam em montar corretamente.



Explanation:

Os dispositivos Linux falharam em montar corretamente.

System action:

As operações de montagem não foram concluídas com êxito.

User response:

Verifique se o servidor proxy de montagem do Linux pode se comunicar com
o servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3174E

A montagem da máquina virtual falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a operação de montagem.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique na saída da linha de comandos as mensagens que especificam
quais problemas foram encontrados durante a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS3175E

A limpeza da montagem da MV falhou.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique na saída da linha de comandos as mensagens que especificam
quais problemas foram encontrados durante a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS3176W

Não foi possível localizar o usuário ou grupo do Windows denominado
'name'. O compartilhamento não é criado.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde mapear o nome do usuário ou grupo
especificado para um identificador de segurança do Windows.

System action:

O compartilhamento do Windows não é criado. A operação continua.

User response:

Um motivo comum para essa mensagem é que o usuário ou grupo especificado
não existe. Assegure-se de que o nome do usuário ou grupo do Windows
exista e esteja acessível no movedor de dados do Windows. Se este for um
usuário do domínio ou grupo, o movedor de dados do Windows deve ser
parte desse domínio.

Essa mensagem também pode indicar que o movedor de dados do Windows não
pode acessar o servidor de domínio do Active Directory. Assegure-se de
que os problemas de rede não estejam impedindo que o movedor de dados do
Windows se comunique com o servidor de domínio do Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS3177E

Nenhum destino iSCSI foi conectado. Verifique as opções de iSCSI para o
cliente de backup-archive.



Explanation:

Nenhum destino iSCSI foi localizado ou conectado na máquina proxy de
montagem do Linux.

System action:

A operação é retrocedida.

User response:

Verifique se a iSCSI está configurada corretamente no Windows bem como o
seu proxy de montagem do Linux. Um motivo comum para uma falha é que a
opção VMISCSIServeraddress não é especificada ou é configurada
incorretamente no arquivo de opções do movedor de dados do Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3178E

O volume 'volume' do tipo 'file_system_type' não foi desmontado.
Mensagem do sistema:'system_message'



Explanation:

Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem ao desmontar
os volumes na máquina proxy de montagem do Linux.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o sistema de arquivos não esteja em uso e, em
seguida, tente a operação de limpeza novamente ou desmonte manualmente
os volumes no proxy de montagem do Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3179W

Outro compartilhamento da pasta com o mesmo nome 'name' já existe.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde criar um compartilhamento de pasta com o
nome especificado, pois um compartilhamento com esse nome já existe.

System action:

O compartilhamento de pasta não foi criado. A operação continua e os
discos da MV são montados para a restauração do arquivo no proxy de
montagem.

User response:

Use comandos do sistema operacional para criar o compartilhamento de
pasta com um nome exclusivo e exclua-o antes de executar a operação de
desmontagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS3180W

O parâmetro 'name' contém caracteres que não são permitidos e foram
removidos. O valor resultante é 'new'



Explanation:

Alguns caracteres não podem ser usados em ambientes de multiplataformas.
Para resolver problemas de compatibilidade somente um conjunto limitado
de caracteres é permitido nesse parâmetro específico.

O parâmetro "-MOUNTPoint" é restrito em [a-z][A-Z][0-9][:][/][\][_]

O parâmetro "-MOUNTTag" é restrito em [a-z][A-Z][0-9][_]

O parâmetro "-EXPORTParameter" é restrito no Windows em [a-z][A-Z][0-9][
][-][_][\][@]

O parâmetro "-EXPORTParameter" é restrito no Linux em
[a-z][A-Z][0-9][.][:]

System action:

A operação continua com o parâmetro modificado.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS3181E

A chave de registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
é configurada para um valor diferente de 3.



Explanation:

Se a chave de registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
for configurada para um valor diferente de 3, pode ser que a máquina
trave durante a operação de montagem. Altere o valor para 3 e
reinicialize a máquina.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

A chave de registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
não é documentada pela Microsoft. Às vezes, essa chave é definida como
um valor diferente de 3, o que pode levar a problemas com a operação de
montagem. Defina o valor para 3 e reinicialize a máquina.

------------------------------------------------------------------------
ANS3182E

A operação de limpeza de montagem atingiu o tempo limite ao aguardar
minutes minutos pela resposta do Linux Mount Proxy.



Explanation:

O Windows Mount Proxy não recebeu nenhuma resposta do Linux Mount Proxy
dentro do tempo limite determinado. O Linux Mount Proxy é possível no
estado de interrupção.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o status da máquina Linux Mount Proxy e do arquivo de rastreio
de proxy de montagem para obter mais detalhes. No caso de uma
interrupção completa do sistema na desmontagem, uma reinicialização
seguida pela limpeza de montagem manual da máquina Linux Mount Proxy
poderá ser necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS3183E

Falha ao reverter o volume montado em .



Explanation:

A operação de reversão de volume falhou. Tente montar o volume
manualmente. Localize a sua captura instantânea e tente reverter a
operação.

System action:

A restauração para.

User response:

Verifique o log de erro do IBM Spectrum Protect e os logs de Eventos do
Windows para obter mais informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS3184W

Um UUID de dispositivo duplicado foi localizado durante a fase de
ativação do LVM da operação de montagem. O comando do sistema
'vgimportclone' não conseguiu gerar um novo UUID para o dispositivo LVM
'LVMdeviceName', resultando em um UUID duplicado com o dispositivo
'LVMdeviceName2' da máquina proxy de montagem. O dispositivo
'LVMdeviceName3' foi excluído da lista de volumes a serem montados no
proxy de montagem. Em algumas distribuições Linux, esse dispositivo
ainda poderia estar presente após a fase de desconexão de iSCSI e uma
limpeza manual poderia ser necessária, por exemplo, usando o comando
'dmsetup remove device_name'.



Explanation:

O comando 'vgimportclone' não conseguiu gerar um novo UUID para este
dispositivo LVM, resultando em um UUID duplicado.

System action:

O dispositivo do destino VM é ignorado e não é montado. A operação
continua.

User response:

Esse problema foi observado em algumas distribuições Linux nas quais o
comando 'vgimportclone' não conseguiu gerar um novo UUID. Neste caso, o
comando 'iscsiadm -m node -T ... --logout' pode não conseguir remover os
dispositivos, e uma limpeza manual poderia ser necessária, por exemplo,
usando o comando 'dmsetup remove device_name'. Observe que essa situação
também poderia ser um sinal de que a VM de destino foi clonada do mesmo
modelo que o do proxy de montagem. Para resolver os dispositivos
duplicados introduzidos em razão de um clone da máquina VM, verifique os
dispositivos de bloco da VM de destino usando o comando 'blkid' e
certifique-se de que não há UUIDs duplicados presentes com as máquinas
proxy de montagem. Se um dispositivo duplicado pertencer à VM de destino
e for usado, será necessário designar a ele um novo UUID ou remover esse
dispositivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3185W

Um UUID de dispositivo duplicado foi encontrado no proxy de montagem
depois que os destinos estavam conectados. O dispositivo
'new_device_name' com o identificador exclusivo universal
'new_device_uuid' do tipo 'new_device_type' é excluído da lista de
volumes a serem montados no proxy de montagem.



Explanation:

O sistema operacional Linux não pode montar dispositivos desse tipo
quando o identificador exclusivo universal já existe no sistema. Essa
situação ocorre porque a máquina virtual de destino foi clonada no mesmo
modelo que o proxy de montagem.

System action:

O dispositivo para a máquina virtual de destino não é montado. A
operação continua.

User response:

Para resolver os dispositivos duplicados que foram introduzidos por
causa de um clone de máquina virtual, verifique os dispositivos de bloco
para a máquina virtual de destino usando o comando 'blkid' e
certifique-se de que nenhum UUID duplicado esteja presente para as
máquinas de proxy de montagem. Se um dispositivo duplicado pertencer à
máquina virtual de destino e ele estiver em uso, designe um novo UUID ao
dispositivo ou remova-o.

------------------------------------------------------------------------
ANS3186W

A abertura e a criação de dispositivos de bloco falharam.



Explanation:

Não foi possível obter a lista de dispositivos de bloco no proxy de
montagem do Linux

System action:

A operação de restauração de arquivo foi interrompida.

User response:

Verifique se o comando 'blkid' está funcionando corretamente na máquina
proxy de montagem do Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3187W

A abertura e a criação de dispositivos de bloco falharam.



Explanation:

Não foi possível abrir o disco e criar os dispositivos de bloco na
máquina proxy de montagem do Linux.

System action:

A operação de restauração de arquivo foi interrompida.

User response:

Verifique se, na máquina proxy de montagem do Linux, o número de
dispositivos de loop disponíveis é pelo menos igual ao número de discos
da máquina virtual para montar. O modo de transporte avançado de VMware
não é suportado no proxy de montagem do Linux para operações de
restauração de arquivo de backups locais. Use a opção vmvstortransport
ndb na sub-rotina do servidor do arquivo de opções do proxy de montagem.
Se você quiser usar o NBDSSL, remova a biblioteca
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/lib64/libdiskLibPlugin.so e use a opção
vmvstortransport ndbssl.

------------------------------------------------------------------------
ANS3188W

Há um UUID duplicado para o dispositivo LVM 'new_device_name'. Não é
possível montar o dispositivo. Como resultado, os arquivos desse
dispositivo não serão restaurados.



Explanation:

O sistema operacional não poderá montar o dispositivo se o ID
universalmente exclusivo (UUID) dele já existir no sistema. Essa
situação geralmente ocorre porque a máquina virtual de destino foi
clonada do mesmo modelo que o proxy de montagem.

System action:

O dispositivo para a máquina virtual de destino não é montado. A
operação continua.

User response:

Use o comando blkid para varrer os dispositivos de bloco na máquina
virtual de destino em busca de UUIDs duplicados. Quando um dispositivo
duplicado pertence à máquina virtual de destino e está em uso, deve-se
designar um novo UUID para ele ou removê-lo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3189W

Pontos de montagem originais não podem ser localizados para o sistema
convidado.



Explanation:

.

System action:

A operação continua.

User response:

Verifique se o arquivo /etc/fstab existe e está acessível no sistema
convidado.

------------------------------------------------------------------------
ANS3401W

A entidade name é inválida.



Explanation:

Não foi possível encontrar um volume com este nome ou ele não é adequado
para operações server-free.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique o nome correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS3402W

nome: Uma chamada do sistema func falhou com o código rc.



Explanation:

Ocorreu um erro ao obter informações do sistema operacional. Não foi
possível obter informações do volume.

System action:

O processamento pode continuar se as informações que estão sendo obtidas
não forem críticas para a operação ou se for o comportamento esperado no
contexto da operação que está sendo desempenhada.

User response:

Verifique no registro de erros quaisquer outras mensagens que possam
indicar uma razão para o defeito. Tente corrigir os problemas indicados,
em seguida, repita a operação. Se o problema persistir, entre em contato
com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS3403W

Não é possível abrir o volume name para leitura. O código de erro do
sistema é err.



Explanation:

Não foi possível abrir o volume nomeado. Exemplos da razão pela qual
isso pode ocorrer incluem, mas não se limitam a: o dispositivo não é um
dispositivo de sistema válido, o dispositivo está bloqueado por outro
aplicativo ou o usuário não possui as permissões corretas. O código de
erro do sistema operacional mostrado na mensagem indica a razão
específica do defeito.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Utilize as ferramentas de seu sistema operacional para obter a descrição
do código de erro. Verifique também no registro de erros quaisquer
outras mensagens que possam indicar uma razão para o defeito. Tente
corrigir os problemas indicados, em seguida, repita a operação. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para
obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS3404W

Ocorreu um erro ao ler o volume name.



Explanation:

Não foi possível ler o volume nomeado. Exemplos da razão pela qual isso
pode ocorrer incluem, mas não se limitam a: os dados sendo lidos estão
fora do intervalo válido do volume ou o dispositivo está bloqueado por
outro aplicativo. O código de erro do sistema operacional mostrado na
mensagem indica a razão específica do defeito.

System action:

Se o movimento de dados sem o servidor for utilizado, o processamento
continua utilizando o movimento de dados que não seja sem o servidor.
Caso contrário, o processamento é parado.

User response:

Utilize as ferramentas de seu sistema operacional para obter a descrição
do código de erro. Verifique também no registro de erros quaisquer
outras mensagens que possam indicar uma razão para o defeito. Tente
corrigir quaisquer problemas indicados, em seguida, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS3405W

O sistema de arquivo fs no volume name é desconhecido.



Explanation:

O sistema de arquivo no volume não é suportado para a operação que está
sendo desempenhada.

System action:

Se o movimento de dados sem o servidor for utilizado, o processamento
continua utilizando o movimento de dados que não seja sem o servidor.
Caso contrário, o processamento é parado.

User response:

Verifique no registro de erros quaisquer outras mensagens que possam
indicar uma razão para o defeito. Tente corrigir os problemas indicados,
em seguida, repita a operação. Se o problema persistir, entre em contato
com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS3406I

Não há espaço suficiente disponível para atualizar o último status de
backup para a máquina virtual 'vm'.



Explanation:

O backup da máquina virtual foi concluído com sucesso, mas não há espaço
suficiente disponível para gravar o último status de backup no campo
'Notas' para a máquina virtual.

System action:

A operação de backup foi concluída.

User response:

Libere espaço no campo 'Notas' para a máquina virtual se o último status
de backup for necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS3407W

nome não é local.



Explanation:

A unidade ou filesystem não é local e não são adequados para backup de
imagens.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um volume local.

------------------------------------------------------------------------
ANS3408E

Falha na chamada do sistema 'umount' para o volume 'volume' com o
errno='erro'. Execute a ação adequada com base no errno e repita a
operação.



Explanation:

Falha ao desmontar o volume especificado com o errno indicado. Execute a
ação adequada com base no errno e repita a operação.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o errno da falha de desmontagem e execute a ação corretiva
antes de tentar a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3409W

Ocorreu um erro ao gravar no volume name.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde gravar no volume nomeado. Exemplos da
razão pela qual isso pode ocorrer incluem, mas não se limitam a: os
dados sendo gravados estão fora do intervalo válido do volume ou o
dispositivo está bloqueado por outro aplicativo. O código de erro do
sistema operacional mostrado na mensagem indica a razão específica do
defeito.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Utilize as ferramentas de seu sistema operacional para obter a descrição
do código de erro. Verifique também no registro de erros quaisquer
outras mensagens que possam indicar uma razão para o defeito. Tente
corrigir quaisquer problemas indicados, em seguida, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS3410E

O sistema operacional recusou uma solicitação para alocação de memória.



Explanation:

O processo requer acesso à memória para armazenar informações conforme o
processamento continua. Nesse caso, foi solicitada uma quantidade de
memória maior do que o sistema operacional poderia alocar. Possíveis
causas incluem:

   O sistema está com pouca memória.
   O processo, no qual o programa é executado, excedeu a memória máxima
   permitida para alocação.
   Ocorreram algumas outras condições de erro que levaram o programa a
   pensar que está sem memória.

System action:

O processo não pode concluir a operação solicitada.

User response:

Feche todos os aplicativos desnecessários e repita a operação. Se a
operação ainda falhar, tente dividir a tarefa em várias unidades
menores. Por exemplo, se uma especificação de arquivo contiver vários
diretórios de alto nível, execute a tarefa do IBM Spectrum Protect em
série para cada diretório. Se a tarefa for um backup incremental, use a
opção "-memoryefficientbackup=yes".

Em sistemas UNIX que suportam limites de recursos, consulte b se o
limite de recursos da memória estiver muito baixo inserindo o comando a
seguir: ulimit -a

Com base nos dados resultantes, é possível solicitar que o usuário raiz
do sistema UNIX aumente os limites do recurso para que ele substitua o
padrão atual. O usuário raiz do sistema UNIX possui a autoridade para
aumentar os limites de recursos.

------------------------------------------------------------------------
ANS3411E

Argumentos inválidos foram transmitidos para a função name.



Explanation:

A função nomeada não recebeu argumentos corretos para prosseguir. No
registro de erros, verifique erros adicionais seguintes a esse para
obter uma explicação adicional.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato
com o administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3412I

O DiskMapper não suporta name para a entidade name.



Explanation:

A função solicitada não está implementada no DiskMapper no momento.
Relate esse erro ao administrador do IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3413I

O objeto DiskMapper 'name' tipo 'name' não é válido.



Explanation:

O objeto nomeado não é válido no sistema cliente de origem.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, reveja o registro
de erros do cliente quanto a outras mensagens que podem estar
relacionadas a esse problema. Entre em contato com o administrador do
IBM Spectrum Protect para obter ajuda adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS3414I

O disco 'name' não faz parte de nenhum contêiner definido no sistema.



Explanation:

Nenhum(a).

System action:

Nenhum(a). Essa é uma mensagem informativa.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS3415W

Pelo menos um dos discos que contêm dados para 'name' possui blocos
inválidos.



Explanation:

Um ou mais discos físicos que contêm blocos de dados do objeto acima
possui blocos inválidos e a operação solicitada não pode continuar.

System action:

O sistema poderá encontrar uma solução alternativa para concluir a
operação solicitada, verifique o log do console e log de erros para
obter mais informações sobre as ações corretivas executadas ou sobre a
ação sugerida para o usuário.

User response:

Dependendo da operação, o processo pode sugerir uma maneira alternativa
de concluir a operação. Verifique o log de erros, o log planejado ou o
log do console para obter mais informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS3416E

O volume 'nome' está em uso no momento por outro processo.



Explanation:

A operação requer acesso exclusivo para o volume. A causa mais provável
dessa falha é que outro processo do sistema esteja com o volume aberto.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique os aplicativos que estão em execução em seu sistema e
assegure-se de que esse volume não esteja aberto por nenhum outro
processo e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS3417W

name: Falha na chamada do sistemafunc com o código rc - strerror



Explanation:

Ocorreu um erro ao obter informações do sistema operacional. Não foi
possível obter informações do volume.

System action:

O processamento pode continuar se as informações que estão sendo obtidas
não forem críticas para a operação ou se for o comportamento esperado no
contexto da operação que está sendo desempenhada.

User response:

Verifique no registro de erros quaisquer outras mensagens que possam
indicar uma razão para o defeito. Tente corrigir os problemas indicados,
em seguida, repita a operação. Se o problema persistir, entre em contato
com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS3418W

O pedido de alocação de memória para a operação de backup de imagem foi
recusada pelo sistema operacional.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect requer acesso à memória para armazenar
informações sobre os blocos usados de um sistema de arquivos. Nesse
caso, foi solicitada uma quantidade de memória maior do que o sistema
operacional poderia alocar.

System action:

Se imagegapsize for muito pequeno para um sistema de arquivos dedicado e
o cliente enfrentar uma condição de falta de memória, o cliente
alternará automaticamente para o backup de volume integral. A operação
continua com imagegapsize = 0.

User response:

Alguma recomendações para se evitar a condição de memória esgotada:

   verificação para ver se o limite de recurso de memória está muito
   baixo inserindo o seguinte comando: ulimit -a Em seguida, é possível
   solicitar que o usuário raiz do sistema UNIX aumente o limite de
   memória.
   Aumente o valor da opção imagegapsize. Quanto maior o imagegapsize
   usado, menos memória é necessária para o backup de imagem, mas mais
   dados não usados serão enviados ao servidor. E vice-versa: quanto
   menor o imagegapsize usado, mais memória é necessária para backup,
   mas menos dados não usados serão enviados ao servidor. O resultado
   também depende da quantidade de dados dispersos no volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS3419W

Falha ao montar a captura instantânea do VSS para verificação de
integridade na máquina virtual 'vmname'. A verificação de integridade é
ignorada e os logs de transações do Microsoft Exchange Server não são
truncados.



Explanation:

A captura instantânea da máquina virtual deve ser montada para verificar
a integridade dos arquivos de banco de dados do Microsoft Exchange
Server. A captura instantânea para a máquina virtual especificada não
conseguiu ser montada. Como resultado, a operação não verificou a
integridade dos arquivos de banco de dados do Microsoft Exchange Server.

System action:

A operação de backup continua sem uma verificação de integridade e os
logs de transações do Microsoft Exchange Server não são truncados.

User response:

Para evitar esse erro, configure uma conexão da máquina virtual guest
com o host ESXi. Em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4000E

Erro ao processar 'filespace-name': O espaço no arquivo não existe.



Explanation:

O espaço no arquivo especificado (domínio) está incorreto ou não existe
na estação de trabalho. Se a mensagem resultar do comando BACKUP IMAGE
com a opção -MODE=INCREMENTAL, isso significa que você inseriu o nome de
um volume lógico bruto. A opção MODE=INCREMENTAL não é válida para
volumes lógicos brutos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente, especificando um domínio existente (letra de
unidade ou nome do sistema de arquivos). Se a mensagem resultou do uso
inadequado da opção MODE=INCREMENTAL, tente o comando novamente,
omitindo essa opção.

------------------------------------------------------------------------
ANS4001E

O espaço no arquivo para o domínio 'nome_do_espaço_no_arquivo' não pôde
ser localizado no servidor IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O espaço no arquivo especificado deveria estar localizado no servidor,
mas não existe mais. É possível que um comando tenha sido emitido para
excluir o espaço no arquivo do servidor enquanto a operação atual estava
em andamento.

System action:

O processamento IBM Spectrum Protect para.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, verifique
no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão
para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a
operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o
suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS4002E

Erro ao processar 'filespace-name': O rótulo de volume não existe



Explanation:

A unidade selecionada não possui um rótulo.

System action:

O IBM Spectrum Protect não consegue executar a operação solicitada sem
uma unidade ou rótulo informado.

User response:

Se a unidade for uma unidade de disquete, insira um disco com um rótulo
de volume nela e tente a operação novamente. Se o disco for um disco
rígido, certifique-se de que a unidade tenha um rótulo de volume e tente
a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4003E

Erro ao processar 'filespace-name': encontrado rótulo de volume
duplicado



Explanation:

A unidade selecionada possui um rótulo de volume duplicado. Como o IBM
Spectrum Protect utiliza o rótulo de volume para manter as informações
de backup/arquivamento, ele não pode fazer backup ou arquivamento de
objetos de uma unidade com um rótulo de volume duplicado.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode selecionar a unidade.

User response:

Se o volume precisa ficar disponível para o sistema, saia do IBM
Spectrum Protect e atribua um rótulo de volume à unidade. Reinicie o IBM
Spectrum Protect e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4004E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo ou
diretório de destino está bloqueado para gravação



Explanation:

Não é possível gravar no arquivo ou diretório que está sendo restaurado
ou recuperado do servidor porque o destino está bloqueado para gravação.
Outra operação pode estar com o arquivo aberto e não permitirá que seja
atualizado.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Determine a operação que tem o arquivo bloqueado para gravação ou
restaure o arquivo para outro nome ou local.

------------------------------------------------------------------------
ANS4005E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Arquivo não
localizado



Explanation:

O arquivo que está sendo processado para backup, archive ou migração não
existe mais no cliente. Outro processo exclui o arquivo antes que possa
ser submetido para backup, arquivamento ou migração pelo IBM Spectrum
Protect.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS4006E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Caminho de
diretório não localizado



Explanation:

O sistema operacional retornou um status "caminho não localizado" quando
o IBM Spectrum Protect tentou acessar o diretório. Você especificou um
diretório que não existe, conforme mostrado na mensagem
(nome-do-caminho) ou o diretório que está sendo processado não existe
mais no cliente porque outro processo o excluiu antes que o backup ou o
arquivamento dele pudesse ser feito pelo IBM Spectrum Protect.

System action:

O diretório foi ignorado, o processamento continua

User response:

Verifique novamente toda a ortografia e pontuação, principalmente o
posicionamento dos delimitadores de diretório (por exemplo, "\").
Corrija a sintaxe se estiver incorreta e, em seguida, tente a operação
novamente. Certifique-se de que o caminho esteja especificado
corretamente e que o diretório realmente exista. Tente novamente o
comando com o caminho e o nome do diretório corrigidos. Caso não seja
possível corrigir o nome do diretório, use a opção Excluir para excluir
o diretório da operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4007E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O acesso ao objeto
foi negado



Explanation:

O acesso ao arquivo ou diretório especificado foi negado. Você tentou
ler ou gravar em um arquivo e não tem permissão de acesso para o arquivo
ou diretório.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Certifique-se de ter especificado o nome do arquivo ou de diretório
correto, corrija as permissões ou especifique um novo local. Se
HSMOPTIMIZEDRECALLONLY for configurado no nó do proprietário do sistema
de arquivos, lembre-se deste arquivo por meio da rechamada otimizada
antes do próximo backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS4008E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo está
temporariamente indisponível



Explanation:

O arquivo está temporariamente indisponível.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Verifique se o arquivo está bloqueado por outro processo. Se não
estiver, tente novamente o comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS4009E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': condição de disco
cheio



Explanation:

Não é possível restaurar ou recuperar mais arquivos porque o disco de
destino está cheio.

System action:

O cliente solicita alguma ação:

*  Tente novamente esse objeto

*  Ignorar este objeto

*  Interromper a ação

User response:

Selecione a ação apropriada para este objeto. Crie algum espaço livre no
disco de destino antes de tentar novamente a operação. Outra opção é
restaurar ou recuperar o arquivo em outro disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS4010E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': identificador NFS
antigo



Explanation:

Um sistema de arquivos NFS se torna antigo.

System action:

Sistema de arquivos ignorado.

User response:

Verifique se o sistema de arquivo NFS está montado. Se o problema
persistir, desmonte e remonte o sistema de arquivos, em seguida, tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4011E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': nenhum manipulador
de arquivos disponível



Explanation:

Todos os manipuladores de arquivos de seu sistema estão atualmente em
uso. Não há nenhum disponível.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Libere alguns manipuladores de arquivos encerrando outros processos ou
modifique a configuração do sistema para permitir que mais arquivos
sejam abertos ao mesmo tempo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4012E

'filespace namepath-namefile-name' já existe. Ele será ignorado.



Explanation:

O cliente tentou restaurar ou recuperar o arquivo especificado, mas o
arquivo já existia no local de restauração de destino e o usuário
decidiu não substituir o arquivo existente.

System action:

O arquivo será ignorado, uma mensagem será registrada em dsmerror.log e
o processamento de restauração e recuperação continua com o próximo
objeto.

User response:

O arquivo foi ignorado porque REPLACE NO estava em vigor, fazendo todos
os arquivos e diretórios existentes serem ignorados, ou REPLACE PROMPT
estava em vigor e, quando perguntado, o usuário optou por ignorar esse
arquivo ou todos os diretórios e arquivos existentes. Nenhuma ação
adicional será necessária se a decisão de ignorar o arquivo foi
deliberada. Caso contrário, a operação pode ser tentada novamente usando
REPLACE ALL REPLACE PROMPT.

------------------------------------------------------------------------
ANS4013E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': manipulador de
arquivos inválido



Explanation:

Ocorreu um erro interno no sistema. Uma operação de arquivo falhou
porque foi transmitido um manipulador de arquivos inválido.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Relate o problema ao administrador do sistema e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4014E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Encontrado erro no
sistema desconhecido (error-code). O programa está sendo encerrado.



Explanation:

Ocorreu um error-code não reconhecido e inesperado no programa cliente.
Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, relate o erro ao
administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4015E

Erro ao processar 'nome do espaço no arquivonome do caminhonome do
arquivo': encontrado erro inesperado do IBM Spectrum Protect (código de
erro).



Explanation:

Ocorreu um erro inesperado. Este pode ser um erro de baixo nível do
sistema ou de comunicação que o IBM Spectrum Protect não pode manusear
ou recuperar.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, procure outras
indicações de problemas do sistema para determinar onde existe o
problema. A maioria dos sistemas têm logs de erros ou de eventos que
podem conter informações adicionais. Consulte o administrador do sistema
ou o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS4016E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo está
sendo executado; permissão de gravação negada



Explanation:

O arquivo atual não pode ser aberto para gravação porque atualmente ele
está sendo executado por outra operação.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Pare a operação que está executando o arquivo e tente novamente a
operação, ou restaure ou recupere o arquivo para um nome ou diretório
diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4017E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Foram detectados
links simbólicos em excesso ao resolver o nome



Explanation:

Ao tentar resolver o nome do arquivo, foram localizados muitos links
simbólicos.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Certifique-se de que não tenha um link simbólico em loop para o arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4018E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Nome do arquivo
muito longo



Explanation:

O nome do arquivo especificado é muito longo para ser manuseado pelo IBM
Spectrum Protect.

System action:

O arquivo foi ignorado.

User response:

Consulte a publicação apropriada Utilização do Cliente de
Backup-Arquivamento para o sistema operacional específico, para os nomes
de arquivo que são manuseados pelo IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4019E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O sistema de
arquivos foi bloqueado pelo sistema



Explanation:

O sistema de arquivos não pode ser acessado porque está bloqueado pelo
sistema.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação.

User response:

Consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4020E

O formato de dados para o objeto 'filespace namepath-namefile-name' é
desconhecido. O formato desconhecido normalmente ocorre quando é feito o
backup ou o arquivamento do arquivo por uma versão mais recente do IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

Quando é feito o backup ou o arquivamento do arquivo, o IBM Spectrum
Protect inclui algumas informações adicionais sobre o arquivo. Essa
mensagem será emitida se o IBM Spectrum Protect não puder reconhecer as
informações durante uma operação de restauração ou recuperação. A causa
mais provável é que foi feito o backup ou o arquivamento do arquivo com
uma versão mais recente do IBM Spectrum Protect. Se o arquivo foi
submetido a backup a partir de um sistema de arquivos que preserva a
distinção entre maiúsculas e minúsculas mas não faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas, o nome do arquivo pode ser exibido com
maiúsculas e minúsculas incorretas. De qualquer forma, as maiúsculas e
minúsculas incorretas não afetam o processamento, desde que o arquivo
seja ignorado.

System action:

O arquivo não foi restaurado nem recuperado. O processamento continua
com o próximo arquivo.

User response:

Tente a operação de restauração ou recuperação novamente com uma versão
atual do software do cliente IBM Spectrum Protect. Se o problema
persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter
assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS4021E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Sistema de
arquivos não pronto



Explanation:

O sistema de arquivos/unidade não estava pronto(a) para acesso.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Garanta que a unidade esteja disponível para IBM Spectrum Protect e
tente realizar a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4022E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O sistema de
arquivos é inválido.



Explanation:

A unidade não estava disponível para acesso.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que a unidade esteja operacional e, em seguida, tente a
operação novamente. Se ela for malsucedida, verifique o log de erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS4023E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Erro de
entrada/saída de arquivo



Explanation:

Foi localizado um erro ao ler ou gravar no arquivo.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente.
Para OS/2, execute CHKDSK /F para a unidade com falha, que pode ser
localizada em dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS4024E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Erro de gravação
do arquivo



Explanation:

Foi localizado um erro ao gravar no arquivo.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4025E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo excede o
limite do usuário ou do sistema de arquivos



Explanation:

Um arquivo que está sendo submetido a backup/restaurado ou
arquivado/recuperado excede os limites do sistema configurados para este
usuário. A seguir estão os limites de tamanho de arquivo correspondentes
a várias plataformas.

AIX
         68.589.453.312 (64 GB)

HP-UX
         1.099.511.627.775 (1 TB-1)

Linux
         2.147.483.647 (2 GB)

Mac pré-OS9
         2.147.482.624 (2 GB - 1 K)

Mac OS9
         18.446.744.073.709.551.616 (16 EB)

NetWare
         4.294.963.200 (4 GB -4 KB)

NUMA-Q DYNIX/ptx
         4.5 1.095.216.660.480 (1 TB - 4 GB)

OS/390
         4.294.967.295 (4 GB)

SGI
         18.446.744.073.709.551.615 (16 EB - 1)

Solaris 2.6 ou superior
         1.099.511.627.775 (1 TB-1)

Tru64 UNIX
         1.099.511.627.776 (1 TB)

UnixWare
         2.147.483.647 (2 GB)

Windows ME (FAT32)
         4.294.967.295 (4 GB)

Windows NT/2000 (NTFS)
         17.592.185.978.880 (16 TB - 64 K)

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Certifique-se de que os limites do sistema estejam configurados
corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4026W

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O tamanho de
'file-size' excedeu o limite máximo de tamanho de arquivo no sistema



Explanation:

Houve uma tentativa de restaurar ou recuperar um arquivo que excedeu a
limitação máxima de tamanho de arquivo em seu sistema.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode restaurar ou recuperar este arquivo.

User response:

Restaure ou recupere este arquivo em um sistema que suporte o tamanho do
arquivo. Consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4027S

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Encontrada
mensagem interna do programa 'value'



Explanation:

Ocorreu uma falha inesperada catastrófica no programa, indicada por
value.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato
com o administrador do sistema ou representante de serviço.

------------------------------------------------------------------------
ANS4028E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Não é possível
criar entrada de arquivo/diretório



Explanation:

O caminho do diretório para arquivos que estão sendo restaurados ou
recuperados não pode ser criado.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Certifique-se de que você tenha a autorização adequada para criar o
diretório para o arquivo que está sendo restaurado ou recuperado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4029E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Não é possível
construir um caminho do diretório; existe um arquivo com o mesmo nome
que um diretório



Explanation:

O IBM Spectrum Protect tentou criar um caminho de diretório, mas não
conseguiu porque existe um arquivo com o mesmo nome de um diretório.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Remova o arquivo que tem o mesmo nome que o diretório. Consulte a última
operação de restauração/recuperação e verifique todos os diretórios no
caminho.

------------------------------------------------------------------------
ANS4030E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Atingido limite de
espaço em disco para esse processo



Explanation:

O espaço em disco alocado para o proprietário do cliente está cheio.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Libere espaço em disco e tente novamente a operação de restauração ou de
recuperação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4031E

Erro ao processar 'file_space_namepath_namefile_name'. O nome excede um
limite interno do IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Durante uma operação do arquivo, o IBM Spectrum Protect encontrou um
nome de arquivo em que pelo menos um componente do nome do arquivo
(nome_do_espaço_do_arquivo, nome_do_caminho ou nome_do_diretório ou
nome_do_arquivo) excedeu um valor máximo interno do IBM Spectrum
Protect. Os limites internos do IBM Spectrum Protect não devem ser
confundidos com os limites do sistema operacional para
nome_do_espaço_no_arquivo, nome_do_caminho ou nome_do_diretório,
nome_do_arquivo.

Abaixo estão os limites do nome de arquivo interno do IBM Spectrum
Protect para diversas plataformas.

AIX HP-UX  Solaris
File_space_name               1024
Path_name ou directory_name   1023
File_name                      256

Linux
File_space_name               1024
Path_name ou directory_name    768
File_name                      256

Windows XP/2000/2003
File_space_name               1024
Path_name ou directory_name    248
File_name                      248

System action:

O arquivo foi ignorado.

User response:

Reduza o tamanho do nome do arquivo para que fique menor que os limites
internos do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4032E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo não está
compactado.



Explanation:

Um arquivo que foi sinalizado como compactado não estava compactado e o
sistema falhou.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Consulte o administrador do sistema para relatar este problema. Este
erro é uma falha do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4033E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Arquivo compactado
em uma máquina cliente diferente que tem mais memória



Explanation:

Você está tentando restaurar um arquivo do qual foi feito backup e que
foi compactado em outra estação de trabalho do cliente que tinha mais
memória do que a sua estação de trabalho do cliente. Não é possível
restaurar esse arquivo. Quando o arquivo for restaurado, ele será
expandido e sua estação de trabalho não terá memória suficiente.

System action:

O IBM Spectrum Protect cancelou a operação.

User response:

Obtenha uma máquina com mais memória e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4034E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Erro desconhecido
no sistema



Explanation:

Ocorreu um erro desconhecido. Este pode ser um erro de baixo nível do
sistema ou de comunicação que o IBM Spectrum Protect não pode manusear
ou recuperar.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, determine o local
do problema. Consulte o administrador do sistema para obter ajuda
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS4035W

Arquivo 'filespace namepath-namefile-name' atualmente indisponível no
servidor.



Explanation:

Você tentou restaurar ou recuperar um arquivo que não está disponível no
momento a partir do servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect Não é possível restaurar ou recuperar o arquivo.

User response:

Tente a restauração ou recuperação quando o arquivo estiver disponível
no servidor. Consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4036E

Ocorreu um erro ao salvar a chave de registro.



Explanation:

A chave de registro ativa não pode ser copiada para o diretório
temporário ADSM.SYS.

System action:

A operação de backup do registro foi finalizada.

User response:

Verifique o espaço disponível na partição de inicialização do Windows
para assegurar que haja espaço suficiente para conter uma cópia do
registro do Windows. Isso pode exigir vários megabytes de espaço livre.
Verifique também as permissões do Windows no diretório temporário
ADSM.SYS e assegure-se de que o usuário do Windows sob o qual está
executando o IBM Spectrum Protect tenha acesso total a esse diretório e
a seu conteúdo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4037E

Objeto 'file-namefile-namefile-name' alterado durante o processamento.
Objeto ignorado.



Explanation:

O file-name especificado foi ignorado durante o backup, archive ou
migração porque estava sendo alterado durante a tentativa de
processá-lo.

System action:

O IBM Spectrum Protect ignorou o objeto.

User response:

Se desejar fazer backup, arquivar ou migrar o arquivo, tente a operação
novamente. Se falhar, determine o motivo pelo qual o objeto está sendo
alterado. Para obter informações adicionais sobre como fazer backup,
arquivar ou migrar objetos em mudança, consulte o administrador do
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4038E

Ocorreu um erro ao processar o sistema de arquivos 'filespace name'.



Explanation:

O sistema de arquivos 'filespace name' está corrompido ou contém um ou
mais diretórios corrompidos e não pode ser processado.

System action:

O sistema de arquivos será ignorado.

User response:

Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente.
Para o ambiente Windows, execute o utilitário CHKDSK para a unidade com
falha. Mais informações sobre diretórios corrompidos podem ser
encontradas em dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS4039E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo
compactado está corrompido e não pode ser expandido.



Explanation:

O arquivo compactado não pode ser expandido corretamente devido a uma
das seguintes razões:

   Há um problema na fita.
   Há um problema de comunicação.
   O arquivo compactado foi corrompido no IBM Spectrum Protect Server.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

1) O arquivo compactado foi corrompido porque há um problema na fita.
Para saber se este é o problema, emita o seguinte comando no IBM
Spectrum Protect Server: audit volume <volume_name> fix=no Se houver
qualquer problema relatado, será possível mover os dados desse volume
para um novo volume (consulte o comando MOVE DATA) e tente a restauração
novamente. 2) Existem problemas de comunicação entre o IBM Spectrum
Protect Server e o IBM Spectrum Protect Client e os resultados mostram
que o arquivo foi corrompido durante a transmissão. Se você usar um
adaptador gigabit ethernet no Servidor, faça upgrade do driver da placa
(plataforma AIX) ou inclua o fornecido pelas alterações sugeridas pela
SUN em algumas opções de rede do sistema que resolveram esse problema
(plataforma SUN). 3) Verifique com o suporte de rede se durante a
restauração não há problemas entre IBM Spectrum Protect Client/Server
que estejam originando dano ao arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4040E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O sistema de
arquivos filespace name excedeu sua cota de gerenciamento de espaço.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect detecta que o sistema de arquivos excedeu sua
quota. Não podem ser migrados mais dados deste sistema de arquivos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não migrará os arquivos deste sistema de
arquivos.

User response:

Rechame alguns arquivos ou solicite que o administrador do sistema
aumente a cota para esse sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS4041E

Um servidor windows 2008 ou 2008 R2 VMware convidado não pode ser
restaurado com um movedor de dados que não seja windows.



Explanation:

Um movedor de dados do Windows deve executar determinados comandos para
concluir a restauração do Active Directory. Os movedores de dados não do
Windows não têm as ferramentas necessárias para concluir esta operação.
Os convidados VMware do Windows que estão no Windows Server 2012 ou
superior não são afetados por essa restrição.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use um movedor de dados do Windows para concluir esta ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4042E

O nome do objeto 'filespace namepath-namefile-name' contém um ou mais
caracteres não reconhecidos e não é válido.



Explanation:

A sintaxe de nome do arquivo, nome de diretório ou rótulo de volume está
incorreta.

System action:

O arquivo foi ignorado.

User response:

Verifique se existem erros no disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS4044E

Erro ao processar 'filespace-namepath-namefile-name': Existe um conflito
de nomes de distinção entre maiúsculas e minúsculas.



Explanation:

Durante o processamento do arquivo especificado na estação de trabalho,
foi encontrado outro nome de arquivo com um nome semelhante, diferindo
apenas nas maiúsculas e minúsculas. O cliente de Backup-Archive não
permite nomes que diferem somente nas maiúsculas e minúsculas nessa
plataforma e não pode garantir a integridade do arquivo, portanto, o
arquivo será ignorado.

System action:

Este objeto será ignorado.

User response:

Renomeie o arquivo em questão para um nome exclusivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4045E

Erro ao processar 'filespace-namepath-namefile-name': Existe um conflito
de nomes de distinção entre maiúsculas e minúsculas. A árvore de
diretórios será ignorada.



Explanation:

Durante o processamento do arquivo especificado na estação de trabalho,
foi encontrado outro nome de objeto com um nome semelhante, diferindo
apenas nas maiúsculas/minúsculas. O cliente de Backup-Archive não
permite nomes que diferem apenas nas maiúsculas e minúsculas nessa
plataforma e não pode garantir a integridade do arquivo, portanto, o
diretório e todos os objetos contidos nele serão ignorados.

System action:

Este objeto será ignorado.

User response:

Renomeie o arquivo em questão para um nome exclusivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4046E

Há um erro ao processar 'filespace-namepath-namefile-name': O objeto
está corrompido e ilegível.



Explanation:

Você tentou ler ou gravar em um arquivo ou diretório que está
corrompido. O arquivo corrompido foi ignorado. Se esse for um diretório,
os objetos contidos no diretório e em seu subdiretório serão ignorados.

System action:

Este objeto será ignorado.

User response:

Verifique o sistema para assegurar-se de que o espaço de arquivo não
esteja corrompido, utilizando ferramentas do sistema como chkdsk
(Windows) ou fsck (UNIX).

------------------------------------------------------------------------
ANS4047E

Há um erro de leitura em 'file-namefile-namefile-name'. O arquivo foi
ignorado.



Explanation:

O file-name especificado foi ignorado durante o archive de backup porque
o arquivo não pôde ser lido.

Se estiver executando uma operação baseada em captura instantânea JFS2,
é possível que a captura instantânea não seja grande o suficiente para
conter todas as mudanças feitas no sistema de arquivos após a criação da
captura instantânea. Isso poderia fazer com que a captura instantânea se
tornasse inválida, impedindo portanto que o cliente do IBM Spectrum
Protect lesse a captura instantânea.

System action:

O IBM Spectrum Protect ignorou o arquivo.

User response:

Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente.

Se estiver executando uma operação baseada em captura instantânea JFS2,
use o snapshotcachesize padrão de 100% e certifique-se de que o grupo de
volumes tenha espaço em disco suficiente para alocar capturas
instantâneas com, pelo menos, o mesmo tamanho do sistema de arquivos e
tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4048W

Falha na conexão sem a LAN.



Explanation:

A opção ENABLELANFREE está configurada como YES para essa sessão, mas
uma tentativa de estabelecer a conexão sem a LAN falhou.

System action:

O cliente IBM Spectrum Protect efetuará failover para suporte à falta de
conexão sem a LAN.

User response:

Revise o error.log do IBM Spectrum Protect para obter as falhas de
conexão sem a LAN. Verifique sua configuração sem a LAN e confira se
todos os componentes estão funcionando corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4049I

Estabelecida uma conexão sem a LAN.



Explanation:

A opção ENABLELANFREE está configurada para YES para esta sessão e o
cliente IBM Spectrum Protect estabeleceu com sucesso uma conexão sem a
LAN com o servidor depois da conexão sem a LAN ter sido rompida.

System action:

O cliente IBM Spectrum Protect se comunicará sem a LAN com o servidor.

User response:

Revise o IBM Spectrum Protect error.log para erros sem a LAN. Verifique
sua configuração sem a LAN e confira se todos os componentes estão
funcionando corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4050W

A ação planejada 'ação-planejada' não foi executada para o planejamento
'nome-do-planejamento' porque o administrador do IBM Spectrum Protect
não pôde executar a ação planejada no cliente.



Explanation:

Uma ou mais opções do cliente - schedcmddisabled,
srvprepostscheddisabled, srvprepostsnapdisabled, restretrscheddisabled,
foi configurada para YES no cliente, impedindo, portanto, o
administrador do IBM Spectrum Protect de executar uma das seguintes
ações planejadas no cliente - preschedule, postschedule, presnapshot,
postsnapshot ou comandos do sistema operacional planejados, operações de
restauração ou recuperação.

System action:

A operação planejada não será executada e uma mensagem será registrada
no IBM Spectrum Protect Server indicando isso.

User response:

Nenhuma necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS4051E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': A opção de
decriptografia está em vigor, mas o ID do usuário com o qual o backup ou
archive está sendo executado não está autorizado a decriptografar o
arquivo de sistema de arquivos com criptografia (EFS).



Explanation:

O arquivo que está sendo processado foi criptografado por um Sistema de
Arquivos com Criptografia (EFS). A opção é especificada para fazer
backup ou archive do arquivo na forma decriptografada. O ID do usuário
com o qual o backup ou archive está sendo executado não tem direitos de
decriptografia para esse arquivo.

System action:

O arquivo foi ignorado.

User response:

Existem três formas possíveis para fazer a decriptografia funcionar:

*  Criptografar novamente o arquivo com a chave de criptografia de um
   grupo ao qual o proprietário e os IDs do usuário de backup/archive
   pertencem

*  Incluir o ID do usuário de backup/archive na lista de usuários
   autorizados a decriptografar esse arquivo

*  Executar o backup ou archive com o ID do usuário do proprietário, se
   possível

------------------------------------------------------------------------
ANS4052E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo de
Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS) não pode ser restaurado
porque o sistema de arquivos não suporta restauração dos dados brutos de
backup do EFS ou, possivelmente, porque a função de restauração não tem
acesso de gravação ao diretório.



Explanation:

O arquivo que está sendo processado foi criptografado por um Sistema de
Arquivos com Criptografia (EFS). Foi feito backup do arquivo no formato
criptografado bruto. O sistema de arquivos de destino não suporta o
formato criptografado ou a restauração não tem acesso de gravação ao
diretório no qual o arquivo deve ser restaurado.

System action:

A restauração foi finalizada.

User response:

*  O arquivo não pode ser restaurado para esta localização se o sistema
   de arquivos não for o AIX Enhanced Journaled File System (JFS2)

*  Se o arquivo for JFS2, mas o EFS não estiver ativado, o EFS deverá
   ser ativado para que o arquivo possa ser restaurado

*  Se o ID do usuário com o qual a restauração está sendo executada não
   tiver permissão de gravação para o diretório, as permissões deverão
   ser alteradas ou a restauração deverá ser executada com um ID do
   usuário diferente

------------------------------------------------------------------------
ANS4053E

Erro ao processar 'filespace path filename': O arquivo não pode ser
restaurado porque o sistema de arquivos ou o sistema operacional não
suporta os dados do Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS).



Explanation:

Foi feito backup do objeto especificado como dados brutos do Sistema de
Arquivos com Criptografia (EPS). O cliente está tentando restaurar ou
recuperar o objeto para um destino que não suporta os dados do EFS. O
não local pode suportar os dados do EFS por uma das seguintes razões:

*  O sistema operacional não fornece o suporte ou é uma liberação que
   não inclui o suporte

*  O suporte do EFS não foi ativado no sistema operacional

*  O sistema de arquivos de destino não suporta os dados do EFS

System action:

O objeto não foi restaurado ou recuperado. O processamento continua com
o próximo objeto.

User response:

Se esse arquivo precisar ser restaurado, restaure-o em um ambiente do
sistema operacional AIX que suporte dados do EFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS4054E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': A chave de
criptografia não foi carregada.



Explanation:

O arquivo que está sendo processado foi criptografado por um Sistema de
Arquivos com Criptografia (EFS). A opção foi especificada para backup ou
archive do arquivo no formato decriptografado. A chave de criptografia,
necessária para decriptografar o arquivo, não está carregada no conjunto
de chaves do kernel.

System action:

O arquivo foi ignorado.

User response:

Existem três situações nas quais esse problema pode ocorrer:

*  Você acabou de executar a ativação inicial do EFS no sistema AIX e
   não efetuou logout. O AIX carrega as chaves para a sessão que está
   executando no tempo da ativação inicial. Solução: Efetue logout e
   login novamente.

*  A senha de login foi alterada recentemente e você executava
   normalmente com a senha do EFS igual à senha de login. O AIX não
   altera automaticamente a senha do EFS ao alterar a senha de login.
   Solução: Emita 'efskeymgr -n' para configurar a senha do EFS para
   ficar igual à senha de login.

*  É preciso executar o backup de decriptografia quando a senha do EFS
   for diferente da senha de login. Solução: Emita 'efskeymgr -o ksh'
   para ativar um novo shell com as chaves carregadas. AIX solicitará a
   senha do EFS, conforme você ativa o shell. Execute o backup a partir
   do novo shell.

------------------------------------------------------------------------
ANS4055E

Não é possível atualizar o espaço no arquivo 'filespace-name': a versão
de espaço no arquivo no servidor do IBM Spectrum Protect não é
compatível com esse cliente



Explanation:

O espaço do arquivo no servidor IBM Spectrum Protect não é compatível
com este cliente. Isso é causado pela execução de uma operação de backup
ou archive com um cliente e pelo uso de um cliente de nível inferior e
pela tentativa de uma operação de backup ou archive direcionando o mesmo
espaço no arquivo. Esse problema ocorrerá especificamente após um
cliente Windows ou AIX V6.1 ou superior executar uma operação de backup
ou archive e, em seguida, uma operação de backup ou archive subsequente
for tentada com um cliente V5.5 ou inferior.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use o nível correto do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4056E

O objeto 'object-name' retornado pelo servidor IBM Spectrum Protect
possui um nome de alto nível que excede o comprimento máximo de 6000
caracteres. O arquivo ou diretório não pode ser processado.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect retornou informações sobre um backup ou
versão de archive com um nome de alto nível que excede 6000 caracteres.
O nome de alto nível é o caminho do diretório que contém o objeto
(arquivo ou diretório).

Essa mensagem é exibida quando todas as condições a seguir são
verdadeiras:

*  O objeto foi submetido a backup ou arquivado por um cliente IBM
   Spectrum Protect versão 6.1 ou inferior.

*  O objeto foi submetido a backup ou arquivado em um servidor IBM
   Spectrum Protect versão 5.5 ou inferior.

*  O cliente IBM Spectrum Protect versão 6.2 ou superior está tentando
   executar uma operação que faz com que o servidor IBM Spectrum Protect
   retorne informações sobre esse objeto para o cliente. Nota: Durante o
   backup incremental, o servidor retorna informações ao cliente sobre
   versões de backup ativas que são usadas para determinar quais
   arquivos foram alterados.

Iniciando com a versão 6.1 do servidor do IBM Spectrum Protect, o
comprimento máximo do nome de alto nível foi reduzido de 8.192 para
6.000 caracteres. Os objetos com nomes de alto nível que excedem 6000
caracteres não são suportados para backup ou archive. A partir do
cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect versão 6.2, o
comprimento máximo do nome de alto nível foi reduzido de forma
semelhante.

System action:

O arquivo ou diretório especificado na mensagem é ignorado. O
processamento continuará com o próximo objeto.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect
para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS4057W

Não é possível processar o objeto 'fs' com o sistema de arquivos
aninhado montado nele durante o backup baseado em captura instantânea.



Explanation:

O backup de objetos baseado em captura instantânea com sistemas de
arquivos montados nos objetos não é suportado.

System action:

A operação de backup continua sem objeto especificado.

User response:

Para evitar esse comportamento, desmonte o sistema de arquivos do objeto
especificado e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4058I

Ocorreu uma falha na gravação ao tentar salvar valores de failover de
replicação de nó no arquivo de opções.



Explanation:

Uma falha na gravação geralmente é o resultado de permissões de acesso
insuficientes para o arquivo de opções, mas pode também ser causada pela
falta de espaço em disco disponível. As informações de conexão do
servidor de replicação não podem ser salvas e o failover não será
possível.

System action:

A operação falhou.

User response:

Verifique no disco local as possíveis causas do erro de gravação e
verifique se o acesso suficiente ao arquivo de opções está configurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4059I

A opção USEREPLICATIONFailover está configurada para NÃO. Não ocorrerá
failover do nó para o servidor secundário



Explanation:

Esta opção impedirá o nó de conectar-se ao servidor de replicação no
caso de uma falha do servidor principal.

System action:

O cliente não se conectará ao servidor principal e o processamento irá
parar.

User response:

Nenhuma resposta é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS4061I

Conectado ao servidor secundário secondary server; no modo de failover.
O servidor inicial é: home server;



Explanation:

O nó está configurado para replicação e conectou-se com sucesso ao
servidor secundário. Esta mensagem é para notificar o administrador do
servidor de que um nó foi conectado ao servidor secundário no modo de
failover.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS4063W

A proteção de aplicativo de IBM Spectrum Protect não pode copiar o
metarquivo de aplicativo 'App-Metadata-File-Name' da seguinte MV:
'VM-Name'. A restauração de banco de dados individual deste backup não é
suportada. Verifique o funcionamento dos gravadores e bancos de dados do
aplicativo



Explanation:

O metarquivo do aplicativo não foi localizado na máquina convidada.

System action:

A operação foi concluída. No entanto, o metarquivo de aplicativo não foi
copiado.

User response:

Certifique-se de que os gravadores VSS do aplicativo estejam em execução
nesta máquina convidada e que o banco de dados de aplicativos esteja no
estado para permitir o backup. Para o Exchange, verifique se os bancos
de dados estão montados. Para SQL, verifique se os bancos de dados estão
on-line. Em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4064I

Restaurando o vCloud Director vApp 'vapp name' do VDC da Organização
'org vdc name' da organização 'org name' O nome do vApp de destino é
'restored vapp name' Restore VAPP command started. Número total de vApps
a serem processados: vapps num to restore



Explanation:

A operação de restauração do vApp foi concluída.

System action:

Esta mensagem tem somente propósitos informativos.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS4065E

Proxy rejeitado: o nó do movedor de dados 'dm node' não recebeu
autoridade de proxy para o nó de destino 'target_node', associado ao vDC
da Organização 'OVDC name' da Organização 'Org Name'.



Explanation:

A operação requer que um acesso de proxy para o nó do datacenter seja
concedido ao nó do movedor de dados.

System action:

A operação foi cancelada para o vApp especificado.

User response:

Execute o assistente de configuração ou o editor de configuração para
configurar o relacionamento de nós adequado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4066I

Tentativa de operação de captura instantânea x of y para o guest de
máquina virtual 'VM' falhou usando a captura instantânea "sType".
Tentando novamente a captura instantânea com a captura instantânea
"sType2".



Explanation:

A operação de captura instantânea falhou. Uma operação de nova tentativa
foi planejada.

System action:

Tentando novamente a captura instantânea.

User response:

Verifique no registro de erros quaisquer outras mensagens que possam
indicar uma razão para o defeito. Corrija quaisquer problemas e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4067E

Tentativa de operação de captura instantânea x of y para o guest de
máquina virtual 'VM' falhou usando a captura instantânea "sType". Falha
no backup.



Explanation:

Todas as novas tentativas de captura instantânea do guest de máquina
virtual falharam.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique no log de erros quaisquer todas as mensagens que indiquem uma
razão para a falha. Corrija quaisquer problemas e tente a operação
novamente. Se o problema persistir, procure pelo website do Suporte do
IBM Spectrum Protect
(http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html)
para obter soluções conhecidas.

------------------------------------------------------------------------
ANS4068I

A máquina virtual 'VM' restaurada teve backup feito usando uma captura
instantânea "Ferramentas VMware com quiesce de sistema de arquivos e
quiesce de aplicativo desativadas". Isso é equivalente a um backup de
"crash-consistent".



Explanation:

Foi feito backup da máquina virtual restaurada usando uma captura
instantânea de "VMware Tools com quiesce do sistema de arquivos e
quiesce do aplicativo desativados". O recurso de Proteção de Aplicativo
não está disponível.

System action:

A restauração da VM continua.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS4069E

Não é possível localizar as credenciais de domínio do Windows. Use o
editor de configuração da GUI do Data Protection for VMware vSphere para
configurar as credenciais de domínio do Windows.



Explanation:

As credenciais do administrador de domínio do Windows necessárias não
foram configuradas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Configure as credenciais do administrador de domínio do Windows no
editor de configuração da GUI do Data Protection for VMware vSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS4070E

As credenciais de domínio do Windows estão incorretas. Verifique as
credenciais e use dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid'
'password' para atualizar o nome de usuário e a senha.



Explanation:

As credenciais fornecidas estão incorretas. O sistema falhou em
autenticar no domínio do Windows usando essas credenciais.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Use dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password' para
atualizar o nome de usuário e a senha. Em seguida, tente novamente a
operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4071E

'VM-Name' não pode ser restaurado, pois foi feito backup dele com uma
versão do cliente mais recente.



Explanation:

A versão do cliente que tentou restaurar a máquina virtual é anterior à
versão do cliente que fez o backup da máquina virtual. A máquina virtual
não pode ser restaurada com uma versão do cliente anterior.

System action:

A máquina virtual não foi restaurada. O processamento continua com a
próxima máquina virtual.

User response:

Atualize o cliente para uma versão que seja compatível com a versão do
cliente que fez o backup da máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS4072E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': não foi possível
criar um link simbólico; um arquivo ou diretório existe com o mesmo nome
que o link simbólico



Explanation:

O IBM Spectrum Protect tentou criar um link simbólico, mas isso não é
possível porque um arquivo ou diretório existe com o mesmo nome do link
simbólico.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Remova o arquivo ou diretório que possui o mesmo nome que o link
simbólico. Consulte a última operação de restauração/recuperação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4073W

Tentativa de operação de captura instantânea x of y para o guest de
máquina virtual 'VM' falhou usando a captura instantânea "sType".
Tentando novamente a captura instantânea com a captura instantânea
"sType2".



Explanation:

A operação de captura instantânea falhou. Uma operação de nova tentativa
de captura instantânea com o tipo de captura instantânea diferente foi
planejada.

System action:

Tentando novamente a captura instantânea com o tipo de captura
instantânea diferente.

User response:

Verifique no registro de erros quaisquer outras mensagens que possam
indicar uma razão para o defeito. Corrija quaisquer problemas e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4077E

O arquivo 'filespace namepath-namefile-name' está criptografado pelo
Microsoft EFS e contém pelo menos um fluxo de dados esparsos. O sistema
operacional não suporta restauração para este arquivo, portanto, não
será feito o backup ou restauração.



Explanation:

Um erro na API do Microsoft Windows impede a restauração com êxito de
arquivos que atendem às seguintes condições:

*  O arquivo é criptografado pelo Microsoft Encrypting File System (EFS)
   no momento em que tem o backup feito

*  O arquivo inclui pelo menos um fluxo de dados (fluxo alternativo
   "nomeado" ou fluxo não nomeado) que é esparso

*  O sistema operacional é qualquer edição do Microsoft XP, Microsoft
   Windows Server 2003 ou Microsoft Windows Server 2003 R2

Como o arquivo não pode ser restaurado, o IBM Spectrum Protect não faz o
backup dele. O problema é documentado pela Microsoft em
http://support.microsoft.com/kb/2525290.

System action:

O arquivo não foi submetido a backup nem restaurado. O processamento
continua com o próximo objeto ou termina se não houver mais objetos.

User response:

Se esta mensagem for emitida durante uma operação de backup, será
possível fazer o seguinte:

*  Desativar a criptografia EFS do arquivo, para que seu backup possa
   ser feito.

*  Se uma cópia de backup do arquivo não for necessária, será possível
   excluí-lo do backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS4078E

O arquivo de conteúdo content.spsig está ausente, foi danificado ou
falhou na verificação de assinatura.



Explanation:

O arquivo content.spsig está ausente. Ou o arquivo foi danificado ou a
assinatura do arquivo não corresponde. Consulte o arquivo de log do
cliente para obter mais informações.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que os dados no Operations Center, como o pacote do
cliente ou o pacote do Update Manager, estejam corretos ou faça download
da versão correta no Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS4079E

Um ou mais arquivos falharam na verificação de assinatura.



Explanation:

A assinatura de um ou mais arquivos não corresponde ao conteúdo do
content.spsig. Consulte o arquivo de log do cliente para obter mais
informações.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que os dados no Operations Center, como o pacote do
cliente ou o pacote do Update Manager, estejam corretos ou faça download
da versão correta no Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS4081E

Erro ao processar 'filespace-name': O tipo de espaço no arquivo não é
suportado.



Explanation:

O tipo de espaço no arquivo especificado não é suportado no momento pelo
IBM Spectrum Protect nesta plataforma.

System action:

O sistema de arquivos não suportado foi ignorado. O processamento
continua com o próximo sistema de arquivos.

User response:

Consulte a documentação para obter informações sobre quais tipos de
espaço no arquivo são suportados.

------------------------------------------------------------------------
ANS4083I

Foi gerada uma nova senha de nó.



Explanation:

O cliente efetuou login usando um ID administrativo em vez do nome do
nó. Uma nova senha do nó aleatória foi gerada e gravada.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS4084E

Erro ao processar 'filespace-namepath-namefile-name': Não é possível
obter o status do arquivo.



Explanation:

Ao processar o arquivo, a chamada lstat() configurou o código de erro
EOVERFLOW.

System action:

Este arquivo será ignorado.

User response:

O arquivo foi ignorado. O processamento continua com o próximo arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4085I

Designados 'number' objetos de backup de estado do sistema anterior ao
novo backup de estado do sistema.



Explanation:

Os objetos no backup de Estado do Sistema anterior não foram alterados e
foram designados ao novo backup de Estado do Sistema.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS4086W

Falha ao designar objetos inalterados do backup de estado do sistema
anterior ao novo backup de estado do sistema. Os objetos serão
submetidos a backup.



Explanation:

Os objetos no backup de Estado do Sistema anterior não foram alterados e
devem ser designados ao novo backup de estado do sistema. Devido ao
erro, a operação de designação falhou e será feito backup dos objetos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato
com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4087E

Uma tentativa de carregar dados para o assistente falhou. Para obter
mais informações, consulte o arquivo de log.



Explanation:

Uma tentativa de carregar dados para o assistente falhou, pois o agente
remoto provavelmente está indisponível.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Verifique o log para saber o motivo da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4089W

O servidor de arquivos file-server-name foi atualizado para o Data ONTAP
versão 'version.modifcation.submodification'. Execute um backup
incremental completo especificando a opção createnewbase=migrate assim
que possível.



Explanation:

Foi feito upgrade do servidor de arquivos para uma versão que suporta
nomes de arquivos unicode para backup incremental usando o diferencial
de captura instantânea. Execute um backup incremental completo para
fazer backup de quaisquer arquivos com nomes unicode que possam ter sido
ignorados pela versão anterior do cliente do IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento continua.

User response:

Execute um incremental completo especificando a opção da linha de
comandos createnewbase=migrate com a opção snapdiff assim que possível.

------------------------------------------------------------------------
ANS4090I

O servidor de arquivos file-server-name foi atualizado para o Data ONTAP
versão 'version.modifcation.submodification'. Execute um backup
incremental completo especificando a opção createnewbase=migrate assim
que possível.



Explanation:

Foi feito upgrade do servidor de arquivos para uma versão que suporta
nomes de arquivos unicode para backup incremental usando o diferencial
de captura instantânea. Execute um backup incremental completo para
fazer backup de quaisquer arquivos com nomes unicode que possam ter sido
ignorados pela versão anterior do cliente do IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento continua.

User response:

Execute um backup incremental completo especificando a opção da linha de
comandos createnewbase=migrate com a opção snapdiff assim que possível.

------------------------------------------------------------------------
ANS4092E

A plataforma do movedor de dados não é suportada para as operações de
acesso/restauração instantânea.



Explanation:

Falha na operação de acesso/restauração instantânea.

System action:

Falha na operação de acesso/restauração instantânea. A razão da falha é
a plataforma não suportada.

User response:

A operação de acesso/restauração instantânea deve ser executada a partir
de uma plataforma do movedor de dados suportada.

------------------------------------------------------------------------
ANS4099E

O volume do sistema não pode ser identificado. Portanto, não é possível
fazer backup do estado do sistema.



Explanation:

O volume do sistema contém arquivos de estado de sistema específico de
hardware necessários para iniciar o Windows, tais como Ntldr, Boot.ini,
Ntdetect.com ou Bootmgr. Se o volume do sistema não puder ser
identificado, não será possível fazer backup desses arquivos. Portanto,
não será possível fazer backup do estado do sistema.

System action:

O backup do estado do sistema é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, obtenha um rastreio
de serviço que captura o problema e entre em contato com o suporte
técnico IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM
Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4137E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': excedido o número
máximo de links permitidos



Explanation:

O link não pode ser restaurado ou recuperado porque o sistema de
arquivos de destino excedeu o número máximo de links permitidos.

System action:

O cliente solicita alguma ação:

*  Ignorar este objeto

*  Interromper a ação

User response:

Selecione a ação apropriada para este objeto. Restaure ou recupere o
link para outro sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS4148E

O backup completo de VM da Máquina Virtual 'vmname' falhou com o RC rc



Explanation:

O backup completo de VM da máquina virtual falhou.

System action:

O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima
máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada
no log de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4150E

O backup incremental da Máquina Virtual 'vmname' falhou com o RC rc



Explanation:

O backup incremental de volumes da máquina virtual falhou.

System action:

O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log
de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4151E

Falha ao montar a Máquina Virtual 'vmname'. RC=rc



Explanation:

O VMware falhou ao montar o disco da máquina virtual.

System action:

O backup da máquina virtual não pode continuar. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. Consulte o dsmerror.log para obter a
mensagem de erro detalhada para a razão da falha.

User response:

Consulte dsmerror.log para obter a mensagem de erro detalhada.

------------------------------------------------------------------------
ANS4152E

Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual VMware. RC=rc.
Consulte o log de erro IBM Spectrum Protect para mensagens de erro
detalhadas.



Explanation:

Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual VMware. Consulte o
log de erro IBM Spectrum Protect para mensagens de erro detalhadas.

System action:

O backup não pode continuar.

User response:

Consulte o log de erro IBM Spectrum Protect para mensagens detalhadas.

------------------------------------------------------------------------
ANS4153E

O nome do host não pôde ser localizado para a Máquina Virtual 'vmname'



Explanation:

Falha no backup da máquina virtual.

System action:

O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log
de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4154E

A possível causa é que a Máquina Virtual não está em execução e não tem
um endereço IP estático.



Explanation:

Falha no backup da máquina virtual.

System action:

O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log
de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4155E

A máquina virtual 'vmname' não foi localizada no servidor vSphere.



Explanation:

O backup da máquina virtual falhou, porque o nome especificado da
máquina virtual não foi localizado. É possível que o nome da máquina
virtual tenha sido inserido incorretamente ou contenha caracteres não
suportados. Somente nomes de máquinas virtuais que contêm caracteres
ASCII de sete bits são suportados. A operação falhará se o nome contiver
caracteres diferentes.

System action:

O backup da máquina virtual falhou. A próxima máquina virtual no vmlist
será processada. Verifique se há mensagens de erro adicionais no log de
erro do cliente .

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

*  Se o nome da máquina virtual foi inserido incorretamente, tente a
   operação novamente com o nome da máquina correto.

*  Se o nome da máquina virtual contiver caracteres diferentes de
   caracteres ASCII de sete bits, mude o nome da máquina virtual para
   que contenha somente caracteres ASCII de sete bits ou não inclua a
   máquina virtual para operações de backup.



------------------------------------------------------------------------
ANS4156E

Backup de VM em nível de arquivo da máquina virtual 'vmname' não
suportado. Backup da VM em nível de arquivo não suportado em um S.O.
convidado de plataforma não Windows. Tipo de plataforma: 'platform'.



Explanation:

Falha no backup da máquina virtual.

System action:

O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log
de erros do cliente local.

User response:

Faça backup da máquina virtual usando a opção VMBACKUPType=FULLvm.

------------------------------------------------------------------------
ANS4159E

Falha no Backup da Máquina Virtual 'vmname'. rc=rc.



Explanation:

Falha no backup da máquina virtual.

System action:

O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log
de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4160E

Proxy rejeitado: A autoridade de proxy não foi concedida ao Nó do
Agente: 'agent_node' para o Nó de Destino: 'target_node'.



Explanation:

Falha no backup da máquina virtual.

System action:

O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A razão da falha é que o nó não
recebeu autoridade de proxy para acessar o nó nomeado pelo nó do proxy
de backup. O administrador do servidor IBM Spectrum Protect primeiro
deve conceder a autoridade de proxy.

User response:

O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve conceder a
autoridade de proxy para o nó. Consulte o comando do administrador
"Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS4161E

Foi detectado um nome de máquina virtual duplicado 'vmname' na mesma
operação de backup. O backup da máquina virtual 'vmfullname' não pode
continuar sem um nome de objeto exclusivo.



Explanation:

Falha no backup da máquina virtual.

System action:

O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log
de erros do cliente local.

User response:

Escolha um nome exclusivo para a máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS4162E

A máquina virtual 'virtual machine-name' não foi submetida a backup
anteriormente.



Explanation:

A máquina virtual especificada não foi submetida a backup anteriormente,
portanto, não pode ser especificada para restauração.

System action:

A máquina virtual especificada será ignorada e a próxima máquina virtual
na lista de restauração será processada.

User response:

Verifique o nome da máquina virtual a ser restaurada e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4164W

A compactação está ativada atualmente, mas o backup da máquina virtual
para 'virtual-machine-name' não foi compactado porque a deduplicação do
lado do cliente não está sendo usada.



Explanation:

A compactação só pode ser usada com arquivos de Dados e CTL da máquina
virtual quando os arquivos estiverem armazenados em um conjunto de
armazenamentos ativado para deduplicação do lado do cliente. Essa
mensagem é emitida quando o cliente está configurado para compactação e
os arquivos de Dados e CTL da máquina virtual são direcionados para um
conjunto de armazenamentos que não está ativado para deduplicação do
lado do cliente.

System action:

O backup continua e os dados não são compactados.

User response:

Se você pretende compactar arquivos de Dados e CTL da máquina virtual,
atualize a configuração do IBM Spectrum Protect para que os dois tipos
de arquivos sejam direcionados para conjuntos de armazenamentos que
esteja ativado para deduplicação do lado do cliente. Se você pretende
compactar arquivos de dados da máquina virtual, mas não os arquivos CTL,
atualize a configuração do IBM Spectrum Protect para que os arquivos de
dados sejam direcionados para um conjunto de armazenamentos que esteja
ativado para deduplicação do lado do cliente. Configure
VMSKIPCTLCOMPRESSION como YES no arquivo de opções do cliente. Caso não
pretenda usar compactação, configure COMPRESSION NO no arquivo de opções
do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4165E

Criando uma Máquina Virtual, mas o nome do host 'virtual-machine-name'
não foi localizado.



Explanation:

A Máquina Virtual que está sendo criada deve ter um nome de host válido
para ser criada.

System action:

Verifique o nome do host da máquina virtual especificado quanto à
exatidão.

User response:

Corrija o nome do host da máquina virtual especificado e tente novamente
a restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS4166E

Criando uma Máquina Virtual, mas o datacenter 'virtual-machine-name' não
foi localizado. O nome pode estar incorreto ou pode estar localizado em
uma pasta do VMware e requerer o nome da pasta como vmfolder/dcname.



Explanation:

A Máquina Virtual que está sendo criada deve ter um datacenter válido
para ser criada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o datacenter da máquina virtual especificado quanto à
exatidão. Se o datacenter estiver contido em uma pasta, o nome completo
do datacenter, com o caminho de pasta, deve ser especificado, como
vmfolder/dcname.

------------------------------------------------------------------------
ANS4167E

Criando uma Máquina Virtual, mas o armazenamento de dados
'virtual-machine-name' não foi localizado.



Explanation:

A Máquina Virtual que está sendo criada deve ter um armazenamento de
dados válido para ser criada.

System action:

Verifique o armazenamento de dados da máquina virtual especificado
quanto à exatidão.

User response:

Corrija o armazenamento de dados da máquina virtual especificado e tente
novamente a restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS4168E

O VMware relatou um erro por meio de sua interface SOAP. No painel
Relatório de status detalhado, visualize a última mensagem de erro
relatada. Verifique também o log de erros para obter informações
adicionais sobre o problema ocorrido.



Explanation:

Falha na conclusão do comando para o VMware. O erro retornado é exibido
no painel de resumo de Restauração ou Backup na seção Última mensagem de
erro.

System action:

Ocorreu um erro e a operação falhou.

User response:

Verifique o erro relatado e corrija o problema. Geralmente, a razão do
erro é um valor fornecido pelo usuário que não é válido para a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4169E

Ocorreu uma falha de gravação no proxy de disco local usado para
armazenar temporariamente as informações do disco virtual da máquina
virtual. A falha de gravação pode ser causada pela falta de espaço em
disco disponível na unidade usada para armazenar essas informações. A
opção VMBACKDIR pode ser usada para designar um local de disco diferente
para este propósito. Verifique a unidade que está sendo usada e
certifique-se de que haja espaço suficiente disponível para essa
operação.



Explanation:

Ocorreu um erro de gravação do disco local usado para armazenar as
informações do disco virtual da máquina virtual. Geralmente, o erro de
gravação é devido à falta de espaço em disco, falta de permissões de
gravação ou algum problema semelhante com o disco local. A opção
VMBACKDIR poderá ser usada para designar um local de disco diferente se
a unidade local não tiver espaço livre suficiente para a operação.

System action:

Ocorreu um erro de gravação do disco e a operação falhou.

User response:

Verifique no disco local as possíveis causas do erro de gravação e use a
opção VMBACKDIR para designar outro disco, se necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS4170E

Não é possível criar uma Máquina Virtual na liberação do VMware
'release-version-target' cujo backup foi feito a partir da liberação do
VMware 'release-version-source'.



Explanation:

Foi feito backup da Máquina Virtual que está sendo criada a partir de
uma versão do VMware que não é compatível com a versão de liberação do
VMware de destino que está sendo usada para a restauração.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Restaure a Máquina Virtual para um sistema VMware que seja compatível
com o nível do qual foi feito backup da Máquina Virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS4174E

O backup completo da VM da Máquina Virtual do VMware 'vmname' falhou com
o RC=rc modo=full_or_incr, nome do nó de destino='target_node_name',
nome do nó do movedor de dados='data_mover_node_name'



Explanation:

O backup completo de VM da máquina virtual falhou. Se o nome da máquina
virtual (VM) contiver a palavra AGGREGATE, as estatísticas que são
mostradas representarão o valor total de todos os guests da VM que são
submetidos a backup pelo movedor de dados.

System action:

O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima
máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada
no log de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4177E

A restauração completa da máquina virtual VMware 'vmname' falhou com
RC=rc, modo='restore_or_revert', nome do nó de
destino='target_node_name', nome do nó do movedor de
dados='data_mover_node_name'



Explanation:

A restauração completa da máquina virtual falhou.

System action:

A restauração completa da máquina virtual foi concluída com falhas. A
próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está
gravada no log de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4179I

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect não truncou os logs do
Microsoft SQL Server na VM 'VM'.



Explanation:

Os logs do SQL server não foram truncados porque a seguinte opção foi
especificada para esta máquina virtual: INCLUDE.VMTSMVSS vname
OPTIONS=KEEPSQLLOG

System action:

A operação foi concluída.

User response:

Remova a opção OPTIONS=KEEPSQLLOG para ativar o truncamento dos logs SQL
quando um backup for concluído.

------------------------------------------------------------------------
ANS4187W

As definições de configuração de CPU e Alocação de Recurso de Memória
não poderão ser restauradas quando o nó do movedor de dados IBM Spectrum
Protect estiver conectado diretamente a um host ESX/ESXi gerenciado por
um Centro Virtual. Estas configurações foram ignoradas.



Explanation:

As APIs do VMware vStorage não suportam a restauração de definições de
configuração de CPU e de Alocação de Recurso de Memória quando
conectadas diretamente a um host ESX/ESXi gerenciado por um Virtual
Center.

System action:

As definições de configuração de CPU e de Alocação de Recurso de Memória
são ignoradas. O processamento continua.

User response:

As definições de configuração de Alocação de Recurso da Memória e de CPU
da máquina virtual serão restauradas quando o nó do movedor de dados do
IBM Spectrum Protect se conectar diretamente ao vCenter Server.
Modifique o VMCHOST para conectar o movedor de dados do IBM Spectrum
Protect para um vCenter Server.

------------------------------------------------------------------------
ANS4191E

Restaure a operação da VM com falha usando o modo de transporte 'san'.
Em alguns casos, a comutação de restaurações de SAN para VM baseada em
rede pode ser bem-sucedida.



Explanation:

Operações de restauração de VM que falharem usando o modo de transporte
de SAN podem ser bem-sucedidas por um caminho de LAN. Se uma operação de
restauração de VM falhar usando o modo de transporte 'SAN', configure a
opção de cliente VMVSTORTRANSPORT para "nbd:nbdssl" e tente executar a
operação de restauração de VM novamente.

System action:

Restaure a operação da VM com falha usando o modo de transporte 'san'. A
restauração pode ser bem-sucedida usando modos de transporte
'nbd:nbdssl'.

User response:

Restaure a operação da VM com falha usando o modo de transporte 'san'.
Em alguns casos, restaurações de VM baseada em rede podem ser
bem-sucedidas ao usar os modos de transporte 'nbd' ou 'nbdssl'. A opção
VMVSTORTRANSPORT pode ser usada para restringir o cliente IBM Spectrum
Protect a usar somente os modos de transporte especificados.

------------------------------------------------------------------------
ANS4193E

O vApp 'vApp name' não pode ser processado porque o movedor de dados 'dm
node' não pode conectar-se ao nó de destino 'target_node'.



Explanation:

A operação requer que um acesso de proxy para o nó do datacenter seja
concedido ao nó do movedor de dados.

System action:

A operação foi cancelada para o vApp especificado.

User response:

Procure erros no log de erros e corrija os problemas. Execute o
assistente de configuração ou o editor de configuração para assegurar a
configuração adequada dos nós.

------------------------------------------------------------------------
ANS4194E

A criptografia está ativada atualmente, mas não é suportada para backups
incrementais contínuos de máquinas virtuais (-MODE=IFFULL ou
-MODE=IFINCREMENTAL).



Explanation:

A criptografia do cliente de backups incrementais contínuos de máquina
virtual (-mode=IFFULL ou -mode=IFINCREMENTAL) não é suportada. Para
evitar o armazenamento não intencional de dados não criptografados no
servidor, a operação de backup é interrompida.

System action:

O backup da máquina virtual é interrompido.

User response:

Remova as opções de criptografia para essa operação e execute-a
novamente. É possível usar a criptografia Secure Sockets Layer (SSL)
para criptografar os dados na rede. Se os dados de backup tiverem de ser
criptografados em conjuntos de armazenamento IBM Spectrum Protect,
utilize um método de backup alternativo, como backups completos e
incrementais (-mode=FULL e -mode=INCREMENTAL), ou backups dentro do
guest.

------------------------------------------------------------------------
ANS4195E

O nó de destino para o VDC da Organização 'OrgVDC name' na Organização
'Org name' não foi localizado. Como resultado, o vApp 'vApp name' não
pode ser submetido a backup.



Explanation:

O nó do IBM Spectrum Protect para o VDC da organização especificada não
foi localizado no servidor IBM Spectrum Protect ou as informações sobre
o nó do VDC da Organização não foi localizado no nó do VDC do Provedor.

System action:

O backup do vApp especificado foi interrompido. O processamento continua
com o próximo vApp.

User response:

Acesse a página Configuração e clique em 'Executar o Assistente de
Configuração' para verificar se todos os nós do IBM Spectrum Protect
requeridos estão registrados no servidor IBM Spectrum Protect. Se
necessário, registre um novo nó do movedor de dados. Certifique-se de
que o VDC da organização pertença ao VDC do provedor que esse nó do
movedor de dados protege.

------------------------------------------------------------------------
ANS4199W

O arquivo 'file name' não é submetido a backup como parte do estado do
sistema, porque o disco de cluster 'volume name' não está acessível.



Explanation:

O arquivo ou diretório indicado foi retornado pelo VSS como parte da
lista de arquivos de backup do gravador. No entanto, o disco de cluster
no qual o arquivo está localizado não está acessível. As razões para
este problema podem ser que o disco de cluster esteja offline ou
pertença a outro nó.

System action:

Não é feito backup do arquivo. O processamento continua.

User response:

Este problema é documentado no tópico 980794 da base de conhecimento da
Microsoft
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;980794. O tópico
inclui um hotfix. Com o hotfix, é possível especificar uma chave de
registro que contém uma lista de um ou mais arquivos a serem excluídos
da enumeração do VSS. O IBM Spectrum Protect não faz backup de arquivos
que não sejam enumerados pelo VSS. Se o volume ficar online para o nó
que executa o backup de estado do sistema, seu backup não poderá ser
feito. Deve-se remover o volume da chave de registro e reiniciar o
sistema antes de fazer backup do volume. Se não desejar implementar o
hotfix para este problema, o IBM Spectrum Protect continuará emitindo
essa mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS4200E

O backup da máquina virtual 'vmname' não pôde ser feito, pois o uso de
dados do armazenamento de dados 'datastore' excedeu o limite de
armazenamento de dados em percentused por cento.



Explanation:

O uso de dados do armazenamento de dados usado pela máquina virtual
excede o limite configurado pela opção VMDATASTORETHRESHOLD.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual.

User response:

Reduza o uso de dados do armazenamento de dados ou aumente o limite na
opção VMDATASTORETHRESHOLD. Em seguida, faça backup da máquina virtual
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4202E

Falha do Gerenciador de Implementação em instalar o pacote de idiomas:
nome do pacote de idiomas. O código de erro do Microsoft Installer era
error code.



Explanation:

O pacote de idiomas anterior foi desinstalado e a instalação do novo
pacote de idiomas falhou.

System action:

O processamento continua.

User response:

Para obter mais informações sobre as mensagens de erro do Windows
Installer, acesse a biblioteca técnica da Microsoft Developer Network
(MSDN) em http://msdn.microsoft.com/en-us/library e procure por "Windows
Installer Error Messages".

Verifique o log de instalação no computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4204E

O Sistema Operacional do computador cliente: 'os name' não é suportado
pela versão de destino: 'target version'



Explanation:

O nível do sistema operacional do computador cliente não é mais
suportado pelo nível de destino.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a documentação do release para obter informações sobre os
níveis de sistema operacional suportados.

------------------------------------------------------------------------
ANS4206E

O Deployment Manager recebeu um erro ao extrair da imagem de instalação:
image name.



Explanation:

A imagem de instalação pode estar ausente, corrompida ou pode haver
espaço em disco insuficiente no computador cliente.

System action:

O Gerenciador de Implementação é parado.

User response:

Certifique-se de que haja espaço em disco suficiente no computador
cliente.

Certifique-se de que todas as imagens de cliente autoextrator do Windows
no computador cliente sejam válidas.

------------------------------------------------------------------------
ANS4207E

O Deployment Manager foi incapaz de iniciar a conexão final entre o
servidor e o cliente de backup-archive atualizado.



Explanation:

Após a implementação automática do cliente, o comando dsmc query session
do cliente de backup-archive atualizado não foi bem-sucedido.

System action:

O processo do Deployment Manager termina.

User response:

Efetue logon no computador cliente e verifique o log de erros do cliente
de backup-archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS4210E

O Deployment Manager falhou ao instalar o pacote: 'client package name'.
O código de erro do Microsoft Installer era 'system architecture'



Explanation:

O pacote de cliente anterior foi desinstalado e a instalação do novo
pacote de cliente falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a nota técnica para a descrição do código de erro do Microsoft
Installer:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Verifique o log de instalação no computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4212E

O Deployment Manager falhou em reiniciar o serviço: servicename



Explanation:

Após a implementação automática do cliente, os serviços do cliente do
IBM Spectrum Protect falharam ao iniciar.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Efetue logon na máquina cliente e verifique o log de erros do cliente de
backup-archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS4213E

O reinício automático do computador cliente foi necessário porque motivo



Explanation:

O Gerenciador de Implementação determinou que a implementação requer o
reinício do cliente.

O reinício automático não está ativado. O processo do Gerenciador de
Implementação cancela a implementação.

O cliente atual não está desinstalado ou atualizado.

System action:

O Deployment Manager cancela a implementação do cliente e é interrompido

User response:

Planeje novamente a implementação do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4215E

O caminho de implementação automática da versão do código do cliente
atual 'source version' para a versão do pacote do cliente 'target
version' não é suportado.



Explanation:

Nenhum(a)

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a documentação do Cliente de Backup-Archive no centro de
informações.

Planeje novamente a implementação do cliente com um nível de destino
apropriado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4217E

O Deployment Manager recebeu um erro ao configurar a API do cliente. A
função da API padrão que está sendo invocada é nome da função de
configuração da API.



Explanation:

O processo do Gerenciador de Implementação falhou ao configurar a API do
Cliente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros no computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4218E

O Gerenciador de Implementação recebeu um erro ao inicializar a API do
cliente. A função da API padrão que está sendo chamada era API setup
function name.



Explanation:

O processo do Gerenciador de Implementação falhou ao inicializar a API
do cliente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros no computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4219E

O Deployment Manager recebeu um erro ao criar um canal para a saída
padrão do processo-filho.



Explanation:

O Gerenciador de Implementação falhou ao criar um canal para a saída
padrão do processo-filho.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros no computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4220E

O Deployment Manager não consegue determinar se os processos do IBM
Spectrum Protect ainda estão em execução.



Explanation:

O Gerenciador de Implementação não pôde determinar se todos os processos
do IBM Spectrum Protect foram encerrados com êxito.

System action:

Planeje novamente com a reinicialização automática
(autorreinicialização) ativada.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS4221E

A arquitetura do pacote: 'package architecture' não corresponde ao
cliente atual: 'system architecture'



Explanation:

O script de configuração não conseguiu recuperar o pacote correspondente
do servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que os pacotes do cliente para todas as arquiteturas
estejam disponíveis no servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS4222E

O Deployment Manager não pode ler informações no arquivo: file name.



Explanation:

O Gerenciador de Implementação falhou ao abrir um arquivo que contém as
informações necessárias do sistema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros no computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4227E

O Deployment Manager falhou ao instalar o pacote: 'client package name'.
O computador cliente está sem espaço em disco. O código de erro do
Microsoft Installer era 'error code'



Explanation:

O pacote de cliente anterior foi desinstalado e a instalação do novo
pacote de cliente falhou porque o computador cliente está sem espaço em
disco.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a nota técnica para a descrição do código de erro do Microsoft
Installer:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Verifique o log de instalação no computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4228E

O Deployment Manager falhou ao instalar o pacote de idiomas: 'language
pack name'. O computador cliente está sem espaço em disco. O código de
erro do Microsoft Installer era 'error code'



Explanation:

O pacote de idiomas anterior foi desinstalado e a instalação do novo
pacote de idiomas falhou porque o computador cliente está sem espaço em
disco.

System action:

O processamento continua.

User response:

Consulte a nota técnica para a descrição do código de erro do Microsoft
Installer:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Verifique o log de instalação no computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4229I

O computador cliente deve ser reiniciado para concluir a instalação do
novo cliente de Backup-Archive.



Explanation:

A implementação do novo cliente de backup-archive não será concluída até
que o computador cliente seja reiniciado. A reinicialização está
planejada para ocorrer imediatamente após a implementação de todos os
pacotes de idiomas.

System action:

O processo do Deployment Manager continua. O computador cliente será
encerrado e reiniciado após a implementação de todos os pacotes de
idiomas, ou imediatamente se não houver nenhum pacote de idiomas para
ser instalado.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS4230I

O computador cliente será encerrado e reiniciado imediatamente.



Explanation:

O Gerenciador de Implementação precisará reiniciar o computador cliente
para concluir a implementação do cliente. É possível que as outras
mensagens forneçam os detalhes da implementação.

System action:

O processo do Deployment Manager continua. O computador cliente será
encerrado e reiniciado imediatamente depois que todos os pacotes de
idiomas forem implementados ou imediatamente, se não houver pacote de
idiomas a ser instalado.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS4232E

Autoextraindo a imagem de instalação: não foi possível encontrar image
name.



Explanation:

O Gerenciador de Implementação não pôde localizar a imagem de instalação
necessária.

System action:

O processamento é interrompido. A implementação do cliente será
cancelada.

User response:

Verifique o log de atividades do servidor ou o log do planejador no
computador cliente. Planeje novamente a implementação do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4234E

Falha na implementação dos pacotes de idiomas.



Explanation:

O Gerenciador de Implementação falhou ao instalar um ou mais pacotes de
idiomas. É possível que as outras mensagens forneçam os detalhes da
instalação.

System action:

O processo do Deployment Manager continua.

User response:

Verifique o log de erros e a instalação no computador cliente.
Identifique os pacotes de idiomas que falharam ao serem instalados e
implemente-os manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4235I

O gerenciador de implementação não pode registrar eventos no servidor.



Explanation:

O Deployment Manager não pode registrar eventos no servidor. É possível
que as outras mensagens forneçam os detalhes das comunicações.

System action:

O processo do Deployment Manager continua. Os eventos serão registrados
localmente apenas na máquina cliente.

User response:

Verifique a conexão de rede e o log de erros no computador cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4242E

O script de configuração encontrou um aviso ou um erro enquanto
recuperava o pacote do cliente para a arquitetura architecture. O nível
de erro é error level.



Explanation:

É possível que o pacote do cliente não esteja disponível no servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que os pacotes do cliente para todas as arquiteturas
estejam disponíveis no servidor. Verifique o log de erros do cliente de
backup-archive para obter mensagens de erro mais detalhadas.

------------------------------------------------------------------------
ANS4248E

O cliente já está no nível de destino: target version.



Explanation:

O processamento foi interrompido porque o recurso de implementação
automática do cliente não suporta a instalação de um cliente em uma
estação de trabalho que já está em seu nível de destino.

System action:

O seu cliente de backup-archive atual não é afetado.

User response:

Consulte a documentação do Cliente de Backup-Archive no centro de
informações.

Planeje novamente a implementação do cliente com um nível de destino
apropriado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4251W

Arquivo writername 'filename': não localizado.



Explanation:

O arquivo ou diretório de gravador do VSS indicado foi retornado pelo
VSS como parte da lista de arquivos de backup do gravador. No entanto, o
objeto não existe no disco..

System action:

O processamento será interrompido se a opção SKIPMISSINGSYSWFILES
estiver configurada como NO. O processamento continuará se a opção
SKIPMISSINGSYSWFILES estiver configurada como YES.

User response:

Verifique se este arquivo pode ser ignorado durante o backup de estado
do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4252W

architecture, schedule-name, domain-name: A implementação do cliente não
foi concluída; o reinício do computador cliente está pendente. O
gerenciador de implementação não reiniciou o computador cliente
automaticamente porque a opção AUTODEPLOY foi definida como NOREBOOT.



Explanation:

O cliente anterior foi desinstalado e a instalação do novo cliente não
foi concluída; está pendente a reinicialização do computador cliente. A
arquitetura do cliente, o nome do planejamento e o nome do domínio são
identificados no começo do texto da mensagem.

System action:

O processo do Deployment Manager foi concluído.

User response:

Reinicie manualmente o computador cliente assim que possível.

------------------------------------------------------------------------
ANS4253E

Não havia espaço em disco suficiente no computador cliente. Espaço
necessário: package space bytes; espaço disponível: system space bytes.



Explanation:

O gerenciador de implementação determinou que havia espaço livre em
disco insuficiente para a implementação do cliente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere o espaço em disco necessário e planeje novamente a implementação
do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4254E

O gerenciador de implementação detectou um cliente do HSM na estação de
trabalho de que ele precisa para implementar o cliente de
Backup-Archive.



Explanation:

Foi feita uma tentativa de implementar o cliente de Backup-Archive em
uma estação de trabalho que já tem o cliente do HSM instalado. O cliente
de Backup-Archive não pode ser implementado para uma estação de trabalho
que tem o cliente do HSM.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Desinstale o cliente do HSM e planeje novamente a implementação do
cliente de Backup-Archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS4255E

Não há memória suficiente para o gerenciador de implementação para criar
o objeto de informações do sistema



Explanation:

O objeto de informações do sistema não pôde ser criado porque não há
memória RAM disponível suficiente na qual gravar temporariamente os
dados.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Feche todos os aplicativos desnecessários na estação de trabalho do
cliente e planeje novamente a implementação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4256E

A variável de ambiente DSMI_DIR não está definida.



Explanation:

O gerenciador de implementação não pode iniciar uma conexão com o
servidor porque a variável de ambiente DSMI_DIR não está configurada.
Esse erro poderá ocorrer se o gerenciador de implementação for iniciado
sem usar o planejador de cliente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Leia a documentação disponível para determinar como usar o planejador de
cliente para criar uma tarefa de implementação do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4257E

O gerenciador de implementação não pode analisar as informações no
arquivo: file name.



Explanation:

O gerenciador de implementação não pôde analisar ou extrair as
informações necessárias do arquivo especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo do log de erros na estação de trabalho do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4258E

O gerenciador de implementação recebeu a mensagem de erro "OpenSCManager
com falha" do Windows.



Explanation:

O gerenciador de implementação não pôde conectar ao gerenciador de
controle de serviço do Windows para iniciar o planejador do cliente. Em
geral, esse erro ocorre porque o usuário que está iniciando a tarefa não
tem autoridade suficiente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que o usuário que inicia o planejador de cliente tenha
privilégios administrativos.

------------------------------------------------------------------------
ANS4259E

O planejador de cliente não foi iniciado como um usuário raiz.



Explanation:

O planejador de cliente requer privilégios de usuário raiz para
atualizar o código do cliente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Efetue login como raiz e inicie o planejador de cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4260E

O sistema de arquivos de instalação não é gravável.



Explanation:

O gerenciador de implementação não pode gravar no sistema de arquivos de
instalação.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique as permissões do sistema de arquivos de instalação. É possível
que o nó cliente atual seja executado em um ambiente virtualizado usando
o código do cliente instalado em um armazenamento compartilhado do
ambiente físico. Planeje novamente a implementação do cliente com o nó
cliente no ambiente físico.

------------------------------------------------------------------------
ANS4261E

O gerenciador de implementação não pode fazer upgrade do Cliente de
Backup-Archive.



Explanation:

Não é possível fazer upgrade do Cliente de Backup-Archive, pois o local
atual não é o local de instalação padrão ou as variáveis de ambiente
DSM_DIR, DSMI_DIR, DSM_CONFIG e DSMI_CONFIG estão definidas com um
caminho relativo e não um caminho absoluto.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o diretório de instalação do Cliente de Backup-Archive. Se o
Cliente de Backup-Archive não estiver instalado no local padrão, faça
manualmente o upgrade do Cliente de Backup-Archive. Se as variáveis de
ambiente DSM_DIR, DSMI_DIR, DSM_CONFIG e DSMI_CONFIG estiverem definidas
com um caminho relativo, defina-as com um caminho absoluto e tente a
implementação do cliente novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4262E

Falha na visualização da instalação do cliente.



Explanation:

O gerenciador de implementação não desinstalou o cliente atual. O código
do cliente ficou inalterado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique os arquivos de log e de rastreio do gerenciador de
implementação na estação de trabalho do cliente para problemas
específicos identificados durante a visualização. Planeje novamente uma
implementação após os problemas terem sido resolvidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS4263E

O gerenciador de implementação falhou ao desinstalar o cliente de
backup-archive.



Explanation:

O gerenciador de implementação recebeu um erro ao desinstalar o cliente
atual.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique os arquivos de log e de rastreio do gerenciador de
implementação na estação de trabalho do cliente para obter detalhes
adicionais sobre o erro. Talvez seja necessário desinstalar manualmente
o cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4264E

O gerenciador de implementação falhou ao instalar o cliente de
backup-archive.



Explanation:

O cliente atual foi desinstalado e o gerenciador de implementação
recebeu um erro ao instalar o novo código do cliente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique os arquivos de log e de rastreio do gerenciador de
implementação na estação de trabalho do cliente para obter detalhes
adicionais sobre o erro. Instale manualmente o novo cliente depois que o
problema for resolvido.

------------------------------------------------------------------------
ANS4265I

Opções de implementação do cliente não são especificadas no comando do
planejador ou em serviços do cliente.



Explanation:

O arquivo de opções do cliente padrão será usado. O gerenciador de
implementação pode não relatar as informações corretas do servidor e do
nó ao relatar o status.

System action:

O processamento continua.

User response:

Evite iniciar a implementação do cliente diretamente a partir da linha
de comandos, em vez disso, sempre inicie o planejador do cliente como um
serviço do Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS4266I

O gerenciador de implementação falhou ao instalar os pacotes de idiomas
não em inglês.



Explanation:

Os pacotes anteriores foram desinstalados e a instalação de um ou mais
novos pacotes de idiomas não foi bem-sucedida.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique o arquivo de rastreio de implementação na estação de trabalho
do cliente para obter informações específicas do pacote de idiomas.

------------------------------------------------------------------------
ANS4267I

O gerenciador de implementação falhou ao instalar o pacote de plug-ins
do hardware.



Explanation:

O pacote anterior foi desinstalado. Falha na instalação do novo pacote
de plug-ins do hardware.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo de rastreio de implementação na estação de trabalho
do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4268I

O gerenciador de implementação falhou ao instalar o pacote de backups
baseados em diário.



Explanation:

O pacote de backups baseados em diário anterior foi desinstalado. Falha
na instalação do novo pacote de backups baseados em diário.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo de rastreio de implementação na estação de trabalho
do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4269W

O gerenciador de implementação está parando os processos do planejador
ou do CAD.



Explanation:

Antes de implementar o novo cliente, o gerenciador de implementação
deverá parar os processos do planejador e do CAD. Após a implementação,
os processos devem ser reiniciados.

System action:

O processamento continua.

User response:

O planejador de cliente foi interrompido durante a implementação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4270I

O gerenciador de implementação e os novos pacotes de instalação do
cliente foram transferidos por download para o diretório: file name.



Explanation:

O diretório de download contém tudo o que é necessário para concluir a
nova implementação do cliente. Os arquivos de log e de rastreio da
implementação podem ser localizados no subdiretório log/.

System action:

O processamento continua.

User response:

Obtenha arquivos de log e de rastreio do diretório de download para a
determinação de problema. Os arquivos estão localizados no subdiretório
log/.

------------------------------------------------------------------------
ANS4271E

O pacote de implementação não contém um ou mais arquivos de imagem de
instalação necessários.



Explanation:

O pacote de implementação do cliente pode não ter sido importado
corretamente para o servidor. É possível que o pacote de implementação
não seja recuperado totalmente para o computador cliente, por falta de
espaço em disco.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que os pacotes do cliente estejam disponíveis no
servidor e haja espaço em disco suficiente no computador cliente.
Verifique o arquivo do log de erros do cliente de backup-archive para
obter mensagens de erro mais detalhadas.

------------------------------------------------------------------------
ANS4272E

O tipo de processador do pacote: package processor type não corresponde
ao cliente atual: system processor type..



Explanation:

O tipo de processador suportado pelo pacote de cliente que você deseja
implementar não corresponde ao tipo de processador da estação de
trabalho em que você está tentando implementar o cliente. Nem sempre é
possível para o gerenciador de implementação se conectar ao servidor e
relatar o erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se está usando o pacote do cliente correto para a arquitetura
do processador do computador que você deseja atualizar. Em seguida,
reinicie a implementação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4273E

O gerenciador de implementação detectou um cliente de backup baseado em
diário (JBB) na estação de trabalho em que ele precisa implementar o
Cliente de Backup-Archive.



Explanation:

Foi feita uma tentativa de implementar o Cliente de Backup-Archive em
uma estação de trabalho que já tem o cliente JBB instalado. Em algumas
plataformas, o Cliente de Backup-Archive não pode ser implementado em
uma estação de trabalho que tem o cliente JBB instalado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Desinstale o cliente JBB e planeje novamente a implementação do Cliente
de Backup-Archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS4274E

O gerenciador de implementação não pode parar os processos do planejador
ou do CAD.



Explanation:

O gerenciador de implementação tentou encerrar os processos do
planejador ou do CAD do Cliente de Backup-Archive, mas o Cliente de
Backup-Archive pode estar ocupado com outras tarefas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Planeje novamente a implementação do Cliente de Backup-Archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS4275E

O gerenciador de implementação não pode reiniciar os processos do
planejador ou do CAD.



Explanation:

Antes de sair, o gerenciador de implementação não pôde reiniciar os
processos do planejador ou do CAD do Cliente de Backup-Archive. O
gerenciador de implementação parou os processos antes do upgrade do
cliente.

System action:

O processamento continua.

User response:

Efetue logon na estação de trabalho do Cliente de Backup-Archive e
verifique o arquivo de log de erros. Se tiver configurado variáveis de
ambiente, certifique-se de que elas não sejam definidas usando o caminho
relativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4276E

O gerenciador de implementação não pode obter informações sobre os
processos do planejador ou do CAD.



Explanation:

O gerenciador de implementação precisa de informações do processo para
parar e reiniciar os processos do planejador ou do CAD do Cliente de
Backup-Archive.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Efetue logon na estação de trabalho do Cliente de Backup-Archive e
verifique o arquivo de log de erros e o arquivo de log de erros do
gerenciador de implementação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4277E

A versão do sistema operacional de destino target operating system não
atende à versão mínima necessária minimum required version



Explanation:

A versão do sistema operacional é anterior à versão requerida pelo
pacote de implementação automática.

System action:

A implementação foi cancelada.

User response:

Certifique-se de que a versão que está sendo implementada seja suportada
pelo sistema operacional de destino.

------------------------------------------------------------------------
ANS4278E

O gerenciador de implementação não pode obter informações sobre o Agente
de Captura Instantânea do Volume Lógico (LVSA).



Explanation:

O gerenciador de implementação precisa determinar se um LVSA está
instalado na estação de trabalho do cliente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Efetue logon na estação de trabalho do Cliente de Backup-Archive e
verifique o arquivo de log de erros e o arquivo de log de erros do
gerenciador de implementação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4280E

A implementação automática do cliente não é permitida na estação de
trabalho do cliente.



Explanation:

Um ou mais dos serviços de cliente em execução incluem AUTODEPLOY = NO
no arquivo de opções.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Altere a opção AUTODEPLOY no cliente e planeje novamente a implementação
do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4281E

O gerenciador de atualização não pode remover o pacote TIVsmCapi das
zonas não globais: zone name.



Explanation:

O APAR IC57433 impedirá a remoção do pacote TIVsmCapi no Solaris em uma
zona não global de raiz esparsa, se a desinstalação for feita a partir
da zona global.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Desinstale manualmente o cliente do IBM Spectrum Protect diretamente das
zonas não globais e reagende a implementação.

------------------------------------------------------------------------
ANS4282E

Zona(s) não global(is) de raiz esparsa foram localizadas com o IBM
Spectrum Protect Cliente de Backup-Archive que foi instalado a partir da
zona não global: zone names.



Explanation:

Uma ou mais zonas não globais estão compartilhando o sistema de arquivos
/usr com a zona global. O Cliente de Backup-Archive do IBM Spectrum
Protect está instalado na zona global com o parâmetro -G e também está
instalado manualmente na(s) zona(s) não global(is). Não é possível
atualizar o Cliente de Backup-Archive do IBM Spectrum Protect na zona
global, porque ele atualizará a versão do GSKit que é compartilhado com
as zonas não globais de raiz esparsa que não são parte da implementação
automática.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Atualize manualmente o Cliente de Backup-Archive ou instale-o a partir
da zona global sem usar o parâmetro -G. Isso garante que você tenha a
mesma versão entre a zona global e as zonas não globais de raiz esparsa
e que seja possível implementar o cliente automaticamente nessas zonas.

------------------------------------------------------------------------
ANS4283E

Não há espaço suficiente em disco no path para descompactar pacotes
GSKit. Espaço necessário: req_space bytes; espaço disponível:
avail_space bytes.



Explanation:

O gerenciador de implementação determinou que não há espaço em disco
livre suficiente para descompactar pacotes do GSKit.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere a quantidade necessária de espaço em disco e planeje novamente a
implementação automática do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4284E

A implementação foi cancelada porque uma tarefa de implementação
automática do cliente foi planejada para uma zona não global de raiz
esparsa que compartilha o sistema de arquivos /usr com a zona global.



Explanation:

A tarefa de implementação automática do cliente que foi tentada não é
suportada e será cancelada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Instale o Cliente de Backup-Archive a partir da zona global ou faça
upgrade manualmente do Cliente de Backup-Archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS4285E

A operação de restauração da atualização para uma máquina virtual
existente 'VmName' falhou. A máquina virtual não está no estado
desligado.



Explanation:

A operação de restauração de atualização em uma máquina virtual
existente não é suportada para uma máquina em execução e será
interrompida.

System action:

Restauração interrompida.

User response:

Desligue a máquina virtual e execute novamente o comando de restauração
de atualização.

------------------------------------------------------------------------
ANS4290E

Somente uma máquina virtual pode ser selecionada para restauração.



Explanation:

Não é permitido restaurar diversas máquinas virtuais. Somente uma
máquina virtual pode ser selecionada para restauração.

System action:

Não ocorre nenhum processamento.

User response:

Selecione apenas uma máquina virtual para restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS4291E

A Máquina Virtual não pôde ser localizada no servidor VMware.



Explanation:

Falha no backup da máquina virtual.

System action:

O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log
de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4292E

Nenhuma máquina virtual foi localizada.



Explanation:

Nenhuma máquina virtual foi localizada com o nome ou especificada na
opção de domínio.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Especifique um nome de VM ou opção de domínio correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS4293E

O backup do vApp VMware 'vApp name' no VDC da Organização 'Org VDC name'
da organização 'Org name' falhou.



Explanation:

A operação de backup do vApp falhou. Essa mensagem de erro é uma
mensagem de resumo e não contém informações detalhadas.

System action:

Não foi feito backup das informações de configuração e das VMs para os
vApps especificados. O processamento continua com o próximo vApp.

User response:

Verifique as mensagens anteriores no arquivo dsmerror.log para obter
mais detalhes sobre esse vApp.

------------------------------------------------------------------------
ANS4295W

A máquina virtual 'vmname' foi submetida a backup usando o provedor do
sistema Windows VSS. Deve-se reverter ou excluir manualmente a cópia de
sombra nos volumes restaurados ou você pode ter o desempenho
comprometido ou passar por uma condição de falta de espaço.



Explanation:

Na hora do backup, a proteção de aplicativo não foi capaz de fazer
backup da máquina virtual dentro do limite de 10 segundos do VSS. Por
isso, o provedor do sistema Windows VSS foi usado. Se você estiver
restaurando o aplicativo, o volume será automaticamente revertido. No
entanto, caso esteja restaurando a máquina virtual inteira, deve-se
reverter ou excluir manualmente a cópia de sombra.

System action:

A máquina virtual é restaurada, incluindo a cópia de sombra do provedor
do sistema.

User response:

Verifique se a restauração foi bem-sucedida e se os dados não estão
corrompidos. Se os dados não estiverem corrompidos, será possível
excluir a cópia de sombra. No entanto, se os dados estiverem
corrompidos, reverta a cópia de sombra para restaurar a integridade dos
dados. É possível determinar qual cópia de sombra excluir ou reverter
procurando o arquivo dsmShadowCopyID.txt no diretório-raiz de cada
volume restaurado. Em seguida, use o comando diskshadow delete ou o
revert.

------------------------------------------------------------------------
ANS4296I

architecture, schedule-name, domain-name: O processo do Deployment
Manager foi iniciado com sucesso. Informações de versão do Deployment
Manager: version



Explanation:

O processo do Gerenciador de Implementação foi iniciado como um comando
de pós-planejamento. Essa é a primeira mensagem do Deployment Manager. A
arquitetura do cliente, o nome do planejamento e o nome do domínio são
identificados no começo do texto da mensagem.

System action:

O Gerenciador de Implementação continua a ser processado.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS4297W

architecture, schedule-name, domain-name: A implementação do cliente foi
concluída com avisos:



Explanation:

Essa é uma mensagem de aviso genérica. É possível que as outras
mensagens forneçam os detalhes da implementação. A arquitetura do
cliente, o nome do planejamento e o nome do domínio são identificados no
começo do texto da mensagem.

System action:

O processo do Deployment Manager foi concluído.

User response:

Verifique as mensagens de aviso do centro de administração do servidor,
o log de atividades do servidor ou o log de erros no computador cliente
para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS4298E

architecture, schedule, new_device_type: A implementação do cliente foi
cancelada. O evento anterior que causa o cancelamento é: event



Explanation:

Esta é uma mensagem genérica de que a implementação do cliente foi
cancelada. O Deployment Manager não desinstala nem atualiza o cliente
atual. É possível que as outras mensagens forneçam os detalhes da
implementação. A arquitetura do cliente, o nome do planejamento e o nome
do domínio são identificados no começo do texto da mensagem.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique as mensagens de aviso do centro de administração do servidor,
o log de atividades do servidor ou o log de erros no computador cliente
para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS4299E

architecture, schedule-name, domain-name: A implementação do cliente
falhou. O evento anterior que causa a falha é: event



Explanation:

Esta é uma mensagem genérica de que a implementação do cliente falhou. É
possível que outras mensagens forneçam detalhes da falha. A arquitetura
do cliente, o nome do planejamento e o nome do domínio são identificados
no começo do texto da mensagem.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique as mensagens de aviso do centro de administração do servidor,
o log de atividades do servidor ou o log de erros no computador cliente
para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS4300I

architecture, schedule-name, domain-name: A implementação do cliente foi
concluída com sucesso.



Explanation:

O processo do Deployment Manager foi concluído.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS4301I

O IBM Spectrum Protect detectou o controlador de domínio do Microsoft
Active Directory na máquina virtual 'VM'.



Explanation:

A máquina virtual contém o Controlador de Domínio do Microsoft Active
Directory.

System action:

O IBM Spectrum Protect salvou informações adicionais sobre essa máquina
virtual.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS4302W

O IBM Spectrum Protect falhou ao detectar se o controlador de domínio do
Microsoft Active Directory está na máquina virtual 'VM'.



Explanation:

Houve um erro ao verificar se a máquina virtual contém o Controlador de
Domínio do Microsoft Active Directory.

System action:

O IBM Spectrum Protect continua realizando backup dessa máquina virtual.

User response:

Verifique o log de erro IBM Spectrum Protect para obter informações
adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS4303E

Não foi feito backup anteriormente do vApp do vCloud Director
'vapp-name'.



Explanation:

Não foi feito backup anteriormente do vApp do vCloud Director
especificado, portanto, ele não pode ser especificado para restauração.

System action:

O vApp do vCloud Director especificado foi ignorado e o próximo vApp na
lista de restauração será processado.

User response:

Verifique o nome do vApp do vCloud Director a ser restaurado e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4304I

IBM Spectrum Protect não pôde detectar a licença do IBM Spectrum Protect
for Virtual Environments. O Controlador de Domínio do Active Directory
não será protegido na VM 'VM'.



Explanation:

A máquina virtual contém o controlador de domínio do Microsoft Active
Directory, mas uma licença do IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments não foi detectada. O Controlador de Domínio não será
protegido.

System action:

Instale o IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1 ou posterior
para proteger o Active Directory.

User response:

Nenhuma

------------------------------------------------------------------------
ANS4305W

O backup do vApp VMware 'vApp name' no VDC da Organização 'Org VDC name'
da organização 'Org name' foi concluído. Não foi feito backup de algumas
VMs. modo: 'Incremental para sempre - full_or_incr' nome do nó de
destino: 'target_node_name' nome do nó do movedor de dados:
'data_mover_node_name' Status de backup das VMs: o backup de number of
VM backed up de number of VMs in vApp VMs foi realizado com sucesso.



Explanation:

A operação de backup do vApp foi concluída com sucesso. Entretanto, não
foi feito backup de uma ou mais VMs para o vApp especificado. Essas VMs
não serão criadas durante a operação de restauração.

System action:

O processamento continua com o próximo vApp.

User response:

Verifique o arquivo dsmerror.log desse vApp para obter informações
adicionais sobre essa mensagem. Resolva o problema e, em seguida, tente
a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4308E

O backup completo da VM de 'hypervisor' Máquina Virtual 'vmname' falhou
com RC=rc modo=full_or_incr, nome do nó de destino='target_node_name',
nome do nó do movedor de dados='data_mover_node_name'



Explanation:

O backup completo de VM da máquina virtual falhou.

System action:

O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima
máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada
no log de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4311E

A restauração completa da VM de 'hypervisor' Máquina Virtual 'vmname'
falhou com RC=rc nome do nó de destino='target_node_name', nome do nó do
movedor de dados='data_mover_node_name'



Explanation:

A restauração completa da VM da máquina virtual falhou.

System action:

A restauração completa da máquina virtual foi concluída com falhas. A
próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está
gravada no log de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4313I

Planejamento de rebalanceamento sched-name Tipo: balance-type



Explanation:

Uma operação de rebalanceamento foi solicitada para o planejamento
nomeado. É possível rebalancear de forma completa ou mínima. Um
rebalanceamento Mínimo é executado automaticamente no final de cada
planejamento. É possível configurar um rebalanceamento completo usando
as configurações de opção, VMREBALANCESCHEDULEPERIOD e
VMREBALANCESCHEDULEONLY.

System action:

A operação de rebalanceamento começa.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS4319E

Ocorreu um erro de planejamento de rebalanceamento durante o
processamento do arquivo de registro de data e hora.



Explanation:

Ocorreu um erro enquanto um planejamento identificado estava processando
um arquivo de registro de data e hora local. O arquivo de registro de
data e hora será recriado após o próximo planejamento ser executado.

System action:

O planejamento foi concluído.

User response:

O nome do arquivo de registro de data e hora baseia-se no nome do
planejamento. Ele tem o formato "rebalance_timestamp_schedulename.file"
Excluir o arquivo pode ajudar. O arquivo de registro de data e hora será
recriado após o próximo planejamento ser executado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4441E

'fs' é um sistema de arquivos 'fstype', que não é um tipo de sistema de
arquivos suportado por backup de arquivos, backup de imagem ou archive.



Explanation:

O sistema de arquivos especificado não é suportado para nenhum tipo de
backup. O IBM Spectrum Protect não suporta backup e archive ou backup de
imagem para esse tipo de volume.

System action:

O sistema de arquivos foi ignorado. O processamento continua com o
próximo sistema de arquivos.

User response:

Consulte o IBM Spectrum Protect manual do cliente para obter uma lista
completa de sistemas de arquivos suportados.

------------------------------------------------------------------------
ANS4442E

'VM-Name' Um backup não pode ser criado, porque a máquina virtual
designou um disco com identificadores de discos duplicados.



Explanation:

O cliente detectou que a máquina virtual designou um disco com
identificadores de disco duplicados. O disco pode ter sido copiado. Um
backup não pode ser criado em uma máquina virtual que possui
identificadores de disco duplicados.

System action:

Não foi realizado o backup da máquina virtual. O processamento continua
com a próxima máquina virtual.

User response:

Verifique se os discos virtuais possuem identificadores de discos
diferentes e atualize a configuração da máquina virtual para
corresponder a quaisquer mudanças no sistema de arquivos. Se o problema
persistir, entre em contato com um administrador do servidor Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS4443E

O 'fs' é um sistema de arquivos CSVFS, que não é um tipo de sistema de
arquivos suportado por backup de arquivos, backup de imagem ou archive.



Explanation:

Microsoft Cluster Shared Volumes File Systems (CSVFS) são volumes NTFS
ou ReFS incluídos nos Cluster Shared Volumes. Esses volumes destinam-se
ao Hyper-V e ao suporte expandido para SQL, não aos dados de arquivos
regulares. O IBM Spectrum Protect não suporta backup e archive no nível
do arquivo ou backup de imagem para volumes CSVFS.

System action:

O sistema de arquivos foi ignorado. O processamento continua com o
próximo sistema de arquivos.

User response:

Consulte o IBM Spectrum Protect manual do cliente para obter uma lista
completa de sistemas de arquivos suportados.

------------------------------------------------------------------------
ANS4446E

Uma operação de montagem de restauração de arquivos para a Máquina
Virtual 'vmname' do hypervisor type falhou. O nome do nó do datacenter é
'data center node name', e o nome do nó do proxy de montagem é 'mount
proxy node name'.



Explanation:

A operação de montagem de restauração de arquivos da máquina virtual
falhou.

System action:

A montagem da máquina virtual foi concluída com falhas.

User response:

Revise o log de erro do cliente local para obter o motivo da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4449E

Uma limpeza da montagem de restauração de arquivos da Máquina Virtual
'vmname' do hypervisor type falhou. O nome do nó do datacenter é 'data
center node name', e o nome do nó do proxy de montagem é 'mount proxy
node name'.



Explanation:

A limpeza da operação de montagem de restauração de arquivos da máquina
virtual falhou.

System action:

A limpeza da montagem da máquina virtual foi concluída com falhas.

User response:

Revise o log de erro do cliente local para obter o motivo da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4450E

A plataforma do proxy de montagem não é suportada para operações de
montagem de restauração de arquivos.



Explanation:

A operação de montagem de restauração de arquivos falhou. A plataforma
do proxy de montagem não é suportada ou o IBM Spectrum Protect Recovery
Agent não foi instalado e configurado corretamente.

System action:

A operação de montagem de restauração de arquivos falhou.

User response:

Assegure-se de que o IBM Spectrum Protect Recovery Agent esteja
instalado e configurado corretamente e execute a operação de montagem de
restauração de arquivos a partir de uma plataforma de proxy de montagem
suportada.

------------------------------------------------------------------------
ANS4451E

O serviço iSCSI do Windows não está disponível.



Explanation:

O serviço iSCSI do Windows não está disponível na máquina do proxy de
montagem. Ele não foi iniciado ou não está instalado e configurado
corretamente.

System action:

O processamento é interrompido. A operação de montagem de restauração de
arquivos falha.

User response:

Certifique-se de que o serviço iSCSI esteja ativo e em execução na
máquina proxy de montagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS4900W

O planejamento 'schedule-name' abriu uma nova sessão com o servidor.



Explanation:

Um evento planejado foi encerrado devido a uma falha de conexão. O
evento planejado teve que ser reiniciado fora de sua janela de
inicialização normal para continuar a operação.

System action:

O evento planejado foi concluído usando mais de uma sessão.

User response:

Nenhuma necessária. Se essa for uma condição recorrente, talvez você
queira verificar problemas de rede.

------------------------------------------------------------------------
ANS4901E

O objeto a seguir contém uma ou mais aspas não correspondentes e não
pode ser processado: 'filespace path filename'.



Explanation:

O nome do arquivo na lista de arquivos contém aspas não correspondentes.
Se uma linha na lista de arquivos iniciar com uma aspa simples ou dupla,
esta aspa será considerada uma aspa de abertura. A aspa de fechamento
correspondente do mesmo tipo deve estar no final da linha. Se não houver
nenhuma aspa de fechamento ou a aspa de fechamento tiver sido encontrada
no meio da linha, isso é uma entrada inválida.

System action:

O objeto foi ignorado.

User response:

Corrija a especificação do objeto.

------------------------------------------------------------------------
ANS4904E

A operação de acesso instantâneo para a máquina virtual 'vmname' falhou.
O nó de destino é 'target_node_name' e o nó do movedor de dados é
'data_mover_node_name'.



Explanation:

A operação de acesso instantâneo para a máquina virtual falhou.

System action:

Ocorreram erros e a operação de acesso instantâneo não foi concluída.

User response:

Consulte o log de erro do cliente para determinar a causa da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4907E

A restauração instantânea da Máquina Virtual VMware 'vmname' falhou.
nome do nó de destino='target_node_name', nome do nó do movedor de
dados='data_mover_node_name'



Explanation:

A restauração instantânea da máquina virtual falhou.

System action:

A restauração instantânea da máquina virtual foi concluída com falhas. A
razão da falha está gravada no log de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4910E

A operação de limpeza para a máquina virtual 'vmname' falhou. O nó de
destino é 'target_node_name' e o nó do movedor de dados é
'data_mover_node_name'.



Explanation:

A operação de limpeza para a máquina virtual falhou.

System action:

Ocorreram erros e a operação de limpeza não foi concluída.

User response:

Consulte o log de erro do cliente para determinar a causa da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4915I

O objeto aumentou de tamanho durante a compactação: filespace
pathfilename



Explanation:

O arquivo aumentou de tamanho durante a compactação.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS4917E

Ocorreu uma falha ao acessar as bibliotecas VMware. Os arquivos
necessários para o backup da máquina virtual não foram localizados. Os
arquivos serão instalados somente se o cliente for definido como um
movedor de dados no IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.



Explanation:

Ocorreu uma falha ao acessar as bibliotecas VMware para o ambiente de
máquina virtual.

System action:

A operação de backup não pode continuar.

User response:

Instale o pacote do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments para
usar o cliente para fazer backup de máquinas virtuais.

------------------------------------------------------------------------
ANS4936E

A captura instantânea da máquina virtual 'vmname' falhou e uma captura
instantânea não pode ser tentada novamente.



Explanation:

A captura instantânea da máquina virtual falhou com um erro permanente.
Assim, o gravador do Hyper-V não está respondendo. Outra tentativa de
captura instantânea não será feita.

System action:

A captura instantânea da máquina virtual terminou com um erro. O
processamento continua com a próxima máquina virtual.

User response:

Verifique o log de eventos do Windows para obter o motivo da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS4937I

Reenviando arquivo file em uma sessão de transação para recuperar-se do
erro de transmissão.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O arquivo é reenviado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS4938I

A máquina virtual: 'vm-name' disk: 'disk-name' é excluída pelo tamanho.



Explanation:

O arquivo de opções ou comando especificado excluiu o disco do processo
de backup.

System action:

O disco não é processado.

User response:

Se o disco for excluído intencionalmente, então essa mensagem será o
comportamento esperado. Caso contrário, modifique o comando ou o arquivo
de opções para incluir o disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS4942E

A especificação de arquivo 'string' é inválida.



Explanation:

O sistema operacional indicou que a especificação de arquivo é inválida.
Uma possível razão é que a especificação de arquivo contém caracteres
não reconhecidos. Outra possível causa é o uso incorreto de aspas na
especificação de arquivo.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Inserida uma especificação de arquivo correta, conforme descrito no
manual Using the Backup-Archive Client para o sistema operacional
específico. Certifique-se de que a especificação de arquivo contenha
caracteres válidos. Verifique o uso correto de aspas para especificações
que contêm espaços em branco. Se forem usadas diversas especificações de
arquivo, certifique-se de que qualquer uso de aspas não faça com que as
especificações de arquivo sejam tratadas como uma única especificação de
arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4944I

Máquina virtual: 'vm-name' disco: 'disk-name' é excluído pelo usuário.



Explanation:

O arquivo de opções ou comando especificado excluiu o disco do processo
de backup.

System action:

O disco não é processado.

User response:

Se o disco for excluído intencionalmente, então essa mensagem será o
comportamento esperado. Caso contrário, modifique o comando ou o arquivo
de opções para incluir o disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS4946W

Aviso: máquina virtual: 'vm-name' disco: 'disk-name' excluído pelo
usuário, não foi localizado.



Explanation:

O disco virtual especificado não existe na máquina virtual.

System action:

O processamento continua.

User response:

Use o comando "dsmc backup vm ..." com a opção -preview para exibir uma
listagem dos rótulos de disco que existem na máquina virtual. Como o
disco foi especificado para ser excluído do backup, o backup continuará.
No entanto, é possível que um disco indesejado seja incluído no backup,
verifique a ortografia do rótulo do disco e corrija-o, se um disco
indesejado agora estiver incluído na operação de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS4947E

Erro: máquina virtual: 'vm-name' disco: 'disk-name' incluído pelo
usuário, não foi localizado.



Explanation:

O disco virtual especificado não existe na máquina virtual.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use o comando "dsmc backup vm ..." com a opção -preview para exibir uma
listagem dos rótulos de disco que existem na máquina virtual. Verifique
a ortografia do rótulo do disco e corrija-o e, em seguida, tente
novamente a operação 'backup vm'.

------------------------------------------------------------------------
ANS4948E

Um disco virtual especificado não foi localizado na máquina virtual.



Explanation:

Deve-se especificar um nome de rótulo de disco virtual que exista na
máquina virtual.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Para uma operação de backup, use o comando "dsmc backup vm ..." com a
opção -preview para exibir uma listagem dos rótulos de disco que existem
na máquina virtual. Para uma operação de restauração, use o comando
"dsmc query vm ..." com a opção -detail para exibir uma listagem dos
rótulos de disco que existem no backup da máquina virtual. Verifique a
ortografia do rótulo do disco e corrija-o e, em seguida, tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4972W

O servidor de arquivos file-server-name foi atualizado para o Data ONTAP
versão 'version.modifcation.submodification'. Essa versão não suporta
nomes de arquivos unicode para backup incremental diferencial de captura
instantânea. Faça upgrade para uma versão que suporte nomes de arquivos
Unicode, assim que possível.



Explanation:

Foi feito upgrade do servidor de arquivos de uma versão que suporta
nomes de arquivos unicode para backup incremental usando o diferencial
de captura instantânea para uma versão que não suporta. Se você fez
upgrade do Data ONTAP versão 7.3.3 (ou mais recente) para a 8.0, perderá
a capacidade de fazer backup de arquivos com nomes de arquivos unicode
ao executar um backup incremental diferencial de captura instantânea.

System action:

O processamento continua. Entretanto, os arquivos com nomes em unicode
não são submetidos a backup.

User response:

Faça upgrade para uma versão que suporte nomes de arquivos Unicode,
assim que possível. Se você fez upgrade do Data ONTAP versão 7.3.3 (ou
mais recente) para a 8.0, faça upgrade para a 8.1 (ou mais recente). Se
não for possível fazer upgrade nesse momento, será possível suprimir
essa mensagem de aviso renomeando o espaço no arquivo no servidor IBM
Spectrum Protect e executando um backup incremental usando a diferença
de captura instantânea.

------------------------------------------------------------------------
ANS4973E

Ocorreu um erro ao acessar informações de segurança de NTFS para o
arquivo 'filespace namepath-namefile-name'



Explanation:

Ocorreu um erro de acesso negado ao tentar acessar informações de
segurança de NTFS.

System action:

O objeto foi ignorado.

User response:

Consulte o administrador do sistema ou ignore a falha de verificação,
usando a opção SkipNTSecurity.

------------------------------------------------------------------------
ANS4974E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Um privilédio do
NT necessário não está suspenso.



Explanation:

A conta do usuário que está executando o IBM Spectrum Protect não possui
um direito/privilégio de usuário do NT requerido para desempenhar a
operação atual.

System action:

O objeto foi ignorado.

User response:

O administrador do sistema tem a autoridade para conceder o privilégio
necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS4987E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': o objeto está em
uso por outro processo



Explanation:

O arquivo especificado está sendo usado por outro processo. Você tentou
ler ou gravar em um arquivo que está atualmente sendo usado por outro
processo.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Certifique-se de que o arquivo não esteja bloqueado por outro processo.
Se o arquivo não estiver bloqueado, tente novamente o comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS4988W

O arquivo 'filespace namepath-namefile-name' está atualmente
indisponível no servidor e foi ignorado.



Explanation:

Você tentou restaurar ou recuperar um arquivo que não está disponível no
momento a partir do servidor IBM Spectrum Protect. Provavelmente, essa é
uma condição temporária.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode restaurar ou recuperar este arquivo.

User response:

Tente restaurar ou recuperar o arquivo novamente depois que ele estiver
disponível no servidor. Se o problema persistir, consulte o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência.

------------------------------------------------------------------------
ANS4989E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O diretório está
sendo usado por outro processo. Todos os objetos do diretório e qualquer
um de seus subdiretórios foram ignorados.



Explanation:

O diretório especificado está sendo usado por outro processo. Você
tentou ler ou gravar em um diretório que está sendo usado atualmente por
outro processo. Não foi feito backup dos objetos contidos no diretório e
em seus subdiretórios.

System action:

O processamento foi interrompido para este diretório. Se outros arquivos
e diretórios também foram especificados nesse backup, eles serão
processados

User response:

Certifique-se de ter especificado o nome do diretório correto, corrija
as permissões ou especifique um novo local. Se o nome do diretório
estiver correto, tente novamente o backup quando nenhum processo tiver
uso exclusivo do diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS4991I

Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo



Explanation:

Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está
executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

System action:

O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

User response:

Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4992W

Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo



Explanation:

Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está
executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

System action:

O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

User response:

Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4993E

Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo



Explanation:

Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está
executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

System action:

O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

User response:

Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4994S

Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo



Explanation:

Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está
executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

System action:

O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

User response:

Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

------------------------------------------------------------------------
ANS4997E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Condição de cota
do sistema de arquivos atingida - nenhum espaço restante.



Explanation:

Não é possível restaurar ou recuperar mais arquivos porque a cota do
sistema de arquivos de destino foi atingida.

System action:

O cliente solicita alguma ação:

*  Tente novamente esse objeto

*  Ignorar este objeto

*  Interromper a ação

User response:

Selecione a ação apropriada para este objeto. Crie algum espaço livre ou
aumente a cota no sistema de arquivos de destino antes de tentar
novamente a operação. Outra opção é restaurar ou recuperar o arquivo
para outro sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS4998E

As informações de link para o arquivo 'filename' não puderam ser
obtidas: o acesso ao objeto foi negado.



Explanation:

O acesso ao link do arquivo especificado foi negado. Você tentou ler as
informações para o link de arquivo e não tem permissão de acesso para
este objeto.

System action:

O processamento do Estado do Sistema é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato
com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS4999I

A seguinte mensagem era muito longa para ser registrada no servidor:
'shortened message with message number'



Explanation:

O texto da mensagem e inserções são muito grandes para serem enviados ao
servidor no buffer interno disponível.

System action:

A mensagem message number message será gravada no log de erros do
cliente local, em seguida, reduzida e enviada ao servidor como parte
dessa mensagem. A mensagem foi reduzida no comprimento, substituindo
'...' no meio da mensagem original.

User response:

A mensagem referida foi reduzida, mas descreve o erro ocorrido. Consulte
a documentação dessa mensagem para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5003S

A classe de gerenciamento designada aos diretórios não existe.



Explanation:

A classe de gerenciamento denominada na opção DIRMC não existe na
política designada definida no servidor. O log de erro contém uma
entrada mostrando o nome da classe de gerenciamento inválida.

System action:

O processamento pára.

User response:

Remova a opção DIRMC atual do arquivo de opções do cliente e, em
seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar
informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis. Certifique-se
de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de
backup. Se você tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect,
certifique-se de conectar ao servidor correto. Se você não conseguir
localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS5004S

Não há nenhum grupo de cópia de backup na classe de gerenciamento
utilizada para os diretórios. Consulte o log de erros.



Explanation:

A opção DIRMC nomeia uma classe de gerenciamento que não contém grupo de
cópia de backup.

System action:

O processamento pára.

User response:

Remova a opção DIRMC atual do arquivo de opções do cliente e, em
seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar
informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis. Certifique-se
de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de
backup. Se você tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect,
certifique-se de conectar ao servidor correto. Se você não conseguir
localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS5006W

O conjunto de políticas não contém nenhum grupo de cópias de backup. O
processo não pode continuar o backup.



Explanation:

Você tentou fazer backup dos arquivos utilizando um conjunto de
políticas que não continha informações de gerenciamento de backup.

System action:

O processo não fez backup dos arquivos.

User response:

Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência
sobre como associar seu nó a um conjunto de políticas que contém uma
classe de gerenciamento que tem um grupo de cópias de backup. Em
seguida, repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5007W

O conjunto de políticas não contém nenhum grupo de cópias arquivadas. O
IBM Spectrum Protect não consegue continuar o archive.



Explanation:

Você tentou arquivar os arquivos utilizando um conjunto de políticas que
não contém informações de gerenciamento de archive.

System action:

O IBM Spectrum Protect não arquivou os objetos.

User response:

Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência
para associar seu nó a um conjunto de políticas que contenha uma classe
de gerenciamento que tenha um grupo de cópia de archive. Em seguida,
tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5008W

Senha incorreta digitada



Explanation:

Você digitou uma senha incorreta.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode estabelecer conexão com o servidor sem a
senha correta.

User response:

Digite a senha novamente ou consulte o administrador do seu sistema para
obter a senha atual.

------------------------------------------------------------------------
ANS5009W

As digitações da nova senha não são as mesmas



Explanation:

Durante a alteração da senha, a atualização da senha ou a abertura do
diálogo de registro, as duas entradas para a nova senha não foram
iguais.

System action:

A senha não foi alterada no servidor.

User response:

Utilize a tecla de retrocesso para apagar as entradas da nova senha,
digitando-as novamente e certificando-se de que sejam iguais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5011I

Backup interrompido pelo usuário



Explanation:

Você solicitou a interrupção da operação de backup.

System action:

Backup interrompido.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5012E

Servidor sem espaço na memória de dados de backup



Explanation:

O servidor ficou sem espaço em sua memória de dados de backup.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação de backup
solicitada. Todos os arquivos exibidos na parte inferior do painel de
atividade do backup tiveram seus backups feitos com êxito.

User response:

Entre em contato com o administrador de sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5013E

Não existe memória suficiente para a operação de backup



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode alocar memória para a operação de backup
especificada.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

User response:

Feche todas as aplicações desnecessárias e repita a operação. Reduzir o
escopo de consultas e a quantidade de dados retornados também pode
ajudar ou, então, consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5014I

Backup concluído.



Explanation:

O backup foi concluído.

System action:

O IBM Spectrum Protect realizou o backup dos arquivos.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5015I

Restauração interrompida pelo usuário



Explanation:

Você solicitou a interrupção da operação de restauração.

Attention: Se você estava restaurando arquivos com a opção "substituir"
especificada, o arquivo que foi restaurado por último pode estar
danificado (parcialmente substituído).

System action:

Restauração interrompida.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5016E

Não há memória suficiente para a operação de restauração solicitada.



Explanation:

Não há memória suficiente disponível para a operação de restauração
solicitada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Feche todos os aplicativos desnecessários e tente novamente a operação.
Reduzir o escopo de consultas e a quantidade de dados retornados também
pode ajudar ou consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5017I

Restauração concluída



Explanation:

Uma restauração foi concluída.

System action:

O IBM Spectrum Protect restaurou os arquivos.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5018E

Não há memória suficiente para a operação de archive



Explanation:

O cliente não pode alocar memória para a operação de archive solicitada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Feche todos os aplicativos desnecessários e tente novamente a operação.
A redução do escopo das consultas e da quantidade de dados retornados
também pode ajudar ou consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5019I

Archive interrompido pelo usuário



Explanation:

Você solicitou a interrupção da operação de archive.

System action:

Archive interrompido.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5020E

O servidor IBM Spectrum Protect está sem espaço de armazenamento de
dados do archive.



Explanation:

O servidor ficou sem espaço em seu armazenamento de dados arquivados.

System action:

O cliente não pode concluir a operação de archive solicitada.

User response:

Relate o problema ao administrador do sistema do IBM Spectrum Protect
que pode alocar mais recursos para o armazenamento de archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS5021I

Archive concluído



Explanation:

Um archive foi concluído.

System action:

O IBM Spectrum Protect arquivou os objetos.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5022I

Recuperação interrompida pelo usuário



Explanation:

Você solicitou a interrupção da operação de recuperação.

Attention: Se você estava recuperando arquivos com a opção "substituir"
especificada, o arquivo que foi recuperado por último pode estar
danificado (parcialmente substituído).

System action:

Recuperação interrompida.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5023E

Não há memória suficiente para a operação de recuperação



Explanation:

O processo no qual o programa é executado excedeu o máximo de memória
alocada.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Feche todos os aplicativos desnecessários e tente novamente a operação.
A redução do escopo das consultas e da quantidade de dados retornados
também pode ajudar ou consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5024I

Recuperação concluída



Explanation:

Uma recuperação foi concluída.

System action:

O IBM Spectrum Protect recuperou os arquivos.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5025E

O nome do nó contém caracteres inválidos.



Explanation:

O nome do nó especificado possui caracteres inválidos.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente novamente com outro nome de nó que tenha caracteres válidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS5026W

As opções MatchAllChar e MatchOneChar DEVEM preceder as opções de
Inclusão/Exclusão



Explanation:

As opções MatchAllChar e MatchOneChar devem preceder quaisquer opções de
inclusão-exclusão.

System action:

O aplicativo atual é encerrado

User response:

Mova as opções MatchAllChar e MarchOneChar antes de todas as opções de
inclusão-exclusão.

------------------------------------------------------------------------
ANS5027W

Objetos de tipos diferentes não podem ser submetidos a backup ao mesmo
tempo.



Explanation:

O backup de objetos de tipos diferentes ao mesmo tempo não é permitido
em determinados cenários. Por exemplo, o backup de máquinas virtuais
Hyper-V e VMware ao mesmo tempo não é possível.

System action:

Não ocorre processamento.

User response:

Selecione objetos do mesmo tipo para desempenhar uma operação de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5028I

Conclusão bem-sucedida



Explanation:

A operação foi concluída com êxito.

System action:

Nenhum.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5029E

Essa operação não pode continuar em razão de um erro no servidor IBM
Spectrum Protect. Consulte o administrador do servidor IBM Spectrum
Protect para obter assistência.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect encontrou uma condição de erro que
impede a continuação da operação do cliente IBM Spectrum Protect. O
administrador do servidor IBM Spectrum Protect pode revisar o log de
atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais detalhes
sobre o erro.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect
para obter assistência. O administrador pode revisar o log de atividades
do servidor IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais sobre
as condições que levaram a esse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS5030E

Nenhum objeto no servidor corresponde à consulta



Explanation:

Nenhum objeto no servidor corresponde à operação de consulta sendo
executada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que os nomes tenham sido inseridos corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5031E

O cliente interrompeu a transação



Explanation:

O sistema do cliente encerrou a operação com o servidor e encerrou a
transação atual.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reinicie a sessão.

------------------------------------------------------------------------
ANS5032W

Objeto ativo não localizado



Explanation:

Houve uma tentativa de encerrar um objeto, mas o servidor não pôde
localizar uma versão de backup ativa do objeto. Essa mensagem é
precedida pela mensagem ANS1228E, que especifica o nome do objeto. Por
exemplo, essa mensagem poderia ser emitida se dois processos de cliente
separados estivessem fazendo backup do mesmo sistema de arquivos ao
mesmo tempo. Se um dos processos encerrasse um arquivo, o servidor
tornaria esse arquivo inativo. Se o segundo processo em seguida tentasse
encerrar o mesmo arquivo, o servidor não encontraria uma versão ativa do
arquivo; com isso, o segundo processo emitiria essa mensagem para esse
arquivo.

System action:

O objeto não é expirado. O processamento continua com o próximo objeto.

User response:

Revise a saída do console, o log de planejamento ou o log de erro e
localize a mensagem ANS1228E que imediatamente precede essa mensagem.
ANS1228E identificará o objeto que não pôde ser encerrado. Examine as
condições sob as quais ocorreu o problema e avalie se essas condições
explicam a ocorrência dessa mensagem. Por exemplo, essa mensagem poderia
aparecer se diversas instâncias do cliente tentassem fazer backup do
sistema de arquivos simultaneamente. Se não for possível determinar o
motivo pelo qual essa mensagem ocorreu e a mensagem ocorrer quando a
operação for tentada novamente, entre em contato com o suporte para
obter assistência adicional. Além disso, tente procurar esse número de
mensagem no endereço http://www.ibm.com para obter possíveis soluções.

------------------------------------------------------------------------
ANS5033E

O servidor não tem dados para o objeto.



Explanation:

O servidor tentou fazer uma restauração ou recuperação em um objeto que
não tem dados associados a ele. Se uma ação corretiva for possível será
com o servidor.

System action:

O servidor encerra a operação atual.

User response:

Solicite ao administrador que verifique o log de atividades para obter
qualquer mensagem relacionada a esse erro que possa ajudar a identificar
o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5034E

Você inseriu uma senha incorreta.



Explanation:

Foi inserida uma senha atual incorreta ou foi inserida uma nova senha
que não atende aos requisitos de comprimento de senha configurados no
servidor.

System action:

O processamento é parado.

User response:

Tente a sessão novamente com a senha correta. Se isso falhar ou você
tiver esquecido a senha, solicite ao administrador que designe uma nova
senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS5035E

O nó está em uso.



Explanation:

O nó no qual você está executando está sendo usado por outra operação no
servidor. Isso pode ser de outro cliente ou de alguma atividade no
servidor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação ou consulte o administrador do sistema para
ver que outras operações estão em execução no nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS5036E

A data de expiração deve ser maior que a data atual



Explanation:

A data de expiração do archive é muito baixa; a data deve ser maior que
a data atual.

System action:

A operação atual é cancelada.

User response:

Tente novamente arquivar o arquivo com uma data de expiração que seja
maior que a data atual.

------------------------------------------------------------------------
ANS5037W

Os dados solicitados estão offline



Explanation:

Para a operação de restauração ou recuperação, um ou mais dos arquivos
solicitados devem ser rechamados da mídia de armazenamento offline
(geralmente fita). O tempo de espera depende das políticas de
gerenciamento de armazenamento offline do site.

System action:

O cliente aguarda que a mídia de armazenamento offline fique disponível
e depois continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5038E

O objeto é muito grande para os limites do servidor.



Explanation:

O objeto é muito grande. A configuração do servidor não tem nenhum
espaço de armazenamento de dados que aceite o objeto.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Consulte o administrador do sistema para determinar o tamanho do arquivo
máximo (objeto) para o qual o servidor do site está configurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS5039E

Servidor sem espaço de armazenamento de dados.



Explanation:

O servidor não tem nenhum espaço disponível para armazenar o objeto.

System action:

Operação atual encerrada.

User response:

É possível executar uma das ações a seguir:

*  Para o cliente, configure COMPRESSALWAYS=NO e COMPRESSIon=YES no
   arquivo de opções (DSM.OPT); dessa forma, o arquivo será reenviado
   descompactado se aumentar de tamanho durante a compactação.

*  Solicite ao administrador do sistema que adicione espaço ao conjunto
   de armazenamento.

*  O administrador do sistema pode também desativar o armazenamento em
   cache do disco no conjunto de armazenamentos em disco e emitir
   comandos MOVE DATA para cada volume do conjunto de discos para limpar
   os bitfiles armazenados em cache.

------------------------------------------------------------------------
ANS5040E

Não é possível montar a mídia do servidor.



Explanation:

Não é possível montar a mídia do servidor. O servidor atingiu o tempo
limite enquanto aguardava a montagem de um volume offline.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Tente novamente mais tarde quando os volumes do servidor puderem ser
montados. Assegure-se de que MAXNUMMP (número máximo de pontos de
montagem) definido no servidor para esse nó seja maior que 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS5041E

Estimativa de tamanho excedida.



Explanation:

A quantidade total de dados para uma operação de backup ou archive
excede o tamanho estimado originalmente enviado ao servidor para
alocação de espaço de armazenamento de dados. Isso ocorre quando muitos
arquivos estão aumentando de tamanho em grande proporção enquanto a
operação de backup ou archive está na sessão.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, verifique quais
outros processos estão sendo executados no computador cliente que estão
gerando grandes quantidades de dados. Desative essas operações enquanto
a operação de backup ou archive estiver ocorrendo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5042E

Os dados do arquivo estão atualmente indisponíveis no servidor IBM
Spectrum Protect



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect estava tentando restaurar ou recuperar
dados que atualmente estão indisponíveis no servidor IBM Spectrum
Protect. As possíveis causas são:

*  Os dados estão corrompidos no servidor IBM Spectrum Protect

*  O servidor IBM Spectrum Protect encontrou um erro de leitura

*  O arquivo está temporariamente envolvido em uma operação de
   recuperação no servidor

*  O IBM Spectrum Protect solicitou um volume de fita que está
   indisponível. Motivos comuns para um volume estar indisponível: um
   volume do disco está offline, o volume está marcado como indisponível
   em razão de um erro de E/S ou um volume de fita foi retirado da
   biblioteca de fitas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente mais tarde. Se o problema continuar, entre em
contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter
assistência adicional. O administrador pode revisar o log de atividades
do servidor IBM Spectrum Protect para obter mensagens relacionadas ao
problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5043W

Solicitação de nova tentativa inesperada. O servidor encontrou um erro
ao gravar os dados.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O cliente tenta a operação novamente.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5044E

Sessão rejeitada: todas as sessões do servidor estão atualmente em uso.



Explanation:

Todas as sessões disponíveis do servidor estão em uso e não é possível
aceitar uma nova sessão nesse momento.

System action:

O servidor cancelou a operação atual.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema continuar, peça para o
administrador do sistema aumentar o número de sessões ativas
simultaneamente no servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS5045E

A sessão é rejeitada. Sua senha expirou.



Explanation:

Sua senha expirou.

System action:

O servidor cancelou a operação atual. Você não tem permissão para se
conectar ao servidor até que a senha seja atualizada.

User response:

Atualize a sua senha. Você pode usar o comando SET PASSWORD ou solicitar
ao administrador que atualize o nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS5046E

Sessão rejeitada: ID de nó inserido desconhecido ou incorreto



Explanation:

O nome do nó digitado não é conhecido pelo servidor ou você está
tentando acessar um arquivo migrado para um nó diferente.

System action:

A operação atual é cancelada. Você não tem permissão para conectar-se
com o servidor até que o nome do nó seja registrado no servidor. Se
tentar acessar um arquivo migrado, o nome do nó deverá ser o mesmo nó
que migrou o arquivo.

User response:

Assegure-se de ter inserido o nome do nó corretamente. Se sim, consulte
o administrador do sistema. Verifique se o servidor está usando o
registro fechado e se o seu nome do nó está registrado no servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS5047E

Sessão rejeitada: ID duplicado inserido. O nó já está conectado ao
servidor



Explanation:

Outro processo que usa esse nome de nó está ativo no servidor.

System action:

Não é possível conectar-se ao servidor. Operação atual cancelada.

User response:

Assegure-se de que o nome do nó seja exclusivo no servidor, de forma que
não possa ser usado por outra pessoa. Consulte o administrador do
sistema para identificar o proprietário desse nome de nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS5048E

Escolha um espaço no arquivo. O espaço no arquivo a ser excluído ou ter
o acesso configurado não pode ser localizado.



Explanation:

O espaço no arquivo a ser excluído não pode ser localizado.

System action:

O sistema retorna para o procedimento de chamada.

User response:

Verifique o nome do espaço no arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5049E

Sessão rejeitada: O servidor está desativado



Explanation:

O servidor está em um estado desativado e não pode ser acessado para
atividade normal.

System action:

Operação atual cancelada.

User response:

Tente a operação novamente depois que o servidor retornar para um estado
ativado. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5050E

O servidor não está configurado para permitir registro aberto.



Explanation:

Nenhuma autorização. O registro é exigido pelo administrador do sistema.
O servidor não está configurado para permitir registro aberto.

System action:

Sessão não iniciada.

User response:

Você deve obter um nó e uma senha com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5051S

Sessão rejeitada: o código do cliente é de nível inferior



Explanation:

A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do
cliente é de nível inferior.

System action:

A operação atual é cancelada.

User response:

Consulte o administrador do sistema para ver qual versão executar no
local.

------------------------------------------------------------------------
ANS5052E

Sessão rejeitada: versão do código do servidor de nível inferior.



Explanation:

A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do
servidor é de nível inferior.

System action:

A operação atual é cancelada.

User response:

Consulte o administrador do sistema para ver qual versão executar no
local.

------------------------------------------------------------------------
ANS5053W

A operação foi interrompida pelo usuário.



Explanation:

A operação foi interrompida a pedido do usuário. Isso geralmente ocorre
quando a tecla 'Q' é pressionada duas vezes.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5054E

O sistema operacional recusou uma solicitação para alocação de memória.



Explanation:

O cliente requer acesso à memória para armazenar informações à medida
que o processamento continua. Neste caso, foi solicitada mais memória do
que o sistema operacional alocaria. Possíveis causas incluem:

*  O sistema está com pouca memória.

*  O processo, no qual o programa é executado, excedeu a memória máxima
   alocada.

*  Ocorreu alguma outra condição de erro. Não há memória disponível.

System action:

O cliente não pode concluir a operação solicitada.

User response:

Feche todos os aplicativos desnecessários e repita a operação. Se a
operação ainda falhar, tente dividir a tarefa em várias unidades
menores. Por exemplo, se uma especificação de arquivo contiver diversos
diretórios de alto nível, execute a tarefa serialmente para cada
diretório. Se a tarefa for um backup incremental, use a opção
"-memoryefficientbackup=yes".

------------------------------------------------------------------------
ANS5055E

Arquivo não localizado durante o processamento de Backup, Archive ou
Migração. Nenhuma especificação de arquivo inserida.



Explanation:

O arquivo que está sendo processado para backup, arquivamento ou
migração não existe mais no cliente. Outro processo excluiu o arquivo
antes que este fosse submetido a backup, arquivado ou migrado.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5056E

O caminho de diretório especificado não pôde ser localizado.



Explanation:

Um caminho de diretório inválido ou inalcançável foi especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente utilizando um caminho de diretório válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5057E

Acesso ao arquivo ou diretório especificado negado.



Explanation:

Acesso ao arquivo ou diretório especificado negado. Foi tentada leitura
ou gravação de um arquivo e você não possui permissão de acesso para o
arquivo ou diretório.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de ter especificado o arquivo ou nome de diretório
correto, corrija as permissões ou especifique uma nova localização.

------------------------------------------------------------------------
ANS5058E

Não há manipulações de arquivo disponíveis



Explanation:

Todos os identificadores de arquivo para seu sistema estão sendo
utilizados. Não existe nenhum disponível.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere alguns identificadores de arquivos encerrando outros processos ou
modifique a configuração de seu sistema para permitir que mais arquivos
sejam abertos ao mesmo tempo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5059E

O arquivo existe e não pode ser sobrescrito.



Explanation:

O arquivo que está sendo restaurado ou recuperado existe e não poder ser
sobrescrito em razão da falta de autoridade ou permissões de acesso.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Verifique se você tem permissões de acesso suficientes para sobrescrever
o arquivo e, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema
persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou com o
administrador para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS5060E

Parâmetro inválido fornecido.



Explanation:

O sistema encontrou um erro de programa interno em razão de um parâmetro
inválido.

System action:

O sistema retorna para o procedimento de chamada.

User response:

Solicite ao representante de serviço que verifique o log de erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS5061E

Uma manipulação de arquivos inválida foi transmitida. Relate como você
obteve esse erro no sistema.



Explanation:

Ocorreu um erro interno do sistema. Uma operação de arquivo falhou em
razão de um manipulador de arquivos inválido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se a falha persistir, obtenha um rastreio de
serviço que capture o problema e entre em contato com o suporte técnico
para obter assistência adicional. O administrador pode ajudar a
configurar o rastreio.

------------------------------------------------------------------------
ANS5062E

Disco cheio



Explanation:

A operação parou porque o disco de destino está cheio.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere espaço em disco e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5083E

A especificação da unidade contém caracteres curinga.



Explanation:

O nome da unidade não pode conter caracteres curinga.

System action:

Objetos com curingas ignorados.

User response:

Utilizar especificação de unidade válida.

------------------------------------------------------------------------
ANS5091S

O servidor do IBM Spectrum Protect não tem espaço no conjunto de
armazenamentos atualmente para esse arquivo. Essa pode ser uma condição
temporária.



Explanation:

Esta mensagem é geralmente emitida quando o conjunto de armazenamentos
no qual os dados estão sendo colocados não possui o suficiente para
armazenar os dados, mas o espaço será disponibilizado em breve. Por
exemplo, uma migração do conjunto de armazenamentos pode liberar espaço
suficiente para armazenar os dados.

System action:

O processo termina.

User response:

Essa é, possivelmente, uma condição temporária. Tente a operação
novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect, que pode examinar o console do
servidor e logs de erros para localizar a causa do problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5092S

Servidor sem espaço de armazenamento de dados.



Explanation:

O servidor não tem mais espaço disponível para armazenar o objeto.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

User response:

Informe ao administrador do sistema que um conjunto de armazenamento do
servidor está cheio.

------------------------------------------------------------------------
ANS5093S

SLM_LICENSE_EXCEEDED: As licenças de clientes do IBM Spectrum Protect
foram excedidas. Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Incluir uma nova inscrição ultrapassará a contagem de licenças do
produto para esse servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

A inscrição do cliente ou pedido de conexão é encerrado.

User response:

Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para excluir as
inscrições não utilizadas ou negociar um aumento no número de licenças
permitidas para o servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS5094E

Sessão Rejeitada. Memória disponível do servidor insuficiente.



Explanation:

O servidor não possui memória suficiente para permitir que o seu cliente
estabeleça uma conexão com o servidor.

System action:

A sessão não foi iniciada.

User response:

Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5122E

A área de arquivos especificada não existe no servidor. A área de
arquivos pode ter sido excluída por outro cliente ou por um
administrador.



Explanation:

A área de arquivos especificada não existe no servidor. O administrador
do sistema pode ter excluído a área de arquivos, ou outro cliente pode
tê-la excluído, utilizando seu nome de nó cliente.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerra a operação atual.

User response:

O espaço de arquivo selecionado não existe mais. Consulte o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda para descobrir
como o espaço de arquivo foi excluído.

------------------------------------------------------------------------
ANS5123S

O registro aberto falhou porque o nome do nó especificado já está
definido no servidor.



Explanation:

O registro aberto falhou porque um nó está definido no servidor com o
mesmo nome.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente novamente com outro nome de nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS5124S

Registro aberto falhou porque não existe domínio padrão.



Explanation:

O registro aberto falhou porque não existe um domínio de política padrão
no qual colocar o nó. Um domínio de política padrão é requerido para
suportar totalmente o registro de nó aberto.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência
ao registrar seu nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS5125S

O registro aberto falhou porque um nome de nó inválido foi especificado.



Explanation:

O registro aberto falhou porque o nome do nó especificado possui
caracteres inválidos.

System action:

A operação atual foi cancelada.

User response:

Tente novamente com outro nome de nó que não tenha nenhum caractere
inválido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5126S

Espaços no arquivo com nomes duplicados não são suportados. Desmonte o
espaço no arquivo duplicado.



Explanation:

O espaço no arquivo selecionado possui um rótulo de volume duplicado.
Como o IBM Spectrum Protect usa o rótulo de volume para controlar
informações de backup/archive, ele não pode fazer backup ou arquivar
arquivos de um espaço no arquivo com um rótulo de volume duplicado.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode selecionar o volume.

User response:

Se o espaço no arquivo precisar ficar disponível para o sistema, saia do
IBM Spectrum Protect e atribua um rótulo de volume para o espaço no
arquivo. Reinicie o processo e tente novamente a operação. Caso
contrário, desmonte o espaço no arquivo duplicado.

------------------------------------------------------------------------
ANS5127I

O IBM Spectrum Protect detectou uma configuração incompleta! O arquivo
de opções do sistema 'dsm.sys' não foi localizado, embora o arquivo de
opções do cliente 'caminho_do_arquivo' exista! O assistente fornecerá
orientação durante o processo de configuração do arquivo de opções
básico inicial do cliente IBM Spectrum Protect, substituindo seu arquivo
de opções atual. Gostaria de continuar?



Explanation:

O IBM Spectrum Protect detectou uma configuração incompleta. O arquivo
de opções do sistema, dsm.sys, não foi localizado. Além disso, um
arquivo de opções do usuário, dsm.opt, foi localizado. Para concluir a
configuração, o assistente de configuração criará o dsm.sys e
substituirá o dsm.opt por configurações mínimas.

System action:

O IBM Spectrum Protect pode ser interrompido

User response:

Se a versão atual do dsm.opt for necessária, renomeie o arquivo e
reinicie o IBM Spectrum Protect. Se a versão atual não for necessária,
selecione sim e deixe que o IBM Spectrum Protect substitua o arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5128E

A classe de gerenciamento deste arquivo não tinha um grupo de cópias de
backup.



Explanation:

Para operações de backup, um arquivo pode ser ligado apenas a uma classe
de gerenciamento que tenha um grupo de cópia de backup.

System action:

O IBM Spectrum Protect não fez backup do arquivo.

User response:

Consulte o administrador do sistema do IBM Spectrum Protect para obter
assistência para localizar uma classe de gerenciamento com o grupo de
cópia requerido. O administrador também pode definir essa classe de
gerenciamento para você.

------------------------------------------------------------------------
ANS5129E

A classe de gerenciamento para este arquivo não tinha um grupo de cópias
de archive especificado.



Explanation:

Para operações de archive, um arquivo pode ser ligado apenas a uma
classe de gerenciamento que tenha um grupo de cópias de archive.

System action:

O arquivo não foi arquivado.

User response:

Consulte o administrador do sistema do IBM Spectrum Protect para obter
assistência para localizar uma classe de gerenciamento com o grupo de
cópias necessário. O administrador também pode definir essa classe de
gerenciamento para você.

------------------------------------------------------------------------
ANS5130W

Nenhuma área de arquivos selecionada para exclusão



Explanation:

Você solicitou uma operação de exclusão sem selecionar um domínio de
cliente.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode executar uma exclusão sem um domínio
selecionado.

User response:

Selecione os volumes que você deseja excluir e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5132I

Exclusão da área de arquivos cancelada pelo usuário



Explanation:

Você solicitou cancelar a operação de exclusão da área de arquivos.

System action:

A operação de exclusão da área de arquivos foi interrompida.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5133I

A área de arquivos 'área de arquivos' foi excluída



Explanation:

A área de arquivos especificada foi excluída com êxito.

System action:

O IBM Spectrum Protect excluiu a área de arquivos.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5134E

Não é possível excluir o espaço no arquivo porque esse nó não tem
permissão para excluir dados arquivados ou submetidos a backup.



Explanation:

Você tentou excluir um espaço no arquivo mas não tem permissão para
acessá-lo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de especificar o espaço no arquivo correto ou especifique
um espaço no arquivo ao qual você tenha acesso.

------------------------------------------------------------------------
ANS5135I

Exclusão de archive interrompida pelo usuário



Explanation:

Você solicitou a interrupção da operação de exclusão de archive.

System action:

Exclusão de archive interrompida.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5138I

Exclusão de archive concluída



Explanation:

Uma exclusão de archive foi concluída.

System action:

O IBM Spectrum Protect excluiu os objetos de archive.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5139E

Seu nó não possui permissão para excluir objetos arquivados.



Explanation:

Seu nó está registrado no servidor com a opção ARCHDELETE configurada
para 'NO'. Portanto, o servidor não permite que seu nó exclua arquivos
arquivados.

System action:

Os archives não foram excluídos.

User response:

Consulte o administrador do sistema do IBM Spectrum Protect. O
administrador tem autoridade para excluir arquivos arquivados e também
pode conceder essa autoridade ao seu nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS5145W

O servidor não pode reiniciar o último pedido de restauração. Deseja
restaurar sem reiniciar?



Explanation:

O token para reiniciar a restauração expirou. O servidor não pode
reiniciar a restauração do ponto em que parou.

System action:

Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

User response:

Repita a solicitação sem reiniciar ou abortar a solicitação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5146W

Você não pode executar esta operação enquanto estiver acessando dados de
outro nó. Deseja voltar a acessar o seu próprio nó?



Explanation:

O usuário não pode executar a operação selecionada enquanto acessa os
dados de outro usuário.

System action:

Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

User response:

Responda "Sim" para tornar a acessar o servidor como nó original.

------------------------------------------------------------------------
ANS5148W

O servidor precisa fazer uma única conversão dos dados arquivados para
que você possa continuar. Esta operação pode levar muito tempo e não
pode ser cancelada após ser iniciada. Está disposto a aguardar a
conclusão da conversão?



Explanation:

O servidor precisa fazer uma conversão dos dados arquivados antes de
continuar. A conversão pode levar muito tempo e não pode ser cancelada
após ser iniciada.

System action:

Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

User response:

Responda "Sim" para iniciar a conversão dos dados arquivados. Se você
responder "Não", a operação atual será cancelada.

------------------------------------------------------------------------
ANS5150E

Uma restauração ativa para a mesma especificação de arquivo de origem já
existe. Impossível continuar com este pedido.



Explanation:

Atualmente, há uma restauração ativa para a mesma especificação de
arquivo de origem. Outra restauração da mesma especificação do arquivo
de origem não pode ser iniciada.

System action:

Falha na restauração solicitada.

User response:

Inicie outra restauração com uma especificação de arquivo de origem
diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5151S

Este nó atualmente possui uma sessão de restauração reiniciável
pendente. A operação solicitada não pode ser concluída até que esta
sessão seja concluída ou cancelada.



Explanation:

Esta operação não pode ser concluída porque uma sessão de restauração
reiniciável está pendente. A operação não é permitida porque a sessão
reiniciável e a operação atual afetam o mesmo espaço no arquivo.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

User response:

Emita o comando Query Restore para visualizar uma lista das suas sessões
de restauração reiniciáveis no banco de dados do servidor. Emita o
comando Cancel Restore para cancelar quaisquer sessões de restauração
reiniciáveis não necessárias.

------------------------------------------------------------------------
ANS5152S

Sessão Rejeitada: O servidor não está licenciado para este tipo de
plataforma. Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect.



Explanation:

A licença do servidor determina os tipos de clientes que podem se
conectar a ela. A licença para esse servidor não inclui o tipo de
cliente solicitante.

System action:

A inscrição do cliente ou pedido de conexão é encerrado.

User response:

Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect, que deve fazer upgrade
da licença do servidor para aceitar o tipo de cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5153E

Sessão Rejeitada: O servidor não permite um início de sessão como um
cliente ativado para Unicode.



Explanation:

O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor devido a uma
falta de correspondência de ativação do unicode entre o servidor e o
cliente.

System action:

A sessão não foi iniciada.

User response:

Consulte o administrador do sistema imediatamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5154I

O arquivo é implicitamente excluído



Explanation:

Você tentou fazer backup ou migrar um arquivo que foi implicitamente
excluído.

System action:

O IBM Spectrum Protect não fará backup nem migrará um objeto excluído
implicitamente.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5155E

A senha válida não está disponível. O administrador do IBM Spectrum
Protect do sistema deve executar IBM Spectrum Protect e inserir a senha
para armazená-la localmente.



Explanation:

O arquivo que contém a senha armazenada para o servidor especificado
está indisponível.

System action:

O processo termina.

User response:

O administrador do sistema de seu sistema deve configurar e armazenar
uma nova senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS5158S

Exclusão de área de arquivos em andamento. Tente novamente mais tarde.



Explanation:

A área de arquivos está no processo de exclusão.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

User response:

Repita a operação mais tarde. Se a área de arquivos estava sendo
excluída, pode demorar algum tempo para que a operação seja concluída.
Se o problema persistir, reporte o problema ao administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5164E

O backup ou o arquivamento de unidades com etiquetas de volume
duplicadas não é permitido.



Explanation:

Você tentou fazer backup ou archive de uma unidade que possui um rótulo
de volume duplicado. Como o IBM Spectrum Protect utiliza o rótulo de
volume para controlar informações de backup ou archive, ele não pode
fazer backup ou arquivar arquivos de uma unidade que contém um rótulo de
volume duplicado.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode selecionar a unidade para as operações
de backup ou de arquivamento.

User response:

Se o volume precisar estar disponível para o sistema, saia do IBM
Spectrum Protect e designe uma etiqueta de volume exclusiva para a
unidade. Reinicie o IBM Spectrum Protect e repita a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5165E

A unidade não possui rótulo de volume. Backup/Archive não permitida.



Explanation:

Você tentou fazer backup ou archive de uma unidade que não possui nenhum
rótulo de volume.

System action:

O IBM Spectrum Protect rejeitou a unidade selecionada.

User response:

Se a unidade for uma unidade de disquete, insira um disquete com um
rótulo de volume e repita a operação. Se a unidade for uma unidade de
disco rígido, assegure que a unidade possua um rótulo de volume e repita
a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5176W

A operação da máquina virtual solicitada não pode ser executada porque
um backup de máquina virtual ou uma operação de restauração já está em
andamento. Tente novamente a operação depois de concluir a primeira
operação.



Explanation:

A operação de máquina virtual já está em andamento, portanto a operação
de máquina virtual solicitada não pode ser executada até que a primeira
operação seja concluída.

System action:

Paradas de processamento

User response:

Aguarde que a primeira operação de máquina virtual seja concluída, então
reinicie a solicitação atual.

------------------------------------------------------------------------
ANS5177E

A deduplicação do lado do cliente e as sessões iniciadas pelo servidor
são mutuamente exclusivas.



Explanation:

Opções em conflito SESSIONINIT=serveronly e DEDUPLICATION=yes foram
especificadas. Essa combinação não é permitida.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use sessões iniciadas pelo cliente ou desative a deduplicação do lado do
cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5178E

Falha na reinicialização do serviço RSM. Reinicie o serviço RSM
manualmente.



Explanation:

Os arquivos de banco de dados RSM foram restaurados a partir do servidor
IBM Spectrum Protect e importados. O cliente tentou reiniciar o serviço
RSM em nome do usuário, mas encontrou um problema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reinicie o serviço RSM manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5179E

O cliente não pode continuar. Saindo do programa.



Explanation:

O cliente encontrou um problema e não pode continuar. Esta mensagem de
erro geralmente é precedida por outras mensagens de erro. Resolva esses
erros e tente novamente.

System action:

O programa termina.

User response:

Corrija os problemas que precederam essa mensagem e, em seguida,
reinicie o cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5181E

Seleção inválida; Um conjunto de backup específico deve ser selecionado.



Explanation:

Foi feita uma seleção que pode resultar na restauração simultânea de
vários conjuntos de backup, mas a restauração simultânea de vários
conjuntos de backup não é suportada.

System action:

A restauração do conjunto de backup não foi executada.

User response:

Selecione um conjunto de backup específico para restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS5182E

Não é possível restaurar vários conjuntos de backup ao mesmo tempo.



Explanation:

Vários conjuntos de backup foram selecionados para restauração, mas a
restauração simultânea de vários conjuntos de backup não é suportada.

System action:

A restauração do conjunto de backup não foi executada.

User response:

Selecione um conjunto de backup específico para restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS5183W

Não é possível restaurar tipos diferentes de objetos ao mesmo tempo.



Explanation:

A restauração de objetos de tipos diferentes não é permitida. Por
exemplo, não é possível restaurar conjuntos de backup e objetos arquivo
normais ao mesmo tempo.

System action:

Nenhum processamento é realizado.

User response:

Selecione objetos do mesmo tipo para a operação de restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS5184E

Operação Ilegal no Objeto: object



Explanation:

A operação solicitada não pode ser executada neste objeto.

System action:

Este objeto será saltado.

User response:

Tente outra operação neste objeto ou tente a mesma operação em outro
objeto.

------------------------------------------------------------------------
ANS5186E

O servidor está com nível inferior ao requerido, os backups de Serviços
de Sistema e Estado de Sistema estão desativados para esta sessão.



Explanation:

A operação não pode ser realizada porque a versão do servidor é de nível
inferior.

System action:

Os backups de Serviço do Sistema e Estado do Sistema estão desativados
para esta sessão.

User response:

Será necessário utilizar um servidor de nível 5.2.0 ou maior.

------------------------------------------------------------------------
ANS5187E

Impossível definir o atributo estendido SHAREAS para o arquivo:
'pathname' Código de Retorno: 'returncode' 'strerror' Código de Razão:
'reasoncode'



Explanation:

Você deve ser o proprietário do arquivo ou ter autoridade de
superusuário.

System action:

Arquivo processado sem definição de atributo.

User response:

O atributo deve ser definido manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5188E

Backups Completos e Incrementais Periódicos da VM (máquina virtual)
foram descontinuados. Use o modo de backup Completo Contínuo Incremental
ou Incremental Contínuo Incremental para executar backups de máquina
virtual.



Explanation:

Backups Completos e Incrementais Periódicos da máquina virtual foram
descontinuados.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Reinicie o backup de máquina virtual e use Completo Contínuo Incremental
ou Incremental Contínuo Incremental para o modo de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5189E

A restauração do SystemState on-line foi descontinuada. Use o método
WinPE off-line para executar a restauração do estado do sistema.



Explanation:

A restauração do SystemState on-line foi descontinuada.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Execute a restauração do estado do sistema usando o método WinPE
off-line.

------------------------------------------------------------------------
ANS5191E

O Diretório Ativo NT não está online. Backup offline não é suportado.



Explanation:

O Diretório Ativo NT não está online no momento da execução de uma
operação de backup. Backup offline não é suportado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reinicialize o computador e acione o Diretório Ativo, então tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5192E

O Diretório Ativo NT está online. Restauração online não é suportada.



Explanation:

O Diretório Ativo NT está online no momento da execução de uma operação
de restauração. Restauração online não é suportada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reinicialize o computador e introduza o modo de reparo do Diretório
Ativo, então tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5193E

Os Serviços do Certificado não estão online. Backup offline não é
suportado.



Explanation:

Os Serviços do Certificado não estão online no momento da execução de
uma operação de backup. Backup offline não é suportado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Inicie os Serviços do Certificado e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5194E

Serviços do Certificado estão online. Restauração online não é
suportada.



Explanation:

Os Serviços do Certificado não estão online no momento da execução de
uma operação de restauração. Restauração online não é suportada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Pare os Serviços do Certificado e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5196W

Senha da chave de criptografia inválida digitada.



Explanation:

A senha da chave de criptografia fornecida não atende aos requisitos de
IBM Spectrum Protect. Essa chave pode ter até 63 bytes de comprimento e
incluir os seguintes caracteres: A-Z Qualquer letra, de A a Z, maiúscula
ou minúscula 0-9 Qualquer número, de 0 a 9 + Mais . Ponto _ Sublinhado -
Hífen & E comercial

System action:

IBM Spectrum Protect permite tentar novamente.

User response:

Digite a senha correta da chave de criptografia.

------------------------------------------------------------------------
ANS5201E

A função especificada não está implementada



Explanation:

A função especificada não está implementada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Corrija o comando e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5202I

Um ou mais objetos de sistema foram excluídos do processamento por
entradas na lista de inclusão-exclusão.



Explanation:

Um ou mais objetos de sistema foram excluídos do processamento por
entradas na lista de inclusão-exclusão e o cliente não os processou.

System action:

Objetos excluídos ignorados.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5204W

Apenas um conjunto de backups pode ser selecionado para restauração.



Explanation:

A restauração de vários conjuntos de backups não é permitida. Apenas um
conjunto de backups pode ser selecionado e restaurado.

System action:

Não ocorre processamento.

User response:

Apenas um conjunto de backups pode ser selecionado para restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS5208E

Foi informada uma data ou uma hora inválida.



Explanation:

Foi informada uma data ou uma hora inválida. A sintaxe do valor não
estava correta, ou um valor inválido (por exemplo, "45" para mês) foi
especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Identifique e corrija o valor inválido de data ou de hora. Verifique a
sintaxe correta para data no manual do usuário da plataforma
correspondente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5209E

Falha no backup do volume com o sistema.



Explanation:

IBM Spectrum Protect encontrou um erro enquanto executava o backup do
volume com o sistema Windows 2000.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de eventos do Serviço de Duplicação de Arquivos do Windows
2000 para verificar se esse volume de sistema foi inicializado com
êxito. Reinicie o serviço e repita a operação de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5210E

Falha ao restaurar volume com sistema.



Explanation:

IBM Spectrum Protect encontrou um erro enquanto restaurava os arquivos
do volume com o sistema Windows 2000.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Examine o log de eventos do Serviço de Duplicação de Arquivos do Windows
2000 para verificar se esse volume de sistema foi inicializado com
êxito. Reinicie o serviço e repita a operação de restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS5211E

O serviço de cluster está off-line. O serviço de cluster deve estar
on-line para desempenhar uma operação de restauração autorizada do banco
de dados de cluster.



Explanation:

O serviço de cluster deve estar on-line para restaurar o banco de dados
do cluster. O IBM Spectrum Protect tentou iniciar o serviço e falhou. É
possível que uma restauração autorizada não possa ser executada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Inicie o serviço de cluster e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5212E

Erro ao tentar renomear a área de arquivos



Explanation:

Essa operação não pode ser concluída porque a área de arquivos não p"de
ser renomeada.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais
informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS5215E

function-type não é permitido no objeto 'object'. O objeto não é enviado
ao servidor.



Explanation:

A operação não pôde ser executada neste objeto. Por exemplo, se esta for
uma operação de imagem, o caminho selecionado será um arquivo ou um
diretório e, portanto, não será um objeto válido para as operações de
imagem.

System action:

Este objeto é ignorado.

User response:

Verifique se o objeto nomeado é de um tipo suportado pelo comando. Por
exemplo, se um nome de espaço no arquivo for necessário, mas for
fornecido um nome de diretório, altere o nome para que inclua apenas o
nome de espaço no arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5216E

Não foi possível estabelecer uma conexão TCP/IP com o endereço
'end-tcp:porta-tcp'. O erro TCP/IP é 'cadeia-de-erro-tcp' (errno =
no-do-erro).



Explanation:

Foi tentada uma conexão TCP/IP com um programa do servidor ou agente e
ela falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o endereço TCP/IP e o número da porta estejam
corretos. Verifique se um servidor ou agente IBM Spectrum Protect foi
iniciado no endereço TCP/IP de destino e está configurado para atender
na porta listada na mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS5217E

Seu nó não tem permissão para excluir arquivos backed up



Explanation:

Você não pode excluir os arquivos backed up a não ser que o
administrador do IBM Spectrum Protect tenha autorizado seu nó a fazer
isso.

System action:

O IBM Spectrum Protect não exclui os arquivos backed up.

User response:

Utilize o comando DSMC QUERY SESSION para verificar sua autorização.
Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para fornecer a
autorização necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS5219W

Objetos de diferentes grupos não podem ser restaurados ao mesmo tempo.



Explanation:

A restauração de objetos de grupos diferentes não é permitida.

System action:

Não ocorre processamento.

User response:

Selecione objetos do mesmo grupo para executar a operação de
restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS5222E

A descrição do archive excede 254 caracteres.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect coloca um comprimento máximo de 254 caracteres na
descrição do archive.

System action:

O processamento pára.

User response:

Emita o comando novamente e especifique uma descrição de archive válida
mais curta.

------------------------------------------------------------------------
ANS5224W

Erro código de erro encontrado ao reverter para a captura instantânea
restaurada.



Explanation:

Depois que os discos da máquina virtual são restaurados, a máquina
virtual é revertida para o estado restaurado. O erro especificado foi
encontrado ao executar essa operação de reversão.

System action:

O processamento continua

User response:

Tente ligar a máquina virtual restaurada. Se falhar ao iniciar, tente o
processo de restauração novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5225W

Erro código de erro encontrado ao remover a captura instantânea
restaurada.



Explanation:

Depois que os discos da máquina virtual são restaurados, a máquina
virtual é revertida para o estado restaurado e a captura instantânea é
removida. O erro especificado foi encontrado ao remover a captura
instantânea.

System action:

O processamento continua

User response:

Tente ligar a máquina virtual restaurada. Se falhar ao iniciar, tente o
processo de restauração novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5226E

A operação de backup da máquina virtual falhou.



Explanation:

A operação de backup da máquina virtual falhou. Verifique o log de erros
para obter detalhes sobre o motivo da falha da operação.

System action:

Paradas de processamento

User response:

Revise a saída de console e os logs de erros para obter os detalhes
sobre o problema. Corrija quaisquer problemas e reinicie a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5227E

IBM Spectrum Protect detectou um erro no qual um nome de captura
instantânea foi especificado e uma solicitação para criar uma captura
instantânea foi especificada.



Explanation:

Um nome de captura instantânea deve ser especificado ou uma solicitação
para o IBM Spectrum Protect para criar a captura instantânea deve ser
especificada, mas não ambos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Este é um erro interno e não deve ser relatado a seu representante de
serviço.

------------------------------------------------------------------------
ANS5228E

Uma operação de backup de VM falhou porque VMMAXPARALLEL foi reduzido a
1 e o cliente ainda não pode obter um ponto de montagem do servidor.



Explanation:

Durante uma operação de backup paralela, sessões de backup simultâneas
exigiram pontos de montagem do servidor adicionais para executar os
backups em paralelo. O cliente tentou obter os pontos de montagem
adicionais, mas suas solicitações excederam o número de pontos de
montagem (MAXNUMMP) definidos para o nó. Em um esforço para que o backup
ocorra, o cliente reduziu a opção VMMAXPARALLEL para 1, mas ainda não
conseguiu obter um ponto de montagem. A operação de backup foi
interrompida.

System action:

A operação de backup foi interrompida

User response:

Verifique o log do console ou de planejamento para obter informações
adicionais. Repita a operação mais tarde. Certifique-se de que
VMMAXPARALLEL seja configurado para um valor menor ou igual a MAXNUMMP.

------------------------------------------------------------------------
ANS5229E

A Captura Instantânea já está montada para backup 'backup-name'.



Explanation:

A Captura Instantânea está montada atualmente na máquina local ou em uma
máquina remota. Nenhuma operação de montagem na captura instantânea será
permitida até que ela seja desmontada.

System action:

Paradas de processamento

User response:

Consulte o arquivo dsmerror.log para obter detalhes adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5230E

A Captura Instantânea já foi importada para o sistema local para backup
'backup-name'.



Explanation:

A Captura Instantânea está atualmente importada na máquina local. Isso
pode ocorrer porque a Captura Instantânea está em uso ou porque ela não
foi criada com Importar capturas instantâneas VSS somente quando foi
necessário ter o recurso ativado.

System action:

Paradas de processamento

User response:

Operação de Montagem Remota não permitida nas capturas instantâneas que
estão importadas atualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5231E

O tamanho de VMDK relatado pela API vSphere do VMware é diferente do
tamanho real do arquivo vmdk. Emita novamente o comando restore com o
testflag -VMRESTORE_INCVMDKSIZE.



Explanation:

O tamanho de VMDK relatado pela API vSphere do VMware para a
configuração da máquina virtual é diferente do tamanho real do arquivo
vmdk. Isso pode ser resultado da execução de uma ferramenta de
alinhamento de armazenamento nos arquivos vmdk antes do backup.

System action:

O processo de restauração é interrompido.

User response:

Emita novamente o comando restore com o testflag -VMRESTORE_INCVMDKSIZE.

------------------------------------------------------------------------
ANS5232I

A operação de backup da máquina virtual foi ignorada.



Explanation:

A operação de backup da máquina virtual foi ignorada. Verifique o log de
erros para obter detalhes sobre o motivo da operação ter sido ignorada.

System action:

O processamento da máquina virtual é ignorado

User response:

Revise a saída de console e os logs de erros para obter detalhes.

------------------------------------------------------------------------
ANS5233E

Não é possível localizar o diretório no backup especificado. O diretório
de nível superior é exibido.



Explanation:

Foi especificado um caminho do diretório inválido ou inacessível.

System action:

O diretório de nível superior é exibido.

User response:

Selecione um diretório válido e altere o backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5234E

O sistema não pode se conectar à maquina virtual ou a máquina está
desligada. Se o problema persistir, entre em contato com o
administrador.



Explanation:

A máquina virtual está desligada ou as credenciais do administrador de
domínio do Windows não estão corretas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que a máquina virtual esteja ativada. Use dsmc SET
PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password' para atualizar as
credenciais de domínio do Windows. Em seguida, tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5235E

A máquina virtual não pode ser atingida ou um firewall está bloqueando a
conexão com a máquina.



Explanation:

A interface de restauração do arquivo não pode atingir a máquina virtual
ou um firewall está bloqueando a conexão.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que a máquina virtual esteja ativada. Se a máquina
virtual estiver ligada, revise as regras de firewall para assegurar que
as portas corretas estejam abertas. Assegure também que o nome do host
da máquina virtual e o endereço TCP/IP estejam sendo resolvidos no
servidor DNS e que não haja problemas de rede.

------------------------------------------------------------------------
ANS5236E

Você não tem permissão para restaurar o arquivo na pasta de destino.



Explanation:

O usuário não tem permissão para restaurar arquivos no destino
selecionado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure que o usuário tenha as permissões apropriadas para restaurar
arquivos no local selecionado.

------------------------------------------------------------------------
ANS5237E

Restauração do arquivo não está configurado corretamente ou a máquina
virtual não pode ser atingida. Entre em contato com o administrador para
obter assistência.



Explanation:

O usuário não consegue efetuar login na interface de recuperação de
dados devido a uma das seguintes razões:

*  A configuração da recuperação de arquivos está incorreta porque as
   credenciais de domínio do windows não possuem as permissões corretas.

*  A máquina virtual está desligada ou um firewall está bloqueando a
   conexão.

*  Um problema de rede.



System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O administrador pode tomar as seguintes ações para corrigir o problema:

*  Assegurar que as credencias de domínio do windows fornecidas na
   configuração do bloco de notas têm as permissões corretas para se
   conectar à máquina virtual.

*  Assegurar que a máquina virtual está ligada e qualquer firewall tenha
   sido atualizado para permitir conexão da máquina de montagem proxy.

*  Assegurar que a máquina de montagem proxy consegue conectar à máquina
   virtual manualmente para assegurar que não há problema de rede.



------------------------------------------------------------------------
ANS5238E

Não é possível obter a lista de dispositivos de bloco Linux na máquina
proxy de montagem do Linux.



Explanation:

O comando blkid do Linux para obter a lista de dispositivos de bloco
falhará.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Verifique se o comando blkid do Linux está funcionando corretamente na
máquina proxy de montagem do Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS5239E

Não é possível incluir o arquivo simples de disco 'flat file porque
nenhum dispositivo de loop livre está disponível na máquina proxy de
montagem do Linux.



Explanation:

Algumas máquinas Linux têm um número limitado de dispositivos de loop.
Para as operações de restauração de arquivo de uma captura instantânea
local, é necessário que cada máquina proxy do Linux tenha um dispositivo
de loop livre para cada volume que deseja montar.

System action:

A operação de restauração de arquivo é interrompida.

User response:

Aumente o número de dispositivos de loop na máquina proxy de montagem do
Linux ou instale o proxy de montagem do Linux em uma distribuição do
Linux em que o número de dispositivos de loop não seja limitado.

------------------------------------------------------------------------
ANS5240E

A configuração de mapeamentos de dispositivo para o arquivo simples do
disco 'flat file' usando o comando kpartx na máquina proxy de montagem
do Linux falhou com o código de retorno 'rc'.



Explanation:

Ocorreu uma falha ao tentar criar dispositivos com o comando kpartx do
utilitário Linux.

System action:

A operação de restauração de arquivo é interrompida.

User response:

Verifique se o comando kpartx do Linux está funcionando corretamente na
máquina proxy de montagem do Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS5241E

A montagem do dispositivo de bloco 'device_name' para 'mount-point'
falhou com rc 'rc'.



Explanation:

Uma operação de restauração de arquivo foi incapaz de montar o
dispositivo de bloco original no proxy de montagem do Linux. O comando
de montagem no proxy de montagem do Linux produziu um erro inesperado, e
o dispositivo de bloco relacionada não foi montado. O volume
especificado foi ignorado.

System action:

As operações de restauração de arquivo continuam com o próximo
dispositivo.

User response:

Atualize o S.O. proxy de montagem do Linux. Esse comportamento foi
observado com o LVM em uma máquina guest com o Redhat 7.3 e o Redhat 6.5
no proxy de montagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS5242E

A montagem do dispositivo RAID 'device' falhou com o código de retorno
rc'.



Explanation:

Ocorreu uma falha ao tentar montar um dispositivo RAID no proxy de
montagem do Linux.

System action:

Marcando o dispositivo como 'mount_failed' e continuando a operação de
restauração de arquivo.

User response:

Verifique a consistência do dispositivo RAID.

------------------------------------------------------------------------
ANS5243E

A ativação do número do dispositivo LVM 'device-number' falhou com o
código de retorno 'rc'.



Explanation:

Ocorreu uma falha ao tentar ativar um dispositivo LVM no proxy de
montagem do Linux.

System action:

Marcando o dispositivo como 'mount_failed' e continuando a operação de
restauração de arquivo.

User response:

Verifique a consistência do dispositivo LVM.

------------------------------------------------------------------------
ANS5244E

Não é possível detectar os pontos de montagem originais, pois o caminho
etc não pode ser localizado em nenhum volume montado.



Explanation:

Para detectar os pontos de montagem originais, é necessário ler os
arquivos fstab e mtab que estão presentes no caminho etc.

System action:

A operação de restauração de arquivo continua.

User response:

Verifique se o guest de máquina virtual original possui um caminho etc
válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5245W

TCPWINDOWSIZE optionCur foi especificado, mas excede o valor máximo
permitido pelo IBM Spectrum Protect. TCPWINDOWSIZE optionNew será usado
em seu lugar.



Explanation:

Consulte o manual do produto para obter mais informações sobre a opção
TCPWINDOWSIZE.

System action:

A operação continua com o valor máximo permitido por IBM Spectrum
Protect.

User response:

Configure o tamanho da janela do TCP com um valor no intervalo
permitido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5246W

TCPWINDOWSIZE optionCur foi especificado, mas excede o valor máximo
permitido pelo sistema operacional. TCPWINDOWSIZE optionNew será usado
em seu lugar.



Explanation:

O valor especificado está dentro do intervalo permitido por IBM Spectrum
Protect, mas o sistema operacional restringe o valor a algo inferior.

System action:

A operação continua com o valor máximo permitido pelo sistema
operacional.

User response:

Configure o tamanho da janela do TCP com um valor permitido pelo sistema
operacional.

------------------------------------------------------------------------
ANS5247E

A configuração para restauração de dados não está completa. Entre em
contato com o administrador para obter assistência.



Explanation:

O usuário não consegue efetuar login na interface de recuperação de
arquivos porque as credenciais de domínio do windows estão faltando.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O administrador deve fornecer as credenciais de administrador do domínio
do windows na página de recuperação de arquivos da configuração do bloco
de notas na proteção de dados para VMware vSphere GUI.

------------------------------------------------------------------------
ANS5248E

Não é possível detectar os pontos de montagem originais, pois as
informações do sistema de arquivos do guest de máquina virtual original
não podem ser lidas. rc='rc'.



Explanation:

Para detectar os pontos de montagem originais, é necessário ler o
arquivo fstab que está presente no caminho etc.

System action:

A operação de restauração de arquivo continua.

User response:

Verifique se o guest de máquina virtual original possui um arquivo fstab
válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5249E

A operação de restore da máquina virtual falhou.



Explanation:

A operação de restore da máquina virtual falhou. Verifique o log de
erros para obter detalhes sobre o motivo da falha da operação.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Revise a saída de console e os logs de erros para obter os detalhes
sobre o problema. Corrija quaisquer problemas e reinicie a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5250E

Um erro inesperado foi encontrado. Nome da função do IBM Spectrum
Protect : function-name Função do IBM Spectrum Protect : function-desc
Código de retorno do IBM Spectrum Protect : TSM-rc Arquivo do IBM
Spectrum Protect : file-name (line-number)



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS5251E

O provedor de captura instantânea não está disponível para esta
operação.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde obter uma captura instantânea porque o
provedor de captura instantânea não está disponível.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se você estiver tentando uma operação que utilize o Microsoft Volume
Shadow Copy Service, verifique se o Volume Shadow Copy Service está
instalado no sistema e também se o plugin de captura instantânea do IBM
Spectrum Protect "pivss.dll" está presente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5252E

O IBM Spectrum Protect tentou executar um comando do sistema com falha.
comando : command rc : rc



Explanation:

O IBM Spectrum Protect precisou executar um comando do sistema
juntamente com uma operação de captura instantânea.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5253W

O sistema não pôde criar o diretório de migração de dados do diretório
de migração de dados do Volume Shadow Copy Services 'dir'.



Explanation:

O sistema não pôde criar um local especificado pelo usuário para a área
de migração de dados do Volume Shadow Copy Services. Em vez disso, será
utilizada a área de migração de dados na unidade de sistema.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique a opção para especificar a área de migração de dados das
operações do Volume Shadow Copy Services e especifique um local válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5254E

O plugin de captura instantânea 'pivss.dll' do Volume Shadow Copy
Services não foi encontrado.



Explanation:

O sistema não pode localizar o plugin 'pivss.dll' de captura instantânea
do VSS em qualquer um dos locais de plugin.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique a instalação do IBM Spectrum Protect para assegurar que o
plugin foi instalado corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5255E

Não é possível copiar o arquivo local 'local-file' para o local remoto
'remote-file'.



Explanation:

Uma tentativa de transferir um arquivo para um sistema remoto falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure-se de que o caminho do diretório exista no sistema remoto e que
o aplicativo IBM Spectrum Protect tenha a autoridade apropriada para
gravar nesse local.

------------------------------------------------------------------------
ANS5256W

Não é possível localizar o arquivo mtab original.



Explanation:

Para detectar os pontos de montagem originais, é necessário ler as
informações do mtab original. Em algumas distribuições Linux, o arquivo
mtab pode ser um link simbólico para /proc/self/mounts que pode
interferir com o proxy de montagem do Linux.

System action:

A operação de restauração de arquivo continua.

User response:

Verifique se o guest de máquina virtual original possui um arquivo mtab
válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5257E

O volume 'volume' não suporta a operação do VSS solicitada.



Explanation:

O volume não suporta a operação do VSS solicitada. Alguns motivos para
esse erro incluem as condições a seguir:

*  Para solicitações de backup de transferência, um provedor de hardware
   não pode ser localizado

*  Para solicitações de backup de transferência, o provedor não suporta
   mídia transportável

*  Para solicitações de backup local, o provedor não suporta capturas
   instantâneas persistentes

*  Para solicitações de backup de máquinas virtuais Hyper-V localizadas
   no volume com um Sistema de Arquivos de Volume Compartilhado de
   Cluster e a opção VSSUSESYSTEMPROVIDER é configurada como YES

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente o backup novamente e use um destino de backup suportado. Se você
estiver fazendo backup do Hyper-V VMs e a opção VSSUSESYSTEMPROVIDER
estiver configurada como YES, tente a operação novamente, com a opção
VSSUSESYSTEMPROVIDER configurada como NO.

------------------------------------------------------------------------
ANS5258E

Falha na inicialização da captura instantânea do Microsoft Volume Shadow
Copy.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro durante a inicialização do
Microsoft Volume Shadow Copy Service para backup ou restauração. O log
de erros do IBM Spectrum Protect e o log de eventos do Windows podem
conter informações adicionais sobre esse erro.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerra a operação.

User response:

Tente a operação novamente. Se o erro persistir, reveja o log de erros
do IBM Spectrum Protect e o log de eventos do Windows para obter
informações relacionadas a esse erro. Utilize o comando do Windows
VSSADMIN LIST WRITERS para determinar o status do Volume Shadow Copy
Service. Reinicie a máquina para limpar o estado de erro da cópia de
sombra do volume. Se o sistema for um Controlador de Domínio e o serviço
do Active Directory estiver parado, reinicie o serviço do Active
Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5259W

Falha ao atualizar o volume 'volume' para obter o acesso de
leitura/gravação utilizado para 'volume'.



Explanation:

A alteração no volume para acesso de leitura/gravação requer acesso
exclusivo ao volume. Se o volume estiver aberto por qualquer aplicativo,
essa operação falhará.

System action:

O processamento continua.

User response:

Feche todos os aplicativos que utilizam os volumes e utilize a interface
do sistema operacional para montar o volume com falha para acesso de
leitura/gravação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5260W

O objeto de restauração 'volume' possui o 'volume' de origem ou o
'volume' de destino que já foi selecionado para restauração de um volume
de captura instantânea diferente. Ele será restaurado utilizando a cópia
em nível de arquivo.



Explanation:

Esse erro pode ocorrer quando vários objetos forem selecionados para
restauração de captura instantânea e tiverem dados que sobreponham os
volumes e que foram selecionados para restauração de versões de backup
diferentes. A restauração de captura instantânea também pode ser
executada de um backup local.

System action:

O objeto de restauração identificado na mensagem será restaurado
utilizando a cópia em nível de arquivo depois que a restauração de
captura instantânea for concluída.

User response:

Tente novamente restaurar o objeto identificado separadamente, pois a
restauração que utiliza a captura instantânea é mais rápida.

------------------------------------------------------------------------
ANS5261W

Falha ao tentar criar uma captura instantânea. Outra tentativa de criar
a captura instantânea será feita em number segundos.



Explanation:

Falha ao tentar criar uma captura instantânea com um erro repetível. O
programa aguardará algum tempo e tentará novamente a operação.

System action:

Nenhuma.

User response:

Verifique os logs de erros do IBM Spectrum Protect para obter
informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5262I

A restauração de captura instantânea executará failover para a cópia em
nível de arquivo a partir do volume de captura instantânea.



Explanation:

A restauração da captura instantânea não é possível devido a um erro
neste momento. IBM Spectrum Protect passará por failover automaticamente
para que outro método de restauração conclua a operação de restauração.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique o log de erros para obter mais informações das mensagens que
precedem essa para identificar a condição de erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS5263E

O módulo de captura instantânea para 'snapshot provider' falhou com o
erro 'error msg'.



Explanation:

O módulo de captura instantânea para o provedor de captura instantânea
identificado falhou ao executar a operação e retornou com o erro
identificado.

System action:

A restauração pode executar failover automaticamente para o método de
restauração alternativo 'cópia em nível de arquivo do volume de captura
instantânea', se possível. Caso contrário, o processamento para.

User response:

Verifique o log de erro para obter mais informações de mensagens que
precedem essa. Use a interface do provedor de captura instantânea para
identificar e corrigir o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5264W

Nenhum plugin de captura instantânea foi localizado para o provedor de
captura instantânea 'provedor de captura instantânea' .



Explanation:

A restauração de captura instantânea requer um plugin para o tipo de
provedor de captura instantânea especificado. O plugin deve ser
instalado no diretório do IBM Spectrum Protect.

System action:

Ocorrerá failover na restauração ao alternar o método de restauração
'cópia em nível de arquivo de volume de captura instantânea'.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter
e instalar o módulo de plugin necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS5265W

A restauração de captura instantânea já foi iniciada utilizando o módulo
do provedor provedor de captura instantânea'. Outro módulo do provedor
provedor de captura instantânea' não pode ser carregado ao mesmo tempo
que a restauração de 'nome do objeto'.



Explanation:

Esse erro ocorre ao restaurar vários objetos de backup LOCAL que foram
criados utilizando provedores de captura instantânea. A restauração de
captura instantânea só pode ser executada utilizando uma interface de
captura instantânea.

System action:

Ocorrerá failover na restauração de cópia em nível de arquivo do volume
de captura instantânea.

User response:

Se a restauração de captura instantânea destinar-se ao objeto
identificado na mensagem, restaure-o utilizando um comando separado.

------------------------------------------------------------------------
ANS5266E

A restauração de cópia em nível de arquivo de 'object name' falhou.



Explanation:

Os arquivos de dados não puderam ser copiados do backup local para seus
destinos, causando falha da restauração.

System action:

O processamento continuará em outro objeto, se vários objetos estiverem
selecionados para restauração.

User response:

Verifique o log de erro para obter mais informações de mensagens que
precedem essa.

------------------------------------------------------------------------
ANS5267E

Falha no módulo Mapeador de Disco para a operação.



Explanation:

Uma operação subjacente do IBM Spectrum Protect falhou ao executar a
operação devido a um erro do sistema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o log de erros para obter mais informações das mensagens que
precedem essa para identificar a causa da falha. Entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect para obter mais informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS5268W

O estado atual (estado) do escritor 'nome' do Microsoft Volume Shadow
Copy Services não é válido para a operação atual.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O sistema tentará novamente a operação automaticamente após trinta
segundos até três vezes para permitir que o escritor retorne ao estado
apropriado. Se após três tentativas o escritor ainda estiver no estado
incorreto, a operação falhará.

User response:

Determine se há outras operações do Volume Shadow Copy Services
ocorrendo simultaneamente com a operação atual.

------------------------------------------------------------------------
ANS5269E

O estado atual (estado) do escritor 'nome' do Microsoft Volume Shadow
Copy Services não é válido para a operação atual ou não pode ser
determinado. O último erro relatado é 'erro'.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o log de eventos para determinar se há algum problema com o
escritor.

------------------------------------------------------------------------
ANS5270E

Um pedido de restauração do VSS com time stamp 'time1' está em conflito
com um pedido de restauração com time stamp 'time2'



Explanation:

Foi emitido um pedido de restauração do VSS que requer a restauração de
vários componentes que residem nos documentos de backup do VSS com time
stamps de backup diferentes. Por exemplo, um usuário faz backup do grupo
de armazenamento Exchange STG1 na segunda-feira e do grupo de
armazenamento Exchange STG2 na terça-feira. Na quarta-feira, o usuário
tenta restaurar o STG1 e o STG2.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reenvie o pedido de restauração como pedidos separados para cada
componente. Por exemplo, se você receber esse erro ao tentar restaurar
os grupos de armazenamento Exchange STG1 e STG2, reenvie um pedido de
restauração para o grupo de armazenamento STG1 e um pedido de
restauração separado para o grupo de armazenamento STG2.

------------------------------------------------------------------------
ANS5271E

Um gravador do Microsoft Volume Shadow Copy Services está em um estado
inválido antes da inicialização da captura instantânea.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte os logs de erros do IBM Spectrum Protect para obter informações
adicionais.

Um dos gravadores VSS está em um estado inválido ou inesperado. Tente o
comando "vssadmin list writers" e verifique o estado dos gravadores VSS.
Os gravadores devem estar em um estado STABLE para que o IBM Spectrum
Protect possa continuar com as operações VSS. Alguns dos gravadores
podem recuperar automaticamente alguns erros menores. Na maioria dos
casos, basta reiniciar o gravador para solucionar o problema. A maneira
mais fácil de reiniciar os gravadores é reiniciar o sistema operacional.
É possível reiniciar o serviço específico que implementa um gravador
VSS, mas é difícil determinar qual serviço reiniciar.

------------------------------------------------------------------------
ANS5272E

Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica
em um estado inválido após a inicialização da captura instantânea.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5273E

Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica
em um estado inválido após obter uma captura instantânea.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5274E

Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica
em um estado inválido após a conclusão do backup.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5275E

Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft está
em um estado inválido antes da inicialização da restauração.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5276E

Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica
em um estado inválido após a preparação para uma operação de
restauração.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5277E

Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica
em um estado inválido após o término da restauração.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5278W

Não é possível detectar todos os pontos de montagem originais, pois o
número de dispositivos padrão montados 'device-number' é diferente do
número de dispositivos padrão encontrados nos arquivos fstab e mtab
'device-number'.



Explanation:

Este é um requisito para o reconhecimento dos dispositivos padrão.

System action:

A operação de restauração de arquivo continua.

User response:

Verifique se os dispositivos estão corretos nos arquivos fstab e mtab do
guest de máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS5279E

Erro ao processar 'filename': arquivo não localizado.



Explanation:

O arquivo que está sendo processado para backup, archive ou migração não
existe mais no cliente. Outro processo excluiu o arquivo antes que o IBM
Spectrum Protect pudesse fazer backup, arquivar ou migrar o mesmo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS5280E

A enumeração de objeto de um conjunto de arquivos ou de uma lista de
arquivos falhou.



Explanation:

Para obter informações adicionais, consulte o log de erro do cliente IBM
Spectrum Protect. Esta mensagem é sempre acompanhada pela mensagem do
log de erro ANS5279E, se o objeto não tiver sido encontrado, ou por
ANS5250E para outras causas, por exemplo, o acesso foi negado. Essas
mensagens identificam o objeto em questão.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a resposta do usuário com base em outras mensagens no log de
erro do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5281E

Ocorreu um defeito de backup remoto. nome do nó remoto : node endereço
remoto : address nome de multinó : multi-node mensagem de erro : msg
código de retorno : rc



Explanation:

Para obter informações adicionais, consulte o log de erros do cliente
IBM Spectrum Protect no sistema remoto.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a resposta do usuário com base em outras mensagens no log de
erros do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5282E

Ocorreu um defeito de backup remoto.



Explanation:

Para obter mais informações, consulte o log de erros do cliente IBM
Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a resposta do usuário com base em outras mensagens no log de
erros do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5283E

A operação não obteve êxito.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a resposta do usuário com base em outras mensagens no log de
erros do cliente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5284I

O IBM Spectrum Protect detectou uma configuração incompleta! O arquivo
de opções do cliente 'dsm.opt' não foi localizado, embora o arquivo de
opções do sistema 'caminho_do_arquivo' exista! O assistente fornecerá
orientação durante o processo de configuração do arquivo de opções
básico inicial do cliente IBM Spectrum Protect, substituindo seu arquivo
de opções atual. Gostaria de continuar?



Explanation:

O IBM Spectrum Protect detectou uma configuração incompleta. O arquivo
de opções do usuário, dsm.opt, não foi localizado. Além disso, um
arquivo de opções do sistema, dsm.sys, foi localizado. Para concluir a
configuração, o assistente de configuração criará o dsm.opt e
substituirá o dsm.sys por configurações mínimas.

System action:

O IBM Spectrum Protect pode ser interrompido

User response:

Se a versão atual do dsm.sys for necessária, renomeie o arquivo e
reinicie o IBM Spectrum Protect. Se a versão atual não for necessária,
selecione sim e deixe que o IBM Spectrum Protect substitua o arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5285E

O documento XML de backup dos serviços de cópia da sombra de volume
(VSS) da Microsoft não é válido para a restauração. Para obter mais
informações, consulte o log de erros do cliente.



Explanation:

A Microsoft liberou uma atualização dos serviços de cópia da sombra de
volume (VSS) nas seguintes versões do sistema operacional:

*  Pacote de atualização cumulativa KB940349 do Windows 2003

*  Service Pack 1 do Windows Vista

Este novo pacote de correção VSS faz com que o VSS gere os arquivos de
controle .xml em um formato que não é compatível com as versões
anteriores do VSS. Este erro pode ocorrer quando uma restauração de
estado de sistema está sendo executada de um nível de sistema
operacional de base que não possui as correções de VSS aplicadas e os
arquivos de backup de estado do sistema foram criados por um nível de
sistema operacional que tinha as correções de VSS aplicadas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O procedimento de restauração para o estado do sistema Windows requer
que a versão do sistema operacional e o nível de pacote de serviços
usados que iniciarem a restauração esteja no mesmo nível de pacote de
serviços e sistema operacional usado para criar o backup de estado do
sistema. Além disso, observe o seguinte:

*  Em sistemas Windows 2003, você também deverá aplicar o pacote de
   rolagem KB940349 do VSS antes de executar a restauração de estado do
   sistema.

*  No Windows Vista, você deverá aplicar o mesmo service pack instalado
   no momento do backup antes de executar a restauração de estado do
   sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5286I

A operação de Restauração Instantânea do VSS foi bem-sucedida, mas
algumas capturas instantâneas existentes do VSS foram excluídas pelo
provedor do VSS.



Explanation:

Uma operação de Restauração Instantânea do VSS bem-sucedidas foi
executada para volumes de captura instantânea que estavam em um
relacionamento dependente. Para que o processo de restauração fosse
bem-sucedido, foi necessário remover os volumes de captura instantânea
que causavam a dependência. Esses volumes de captura instantânea
normalmente representam backups de captura instantânea mais recentes.
Isso forçou o IBM Spectrum Protect a remover os backups que incluíam as
capturas instantâneas excluídas. Essa situação é típica ao usar volumes
SAN Volume Controller (SVC) eficientes em termos de espaço que possuem
várias capturas instantâneas.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5287W

A operação de restauração do VSS será executada usando a Restauração
Rápida do VSS porque o XIV VSS Hardware Provider está no nível 2.2.2.



Explanation:

O XIV VSS Hardware Provider 2.2.2 possui problemas com a Restauração
Instantânea do VSS. Atualize o XIV VSS Hardware Provider para a versão
2.2.3 ou mais recente.

System action:

O processamento continua.

User response:

Atualize o XIV VSS Hardware Provider para a versão 2.2.3 ou mais
recente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5288W

Sinalizador de teste DISCARDZEROFILEDATA ativado. Descartando dados para
objeto de comprimento zero file-name



Explanation:

Durante a restauração de um arquivo ou diretório de comprimento zero, os
dados foram descompactados. Esses dados podem ser Atributos estendidos,
Fluxos alternativos ou dados da ACL. Por padrão, esses dados são
restaurados. Como o sinalizador de teste DISCARDZEROFILEDATA está
configurado, os dados são descartados.

System action:

Os dados são descartados e o processamento continua

User response:

Observe o nome do arquivo ou diretório nesta mensagem e determine se os
dados descartados precisam ser reconfigurados de alguma outra maneira.

------------------------------------------------------------------------
ANS5289W

A sequência dos dispositivos não está correta e não é possível
identificar todos os pontos de montagem originais. O volume 'volume' não
está consistente. A detecção dos pontos de montagem originais foi
interrompida.



Explanation:

A ordem correta dos dispositivos é necessário para o reconhecimento dos
dispositivos padrão.

System action:

A detecção dos pontos de montagem originais foi interrompida. A operação
de restauração de arquivo continua.

User response:

Verifique se os dispositivos estão corretos nos arquivos fstab e mtab do
guest de máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS5290W

Dispositivos do tipo 'device_type' não são suportados. Ignorando
dispositivo 'device_name'.



Explanation:

O dispositivo detectado não é suportado.

System action:

O dispositivo para a máquina virtual de destino não é montado. A
operação continua.

User response:

Use um tipo diferente de dispositivo na máquina guest. Somente ext2,
ext3, ext4, xfs, btrfs e reiserfs são dispositivos suportados.

------------------------------------------------------------------------
ANS5291E

Ocorreu um erro ao tentar excluir a máquina virtual clonada vinculada
temporariamente 'linked clone name' (rc=return code). Verifique se esta
máquina virtual ainda existe e exclua-a manualmente.



Explanation:

Não foi possível excluir a máquina virtual clonada vinculada. Essa
máquina virtual temporária foi criada para fins de restauração de
arquivos para montar uma captura instantânea local. Essa máquina virtual
pode ter sido renomeada manualmente ou modificada ou excluída
acidentalmente.

System action:

A operação de limpeza de restauração de arquivos continua.

User response:

Verifique se esta máquina virtual ainda existe e exclua-a manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5292E

Um arquivo de senha válido não foi localizado para o servidor
'server-name'. O administrador de seu sistema deve executar o cliente de
backup-archive e inserir a senha para armazená-la localmente. Além
disso, o administrador precisa dar o usuário não administrativo acesso
de leitura ao arquivo de senha.



Explanation:

O arquivo que contém a senha armazenada para o servidor especificado
server-name está indisponível.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

O administrador de seu sistema deve configurar e armazenar uma nova
senha e tornar o arquivo de senha legível pelo usuário não
administrativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5293E

Um arquivo de senha válido foi localizado para o servidor 'server-name',
mas ele não tem acesso de leitura concedido a usuários não
administrativos. O administrador de seu sistema precisa mudar os
arquivos de senha para permitir que usuários não administrativos leiam
os arquivos ou o usuário precisa tornar-se um usuário autorizado.



Explanation:

O arquivo que contém a senha armazenada para o servidor especificado
server-name não é legível por usuários não administrativos.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

O administrador de seu sistema deve configurar os arquivos de senha para
que sejam legíveis pelo usuário não administrativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5294E

O usuário atual não é um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect.
Deve-se ser um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect para executar
a operação atual.



Explanation:

Para executar operações normais do IBM Spectrum Protect, deve-se ser um
usuário autorizado. Consulte o 'IBM Spectrum Protect Guia do Usuário e
de Instalação do UNIX e Linux Backup-Archive Clients' para obter
detalhes sobre como configurar seu ambiente para permitir que o usuário
do sistema se torne um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect.

System action:

Processamento encerrado.

User response:

O administrador deve atualizar o arquivo de opções dsm.sys para definir
a opção PASSWORDDIR para um local legível pelo usuário atual ou para
fornecer ao usuário atual as permissões de leitura/gravação para o
arquivo de senha.

------------------------------------------------------------------------
ANS5296I

A máquina virtual 'vm-name' contém um ou mais discos virtuais que são do
tipo Thick Eager Zero. A criação de discos desse tipo pode levar um
longo tempo. Essa operação de restauração pode atingir o tempo limite
antes que os discos estejam prontos.



Explanation:

A restauração de uma VM que tenha discos virtuais Thick Eager Zero pode
levar um longo tempo para ser concluída porque os discos são preenchidos
com zero para ocultar qualquer conteúdo anterior. O tempo requerido para
fornecer um disco Thick Eager Zero depende das cargas de processamento
nos recursos VMware (vCenter e armazenamentos de dados).

System action:

Nenhum

User response:

Tente novamente a operação de restauração em um momento em que a carga
de processamento for leve nos recursos do datacenter e vCenter

------------------------------------------------------------------------
ANS5298E

Um cópia em segundo plano Flashcopy está em andamento entre o volume de
origem: e o volume de destino: .



Explanation:

Uma cópia em segundo plano Flashcopy de uma operação anterior não está
concluída para os volumes de origem e destino especificados.

System action:

O comando falhará.

User response:

Aguarde até que a cópia de segundo plano seja concluída e tente o
comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5300E

Erro detectado na lista de arquivos especificada 'nome da lista de
arquivos' durante o processamento da linha número da linha: encontrada
uma entrada ID do objeto externo / número do inode / número de geração
do inode / número do pedido de restauração / alias inválida 'entrada
inválida'. Linha inválida: 'entrada inválida'



Explanation:

A análise da lista de arquivos falhou devido a uma entrada inválida.

System action:

A operação foi interrompida devido a um erro na lista de arquivos.

User response:

Corrija a entrada inválida da lista de arquivos e reinicie a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5301E

Erro detectado na lista de arquivos especificada 'nome da lista de
arquivos' durante o processamento da linha número da linha: encontrada
uma ordenação inválida de IDs de objeto externo. ext. ID do objeto do
arquivo anterior: ID do objeto externo anterior ext. ID do objeto do
arquivo atual: ID do objeto externo atual



Explanation:

A análise da lista de arquivos falhou devido a uma ordenação inválida
dos IDs de objeto externo.

System action:

A operação foi interrompida devido a um erro na lista de arquivos.

User response:

Corrija a ordenação inválida da lista de arquivos e reinicie a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5302E

Erro de fluxo da lista de arquivos 'nome da lista de arquivos' detectado
durante o processamento da linha número da linha.



Explanation:

O processamento da lista de arquivos falhou devido a um erro de fluxo.

System action:

A operação foi interrompida devido a um erro de fluxo na lista de
arquivos.

User response:

Verifique a lista de arquivos especificada e reinicie a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5303I

***** date Processados contagem objetos do servidor IBM Spectrum Protect
e contagem da lista de arquivos *****



Explanation:

O IBM Spectrum Protect processou o número especificado de objetos do
servidor e da lista de arquivos do IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5304E

nome do programa: falha na exclusão de arquivo síncrono para o ID do
objeto externo: ID do objeto externo.



Explanation:

O cliente HSM não pôde excluir um objeto do Servidor do IBM Spectrum
Protect.

System action:

O arquivo atual foi ignorado para exclusão síncrona do arquivo e o
processo continuará.

User response:

Verifique o arquivo de log do servidor do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS5307E

A sessão foi rejeitada. O servidor não permite a conexão de um cliente
que não esteja ativado para proteção contra retenção de gerenciamento de
espaço.



Explanation:

O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor porque o
servidor está ativado para proteção contra retenção de gerenciamento de
espaço e o cliente não está.

System action:

A sessão não é iniciada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5308W

Nenhum nó NAS correspondente foi localizado no servidor.



Explanation:

Você tentou iniciar um backup ou restauração de um sistema NAS, mas o
cliente IBM Spectrum Protect não pôde localizar um nó correspondente no
servidor que está configurado para acessar o sistema NAS.

System action:

A janela de backup ou restauração de NAS será fechada.

User response:

Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência
para associar o seu nó a um nó NAS que tenha a autoridade para acessar o
sistema NAS no servidor. Em seguida, repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS5821E

Não é possível se conectar ao Active Directory.



Explanation:

IBM Spectrum Protect não pôde se conectar ao Active Directory. O Active
Directory não está em execução ou você não possui permissões suficientes
para usá-lo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que o sistema esteja configurado como controlador do
Active Directory e se o serviço está ativo. Certifique-se de que você
esteja conectado como um usuário com direitos suficientes para
administrar o Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5822E

Nenhum objeto do Active Directory corresponde à consulta.



Explanation:

Foi desempenhada uma procura no Active Directory; no entanto, nenhum
objeto correspondente à consulta foi encontrado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de especificar um nome distinto válido de objeto ou
contêiner do Active Directory ou um nome de curinga válido e de que você
possua direitos suficientes para administrar o Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5823W

O objeto existe, ignorando



Explanation:

O cliente tentou restaurar o objeto especificado, mas o objeto já
existia no local de restauração de destino e o usuário decidiu não
substituir o objeto existente.

System action:

O objeto foi ignorado, uma mensagem foi registrada em dsmerror.log e o
processo de restauração continuará com o próximo objeto.

User response:

O objeto foi ignorado porque REPLACE NO estava em vigor, fazendo com que
todos os objetos existentes fossem ignorados ou REPLACE PROMPT estava em
vigor e, quando questionado, o usuário decidiu ignorar este objeto.
Nenhuma ação adicional é necessária se a decisão de ignorar o objeto foi
deliberada. Caso contrário, a operação pode ser repetida usando REPLACE
ALL (substituir automaticamente o objeto existente) ou REPLACE PROMPT
(perguntar ao usuário se substituir o objeto).

------------------------------------------------------------------------
ANS5824E

Especificação de procura inválida do Active Directory.



Explanation:

A especificação de procura por objetos do Active Directory não é válida.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte a documentação para saber a sintaxe suportada do Active
Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5825E

Falha ao reanimar 'nome da lápide' para 'nome distinto'. Consulte o log
de erros para obter mais detalhes.



Explanation:

Foi executada uma tentativa de reanimar o objeto de lápide do Active
Directory, mas ocorreu um erro.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5826E

Não é permitido restaurar um controlador de domínio de leitura.



Explanation:

Uma tentativa de restaurar em um controlador de domínio de leitura.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5827E

Uma cópia de backup do banco de dados Active Directory não foi
localizada.



Explanation:

Uma tentativa de restaurar objetos do Active Directory de um banco de
dados que não foi submetido a backup.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o Active Directory foi submetido a backup com o estado do
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5828E

Um espaço no arquivo de estado do sistema não foi localizado no
servidor. As funções do Active Directory não podem ser executadas.



Explanation:

Uma tentativa de restaurar o banco de dados Active Directory de um
backup de estado do sistema que não existe.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o estado do sistema foi submetido a backup ou faça backup
do estado do sistema e tente novamente o comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS5829E

Um backup de estado do sistema na data especificada não foi localizado.
As funções do Active Directory não podem ser executadas.



Explanation:

Uma tentativa de restaurar o banco de dados Active Directory de um
backup de estado do sistema que não existe.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o estado do sistema foi submetido a backup na data
especificada ou especifique uma nova data.

------------------------------------------------------------------------
ANS5830E

O objeto de restauração 'tombstone-name' não é permitido pelo Active
Directory.



Explanation:

O objeto de determinados tipos não pode ser restaurado. Esta é uma
limitação do sistema.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5831E

A restauração desse objeto não é permitida pelo Active Directory.



Explanation:

O objeto de determinado tipo não pode ser restaurado. Esta é uma
limitação do sistema.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5832E

Falha ao reanimar o objeto de lápide. Consulte o log de erros para obter
mais detalhes.



Explanation:

Foi executada uma tentativa de reanimar o objeto de lápide do Active
Directory, mas ocorreu um erro.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5833E

Este sistema é um Controlador de Domínio mas o serviço do Active
Directory está parado. Você não pode executar a operação, a menos que o
serviço do Active Directory esteja em execução.



Explanation:

O serviço do Active Directory deve estar em execução quando você fizer
backup ou restaurar o estado do sistema ou operar em objetos do Active
Directory. Quando o serviço do Active Directory estiver em execução, ele
pode estar no estado on-line ou off-line. Quando você consulta ou
restaura objetos do Active Directory ou efetua backup do estado do
sistema, o serviço do Active Directory deve estar on-line. Quando você
restaura o estado do sistema, o serviço do Active Directory deve estar
off-line (mas não parado).

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se você estiver consultando ou restaurando objetos do Active Directory
ou fazendo backup do estado do sistema, coloque o serviço do Active
Directory no estado on-line iniciando-o. Se você estiver restaurando o
estado do sistema, coloque o serviço do Active Directory no estado
off-line reiniciando no Modo de Restauração do Active Directory. Quando
o serviço do Active Directory estiver no estado adequado, tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5834E

Erro de LDAP inesperado. Consulte o log de erros para obter mais
detalhes.



Explanation:

Ocorreu um erro inesperado durante a reativação de tombstone do Active
Directory.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Verifique o log de erros para obter informações detalhadas sobre o erro
LDAP.

------------------------------------------------------------------------
ANS5835E

Uma operação LDAP retornou return code: 'error string'



Explanation:

Ocorreu um erro inesperado durante a reativação de tombstone do Active
Directory.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5836W

Um ou mais atributos não foram restaurados. Consulte o log de erros.



Explanation:

Durante o processamento de um objeto do Active Directory, um ou mais
atributos de objetos não puderam ser restaurados.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Verifique o log de erros para obter informações detalhadas sobre quais
atributos não puderam ser restaurados.

------------------------------------------------------------------------
ANS5837W

'object name': o atributo 'attribute name' não pôde ser restaurado.



Explanation:

O atributo listado não pôde ser restaurado durante o processamento do
objeto do Active Directory.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS5838E

O utilitário dsamain.exe não existe no sistema. Você não pode executar a
operação, a menos que o IBM Spectrum Protect possa ativar esse
utilitário.



Explanation:

Você tentou ativar dsamain.exe, mas o utilitário não existe.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o utilitário dsamain.exe existe no diretório system32 do
Windows. Quando puder executar o utilitário independentemente do IBM
Spectrum Protect, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5839E

A especificação do objeto do Active Directory não é permitida.



Explanation:

Você tentou restaurar o objeto de domínio (iniciando com "DC="), ou
tentou restaurar todos os objetos ("name=*"), ou não especificou nada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Modifique a especificação e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5840E

O usuário atual não é um membro do grupo de Administradores e não pode
desempenhar esta função.



Explanation:

Você deve ser um membro do grupo Administradores ou Operadores de Backup
para fazer backup das informações do Estado do Sistema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Faça logon com um usuário que seja um membro do grupo de Administradores
ou inclua esse usuário no grupo de Administradores e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5841E

O banco de dados do Active Directory não pôde ser aberto.



Explanation:

Ocorreu um erro ao abrir o banco de dados do Active Directory
restaurado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que o utilitário ntdsutil.exe está localizado no mesmo
diretório que os executáveis do cliente do IBM Spectrum Protect. Se ele
não existir, reinstale o cliente. Verifique se o utilitário dsamain.exe
existe no diretório system32 do Windows. Quando puder executar o
utilitário independentemente do IBM Spectrum Protect, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.

------------------------------------------------------------------------
ANS5842E

'tombstone-name': violação da classe de objeto.



Explanation:

A violação da classe de objeto ocorreu durante a reanimação do
tombstone. Isso pode acontecer se o esquema do Active Directory foi
modificado e não é mais compatível com o tombstone.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Recrie o objeto com falha manualmente ou restaure-o de um backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5843E

Violação da classe de objeto.



Explanation:

A violação da classe de objeto ocorreu durante a reanimação do
tombstone. Isso pode acontecer se o esquema do Active Directory foi
modificado e não é mais compatível com o tombstone.

System action:

O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por
pedido do usuário.

User response:

Recrie o objeto com falha manualmente ou restaure-o de um backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5844E

Não é possível atualizar a senha.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a tentativa de atualização de senha.

System action:

A senha não é atualizada no servidor.

User response:

Tente atualizar a senha novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5845E

Não é possível atualizar a senha porque o número máximo de tentativas de
atualização foi excedido.



Explanation:

Essa mensagem é emitida depois de três tentativas malsucedidas de
atualização da senha. A senha original para o nó foi inserida
incorretamente; a nova senha não atende ao comprimento ou aos requisitos
de caractere válidos para nossas senhas; ou houve uma incompatibilidade
entre a primeira vez e as vezes subsequentes de inserção da nova senha.

System action:

A senha não está atualizada.

User response:

*  Certifique-se de que a senha original seja inserida corretamente.
   Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para
   obter assistência adicional se não souber a senha original.

*  Certifique-se de que a nova senha atenda ao comprimento de senha e
   aos requisitos de caractere.

*  Você será solicitado a inserir a nova senha duas vezes, portanto,
   certifique-se de inseri-la corretamente ambas as vezes.

------------------------------------------------------------------------
ANS5876I

SET EVENT Activate Retention foi concluído.



Explanation:

A transação ACTIVATE de Retenção de Dados foi concluída.

System action:

O IBM Spectrum Protect ativou os objetos que foram selecionados.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5877I

SET EVENT Hold foi concluído.



Explanation:

A transação HOLD de Retenção de Dados foi concluída.

System action:

O IBM Spectrum Protect suspendeu os objetos que foram selecionados.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS5878I

SET EVENT Release foi concluído.



Explanation:

A transação RELEASE de Retenção de Dados foi concluída.

System action:

O IBM Spectrum Protect liberou os objetos que foram selecionados.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS6586E

A operação do Recovery Agent falhou.



Explanation:

A operação do Recovery Agent em uma captura instantânea do VMVSS falhou.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique os logs e as mensagens de erro do Recovery Agent, resolva o
problema e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS6587W

O backup do VMVSS falhou em fazer backup do histórico da caixa de
correio do Exchange a partir da máquina virtual 'VM-Name'.



Explanation:

Ocorreu um erro quando um movedor de dados tentou fazer backup do
histórico da caixa de correio do Exchange a partir de uma máquina
virtual. A versão atual do Data Protection for Exchange pode não
suportar o upload do histórico da caixa de correio ao mesmo tempo em que
ocorre o backup de uma máquina virtual. O código de erro indica o motivo
da falha.

System action:

O processamento continua sem fazer backup das informações do histórico
da caixa de correio.

User response:

Tente fazer backup do histórico da caixa de correio na MV convidada,
usando o comando 'tdpexcc.exe backup * full /UpdateMailboxInfoOnly' do
Data Protection for Exchange. Faça upgrade do Data Protection for
Exchange se o nível atual do produto não suportar o comando de backup do
histórico da caixa de correio. Use traceflags VMTSMVSS no arquivo
dsm.opt do movedor de dados para obter um melhor diagnóstico do
problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS6718E

O caminho contém muitos subdiretórios aninhados. O número máximo de
diretórios aninhados é 1400.



Explanation:

Para evitar esgotamento de recursos do sistema, o cliente para o
processamento das estruturas de diretório que excederem a profundidade
máxima de aninhamento. Os diretórios que excederem a profundidade máxima
de aninhamento não são típicos.

System action:

O processamento da operação atual é interrompida.

User response:

Determine se o diretório é válido. As estruturas de diretório dessa
profundidade não são típicas, podendo indicar um problema com a
estrutura do sistema de arquivos. Um exemplo desse tipo de diretório é
se o diretório é cíclico. Se o diretório não for válido, remova ou
repare o diretório e, em seguida, tente a operação novamente. Se o
diretório for válido, reduza a profundidade da estrutura de diretório.
Em seguida, tente a operação novamente. Como alternativa, é possível
usar uma instrução EXCLUDE.DIR para excluir o diretório do processamento
de backup ou de archive. Em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7421W

O atributo do archive para o arquivo nome_do_arquivo não pode ser
redefinido. O código de retorno da função de API do Windows
SetFileAttributes() é rc.



Explanation:

O cliente não consegue redefinir o atributo de archive para o arquivo
indicado na mensagem. Este erro ocorre devido a um erro recebido da
função SetFileAttributes() da API do Windows.

System action:

O processamento pára.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, poderá ser um
indicativo de um problema com o arquivo. Entre em contato com o
administrador do sistema ou com o administrador do IBM Spectrum Protect
para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS7422E

A ação não suportada 'action' no planejamento 'schedule name'.



Explanation:

A ação planejada é desconhecida para a versão atual do cliente IBM
Spectrum Protect e não pode ser executada por meio de um planejamento. A
causa mais provável é que a ação planejada requer uma versão posterior
do cliente de backup-archive. A ação não suportada é exibida como um
número porque a descrição do texto não está disponível. As ações
planejadas e seus números de ação correspondentes podem ser localizados,
procurando por esta mensagem no site de suporte do IBM Spectrum Protect.

System action:

A ação planejada não é executada ou consultada.

User response:

Procure pelo site de suporte do IBM Spectrum Protect para que esta
mensagem localize as informações sobre as ações planejadas, seus números
de ações correspondes e a versão cliente na qual a ação é suportada. Em
seguida, atualize o seu cliente IBM Spectrum Protect para uma versão que
suporte a execução desta ação como um evento planejado. Até que o
cliente seja atualizado, é possível executar a ação manualmente se a sua
versão do cliente suportá-la.

------------------------------------------------------------------------
ANS7423E

Use Set Access backup <vmname> -TYPE=VM para espaços de arquivo de
backup do VMware. O uso do formato longo fs-name não é permitido.



Explanation:

Você escolheu configurar o acesso usando o formato longo do nome do
espaço no arquivo do VM. Este nome de formato não é independente da
plataforma e requer processamento especial. Use a opção -TYPE=VM e
forneça somente o nome da VM.

System action:

O comando de acesso do conjunto não foi processado.

User response:

Insira o comando set access usando a opção -TYPE=VM e o formato curto do
nome do espaço no arquivo VM que é simplesmente o nome da VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS7500W

O objeto 'nome-do-objeto' não pôde ser vinculado à classe de
gerenciamento 'gerenciamento-especificado' especificada em uma instrução
'opção'.



Explanation:

A classe de gerenciamento especificada em uma instrução de inclusão não
foi válida. Se a instrução de inclusão é uma instrução "INCLUDE.SIZE" a
mensagem de aviso será emitida se um grupo de cópia apropriado for
definido para a classe de gerenciamento. Por exemplo, esse aviso será
emitido em uma operação de backup se nenhum grupo de cópia de backup
estiver definido para a classe de gerenciamento ou essa mensagem será
emitida em uma operação de archive se nenhum grupo de cópia de archive
estiver definido para a classe de gerenciamento.

System action:

A classe de gerenciamento na instrução de inclusão é ignorada e o
processamento continua.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para
corrigir a definição do grupo de cópia apropriada no Servidor IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7501E

Foi recebido um endereço de host inválido. O endereço de host é muito
longo.



Explanation:

Foi encontrado um parâmetro de host inválido no Pedido de HTTP. O
parâmetro é muito longo. O comprimento máximo de um endereço de host é
64 caracteres.

System action:

O IBM Spectrum Protect retorna o código de erro HTTP 400 Pedido
Inválido.

User response:

Utilize uma máquina host com um endereço de host válido/menor.

------------------------------------------------------------------------
ANS7502E

Foi recebido um nome de arquivo inválido. O nome do arquivo é muito
longo.



Explanation:

Um nome de arquivo transmitido ao serviço dsmcad é muito longo e
portanto inválido.

System action:

O IBM Spectrum Protect retorna o código de erro HTTP 400 Pedido
Inválido.

User response:

Tente novamente a conexão ao dsmcad mas utilize um nome do arquivo
válido/menor.

------------------------------------------------------------------------
ANS7507W

A entrada de nome de nó é inválida. Tente novamente.



Explanation:

Uma entrada inválida foi digitada no campo Nome do Nó.

System action:

O IBM Spectrum Protect solicita que você digite um nome de nó válido.

User response:

Digite um nome de nó válido ou verifique a sintaxe correta com o
administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS7510E

Não é possível utilizar um nó NAS para esta operação.



Explanation:

Os nós NAS não podem ser utilizados para operações como Acessar outro
Nó.

System action:

O IBM Spectrum Protect solicita que você digite um nome de nó válido.

User response:

Digite um nome de nó do IBM Spectrum Protect não-NAS que seja válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS7524E

O SSL é requerido.



Explanation:

O SSL é requerido para proteger a senha do cliente durante a
autenticação.

System action:

O processamento termina.

User response:

Ative a comunicação de SSL ou configure SSLREQUIRED como NO.

------------------------------------------------------------------------
ANS7525E

O SSL é requerido pelo servidor.



Explanation:

O SSL é requerido para proteger a senha do cliente durante a
autenticação.

System action:

O processamento termina.

User response:

Ative a comunicação de SSL ou entre em contato com o administrador do
servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7526E

A opção SNAPSHOTROOT não é válida com qualquer uma das seguintes opções:
-GROUPNAME e -VIRTUALFSNAME.



Explanation:

A opção SNAPSHOTROOT é incompatível com as opções -GROUPNAME e
-VIRTUALFSNAME e não pode ser usada com qualquer uma dessas opções.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Para obter informações sobre as opções de processamento do cliente de
backup-archive, consulte o IBM Spectrum Protect Backup-archive Clients
Installation and User's Guide.

------------------------------------------------------------------------
ANS7527E

A opção (-SNAPSHOTROOT) não é válida em conjunção com num-specs
especificações do arquivo.



Explanation:

A opção (-SNAPSHOTROOT) deve somente ser usada em conjunção com uma
especificação de arquivo. Não pode ser usado com especificação de
arquivo zero (e.g., um comando INCREMENTAL sem especificação de arquivo)
ou com mais de um arquivo especificado.

System action:

Processamento parado.

User response:

Veja o apropriado,usando o manual do Arquivo-Backup do Cliente para ver
seu sistema operacional e para o uso correto da opção .

------------------------------------------------------------------------
ANS7528E

A opção (-SNAPSHOTROOT) para o conjunto de arquivos do GPFS não é válida
sem a lista de arquivos



Explanation:

A opção (-SNAPSHOTROOT) para o conjunto de arquivos do GPFS é suportada
somente usando uma lista de arquivos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o manual Utilizando o Cliente de Arquivamento de Backup de seu
sistema operacional para obter a utilização correta da opção denominada.

------------------------------------------------------------------------
ANS7529E

O SNAPSHOTROOT 'nome do objeto' especificado não é válido para o comando
BACKUP IMAGE.



Explanation:

Quando você utiliza a opção (-SNAPSHOTROOT) com o comando BACKUP IMAGE,
SNAPSHOTROOT deve especificar o nome do dispositivo do volume lógico
contendo a captura instantânea para o backup. Um exemplo é /dev/fslv01
(no Unix) ou \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1 (no
Windows).

Com BACKUP IMAGE, SNAPSHOTROOT não pode ser utilizado, a menos que
SNAPSHOTPROVIDERIMAGE tenha um dos seguintes valores em efeito:

*  VSS

*  JFS2



System action:

Processamento parado.

User response:

Para o uso correto da opção (-SNAPSHOTROOT), consulte o manual
Backup-Archive Client Installation and User's Guide apropriado para seu
sistema operacional.

------------------------------------------------------------------------
ANS7531E

A opção (-SNAPSHOTROOT) é inválida ao processar NetWare NDS ou
Informações Específicas do Servidor.



Explanation:

A opção (-SNAPSHOTROOT) deve ser utilizada apenas com volumes de
servidor de arquivo NetWare e não é compatível com processamento de NDS
ou de Informações Específicas do Servidor no NetWare.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o manual Utilizando o Cliente de Arquivamento de Backup de seu
sistema operacional para obter a utilização correta da opção denominada.

------------------------------------------------------------------------
ANS7533E

O sistema de arquivo especificado 'obj-name' não existe ou não é um
arquivo local.



Explanation:

Quando você usa a opção (-SNAPSHOTROOT), o destino e o sistema de
arquivo de origem precisam ter um sistema de arquivo local válido . Os
sistemas de arquivo não podem ser não-locais, como uma unidade remota
NetWare, uma unidade remota Windows, ou uma montagem NFS. A opção
(-SNAPSHOTROOT) é válida somente para operações locais.

System action:

Processamento parado.

User response:

Para a correta utilização da opção (-SNAPSHOTROOT), consulte o
Backup-Archive Client - Guia do Usuário e de Instalação apropriado ao
seu sistema operacional.

------------------------------------------------------------------------
ANS7534W

As funções de inicialização não podem abrir o arquivo especial /dev/tty.
número do erro = errno-value, error message



Explanation:

O arquivo especial /dev/tty, necessário pelo editor interno da linha de
comandos, não pôde ser aberto durante a inicialização. O sistema define
o código de erro valor-de-erro_nó.

System action:

O processamento continuará se a opção EDITOR tiver sido configurada como
NO.

User response:

Verifique suas configurações de terminal.

------------------------------------------------------------------------
ANS7535W

O editor interno da linha de comandos não pode ser inicializado.



Explanation:

A opção EDITOR está configurada para YES no arquivo de opções, mas o
editor interno da linha de comandos não pode ser iniciado.

System action:

O processo continua como se a opção EDITOR tivesse sido configurada para
NO

User response:

Verifique as mensagens anteriores para determinar o motivo por que o
editor interno não pôde ser iniciado.

------------------------------------------------------------------------
ANS7543E

Erro: O scout não está disponível para a consulta do objeto. O scout não
está em execução ou a varredura do sistema de arquivos inicial não foi
concluída.



Explanation:

O daemon do scout deve estar em execução para que o processo de
reconciliação execute uma consulta para todos os arquivos migrados. Se o
daemon do scout não estiver em execução ou a varredura do sistema de
arquivos inicial não foi concluída, você não poderá executar a
ferramenta de reconciliação no modo de verificação órfão.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que o daemon do scout está sendo executado. Se o daemon
do scout não estiver em execução, reinicie-o e tente novamente o
comando. Se o daemon do scout estiver em execução, aguarde até que
conclua a varredura do sistema de arquivos inicial. Você pode verificar
o status atual do daemon do scout, usando o comando dsmscoutd scanplan.

------------------------------------------------------------------------
ANS7544E

A rotina ICC icc-routine falhou com o seguinte erro: "error-string".



Explanation:

Ocorreu um erro na biblioteca de criptografia ICC ao processar os dados.
Por exemplo, este problema pode ocorrer quando os dados de cliente
criptografados estiverem corrompidos, de modo que a operação de
restauração não possa decriptografá-los corretamente. Esta mensagem
relata um código de erro e a descrição do problema que pode ser usada
pela equipe de suporte técnico IBM Spectrum Protect para determinar a
causa da falha.

System action:

O processamento é parado.

User response:

Certifique-se de que o software IBM Spectrum Protect esteja instalado
corretamente. Se necessário, reinstale o software. Certifique-se de usar
a senha da chave de criptografia correta para os dados. Certifique-se de
que não existam problemas de rede ou de servidor IBM Spectrum Protect
que possam afetar a transferência de dados. Se o problema ainda existir,
entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7545E

Erro inesperado ao criptografar os dados.



Explanation:

Ocorreu um erro ao criptografar os dados. Consulte o log de erros para
obter informações adicionais.

System action:

Não foi feito backup do objeto.

User response:

Certifique-se de que o software IBM Spectrum Protect esteja instalado
corretamente. Se necessário, reinstale o software. Tente a operação
novamente. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7546E

Erro inesperado ao decriptografar os dados.



Explanation:

Ocorreu um erro ao decriptografar os dados. Consulte o log de erros para
obter informações adicionais. Isso pode acontecer se os dados
criptografados tiverem sido corrompidos no armazenamento, durante a
transferência da rede ou ambos.

System action:

O objeto não é restaurado.

User response:

Certifique-se de que o software IBM Spectrum Protect esteja instalado
corretamente. Se necessário, reinstale o software. Certifique-se de que
não existam problemas de rede ou de servidor IBM Spectrum Protect que
possam afetar a transferência de dados. Tente a operação novamente. Se o
problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7547E

Erro inesperado ao compilar os dados.



Explanation:

Ocorreu um erro ao compilar os dados. Consulte o log de erros para obter
informações adicionais.

System action:

Não foi feito backup do objeto.

User response:

Certifique-se de que o software IBM Spectrum Protect esteja instalado
corretamente. Se necessário, reinstale o software. Tente a operação
novamente. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7550E

A opção absoluta requer o uso da opção CreateNewBase=yes ao executar um
backup diferenciado de captura instantânea.



Explanation:

A opção absoluta especificada não tem efeito ao executar um backup
diferenciado de captura instantânea.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente usar a opção CreateNewBase=yes ao executar um backup diferenciado
de captura instantânea.

------------------------------------------------------------------------
ANS7552I

timestamp ***** Processados count arquivos *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect processou o número especificado de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS7553W

Migração de demanda desativada (ENOSPC) no sistema de arquivo
file-system-name por causa das configurações de limite alto, limita
baixo e pmpercentage.



Explanation:

As configurações de limite alto = 100, limite baixo = 100 e pmpercentage
= 0 são reservadas para desativar a migração de demanda e a
automigração. Usado para migração orientada a GPFS.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS7554E

A opção de provedor será necessária se HSMBACKENDMODE estiver
configurado como TSMFREE.



Explanation:

É necessário especificar a opção de provedor para todas as operações com
dsmmigrate.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Especifique o valor da opção de provedor para a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS7557E

Provedor inválido.



Explanation:

É necessário especificar um provedor válido para cada operação com
dsmmigrate.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Especifique um valor de opção de provedor válido para a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS7558E

A opção de destino será necessária se HSMBACKENDMODE estiver configurado
como TSMFREE.



Explanation:

É necessário especificar a opção de destino para cada operação com
dsmmigrate.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Especifique o valor da opção de destino para a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS7559E

A opção absoluta requer a especificação da opção NoJournal ao executar
um Backup Baseado em Diário para backup do fs .



Explanation:

A opção absoluta especificada não tem nenhum efeito ao executar backups
baseados em diário.

System action:

O backup incremental é executado.

User response:

Verifique se os espaços no arquivo especificados não estão associados ao
backup baseado em diário. Se a opção -nojournal também estiver
especificada; essa mensagem não será exibida.

------------------------------------------------------------------------
ANS7566E

Não é possível carregar a biblioteca externa: motivo



Explanation:

Não há uma biblioteca válida no diretório hsm/bin.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Copie uma biblioteca externa válida para o diretório hsm/bin.

------------------------------------------------------------------------
ANS7567E

nome do programa: Falha na rechamada externa! Motivo:



Explanation:

Não há uma biblioteca válida no diretório hsm/bin.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Copie uma biblioteca externa válida para o diretório hsm/bin.

------------------------------------------------------------------------
ANS7641I

O usuário não possui credenciais administrativas para executar um backup
de estado do sistema integral.



Explanation:

A conta do usuário usada para executar o backup do estado do sistema
incluindo dados do ASR Writer deve ser um membro do grupo de
Administradores.

System action:

O backup do estado do sistema ignora os dados do ASR Writer.

User response:

Efetue logon com um usuário que seja um membro do grupo de
Administradores ou inclua esse usuário no grupo de Administradores. Em
seguida, tente o backup do estado do sistema novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7642E

Ocorreu um erro durante a criação da estrutura de diretórios do
registro.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a criação da estrutura de diretórios para salvar
ou substituir a chave de registro.

System action:

A função Registro falha.

User response:

Certifique-se de que a conta do usuário que está executando o backup do
registro tenha a autoridade apropriada. Se a conta do usuário tiver a
autoridade adequada, você poderá precisar reiniciar a máquina. Podem
haver operações pendentes que têm um arquivo ou arquivos travados na
estrutura de diretórios do registro.

------------------------------------------------------------------------
ANS7650E

O usuário não tem privilégios suficientes para executar o IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

A conta do usuário usada para executar o IBM Spectrum Protect deve ter
as configurações de segurança "Fazer backup de arquivos e diretórios" e
"Restaurar arquivos e diretórios" designadas.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Designe as configurações de segurança "Fazer backup de arquivos e
diretórios" e "Restaurar arquivos e diretórios" na conta, usando a
ferramenta Configurações de Segurança Locais do Windows ou use um ID do
usuário diferente para executar o IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7660E

Ocorreu um erro ao substituir uma ou mais chaves de registro.



Explanation:

A chave (ou chaves) de registro que está sendo substituída é suspenda
exclusivamente por outro processo. As chaves de registro foram
restauradas anteriormente, mas o sistema não foi reiniciado.

System action:

O processamento pára.

User response:

Reinicie o sistema e tente a operação de restauração novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7709E

Falha na operação de restauração. Nem todos os arquivos foram
restaurados.



Explanation:

Falha na operação de restauração devido a um erro.

System action:

Operação concluída.

User response:

Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS7899E

O cliente fez referência a uma extensão deduplicada que não existe no
servidor IBM Spectrum Protect



Explanation:

A extensão deduplicada foi excluída do servidor durante a operação de
backup ou archive. Se você estiver usando cache de deduplicação, ele
pode estar fora de sincronização com o servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é parado.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, desligue a
deduplicação e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS7900I

O cache de deduplicação foi reconfigurado porque ele não está
sincronizado com o IBM Spectrum Protect server



Explanation:

O cache de deduplicação contém entradas de extensão deduplicadas que não
existem no servidor IBM Spectrum Protect. Isso ocorre quando as
extensões são excluídas do servidor IBM Spectrum Protect depois que
forem registradas no cache de deduplicação.

System action:

O cache de deduplicação é reconfigurado e todas as entradas de cache são
removidas. O processamento continua.

User response:

Nenhum

------------------------------------------------------------------------
ANS7901W

Deduplicação de cliente e option-name são mutuamente exclusivos.



Explanation:

O recurso a seguir não pode ser usado com a deduplicação: lan-free,
subfile, NAS, useTsmBuffers.

System action:

A deduplicação de cliente está desativada.

User response:

Revise a configuração. Não configure deduplicação com os recursos
lan-free, subfile, NAS ou useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS7902I

O cache da deduplicação de cliente está cheio. O cache é reconfigurado.



Explanation:

O número de entradas armazenadas em cache, no cache de deduplicação do
cliente, excedeu o tamanho configurado para o cache.

System action:

O recurso de deduplicação é designado para que isso aconteça
periodicamente. O cache é reconfigurado para nenhuma entrada.

User response:

É possível reconfigurar o tamanho do cache de deduplicação do cliente
para um valor maior para reduzir a frequência de reconfigurações.

------------------------------------------------------------------------
ANS7903W

O cache de deduplicação do cliente está bloqueado por outro processo.



Explanation:

Outro processo está usando o cache de deduplicação do cliente. Apenas um
processo pode usá-lo por vez.

System action:

Esse processo não usa o cache de deduplicação do cliente. A deduplicação
do servidor não foi alterada.

User response:

É possível serializar processos usando o cache de deduplicação do
cliente. Ou você pode reconfigurar o processo atual para usar um caminho
de cache diferente para evitar contenção.

------------------------------------------------------------------------
ANS7904E

Deduplicação de cliente e backup de subarquivo ou sem a LAN são
mutuamente exclusivos.



Explanation:

Deduplicação de cliente e subarquivo ou sem a LAN são mutuamente
exclusivos.

System action:

A deduplicação de cliente está desativada.

User response:

Revise a configuração. Não configure a deduplicação com o recurso
lan-free ou subfile.

------------------------------------------------------------------------
ANS7906W

O conjunto de armazenamentos atual ficou se espaço ou o objeto atual
excedeu o parâmetro de configuração de tamanho máximo para o conjunto de
armazenamentos, os dados serão armazenados no próximo conjunto - a
deduplicação está desativada.



Explanation:

O conjunto de armazenamentos atual no servidor IBM Spectrum Protect está
sem espaço ou o objeto atual excedeu o parâmetro de configuração de
tamanho máximo para o conjunto de armazenamentos. Os dados serão
armazenados no próximo conjunto de armazenamento. A deduplicação foi
desativada e a transação está sendo reenviada.

System action:

A deduplicação foi desativada para permitir a conclusão do backup.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para incluir volumes no
conjunto de armazenamentos atual.

------------------------------------------------------------------------
ANS7907W

A conexão com o repositório repos-name falhou. Tentando novamente com
repos2-name.



Explanation:

Não é possível conectar-se ao repositório FastBack DR Hub. Tente
novamente usando o repositório do servidor FastBack.

System action:

Tente novamente a operação.

User response:

Especifique um repositório válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS7908E

Impossível montar a política de captura instantânea do FastBack 'Policy'
cliente 'Client' volume 'Volume'. Motivo: razão



Explanation:

A Montagem de IBM Spectrum Protect falhou.

System action:

IBM Spectrum Protect não pode continuar o processamento.

User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7912E

FastBackMount ou FastBackShell não está instalado.



Explanation:

Falha ao inicializar o ambiente do FastBack. FastBackShell ou
FastBackMount não está instalado ou não est localizado no diretório de
instalação do FastBack.

System action:

A operação FastBack não pode continuar.

User response:

Reinstale o software. O FastBackShell e o FastBackMount devem estar
instalados no computador proxy dedicado.

------------------------------------------------------------------------
ANS7913E

A ramificação determinada não foi encontrada no repositório DR Hub.



Explanation:

O parâmetro para a opção fbbranch requerida está incorreto.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Corrija o parâmetro determinado para a opção fbbranch.

------------------------------------------------------------------------
ANS7914E

O backup incremental do cliente FastBack 'vmname' falhou com RC rc



Explanation:

O backup incremental ou archive dos volumes do cliente FastBack falhou.

System action:

O archive ou o backup do cliente FastBack foi concluído com falhas. O
próximo cliente FastBack será processado. A razão da falha está gravada
no log de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS7915E

Falha ao montar o cliente FastBack 'vmname' com o comando do FastBack.
RC=rc



Explanation:

O comando do FastBackMount falhou para a montagem de um volume do
FastBack.

System action:

O archive ou backup do volume do FastBack não pode continuar. O próximo
Volume em linha será processado. A saída do comando do FastBackMount
mostrará a razão para a falha.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para obter a razão da falha.
Emita um comando do FastBack para o volume do FastBack para determinar a
razão da falha. Consulte a documentação dessa mensagem para obter
informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS7916E

Falha ao inicializar o ambiente do FastBack. RC=rc



Explanation:

Falha ao inicializar o ambiente do FastBack. Não é possível localizar o
comando FastBackShell.exe. O FastBackShell ou o FastBackMount não está
instalado ou o comando do FastBackShell.exe não está localizado no
diretório de instalação do FastBack.

System action:

O backup não pode continuar. A saída do comando do FastBack mostrará a
razão da falha.

User response:

Emita um comando do FastBack para determinar a razão da falha. Consulte
a documentação dessa mensagem para obter informações adicionais. O
FastBackShell e o FastBackMount devem estar instalados no computador
proxy de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS7917E

Nenhuma captura instantânea do FastBack localizadas para a combinação de
política, cliente e volume de entrada.



Explanation:

Falha ao processar a opção fbClientName.

System action:

O backup não pode continuar.

User response:

Verifique se há erros no valor da opção FBClientName. Consulte a
documentação da opção FBClientName para obter mais informações.

------------------------------------------------------------------------
ANS7918E

Falha ao localizar volumes montados para volumes do cliente FastBack
'vmname'. Falha com RC=rc



Explanation:

Os volumes do cliente FastBack não podem ser localizados. Os pontos de
montagem do volume não estão disponíveis no computador proxy de backup.

System action:

O backup do cliente FastBack não pode continuar. O próximo cliente
FastBack na lista será processado. A saída do comando do FastBackMount
mostrará a razão para a falha.

User response:

Emita um comando de inclusão de montagem do fastbackshell para o volume
do cliente FastBack, para determinar a razão para a falha. Consulte a
documentação dessa mensagem para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS7919E

A senha para o Host host não pôde ser lida do arquivo de senha
criptografada.



Explanation:

Use dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack hostname' 'userid'
'password' para salvar a senha criptografada

System action:

O backup não pode continuar.

User response:

Use dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack hostname' 'userid'
'password' para salvar a senha criptografada

------------------------------------------------------------------------
ANS7936E

objType objName não encontrado no dump.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect não pôde localizar o objeto que está
especificado no comando de Dump do FastBack.

System action:

IBM Spectrum Protect ignore o objeto atual.

User response:

Certifique-se de que há pelo menos uma captura instantânea para esse
volume, cliente e política do FastBack. Certifique-se de que um objeto
correto seja especificado como entrada.

------------------------------------------------------------------------
ANS7937E

Nenhum objType encontrado no dump para a entrada objType1 objType2.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect não localizou nenhum cliente para a
política especificada. O servidor IBM Spectrum Protect não localizou
nenhum volume para o cliente FastBack especificado.

System action:

IBM Spectrum Protect ignore o objeto atual.

User response:

Certifique-se de que há pelo menos uma captura instantânea para esse
volume, cliente e política do FastBack. Certifique-se de que um objeto
correto seja especificado como entrada.

------------------------------------------------------------------------
ANS7938E

Impossível desmontar o volume do FastBack 'volName'. RC = rc



Explanation:

A desmontagem de IBM Spectrum Protect falhou.

System action:



User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7939E

Especificação de volume do FastBack inválida.



Explanation:

É necessário inserir pelo menos um cliente FastBack com a opção
"-fbclientname=" antes de inserir um nome de volume do FastBack.

System action:



User response:

Ao inserir um nome de volume do FastBack, insira pelo menos um nome do
cliente FastBack usando a opção "-fbclientname=".

------------------------------------------------------------------------
ANS7940W

SUBDIR NO não é válido neste contexto. SUBDIR será forçado para YES para
comandos FastBack.



Explanation:

Ao usar FastBack, SUBDIR é forçado para YES para garantir que o volume
todo seja processado.

System action:

SUBDIR é forçado para YES.

User response:

Para evitar esta mensagem, não use SUBDIR NO com o comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS7941E

Nome de repositório inválido do FastBack ou domínio não definido na
entrada de arquivo de senha para nome do host.



Explanation:

IBM Spectrum Protect O nome de repositório do FastBack é inválido ou o
domínio não foi definido no arquivo de senha ao especificar o formulário
REP do repositório.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Emita o comando dsmc set password server userid:domain password
-type=fastback.

------------------------------------------------------------------------
ANS7942E

Número máximo de objetos objName do FastBack excedido.



Explanation:

IBM Spectrum Protect O número máximo de objetos do FastBack mostrados na
mensagem foi excedido.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Execute novamente o comando com não mais que o número máximo de objetos
especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS7943E

A combinação de objName e objName é inválida.



Explanation:

IBM Spectrum Protect A combinação de opções especificada é inválida.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Execute novamente o comando com um conjunto compatível de opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS7944W

O número de clientes FastBack especificados client é maior que o número
de clientes FastBack encontrados client.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Um ou mais dos clientes FastBack especificados não
foram encontrados. Procure a mensagem ANS7936E que especifica o nome do
cliente.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija os nomes dos clientes especificados.

------------------------------------------------------------------------
ANS7945W

O número de políticas FastBack especificadas policy é maior que o número
de políticas FastBack encontradas policy.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Um ou mais das políticas FastBack especificadas não
foram encontradas. Procure a mensagem ANS7936E que especifica o nome da
política.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija os nomes das políticas especificadas.

------------------------------------------------------------------------
ANS7946E

O comando shell do FastBack timeout.SSH Keys pode não estar configurado
para nenhuma senha.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Tempo limite do comando shell do FastBack. O SSH
pode não estar configurado corretamente.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija a configuração do SSH.

------------------------------------------------------------------------
ANS7947E

O diretório .ssh do usuário root não foi encontrado. O SSH não está
configurado corretamente.



Explanation:

IBM Spectrum Protect O SSH não está configurado corretamente para o
usuário root.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija a configuração do SSH.

------------------------------------------------------------------------
ANS7948E

A chave pública para o servidor FastBack não foi encontrada. As chaves
públicas SSH estão configuradas corretamente.



Explanation:

IBM Spectrum Protect As chaves públicas SSH não estão configuradas
corretamente para o usuário root.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija a configuração do SSH.

------------------------------------------------------------------------
ANS7949E

A conexão com o servidor FastBack falhou.



Explanation:

IBM Spectrum Protect A conexão com o servidor FastBack falhou.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Verifique se o servidor FastBack na máquina de destino está sendo
executado corretamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7950E

O servidor FastBack não está instalado na máquina de destino.



Explanation:

IBM Spectrum Protect O servidor FastBack não está instalado na máquina
de destino.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Instale o servidor FastBack na máquina de destino ou especifique uma
máquina de destino diferente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7951E

O FastBackShell na máquina de destino retornou com a mensagem errormsg .



Explanation:

IBM Spectrum Protect Ocorreu um erro com o comando emitido para o
FastBackShell na máquina de destino.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija as opções especificadas no comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS7952E

O pacote pacote requerido para suporte do FastBack não está instalado.



Explanation:

IBM Spectrum Protect O pacote requerido não está instalado.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Instale e configure o pacote requerido.

------------------------------------------------------------------------
ANS7953E

Os scripts de shell do FastBack retornaram um erro inesperado erro.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Os scripts de shell do FastBack retornaram um erro
inesperado.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS7954E

A conexão SSH falhou. O daemon SSH pode não ter sido iniciado ou
configurado na máquina de destino



Explanation:

IBM Spectrum Protect Assegure-se de que o daemon SSH esteja configurado
corretamente.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS7955E

O cygdrive-prefix está configurado incorretamente.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Assegure-se de que cygdrive-prefix esteja
configurado como / no ambiente ssh cygwin. O comando mount -s
--change-cygdrive-prefix / pode ser usado para configurar o prefixo de
unidade corretamente.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS7956E

Impossível executar os comandos shell cygwin. O ambiente cygwin pode
estar configurado incorretamente



Explanation:

IBM Spectrum Protect Use ssh para conectar-se ao shell cygwin e
verificar se o ambiente cygwin e cygdrive estão configurados
corretamente.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS7957E

Impossível descobrir o local FastBackShell no registro



Explanation:

IBM Spectrum Protect Verifique se o FastBackShell foi instalado na
máquina servidor do Windows FastBack.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrija o erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8000I

Comando do servidor: 'comando'.



Explanation:

O comando especificado está sendo enviado ao servidor. Esta mensagem é
exibida quando o comando é gerado de uma macro ou quando o cliente está
em execução no modo em lote.

System action:

O comando é enviado ao servidor para processamento.

User response:

Nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS8001I

Código de retorno valor do código de retorno.



Explanation:

O código de erro mostrado foi retornado do comando precedente do
servidor. Esta mensagem é precedida por uma mensagem do servidor
explicando a razão do código de erro.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS8002I

O maior código de retorno foi valor do código de retorno.



Explanation:

Na saída do cliente, o maior código de retorno encontrado durante a
sessão é exibido.

System action:

Este valor é utilizado como o código de saída do programa.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS8003I

Número do processo ID do processo iniciou.



Explanation:

Como resultado do comando precedente do servidor, o processo cujo ID é
mostrado começa a executar o comando. O processo pode ser monitorado com
o comando QUERY PROCESS.

System action:

Nenhuma.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS8004W

Sua senha expira dentro de daysRemaining dia(s).



Explanation:

A senha para este ID está prestes a expirar.

System action:

O logon no Servidor IBM Spectrum Protect não será impedido, no entanto,
o ID será bloqueado depois que expirar.

User response:

Mude a senha ou entre em contato com o administrador do IBM Spectrum
Protect para obter a senha atualizada.

------------------------------------------------------------------------
ANS8005E

O Applet Java falhou ao ser carregado. Assegure que o Plug-in Java Java
version foi instalado para este navegador.



Explanation:

O Plug-in do Java está ausente do navegador. Como o plug-in não está
presente, o applet não pode ser carregado.

System action:

Não é possível carregar o applet e a mensagem é exibida.

User response:

Instale o plug-in apropriado para o navegador para usar o Web client.

------------------------------------------------------------------------
ANS8006E

Não é possível gerar uma senha aceitável.



Explanation:

Ocorreu um erro durante uma tentativa de atualização de senha usando uma
senha gerada.

System action:

A senha não é atualizada no servidor.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS8007E

O usuário não foi autorizado a executar a autenticação LDAP.



Explanation:

Seu nó usa autenticação LDAP. Sua opção PASSWORDACCESS está configurada
para GENERATE, mas o usuário atual não pode acessar a senha armazenada
para executar a autenticação.

System action:

A operação foi interrompida.

User response:

Execute o cliente IBM Spectrum Protect como usuário raiz ou configure
PASSWORDACCESS para PROMPT.

------------------------------------------------------------------------
ANS8008W

O redirecionamento dentro da macro cuja saída é redirecionada é
ignorado.



Explanation:

Um símbolo de redirecionamento de saída foi encontrado dentro de uma
macro. De qualquer modo, a saída da própria macro (ou uma macro de maior
nível) j está sendo redirecionada.

System action:

O pedido de redirecionamento é ignorado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS8010E

Uma tentativa de fazer o backup ou arquivar um arquivo excedeu o número
máximo de novas tentativas.



Explanation:

Depois de cinco tentativas malsucedidas de fazer o backup ou arquivar um
arquivo, o cliente não tentará mais enviar o arquivo ao servidor.

System action:

Arquivo ignorado.

User response:

Verifique o log do console ou de planejamento para obter informações
adicionais. Repita a operação mais tarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS8011W

Sessão iniciada pelo servidor rejeitada com a autenticação LDAP a partir
de peer name.



Explanation:

Por segurança, o cliente não aceitará sessões iniciadas pelo servidor a
partir de servidores que usam autenticação LDAP.

System action:

A sessão cliente/servidor não é aberta e o planejamento não é executado.
O planejador continua a esperar pelo contato de um servidor que use
autenticação LOCAL.

User response:

Se o sistema do cliente puder aceitar eventos planejados a partir do
servidor IBM Spectrum Protect solicitante, peça ao administrador do
servidor IBM Spectrum Protect para configurar o nó para usar
autenticação LOCAL ou não use sessões iniciadas pelo servidor. Se o
sistema do cliente não puder aceitar eventos planejados do servidor
solicitante, peça ao administrador do servidor IBM Spectrum Protect para
remover o nome do nó do cliente do planejamento no servidor solicitante.

------------------------------------------------------------------------
ANS8012E

O armazenamento de processamento de opções está esgotado.



Explanation:

Durante o processamento do arquivo de opções cliente, o cliente esgota
sua memória.

System action:

A sessão cliente é encerrada.

User response:

Disponibilize mais memória e reinicie o cliente administrativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS8013I

Senha de chave de criptografia inválida



Explanation:

A chave digitada não corresponde à chave que foi utilizada para
criptografar o arquivo durante o backup. O arquivo não pode ser
restaurado a não ser que a chave correspondente seja digitada.

System action:

A senha de chave de criptografia é solicitada ao usuário.

User response:

Digite a senha correta da chave de criptografia.

------------------------------------------------------------------------
ANS8014E

Informações insuficientes para conectar com o sistema central.



Explanation:

O arquivo de opções cliente ou a linha de comandos, ou ambos, não têm
informações de comunicações suficientes para conectar-se com sucesso com
o sistema servidor. Por exemplo, com TCP/IP tanto o número de porta TCP
quanto o endereço do servidor TCP são necessários para se fazer uma
conexão.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Determine que informação é necessária para estabelecer uma conexão para
o seu método de comunicações e depois especifique toda a informação no
seu arquivo de opções cliente ou na linha de comandos do cliente
administrativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS8015E

Arquivo 'especificação do arquivo', código de erro código de erro de
processamento de opções.



Explanation:

Um código de erro desconhecido é retornado da rotina que processa o
arquivo de opções cliente.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Tente determinar o erro e corrigi-lo. Se o problema persistir, entre em
contato com seu representante técnico.

------------------------------------------------------------------------
ANS8016E

Parâmetro da linha de comando número do parâmetro: 'parâmetro' é muito
longo.



Explanation:

O parâmetro da linha de comando especificado excede o comprimento máximo
de um parâmetro da linha de comando.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Emita o comando novamente com um parâmetro mais curto.

------------------------------------------------------------------------
ANS8017E

Parâmetro da linha de comando número do parâmetro: 'parâmetro' não é
válido.



Explanation:

O parâmetro de linha de comando mostrado não é um parâmetro de cliente
administrativo válido.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Emita os comandos novamente com parâmetros válidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS8018E

O comando administrativo não é válido na modalidade Console.



Explanation:

A opção Modalidade Console foi especificada mas o cliente encontrou o
que parece ser um comando de servidor na linha de comandos.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Emita os comandos novamente sem nenhum comando de servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS8019E

Id e senha devem ser fornecidos no modo Batch.



Explanation:

Um comando de servidor foi encontrado na linha de comandos, mas nenhum
ID do administrador ou senha, ou ambos, foi especificado.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Emita o comando novamente e inclua os parâmetros -ID e -PASSWORD na
linha de comandos.

------------------------------------------------------------------------
ANS8020E

Impossível abrir arquivo 'especificação do arquivo' para saída.



Explanation:

O nome do arquivo especificado na opção -OUTFILE não pode ser aberto.

System action:

O parâmetro -OUTFILE é ignorado.

User response:

Permita que o processamento continue ou saia da sessão e corrija o nome
do arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS8021E

Saindo da sessão modo Batch devido a erro do arquivo de saída.



Explanation:

O arquivo especificado no parâmetro -OUTFILE não pode ser aberto para
uma sessão executando em modo Batch.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Emita o comando novamente com um nome do arquivo de saída válido ou
disponibilize mais espaço para o arquivo de saída.

------------------------------------------------------------------------
ANS8022E

A saída será gravada apenas na saída padrão.



Explanation:

O arquivo especificado no parâmetro -OUTFILE não pode ser aberto,
portanto, a saída é gravada apenas no fluxo de saída padrão.

System action:

A saída que seria gravada no arquivo de saída será gravada no fluxo de
saída padrão.

User response:

Permita que o processamento continue ou saia da sessão e corrija o nome
do arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS8023E

Impossível estabelecer sessão com o servidor.



Explanation:

O cliente administrativo não pode iniciar uma sessão com o servidor
solicitado. Esta mensagem é precedida por uma mensagem que explica a
razão do erro.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Tente corrigir o erro. Se o problema persistir, entre em contato com seu
representante técnico.

------------------------------------------------------------------------
ANS8024E

Fim da macro após a linha de comandos contínua.



Explanation:

Uma macro contendo uma linha de continuação foi executada, mas mais
nenhuma linha será encontrada no arquivo macro.

System action:

O comando contínuo é ignorado, e um código de retorno de erro é definido
para a macro.

User response:

Corrija a macro em erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8025E

Erro de E/S lendo a entrada do comando.



Explanation:

O cliente não pode ler um comando de entrada do terminal.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Corrija o problema no terminal e repita a sessão administrativa.

------------------------------------------------------------------------
ANS8026E

Linha de entrada maior que o máximo de caracteres comprimento máximo.
Utilize continuação.



Explanation:

Uma linha de comando de entrada é mais longa que o comprimento da linha
de entrada permitido.

System action:

O comando de entrada é ignorado.

User response:

Emita o comando novamente com várias linhas utilizando caracteres de
continuação.

------------------------------------------------------------------------
ANS8027E

Comentário não concluído no comando.



Explanation:

Um comando de entrada contém uma marcação de comentário de abertura mas
não tem marcação de comentário de fechamento.

System action:

O comando de entrada é ignorado.

User response:

Emita o comando novamente com marcações de comentário equivalentes.

------------------------------------------------------------------------
ANS8028E

O comando é mais longo que o máximo de caracteres comprimento máximo.



Explanation:

Um comando de entrada mais longo que o comprimento máximo de comando
permitido foi digitado.

System action:

O comando de entrada é ignorado.

User response:

Emita os comandos novamente com menos caracteres. Isso pode implicar na
substituição de uma série de espaços em branco repetidos por um único
espaço em branco.

------------------------------------------------------------------------
ANS8029E

Processamento da macro concluído.



Explanation:

Um erro ocorre durante o processamento de uma macro porque a opção
-ITEMCOMMIT não está especificada na linha de comandos. O processamento
desta macro e de qualquer macro de maior nível est concluído.

System action:

Todos os processamentos ativos de macro foram concluídos.

User response:

Especifique a opção -ITEMCOMMIT na linha de comandos para assegurar que
o servidor consolide cada comando da macro individualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS8030E

Comando substituído mais longo que o máximo de comprimento máximo
caracteres.



Explanation:

Após a substituição de variáveis, um comando de entrada é mais longo que
o comprimento máximo do comando permitido.

System action:

O comando de entrada é ignorado.

User response:

Emita os comandos novamente com menos caracteres. Isso pode significar
substituir uma série de espaços em branco repetidos por um único espaço
em branco.

------------------------------------------------------------------------
ANS8031E

Faltando o nome da macro a executar.



Explanation:

Um comando macro que não contém um nome da macro é encontrado.

System action:

O comando é ignorado.

User response:

Emita o comando macro novamente com um nome do arquivo macro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8032E

Impossível alocar memória para processar a macro 'especificação do
arquivo'.



Explanation:

O cliente não pode alocar memória suficiente para processar a macro
mostrada.

System action:

A macro é ignorada e um erro é retornado.

User response:

Faça com que mais memória fique disponível ao cliente e tente o comando
macro novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS8033E

A autenticação LDAP não é suportada pelo Web client.



Explanation:

O ID inserido usa autenticação LDAP. A autenticação LDAP não é suportada
pelo Web client.

System action:

O login foi malsucedido.

User response:

Use um ID com autenticação LOCAL.

------------------------------------------------------------------------
ANS8034E

Seu ID do administrador não é reconhecido por este servidor.



Explanation:

O ID do administrador digitado não é conhecido para o servidor
solicitado.

System action:

A sessão administrativa termina.

User response:

Assegure que você está utilizando um ID administrativo registrado para o
servidor no qual você está se conectando.

------------------------------------------------------------------------
ANS8036E

O comando administrativo não é válido na modalidade Mount.



Explanation:

A opção Modalidade Mount foi especificada mas o cliente encontrou o que
parece ser um comando do servidor na linha de comandos.

System action:

A sessão administrativa cliente é encerrada.

User response:

Emita os comandos novamente sem nenhum comando de servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS8037E

Nome faltando para o arquivo de redirecionamento.



Explanation:

Um comando que contém um símbolo de redirecionamento de saída mas não
tem o nome do arquivo de saída é digitado.

System action:

O comando é ignorado e um erro é retornado.

User response:

Emita o comando novamente com o nome do arquivo de saída.

------------------------------------------------------------------------
ANS8038E

Impossível abrir o arquivo 'especificação do arquivo' para
redirecionamento.



Explanation:

Um comando que especifica um arquivo de redirecionamento de saída foi
digitado, mas o arquivo não pode ser aberto.

System action:

O comando é ignorado e um erro é retornado.

User response:

Emita o comando novamente com um nome do arquivo de saída válido ou
disponibilize mais espaço para o arquivo de saída.

------------------------------------------------------------------------
ANS8041E

A conexão com o servidor foi perdida e não pode ser restabelecida.



Explanation:

Durante uma sessão administrativa, o cliente descobre que a conexão com
o servidor foi difícil; uma tentativa de restabelecer a conexão falha.

System action:

A sessão cliente é encerrada.

User response:

Determine a causa da falha e tente reiniciar a sessão mais tarde. Se o
problema persistir, entre em contato com seu representante técnico.

------------------------------------------------------------------------
ANS8045E

Erro de comunicações.



Explanation:

Um erro de comunicações inesperado ocorreu durante uma sessão
administrativa.

System action:

A sessão cliente é encerrada.

User response:

Verifique se a comunicação está ativa entre as máquinas do cliente e do
servidor. Interrupções do servidor, do processador e do controlador de
comunicações podem causar este erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8046E

A conexão do cliente com o servidor foi encerrada devido a um erro
inesperado.



Explanation:

O log de erros pode conter outras mensagens relacionadas a este erro.

System action:

A sessão do cliente é encerrada.

User response:

Verifique o link de comunicação entre o cliente e o servidor para
certificar-se de que ele esteja operacional. Examine o log de erros do
cliente para obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8047E

A conexão do cliente com o servidor foi encerrada devido a um estouro de
buffer de comunicações.



Explanation:

O log de erros pode conter outras mensagens relacionadas a este erro.

System action:

A sessão do cliente é encerrada.

User response:

Tente novamente a operação. Verifique o link de comunicação entre o
cliente e o servidor para certificar-se de que ele esteja operacional.
Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais
relacionadas a esse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8048W

Aviso! A execução da restauração de imagem do sistema de arquivos Linux
'src' para um destino alternativo 'dest' não é recomendada, uma vez que
isso pode resultar em UUIDs duplicados que levam a montagens com falha
após uma restauração bem-sucedida.



Explanation:

A execução de uma restauração de imagem de um sistema de arquivos Linux
para um destino alternativo pode resultar em UUID duplicado que leva a
montagens com falha após uma restauração com êxito. No Linux, alguns
sistemas de arquivos usam UUID para se identificar. Se você fez um
backup de imagem desse volume e o restaurou em um local diferente, terá
dois volumes com o mesmo UUID. Se você usar o UUID para definir os
sistemas de arquivo em /etc/fstab, esteja ciente de que o IBM Spectrum
Protect pode não ser capaz de montar o sistema de arquivos restaurado
corretamente. Para evitar essa situação, restaure a imagem para seu
local original.

System action:

O processamento continua.

User response:

Se não for possível ou não for desejável evitar a execução de uma
restauração de imagem para um destino alternativo, altere o UUID do
volume original ou restaurado. Consulte a documentação do Linux para
obter instruções de como fazer isso. Você pode também precisar editar
/etc/fstab manualmente para permitir que os volumes originais e/ou
restaurados sejam montados.

------------------------------------------------------------------------
ANS8049E

Uma conexão com o servidor não pode ser estabelecida devido a um tempo
limite de comunicações.



Explanation:

O log de erros pode conter outras mensagens relacionadas a este erro.

System action:

A sessão do cliente é encerrada.

User response:

Verifique o link de comunicação entre o cliente e o servidor para
certificar-se de que ele esteja operacional. Examine o log de erros do
cliente para obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8050E

O servidor IBM Spectrum Protect não está aceitando sessões
administrativas na porta do cliente. É necessário utilizar o número da
porta designado para sessões administrativas.



Explanation:

O servidor IBM Spectrum Protect está configurado para não permitir
sessões administrativas na porta TCP/IP do cliente. Foi designado um
número de porta diferente para ser utilizado pelas sessões
administrativas.

System action:

A sessão administrativa não foi estabelecida.

User response:

Utilize a opção de cliente TCPADMINPORT para especificar o número da
porta TCP/IP que o servidor IBM Spectrum Protect utiliza para sessões
administrativas. Consulte o administrador do servidor IBM Spectrum
Protect se não souber o número de porta correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS8052E

Impossível remover a criptografia o arquivo 'nome da área de
arquivosnome-caminhonome-arquivo'....Tente restaurar este arquivo
individualmente.



Explanation:

A criptografia do arquivo não pôde ser removida e ele não pôde ser
restaurado.

System action:

O arquivo não é restaurado.

User response:

Restaure-o separadamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS8053E

A rede não pode ser acessada.



Explanation:

O log de erros pode conter outras mensagens relacionadas a este erro.

System action:

A sessão do cliente é encerrada.

User response:

Verifique o link de comunicação entre o cliente e o servidor para
assegurar que esteja operacional. Examine o log de erros do cliente para
obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro. Tente novamente a
operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS8054E

Não há memória disponível para o pedido do serviço.



Explanation:

Memória disponível do servidor insuficiente.

System action:

A sessão cliente é encerrada.

User response:

Tente a sessão administrativa novamente. Se o problema persistir, entre
em contato com seu representante técnico.

------------------------------------------------------------------------
ANS8055E

O servidor não tem recursos suficientes para executar a operação.



Explanation:

O servidor ficou sem recursos. Uma falta de memória ou outra condição de
problema não permite nenhuma nova atividade. O log de atividades do
servidor pode conter informações adicionais sobre esse problema.

System action:

A sessão do cliente é encerrada.

User response:

O administrador do IBM Spectrum Protect deve examinar o log de
atividades do servidor IBM Spectrum Protect para determinar a origem das
restrições de recursos. Tente a operação novamente quando o servidor
estiver com baixo carregamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS8056E

Seu ID do administrador está bloqueado.



Explanation:

O ID administrativo digitado foi bloqueado por um administrador do
sistema e não pode ser utilizado.

System action:

A sessão cliente é encerrada.

User response:

Entre em contato com seu administrador do sistema para desbloquear seu
ID.

------------------------------------------------------------------------
ANS8057E

Os arquivos de linguagem solicitados não estão disponíveis.



Explanation:

O repositório NLS para a linguagem especificada não está disponível.

System action:

A sessão cliente é encerrada.

User response:

Utilize uma linguagem diferente ou consiga uma cópia do repositório NLS
para a linguagem desejada.

------------------------------------------------------------------------
ANS8058E

O caminho especificado é um subvolume Btrfs do Linux e não é válido para
backup de imagem.



Explanation:

Os subvolumes Btrfs do Linux não são suportados para backup de imagem.

System action:

A operação de backup de imagem não é executada.

User response:

Tente a operação novamente usando um sistema de arquivos Btrfs do Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS8060E

Erro ao validar o arquivo 'VHDX file name'



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode localizar o arquivo ou o formato de
arquivo não é válido.

System action:

A operação de backup não inicia.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema continuar, verifique o arquivo
do log de erros para obter informações sobre como resolver este
problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS8061E

Sessão Rejeitada: O servidor não permite um início de sessão como um
cliente administrativo ativado para Unicode



Explanation:

O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor devido a uma
falta de correspondência de ativação para Unicode entre o servidor e o
cliente.

System action:

A sessão cliente é encerrada.

User response:

Registre um novo administrador a partir de outro cliente administrativo
ou da console do servidor, e efetue logon com o novo ID de
administrador.

------------------------------------------------------------------------
ANS8062E

A comunicação Cliente-a-Cliente não pode ocorrer quando a autenticação
do IBM Spectrum Protect Server está desligada.



Explanation:

A comunicação Cliente-a-Cliente requer que a Autenticação do IBM
Spectrum Protect esteja ativada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Ative a autenticação do IBM Spectrum Protect Server usando o comando Set
AUthentication ON.

------------------------------------------------------------------------
ANS8063E

O IBM Spectrum Protect Client Acceptor remoto associado ao Nó 'name' não
pôde ser autenticado com o IBM Spectrum Protect Server.



Explanation:

Algumas operações do IBM Spectrum Protect Client requerem que o Cliente
de Backup/Archive entre em contato com Clientes em máquinas remotas. A
máquina remota em questão não pode ser autenticada com o IBM Spectrum
Protect Server.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Na máquina remota, crie uma nova senha do IBM Spectrum Protect para o
Client Acceptor ou verifique se a senha atual ainda está válida antes de
tentar a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS8064E

Tempo de comunicação excedido. Emita o comando novamente.



Explanation:

A conexão com o servidor está terminada devido ao tempo excedido de
comunicação do servidor.

System action:

O servidor não processa o comando.

User response:

Emita o comando novamente. Se necessário, aumente os valores das opções
IDLETIMEOUT e COMMTIMEOUT, no arquivo de opções do servidor.

------------------------------------------------------------------------
ANS8103W

Um comando não foi bem-sucedido. comando : comando nome da função do IBM
Spectrum Protect : nome da função saída de erro : saída de erro código
de retorno : código de retorno arquivo do IBM Spectrum Protect : nome do
arquivo (número da linha)



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect chamou um programa externo que falhou.

System action:

Dependendo das circunstâncias, a falha pode ou não impedir a
continuidade do processamento.

User response:

Consulte informações adicionais no log de erro. Use as informações
fornecidas nessa mensagem para a resolução de problemas ou ao entrar em
contato com o suporte do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS8104W

Não é possível determinar o status do EFS do sistema de arquivos 'nome
do sistema de arquivos', errno='número de errnor', com processamento de
dados normal.



Explanation:

IBM Spectrum Protect não é possível determinar o status do EFS no
sistema de arquivos especificado. Nenhum processamento específico de EFS
ocorrerá para arquivos nesse sistema de arquivos. Se o EFS estiver
realmente ativado no sistema de arquivos, todos os arquivos acessíveis
serão submetidos a backup em texto limpo.

System action:

O sistema de arquivos será processado como um sistema de arquivo
regular.

User response:

Entre em contato com seu administrador de sistema para determinar a
causa do erro relatado na mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS8105W

Não é possível remover a captura instantânea do volume 'nome do espaço
no arquivo'.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect não pôde remover a captura instantânea
usada para o backup de imagem.

System action:

O processamento continua.

User response:

Consulte informações adicionais no log de erro. Use o comando lvdisplay
para visualizar as capturas instantâneas ativas e o comando lvremove
para remover a captura instantânea manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS8106E

O suporte para diversos servidores IBM Spectrum Protect está ativado
neste nó. O nome do servidor deve ser especificado para esse comando.



Explanation:

Quando um nó é ativado para suportar diversos servidores IBM Spectrum
Protect, o comando deve especificar um nome de servidor IBM Spectrum
Protect válido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um nome de servidor válido para este comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS8107I

O valor da opção -server='option-value' é ignorado. A reconciliação
continuará com o servidor padrão default-server.



Explanation:

A opção -server é válida apenas em um ambiente com diversos servidores e
deve ser usada apenas com o modo de reconciliação de verificação
bilateral órfã.

System action:

O processamento continua.

User response:

Use a opção -server apenas com o modo de reconciliação de verificação
bilateral órfã.

------------------------------------------------------------------------
ANS8201E

Os backups incrementais do Hyper-V do Windows requerem o Windows 2012 ou
posterior. No Windows Server 2016 ou mais recente, a versão da máquina
virtual deve ser maior que 5.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect somente pode executar backups incrementais de
Hyper-V do Windows em sistemas operacionais Windows do Windows Server
2012 e posterior. Se estiver executando no Windows Server 2016 ou mais
recente, a versão da máquina virtual deverá ser maior que 5.

System action:

A operação de backup incremental foi interrompida.

User response:

Para acessar backups incrementais do Hyper-V do Windows, faça o upgrade
do sistema operacional para o Windows Server 2012 ou mais recente. No
Windows Server 2016 e mais recente, a versão da máquina virtual deve ser
maior que 5 para suportar o Resilient Change Tracking (RCT) do Microsoft
Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS8503I

Nenhuma opção correspondente foi localizada para o padrão: 'pattern'.



Explanation:

Você especificou um padrão que não corresponde ao nome de nenhuma opção
suportada.

System action:

Esta mensagem é a única resposta para a sua consulta.

User response:

Especifique um padrão diferente ou omita o padrão para exibir todas as
opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS8563E

O modo de rechamada tem um valor inválido: invalidValue.



Explanation:

O modo de rechamada que você está tentando ativar no sistema não existe.

System action:

Nenhum(a).

User response:

Verifique o valor da opção de rechamada.

------------------------------------------------------------------------
ANS8565W

ProgramName: lista dos IDs de rechamadas não localizadas na fila. Estas
rechamadas já estão concluídas:



Explanation:

O programa não consegue localizar os IDs de rechamada e não consegue
excluir esses processos.

System action:

Nenhum(a).

User response:

Verifique se os IDs das rechamadas existem e se estão corretos.

------------------------------------------------------------------------
ANS8778E

Não é possível localizar ou iniciar um programa do navegador. Ocorreu um
erro ao executar o comando.comando Verifique se um navegador está
instalado e funcionando corretamente na máquina local.



Explanation:

Um programa do navegador não pode ser localizado, portanto, não é
possível acessar o website e a documentação on-line do IBM Spectrum
Protect.

System action:

O IBM Spectrum Protect continua a processar as solicitações do usuário.

User response:

Para a plataforma Windows, o navegador do sistema padrão é usado.
Verifique se um navegador está instalado em sua máquina.

------------------------------------------------------------------------
ANS8779E

Não é possível localizar ou iniciar um programa do navegador. Um dos
seguintes navegadores é necessário: browser-list Verifique se um desses
navegadores está instalado e funcionando corretamente na máquina local.



Explanation:

Um programa do navegador não pode ser localizado, portanto, não é
possível acessar o website e a documentação on-line do IBM Spectrum
Protect.

System action:

O IBM Spectrum Protect continua a processar as solicitações do usuário.

User response:

Para as plataformas UNIX, uma lista de navegadores suportados é
fornecida no LEIA-ME. Instale o navegador necessário para acessar os
websites e a documentação online do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS8780E

Não é possível localizar ou iniciar um programa de navegador. Verifique
o arquivo 'nome-do-arquivo' na máquina local para obter informações
adicionais.



Explanation:

Não é possível localizar um programa de navegador, portanto, não é
possível acessar o Web site ou a documentação on-line.

System action:

O IBM Spectrum Protect continua a processar os pedidos de usuários.

User response:

Instale um navegador para acessar o Web site ou a documentação on-line.

------------------------------------------------------------------------
ANS8809E

O LD_LIBRARY_PATH não está configurado ou está configurado
incorretamente. Assegure-se de que a variável de ambiente
LD_LIBRARY_PATH contenha o diretório de instalação path name.



Explanation:

O LD_LIBRARY_PATH deve ser configurado ou deve conter o caminho do
diretório de instalação.

System action:

A operação de backup ou restauração do VMware falhou.

User response:

Configure o LD_LIBRARY_PATH e certifique-se de que contém o diretório de
instalação do cliente de Backup/Archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS8810E

O LD_LIBRARY_PATH não está configurado ou está configurado
incorretamente. Assegure-se de que a variável de ambiente
LD_LIBRARY_PATH contenha o diretório de instalação.



Explanation:

O LD_LIBRARY_PATH deve ser configurado ou deve conter o caminho do
diretório de instalação.

System action:

A operação de backup ou restauração do VMware falhou.

User response:

Configure o LD_LIBRARY_PATH e certifique-se de que contém o diretório de
instalação do cliente de Backup/Archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS8811E

As operações VMware não podem ser executadas quando o produto
TIVsm-BAhdw de plug-in de hardware foi instalado e carregado. Desinstale
o produto de hardware TIVsm-BAhdw ou configure a opção DONTLOAD PIHDW no
arquivo de opções para evitar que o plug-in de hardware seja carregado.



Explanation:

As operações de VMware estão incompatíveis com as bibliotecas de
produtos de plug-in de hardware.

System action:

A operação de backup ou restauração do VMware falhou.

User response:

Desinstale o produto de hardware TIVsm-BAhdw ou configure a opção
DONTLOAD PIHDW para evitar que o plug-in de hardware seja carregado.

------------------------------------------------------------------------
ANS8818E

Ocorreu um erro ao tentar aplicar as alterações. As alterações não foram
aplicadas ao sistema. Entre em contato com o administrador do sistema.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar aplicar as alterações.

System action:

As alterações do usuário não foram aplicadas.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS8819E

O(s) sinalizador(es) de rastreio a seguir não é(são) válido(s):
lista-de-sinalizadores-de-rastreio. Corrija-os antes de continuar.



Explanation:

Um ou mais sinalizadores de rastreio não são válidos.

System action:

Solicita que o usuário corrija os sinalizadores de rastreio.

User response:

Corrija os sinalizadores de rastreio incorretos.

------------------------------------------------------------------------
ANS8830W

Sub-rotinas de nome de servidor diferentes (sub-rotina-HSM e
sub-rotina-BA) para o sistema de arquivos nome-do-sistema-de-arquivos
para gerenciamento de espaço e backup/archive.



Explanation:

As sub-rotinas de nome de servidor especificadas para o cliente de
gerenciamento de espaço (HSM) e para o cliente de BA (backup/archive)
são diferentes. Os recursos de restauração de backup e stub seqüenciais
não estarão disponíveis para o sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Se você desejar permitir a restauração de backup e stub seqüenciais para
o sistema de arquivos, as opções MIGRATESERVER e DEFAULTSERVER deverão
especificar a mesma sub-rotina SERVERNAME no dsm.sys. Você também pode
optar por fornecer um nome de sub-rotina de servidor utilizando a opção
SERVERNAME no dsm.opt ou na linha de comandos. Em qualquer um dos casos,
o nome da sub-rotina deve corresponder à sub-rotina especificada na
opção MIGRATESERVER.

------------------------------------------------------------------------
ANS8939E

Ocorreu um erro inesperado ao tentar filtrar a árvore de diretórios.
rc=código-de-retorno



Explanation:

O filtro não foi aplicado à árvore de diretórios.

System action:

A árvore de diretórios não foi filtrada.

User response:

Entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS8946E

A chamada RPC falhou.



Explanation:

Impossível conectar o daemon de rechamada do receptor.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

O sistema não está funcionando corretamente ou os daemons de rechamada
não foram iniciados.

------------------------------------------------------------------------
ANS8956E

A porta port, que é especificada pela opção HSMRPCPORT, já está em uso



Explanation:

A porta especificada pela opção HSMRPCPORT está sendo usada por um
processo diferente.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Atualize o HSMRPCPORT com o novo número da porta disponível e reinicie
os daemons do HSM

------------------------------------------------------------------------
ANS8957E

O início do processo do servidor RPC falhou



Explanation:

dsmrecalld não pode iniciar o servidor RPC.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

O detalhe do erro pode ser localizado no log do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9005W

nome do programa: valor de 'nome do parâmetro' inválido: valor (deve
estar em [valor mínimo..valor máximo]).



Explanation:

O programa encontrou um parâmetro inválido na configuração do
gerenciamento de espaço de um sistema de arquivos.

System action:

O valor do parâmetro foi rejeitado.

User response:

Caso você tenha tentado configurar o valor especificado manualmente,
escolha um valor do intervalo especificado. Se o valor for lido a partir
de um arquivo de configuração do gerenciamento de espaço do sistema de
arquivos (localizado em [fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml), edite o arquivo
corretamente. O nome do sistema de arquivos pode ser determinado a
partir de uma mensagem de erro subseqüente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9007W

nome do programa: valor de 'nome do parâmetro' inválido: valor (deve
estar em [valor mínimo..valor máximo]).



Explanation:

O programa encontrou um parâmetro inválido na configuração do
gerenciamento de espaço de um sistema de arquivos.

System action:

O valor do parâmetro foi rejeitado.

User response:

Caso você tenha tentado configurar o valor especificado manualmente,
escolha um valor do intervalo especificado. Se o valor for lido a partir
de um arquivo de configuração do gerenciamento de espaço do sistema de
arquivos (localizado em [fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml), edite o arquivo
corretamente. O nome do sistema de arquivos pode ser determinado a
partir de uma mensagem de erro subseqüente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9008W

A compactação está ativada. O modo de rechamada para o arquivo file-name
não pode ser configurado como parcial.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect pode configurar atributos de arquivo apenas para
um arquivo migrado descompactado. Este arquivo foi migrado com a
compactação ativada.

System action:

O IBM Spectrum Protect não define os atributos de arquivo.

User response:

Chame novamente o arquivo para o estado de compactação de desativação
residente e migre o arquivo novamente. Tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9009E

nome do programa: encontrada uma configuração do gerenciamento de espaço
inválida para 'sistema de arquivos'.



Explanation:

O programa encontrou uma configuração do gerenciamento de espaço
inválida para o sistema de arquivos determinado.

System action:

A configuração do gerenciamento de espaço foi rejeitada para o sistema
de arquivos determinado. Ao atualizar uma configuração existente, as
configurações inválidas a serem definidas serão ignoradas. Quando um
arquivo de configuração persistente for inválido, o sistema de arquivos
parecerá não estar com o gerenciamento de espaço ativado.

User response:

Caso você tenha tentado atualizar o gerenciamento de espaço para este
sistema de arquivos manualmente, digite uma configuração válida. Caso o
arquivo de configuração persistente seja inválido, edite o arquivo
corretamente; alternativamente, é possível incluir gerenciamento de
espaço explicitamente (que removerá / sobrescreverá a configuração
existente). Isso porque a configuração pode ser determinada a partir de
uma mensagem de erro anterior. O arquivo de configuração do
gerenciamento de espaço do sistema de arquivos está localizado em
'filesystem'/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml.

------------------------------------------------------------------------
ANS9010E

nome do programa: não pôde analisar o arquivo de configuração do
gerenciamento de espaço 'arquivo de configuração' de sistema de
arquivos.



Explanation:

O arquivo de configuração do gerenciamento de espaço para o sistema de
arquivos determinado está presente, mas seu conteúdo parece ter formato
inválido.

System action:

A configuração foi rejeitada. O sistema de arquivos parecerá não estar
com o gerenciamento de espaço ativado.

User response:

Verifique o arquivo de configuração do gerenciamento de espaço
determinado; ele deve conter um documento XML válido com um
elemento-raiz nomeado 'HsmFsConfig'. Para criar um novo arquivo de
configuração, você pode simplesmente incluir o gerenciamento de espaço
neste sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9011E

nome do programa: não pôde gravar o arquivo de configuração do
gerenciamento de espaço 'arquivo de configuração' para sistema de
arquivos.



Explanation:

IBM Spectrum Protect não pôde gravar e salvar o arquivo de configuração
do gerenciamento de espaço para o sistema de arquivo específico.

System action:

IBM Spectrum Protect não salvou as informações de configuração do
gerenciamento de espaço. Se você tentou incluir gerenciamento de espaço
neste sistema de arquivos, ele não foi incluído. Se você tentou
atualizar a configuração do gerenciamento de espaço, ele provavelmente
não foi atualizado. Se um arquivo de configuração existente no formato
antigo tiver sido lido com êxito, mas não puder ser convertido no
formato XML, o gerenciamento de espaço será ativado para esse sistema de
arquivo com a configuração do arquivo antigo.

User response:

Determine por que o arquivo determinado não pode ser gravado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9012E

programa de erro: O comando deve ser executado pelo usuário root.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect requer que um usuário root execute esta operação.

System action:

O IBM Spectrum Protect termina a operação.

User response:

Mude para usuário root e, em seguida, repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9016E

Impossível obter status de migração do gerenciamento de espaço para
caminho.



Explanation:

Ocorreu um erro durante a tentativa de obter o status de migração do
gerenciamento de espaço. As permissões para o arquivo de status não
estão definidas corretamente, ou o arquivo de status está danificado.

System action:

O IBM Spectrum Protect termina a operação.

User response:

O usuário root deve verificar as permissões do arquivo de status, ou
entrar em contato com o representante técnico.

------------------------------------------------------------------------
ANS9017W

programa de erro: O número mínimo de daemons de
recuperaçãomin-dsmrecalld não pode ser maior que o número máximo de
daemons de recuperação max-dsmrecalld; padronizado para o mínimo
min-dsmrecalld e o máximo max-dsmrecalld.



Explanation:

O número mínimo de daemons de recuperações que foi digitado é maior que
o número máximo.

System action:

O IBM Spectrum Protect utiliza os padrões no lugar dos valores
especificados no arquivo de opções do sistema cliente (dsm.sys).

User response:

Corrija as opções MINRECALLDAEMONS e MAXRECALLDAEMONS no arquivo de
opções do sistema cliente e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9020E

Uma sessão não pôde ser estabelecida com um servidor IBM Spectrum
Protect ou um agente cliente. O código de retorno é tsm-error;.



Explanation:

Um problema impediu a conexão entre o cliente e o servidor IBM Spectrum
Protect. Não há detalhes adicionais disponíveis a serem incluídos nesta
mensagem. No entanto, é provável que mensagens adicionais sejam
relatadas no log de erro do IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o log de erros para obter as mensagens adicionais. Consulte
essas mensagens para determinar como resolver os problemas relatados. Se
o IBM Spectrum Protect-error for -50, haverá uma falha na comunicação.
Causas típicas desse erro incluem configuração incorreta do endereço ou
da porta TCP/IP do servidor. Verifique a configuração e se a rede do
sistema do cliente está conectada. Verifique se um firewall não está
impedindo o acesso ao servidor IBM Spectrum Protect. Por fim, verifique
se o servidor IBM Spectrum Protect está em execução e se aceita conexões
na porta esperada.

------------------------------------------------------------------------
ANS9021E

programa de erro Daemon de recuperação desconhecido (pid ID do processo)
finalizado anormalmente, status: status.



Explanation:

Um daemon de rechamada foi parado anormalmente.

System action:

O IBM Spectrum Protect termina a operação.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, envie o arquivo de
núcleo para o suporte técnico do IBM para análise.

------------------------------------------------------------------------
ANS9022E

error-program Daemon de rechamada (pid process-ID) encerrado
anormalmente, status: status.



Explanation:

Um daemon de rechamada foi parado anormalmente.

System action:

A operação não é concluída.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, envie o arquivo de
núcleo para o suporte técnico do IBM para análise.

------------------------------------------------------------------------
ANS9024E

Ao iniciar com esse release, todos os processamentos de candidatos serão
feitos internamente pelo daemon do monitor do IBM Spectrum Protect.
Assim, -c não é mais uma opção válida para dsmreconcile.



Explanation:

As opções -c e -Candidates da linha de comandos não são mais válidas
para dsmreconcile, pois o processamento de todos os candidatos agora é
executado por dsmmonitord.

System action:

IBM Spectrum Protect detectou uma opção inválida. O dsmreconcile está
saindo.

User response:

Não utilize mais as opções -c e -Candidates com o dsmreconcile.

------------------------------------------------------------------------
ANS9025E

A versão de plug-in do Data Protection para WebSphere e a versão do
backup-archive client não correspondem. Faça upgrade do plug-in do Data
Protection para WebSphere.



Explanation:

O release e a versão do plug-in do Data Protection para WebSphere é
anterior ao release e versão do Cliente de Backup-Archive.

System action:

Nenhuma

User response:

Faça upgrade do Data Protection para WebSphere para o release e versão
adequados.

------------------------------------------------------------------------
ANS9028E

nome do programa: não pôde adquirir o bloqueio para sistema de arquivos.



Explanation:

Antes de modificar um arquivo de configuração do gerenciamento de
espaço, é necessário bloquear o arquivo para evitar o acesso simultâneo.
Se a aquisição do bloqueio falhar, ocorreu um acesso simultâneo.

System action:

A ação foi cancelada.

User response:

Tente novamente o mesmo pedido ou determine o processo que possui o
bloqueio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9029E

O servidor WebSphere está em execução, mas deverá ser encerrado para uma
operação de restauração. Encerre o servidor WebSphere e tente a operação
de restauração novamente.



Explanation:

O servidor WebSphere deve ser desativado para executar uma restauração.

System action:

Falha na operação de restauração.

User response:

Encerre o servidor WebSphere e tente a operação de restauração
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9030W

Não é possível configurar atributos conflitantes para o arquivo
file-name.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode configurar os atributos de arquivo
porque os atributos solicitados estão em conflito entre si.

System action:

O IBM Spectrum Protect não define os atributos de arquivo.

User response:

Tente novamente esta operação com os atributos que não estão em conflito
entre si. Este erro também aparecerá se você tentar configurar o modo de
rechamada parcial para um arquivo executável.

------------------------------------------------------------------------
ANS9031W

O arquivo nome do arquivo não é um arquivo migrado.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect só pode definir atributos de arquivo para um
arquivo migrado. Este arquivo não foi migrado.

System action:

O IBM Spectrum Protect não define os atributos de arquivo.

User response:

Faça a migração deste arquivo e, em seguida, repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9032W

O arquivo nome-do-arquivo não é um sistema de arquivo gerenciado HSM.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect detecta que o arquivo não está em um sistema de
arquivo gerenciado HSM, e portanto, não pode executar a operação
solicitada.

System action:

O IBM Spectrum Protect não define os atributos de arquivo.

User response:

Adicione gerenciamento de espaço ao sistema de arquivos, faça a migração
do arquivo e, em seguida, repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9034E

A operação de restauração não foi concluída devido a uma alteração no
ambiente original do WebSphere.



Explanation:

Os dados devem ser restaurados para o mesmo ambiente do qual foi feito o
backup deles. Isso inclui itens como nome da célula, nome do nó e o
local de instalação do WebSphere.

System action:

A operação de restauração não é concluída.

User response:

Executar o procedimento de restauração no manual DP para WebSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS9036W

program-name: Os arquivos migrados estão ausentes no servidor para
number arquivos stub. Consulte 'file-spec' para verificar os nomes de
arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode localizar os arquivos migrados no
servidor.

System action:

O processamento continua.

User response:

Consulte o caminho mencionado na mensagem para o nome do arquivo.
Certifique-se também de que esteja trabalhando com o servidor correto
para esse arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9050I

program-name: Uma ou mais opções especificadas não são válidas.



Explanation:

IBM Spectrum Protect As opções especificadas não são válidas. Nenhuma
opção foi mudada.

System action:

O processamento continua sem opções mudadas.

User response:

Verifique as opções especificadas e corrija as opções da linha de
comandos para o comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS9051I

program-name: as opções foram mudadas com sucesso.



Explanation:

IBM Spectrum Protect A atualização de opções foi bem-sucedida.

System action:

O processamento continua com opções mudadas.

User response:

Continue com o processamento normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9054E

O plug-in não foi localizado.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

Nenhuma

User response:

Execute "dsmc show plugins" no prompt de comandos para ver os plug-ins
disponíveis no sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9057W

error-program: Não é possível obter informações de espaço para
file-system: error.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode obter as informações de espaço para o
sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique se o gerenciamento de espaço foi incluído no sistema de
arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9059E

programa de erro: o processo não consegue se desconectar para tornar-se
um daemon.



Explanation:

O processo do IBM Spectrum Protect não pode se desconectar para
tornar-se um daemon.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode iniciar o daemon conforme solicitado. O
IBM Spectrum Protect é interrompido.

User response:

Repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9060W

programa de erro: impossível obter e aumentar o limite de abertura de
arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode obter o limite do número de arquivos
abertos, ou não pode aumentar o limite do número de arquivos abertos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pôde aumentar o número de arquivos abertos e
não conseguiu concluir a operação.

User response:

Libere espaço no arquivo terminando alguns processos ou removendo alguns
arquivos e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9062E

O arquivo 'nome-do-arquivo' foi alterado durante o backup.



Explanation:

Um arquivo foi alterado durante o backup. Verifique o arquivo
dsmerror.log para obter uma lista dos arquivos que foram alterados.

System action:

Falha no backup.

User response:

Tente o backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9063E

programa de erro: o sistema de arquivos sistema de arquivos está sem
I-nós.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode obter espaço para o sistema de arquivos
porque o sistema de arquivos está fora de I-nós.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode obter espaço via migração.

User response:

Remova alguns arquivos para tornar mais I-nós disponíveis e repita a
operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9064E

programa de erro: Impossível bifurcar um novo processo: erro.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode bifurcar um novo processo que é
necessário. Se o errno do sistema operacional for EAGAIN, então o limite
no número total de processos em execução no sistema ou por um único
usuário foi excedido ou o sistema não tem os recursos necessários para
criar outro processo. Se o errno for ENOMEM, então não há memória
suficiente para criar o processo.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

User response:

Dependendo do código de erro (errno), aloque memória virtual adicional
(espaço de troca) ou aumente o limite de processo do sistema
operacional. Em seguida, reinicie os daemons HSM ou reinicialize o
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9065E

O arquivo 'nome-do-arquivo' ou o arquivo 'nome-do-arquivo2' foi incluído
ou removido durante o backup.



Explanation:

Um arquivo foi incluído ou removido durante o backup.

System action:

Falha no backup.

User response:

Tente o backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9067W

programa de erro: erro na atualização do arquivo dsmmigfstab para o
sistema de arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro na atualização do arquivo
dsmmigfstab para este sistema de arquivos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não atualiza o arquivo dsmmigfstab.

User response:

Consulte a mensagem de erro precedente e corrija o erro se possível. Em
seguida, repita a operação. Se o problema persistir, entre em contato
com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9068I

program-name: arquivo dsmmigfstab atualizado para o sistema de arquivos
file-system.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect atualizou com êxito o arquivo dsmmigfstab para o
sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9069I

program-name: Todos os sistemas de arquivos são reativados para estados
anteriores.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect reativou todos os sistemas de arquivos
gerenciados pelo HSM para seus estados anteriores antes da desativação
global.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9070I

program-name: O gerenciamento de espaço agora está desativado para todos
os sistemas de arquivos HSM.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect desativou o gerenciamento de espaço para todos os
sistemas de arquivos listados no arquivo dsmmigfstab.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9071W

program-name: erro ao reativar o gerenciamento de espaço para todos os
sistemas de arquivos HSM.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar reativar o
gerenciamento de espaço.

System action:

O IBM Spectrum Protect não reativa o gerenciamento de espaço para
sistemas de arquivos HSM.

User response:

Verifique se o gerenciamento de espaço está instalado corretamente e
repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9072W

programa de erro: erro na desativação do gerenciamento de espaço para
todos os sistemas de arquivos FSM.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar desativar o
gerenciamento de espaço.

System action:

O IBM Spectrum Protect não desativa o gerenciamento de espaço para
sistemas de arquivos FSM.

User response:

Verifique se o gerenciamento de espaço está instalado corretamente e
repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9073W

nome do programa: erro na desativação do gerenciamento de espaço para o
sistema de arquivos sistema de arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar desativar o sistema
de arquivos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não desativa o gerenciamento de espaço para o
sistema de arquivos.

User response:

Verifique se o gerenciamento de espaço está instalado corretamente e
repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9074I

program-name: As funções de gerenciamento de espaço foram desativadas
localmente para o sistema de arquivos file-system.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect desativou funções de gerenciamento de espaço
localmente, como migração, rechamada e reconciliação para o sistema de
arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9075W

nome do programa: erro na reativação do gerenciamento de espaço do
sistema de arquivos sistema de arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar reativar o
gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não reativa o gerenciamento de espaço para o
sistema de arquivos.

User response:

Verifique se o sistema de arquivos especificado está montado e se o HSM
está ativado para esse sistema de arquivos. Em seguida, tente a operação
novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte
técnico do IBM para obter assistência adicional. Forneça o
/etc/filesystems (ou arquivo equivalente) e a saída dos comandos mount e
dsmdf.

------------------------------------------------------------------------
ANS9076I

program-name: As funções de gerenciamento de espaço foram reativadas
localmente para o sistema de arquivos file-system.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect reativou as funções de gerenciamento de espaço
localmente, como migração, rechamada e reconciliação para o sistema de
arquivos. Observe, no entanto, que o gerenciamento de espaço ainda pode
ser globalmente desativado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9077I

program-name: Gerenciamento de espaço removido do sistema de arquivos
file-system.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect removeu o gerenciamento de espaço. O sistema de
arquivos agora é um sistema de arquivos nativo.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9078W

O gerenciamento de espaço não é removido do sistema de arquivos sistema
de arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde remover o gerenciamento de espaço deste
sistema de arquivos. Causas possíveis:

   A extensão do núcleo (kernel) é de nível anterior.
   O programa é de nível anterior.
   Espaço em disco insuficiente.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pôde concluir a operação solicitada.

User response:

Consulte a mensagem de erro precedente e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9079W

nome do programa: não foram encontrados arquivos migrados
correspondentes aos critérios de pesquisa.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não encontrou nenhum arquivo migrado que
corresponda aos critérios de pesquisa.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

User response:

Repita a operação com critérios de pesquisa diferentes.

------------------------------------------------------------------------
ANS9080E

nome do programa: não há espaço suficiente no sistema de arquivos ou no
conjunto de armazenamentos para chamar todos os arquivos migrados
novamente.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect detecta se não há espaço suficiente no sistema de
arquivos para armazenar todos os arquivos migrados, se todos forem
chamados novamente. Se você estiver utilizando conjuntos de
armazenamento GPFS, cada conjunto deverá ter espaço suficiente para
chamar os arquivos novamente.

System action:

O IBM Spectrum Protect não tenta chamar todos os arquivos migrados
novamente.

User response:

Libere espaço no sistema de arquivos aumentando o tamanho do sistema de
arquivos ou removendo alguns arquivos. Tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9081W

nome do programa: arquivos stub órfãos detectados no sistema de arquivos
sistema de arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect detectou um ou mais arquivos stub isolados. O
servidor de migração foi alterado no arquivo de opções do sistema
cliente após o arquivo ter sido migrado ou o banco de dados do servidor
de migração está danificado.

System action:

O IBM Spectrum Protect não tenta remover o gerenciamento de espaço do
sistema de arquivos.

User response:

Determine a causa dos arquivos stub isolados. Mude para o servidor de
migração correto e faça a recuperação dos arquivos migrados. Repita a
operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9082W

program-name: Encontrado erro ao reconciliar o sistema de arquivos
file-system.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao executar a reconciliação no
sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Consulte outras mensagens exibidas ou mensagens no log para corrigir o
problema. Em seguida, tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9083W

program-name: Não é possível desativar o gerenciamento de espaço no
sistema de arquivos file-system.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode desativar o gerenciamento de espaço no
sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Corrija o erro, se possível, e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9084E

program-name: file-system não é gerenciado ou não é gerenciado
localmente pelo gerenciamento de espaço.



Explanation:

Não há uma entrada para o sistema de arquivo no arquivo dsmmigfstab ou o
sistema de arquivo é gerenciado por um outro nó.

System action:

O IBM Spectrum Protect não irá realizar as funções de gerenciamento de
espaço neste sistema de arquivos.

User response:

Adicione gerenciamento de espaço ao sistema de arquivos, se apropriado
e, em seguida, repita a operação. Se o sistema de arquivo não for
gerenciado localmente, tente novamente a operação no nó que gerencia o
sistema de arquivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9085E

program-name: o sistema de arquivo file-system não é gerenciado pelo
gerenciamento de espaço.



Explanation:

Não há nenhuma entrada para o sistema de arquivos no arquivo
dsmmigfstab.

System action:

O IBM Spectrum Protect não irá realizar as funções de gerenciamento de
espaço neste sistema de arquivos.

User response:

Adicione gerenciamento de espaço ao sistema de arquivos, se apropriado
e, em seguida, repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9086E

program-name: ocorreu um erro de DMAPI ao incluir gerenciamento de
espaço no sistema de arquivos file-system. É possível que o DMAPI esteja
desativado nesse sistema de arquivos. O sistema configurou o código de
erro: número do erro = errno-value



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro e não pode incluir o
gerenciamento de espaço no sistema de arquivos.

System action:

O Gerenciamento de espaço não pode ser incluído no sistema de arquivos.

User response:

Verifique se o DMAPI está ativado para este sistema de arquivos e tente
novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9087I

O gerenciamento de espaço foi incluído com êxito no sistema de arquivos
file-system.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect incluiu o gerenciamento de espaço no sistema de
arquivos e agora irá monitorar seu uso de espaço. Também é possível
executar outras operações de gerenciamento de espaço neste sistema de
arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9088W

nome do programa: o gerenciamento de espaço já está ativo para o sistema
de arquivos sistema de arquivos.



Explanation:

Esta mensagem é emitida ao tentar incluir gerenciamento de espaço em um
sistema de arquivos com gerenciamento de espaço já ativado. Não é
possível incluir gerenciamento de espaço para um sistema de arquivos que
já tenha gerenciamento de espaço ativado.

System action:

A ação foi cancelada.

User response:

Caso você queira atualizar a configuração do gerenciamento de espaço do
sistema de arquivos, use o comando de atualização apropriado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9089E

Falha na validação do backup de grupo. Um ou mais arquivos foram
incluídos, removidos ou alterados durante o backup.



Explanation:

Um ou mais arquivos foram incluídos, removidos ou alterados desde que o
WebSphere foi consultado até o momento em que todos os dados foram
enviados ao servidor IBM Spectrum Protect. Verifique o arquivo
dsmerror.log para obter uma lista dos arquivos que foram incluídos,
removidos ou alterados.

System action:

Falha no backup.

User response:

Tente o backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9090E

program-name: file-system não é um nome do sistema de arquivos válido.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect recebeu um nome do sistema de arquivos inválido.
O sistema de arquivos não está montado ou não está montado corretamente.

System action:

O processamento continua.

User response:

Corrija o nome do sistema de arquivos e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9091E

Falha na validação do backup do WebSphere. Um ou mais arquivos foram
incluídos, removidos ou alterados durante o backup.



Explanation:

Um ou mais arquivos foram incluídos, removidos ou alterados desde que o
WebSphere foi consultado até o momento em que todos os dados foram
enviados ao servidor IBM Spectrum Protect. Verifique o arquivo
dsmerror.log para obter uma lista dos arquivos que foram incluídos,
removidos ou alterados.

System action:

Falha no backup.

User response:

Tente o backup novamente. Não instale novos aplicativos WebSphere ou
altere a configuração do WebSphere enquanto estiver na janela de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9092E

Foi feita uma tentativa de operação que é suportada apenas por um
servidor primário. No entanto, o servidor 'option-value' é o servidor de
failover.



Explanation:

É permitido usar somente o servidor primário para reconciliação e
dsmmigundelete.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique o servidor primário.

------------------------------------------------------------------------
ANS9093W

nome do programa: impossível atualizar a lista de candidatos a migração
nome do arquivo.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode atualizar a lista de candidatos à
migração porque não há memória suficiente disponível para criar um
arquivo temporário.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Libere mais memória terminando alguns processos e, em seguida, repita a
operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9094W

program-name: Nenhum candidato foi localizado no sistema de arquivos
file-system.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não encontrou nenhum arquivo elegível para
migração no sistema de arquivos após executar dsmreconcile.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9098E

program-name: O gerenciamento de espaço não suporta o sistema de
arquivos file-system.



Explanation:

O gerenciamento de espaço não suporta este tipo de sistema de arquivos.
O gerenciamento de espaço suporta somente sistemas de arquivos locais
verdadeiros (por exemplo, JFS no AIX). O gerenciamento de espaço não
suporta outros tipos de sistemas de arquivos (AFS, NFS, etc).

System action:

O processamento do sistema de arquivos foi interrompido.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9099E

nome do programa: o gerenciamento de espaço não est ativo para o sistema
de arquivos sistema de arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect descobriu que o sistema de arquivos não tinha
gerenciamento de espaço ativado.

System action:

O processamento desse sistema de arquivos foi interrompido.

User response:

Reative o gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9100E

Impossível abrir o arquivo 'filename' para saída.



Explanation:

O nome do arquivo especificado não pode ser aberto.

System action:

Certifique-se de que o usuário tenha acesso para gravar o arquivo
especificado ou utilize um nome de arquivo diferente.

User response:

A saída não será salva. Especifique um arquivo diferente ou verifique as
permissões no arquivo escolhido.

------------------------------------------------------------------------
ANS9101E

Os arquivos migrados correspondentes a 'file-name' não puderam ser
localizados.



Explanation:

Não foi possível localizar o nome do arquivo do padrão de procura no
banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect como um arquivo migrado.

System action:

Não há nenhum resultado da consulta.

User response:

Verifique se o padrão de procura está correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9117E

A máquina virtual 'VM_name' contém um ou mais dos seguintes caracteres
especiais não suportados special_characters_list.



Explanation:

O nome da máquina virtual especificada contém caracteres que não são
suportados para operações de backup e restauração de máquina virtual. Os
caracteres a seguir não são suportados nos nomes de máquinas virtuais
restauradas: ":;'\"*?,<>/\\|"

System action:

O backup ou a restauração para a máquina virtual especificada falhou.

User response:

Renomeie a máquina virtual sem usar caracteres especiais não suportados.

------------------------------------------------------------------------
ANS9121I

Ativação Concluída.



Explanation:

Uma operação de ativação de bancos de dados do Domino foi concluída.

System action:

IBM Spectrum Protect ativou os bancos de dados.

User response:

Prosseguir com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS9126E

nome-do-programa: não é possível determinar se o gerenciamento de espaço
está ativo ou inativo para o sistema-de-arquivo devido ao erro: erro.



Explanation:

O programa 'nome-do-programa' indicado no texto da mensagem não
conseguiu obter estatísticas para o sistema de arquivo
'sistema-de-arquivo'. Portanto, o programa não poderá determinar se o
gerenciamento de espaço está ativado, desativado ou globalmente
desativado nesse sistema de arquivo. O texto da mensagem inclui uma
descrição do erro errno do Unix ocorrido durante a tentativa de obter o
estado de gerenciamento de espaço.

System action:

O IBM Spectrum Protect encerra a operação.

User response:

Verifique se o sistema de arquivos está montado e acessível. Usando as
ferramentas adequadas para esse sistema de arquivos, verifique se existe
algum erro de E/S ou outros erros de integridade nesse sistema de
arquivos. Em seguida, repita a operação. Se a operação falhar, então uma
reinicialização do sistema poder limpar a condição de erro. Se, depois
de executar essas ações o problema persistir, entre em contato com o
suporte técnico da IBM para obter assistência.

------------------------------------------------------------------------
ANS9128I

Desativação de logs concluída.



Explanation:

Uma operação de desativação de logs do Domino foi concluída.

System action:

IBM Spectrum Protect desativou o log.

User response:

Prosseguir com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS9130E

O nome da máquina virtual contém somente caracteres de espaço em branco.



Explanation:

O nome da máquina virtual que foi especificado contém somente caracteres
de espaço em branco. Um nome que consiste somente em caracteres de
espaço em branco não é suportado para operações de backup e restauração
de máquina virtual.

System action:

O backup ou a restauração para a máquina virtual especificada falhou.

User response:

Renomeie a máquina virtual usando caracteres válidos. Tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9133E

nome do programa: gerenciamento de espaço já ativo para sistema de
arquivos.



Explanation:

Esta mensagem é emitida ao tentar incluir gerenciamento de espaço em um
sistema de arquivos com gerenciamento de espaço já ativado.

System action:

A ação foi cancelada.

User response:

Verifique a configuração do gerenciamento de espaço do sistema de
arquivos e considere atualizá-la caso não atenda às suas necessidades.
Não é possível incluir gerenciamento de espaço para um sistema de
arquivos que já tenha gerenciamento de espaço ativado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9134E

nome do programa: gerenciamento de espaço não ativo para sistema de
arquivos.



Explanation:

O programa solicitou a configuração do gerenciamento de espaço para um
sistema de arquivos em que o gerenciamento de espaço não está ativo.

System action:

A ação foi cancelada.

User response:

Caso você tenha digitado a especificação do sistema de arquivos,
verifique se a ortografia está correta. Não é possível executar ações de
gerenciamento de espaço em um sistema de arquivos com gerenciamento de
espaço não ativado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9135E

nome do programa: gerenciamento de espaço para sistema de arquivos não
controlado pelo nó local.



Explanation:

O programa solicitou a configuração do gerenciamento de espaço para um
sistema de arquivos em que o gerenciamento de espaço está ativo, mas não
controlado pelo nó local. Em ambientes em cluster, algumas ações de
gerenciamento de espaço são permitidas do nó do proprietário apenas.

System action:

A ação foi cancelada.

User response:

Determine o nó do controlador para este sistema de arquivos e tente
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9136E

nome do programa: não pôde remover arquivo de configuração de sistema de
arquivos.



Explanation:

Durante a remoção do gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos
determinado, este arquivo de configuração não pôde ser removido.

System action:

O gerenciamento de espaço não pôde ser desativado para este sistema de
arquivos.

User response:

Determine por que o arquivo não pôde ser removido e tente novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9137I

O arquivo: file-name não tem migração prévia.



Explanation:

O arquivo deverá estar pré-migrado para migrá-lo.

System action:

O arquivo foi ignorado.

User response:

A migração de arquivos pré-migrados requer que o arquivo esteja em
estado de pré-migração.

------------------------------------------------------------------------
ANS9140E

As opções de migração pré-migração e stub não podem ser combinadas.



Explanation:

As opções de migração pré-migração e stub são mutuamente exclusivas.
Ambas as opções terminam com diferentes resultados para o mesmo arquivo.

System action:

O comando termina sem alterações para o arquivo.

User response:

Use as opções de migração pré-migração e stub em diferentes instâncias
do comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS9145E

A máquina virtual não terá backup feito porque ela tem um nome vazio.



Explanation:

O nome da máquina virtual especificado está vazio. Isso não é suportado
para backup de máquina virtual e operações de restauração.

System action:

Falha no backup da máquina virtual especificada.

User response:

Renomeie a máquina virtual para que o seu nome contenha caracteres
suportados.

------------------------------------------------------------------------
ANS9146E

O processo daemon dsmrecalld em execução no nó local-node não pode
atingir a contraparte no nó remote-node. Código de erro RPC:
rpcStat-value, motivo: rpcStat-explanation



Explanation:

O executável dsmrecalld IBM Spectrum Protect em execução no nó local não
conseguiu se conectar ao executável da contraparte remoto por meio do
RPC.

System action:

O processamento da operação atual é interrompida.

User response:

Efetue login no nó remoto indicado e assegure-se de que os processos
daemon dsmrecalld estejam em execução. Se os processos daemon estiverem
em execução, mas o aviso continuar, assegure-se de que os serviços RPC
apropriados estejam ativos e em execução em ambos os nós. Para fazer
isso: - no Linux, execute o comando 'service portmap status', 'service
rpcbind status' ou 'systemctl status rpcbind', dependendo da
distribuição do Linux em uso; - no AIX, execute o comando 'lssrc -s
portmap'. Se o motivo do erro RPC for "Programa não registrado" ou se o
erro RPC persistir mesmo após a reinicialização do serviço RPC, reinicie
todos os daemons HSM por meio do comando 'dsmmigfs restart' em ambos os
nós.

------------------------------------------------------------------------
ANS9147E

nome do programa: impossível ler especificação do arquivo: erro.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode ler este arquivo.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir totalmente a operação
solicitada.

User response:

Ocorreu um erro durante a leitura de um arquivo de status do sistema de
arquivos gerenciados HSM. Verifique se o sistema de arquivos está
montado e ativado para o HSM e se é realmente gerenciado pelo HSM, em
seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em
contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.
Forneça a saída dos comandos mount, dsmdf e ls -l [nome do sistema de
arquivos].

------------------------------------------------------------------------
ANS9148E

nome do programa: impossível localizar ponto de montagem para o sistema
de arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode encontrar o ponto de montagem do sistema
de arquivos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

User response:

O sistema de arquivos especificado não está montado atualmente. Monte o
sistema de arquivos e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9150I

Arquivar de log concluído.



Explanation:

Uma operação de arquivamento de log do Domino foi concluída.

System action:

IBM Spectrum Protect arquivou o log.

User response:

Prosseguir com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS9151E

Foi encontrado um erro inesperado no programa. Nome da função do IBM
Spectrum Protect : nome-da-função Função do IBM Spectrum Protect :
desc-da-função Código de retorno do IBM Spectrum Protect : cr-do-TSM
Arquivo do IBM Spectrum Protect : nome-do-arquivo (número-da-linha)



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique informações adicionais no log de erros. Entre em contato com o
administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas
nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9152E

nome do programa: impossível desativar o gerenciamento de espaço do
sistema inteiro: erro.



Explanation:

O gerenciamento de espaço não pode ser desativado para toda a máquina.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode desativar o suporte de gerenciamento de
espaço.

User response:

O status global HSM está inacessível, possivelmente devido ao acesso
simultâneo. Tente a operação novamente. Se o problema continuar, examine
a saída do comando shell ps -aef e também o conteúdo de
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid. Se um pid for armazenado
nesse arquivo e corresponder a um processo em execução, remova o arquivo
dmiFSGlobalState.pid e tente a operação novamente. Se o problema
persistir, reinicialize o sistema e repita a análise apropriada para o
tipo de sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9153E

nome do programa: impossível reativar o gerenciamento de espaço do
sistema inteiro: erro.



Explanation:

O gerenciamento de espaço não pode ser reativado para toda a máquina.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode reativar o suporte de gerenciamento de
espaço.

User response:

O status global HSM está inacessível, possivelmente devido ao acesso
simultâneo. Tente a operação novamente. Se o problema continuar, examine
a saída do comando shell ps -aef e também o conteúdo de
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid. Se um pid for armazenado
nesse arquivo e corresponder a um processo em execução, remova o arquivo
dmiFSGlobalState.pid e tente a operação novamente. Se o problema
persistir, reinicialize o sistema e repita a análise apropriada para o
tipo de sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9154E

nome do programa: impossível desativar o gerenciamento de espaço do
sistema de arquivos sistema de arquivos: erro.



Explanation:

O gerenciamento de espaço não pode ser desativado para o sistema de
arquivos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode desativar o suporte de gerenciamento de
espaço para o sistema de arquivos.

User response:

O status do sistema de arquivos HSM está inacessível, possivelmente
devido ao acesso simultâneo. Tente a operação novamente. Se o problema
continuar, verifique se o sistema de arquivo está montado e se o HSM
está ativado no sistema de arquivo com os comandos shell Unix mount e
dsmdf. Se o problema persistir, reinicialize o sistema e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9155E

nome do programa: impossível reativar o gerenciamento de espaço do
sistema de arquivos sistema de arquivos: erro.



Explanation:

O gerenciamento de espaço não pode ser reativado para o sistema de
arquivos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode reativar o suporte de gerenciamento de
espaço para o sistema de arquivos.

User response:

O status do sistema de arquivos HSM está inacessível, possivelmente
devido ao acesso simultâneo. Tente a operação novamente. Se o problema
continuar, verifique se o sistema de arquivo está montado e se o HSM
está ativado no sistema de arquivo com os comandos shell Unix mount e
dsmdf. Se o problema persistir, reinicialize o sistema e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9156I

Rolagem para frente concluída.



Explanation:

Uma operação de rolagem para frente do Domino DB2 foi concluída.

System action:

IBM Spectrum Protect rolar para frente o log do banco de dados do Domino
DB2.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS9159E

nome do programa: impossível criar arquivo temporário.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode criar um arquivo temporário.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir sua operação.

User response:

Verifique com o comando shell mount Unix se /tmp e /etc existem como
sistemas de arquivos separados no seu sistema. Utilize o comando df para
verificar se eles estão completos. Crie espaço adicional excluindo
arquivos ou aumentando o tamanho do sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9160E

nome-programa: não é possível gravar no arquivo temporário ou no arquivo
de statusspec-arquivo: erro.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a gravação para o arquivo
temporário.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

User response:

O código de erro Unix pode fornecer orientação sobre por que a gravação
falhou. Utilize os comandos shell mount e df Unix para verificar se o
sistema de arquivos associados est montado e tem espaço disponível. Se
essa mensagem tiver resultado de um comando shell, monte o sistema de
arquivos e crie espaço adicional, se necessário, em seguida, tente a
operação novamente. Se a mensagem não resultou de um comando shell,
reinicie os daemons. Se o problema persistir, reinicialize o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9161E

Nome inválido especificado para nome de arquivo ou de dispositivo de
conjunto de backups.



Explanation:

O arquivo de conjunto de backup ou o nome do dispositivo especificado
não contém um conjunto de backup válido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um nome de arquivo ou um dispositivo que contenha um
conjunto de backup válido e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9162W

Objeto: 'nome do diretório' é ignorado para rechamada: É um diretório.



Explanation:

O objeto é um diretório. O gerenciamento de espaço não faz rechamada de
diretórios.

System action:

O IBM Spectrum Protect não faz rechamada desse objeto porque é um
diretório.

User response:

Nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS9163W

program-name: não foi possível obter o ID de sessão do daemon de
rechamada.



Explanation:

Não foi possível configurar a disposição de eventos para o sistema de
arquivo, porque a sessão de daemon de rechamada não pôde ser obtida.
Parece que o daemon de rechamada não está em execução. Os pedidos de
rechamada não serão manipulados, o que significa que o cliente IBM
Spectrum Protect para gerenciamento de espaço não pode reagir a pedidos
de chamada para esse sistema de arquivo.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pôde configurar a manipulação de eventos de
chamada. A manipulação de eventos de rechamada não está ativada para
esse sistema de arquivo.

User response:

Inicie ou reinicie o daemon de rechamada.

------------------------------------------------------------------------
ANS9164W

program-name: não foi possível obter o ID de sessão do daemon do
monitor.



Explanation:

Não foi possível configurar a disposição de eventos para o sistema de
arquivo, porque a sessão de daemon do monitor não pôde ser obtida.
Parece que o daemon do monitor não está em execução. Portanto, os
limites para uso do sistema de arquivo não serão monitorados e o evento
NOSPACE não será manipulado, o que significa que o sistema de arquivo
pode ficar sem espaço.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pôde configurar a manipulação de eventos
NOSPACE. A manipulação de eventos NOSPACE não está ativada para esse
sistema de arquivo.

User response:

Inicie ou reinicie o daemon do monitor.

------------------------------------------------------------------------
ANS9165E

program-name não pode abrir o diretório directory-spec devido ao
seguinte erro: error.



Explanation:

Não é possível abrir o diretório indicado no texto da mensagem. O texto
da mensagem inclui uma descrição do erro que ocorreu.

System action:

A operação solicitada não é concluída.

User response:

Tente corrigir a condição de erro indicada no texto da mensagem, em
seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em
contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS9166I

Uma versão de backup 'backup type', data de backup 'datetime', não é
consistente com o repositório local e foi excluída do servidor (nome do
objeto='filespace namepath-namefile-name', ID = 'object-id:object-id').



Explanation:

A instância de backup especificada do objeto nomeado não é válida com o
conteúdo do repositório local. Isso poderá acontecer se o repositório
local for modificado ou tiver sido corrompido no sistema cliente. Esse
backup não pôde ser restaurado, portanto, ele será excluído no servidor.

System action:

O objeto de backup especificado será excluído no servidor. O
processamento continuará.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9167W

O cache cliente para backup de subarquivo adaptável está danificado e
não pode ser utilizado.



Explanation:

O cache de subarquivo adaptável foi danificado. Durante o backup, o
cliente poder detectar o dano; o motivo do dano não pode ser
determinado.

System action:

O cliente IBM Spectrum Protect continuará com o backup seletivo padrão
ou incremental. O cache será reconstruído de modo que os backups
subseqüentes utilizarão a técnica de subarquivo adaptável.

User response:

Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da IBM
para obter assistência. Esteja preparado para fornecer o log de erros do
cliente, que conter mensagens adicionais que podem ser úteis para ajudar
o suporte a identificar o problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9169E

nome do programa: impossível criar diretório especificação do diretório,
razão.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode criar este diretório.

System action:

O IBM Spectrum Protect não cria este diretório.

User response:

Verifique se este diretório já não existe e se seu diretório ascendente
tem permissões adequadas.

------------------------------------------------------------------------
ANS9170E

nome do programa: sistema de arquivos não é um sistema de arquivos local
montado.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não verificou se este sistema de arquivos está
montado adequadamente.

System action:

O IBM Spectrum Protect ignora o sistema de arquivos.

User response:

Verifique se este sistema de arquivos é local e está montado e ativado
adequadamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9171E

Ocorreu um erro interno no IBM Spectrum Protect. A seguinte cadeia é
muito longa: error.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

A operação solicitada não é concluída.

User response:

Uma reinicialização do sistema pode remover o problema, após a qual a
operação deve ser tentada novamente. Se o problema persistir, entre em
contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS9174I

Uma exclusão de backup foi concluída.



Explanation:

Uma exclusão de backup foi concluída.

System action:

O IBM Spectrum Protect excluiu arquivos de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9177W

Todos os eventos de dados para rechamadas remotas em execução no nó:
'cluster node ID', nome do host: 'cluster node hostname' serão
interrompidos.



Explanation:

O nó remoto não está respondendo, de modo que todos os eventos de dados
do DMAPI que estão sendo processados no momento nesse nó remoto devem
ser interrompidos. Esse aviso provavelmente é causado por um problema de
comunicação RPC entre o nó local e o nó remoto especificado.

System action:

O processo do distribuidor dsmrecalld interromperá todos os eventos de
dados (se houver) que estão sendo processados no momento no nó remoto
especificado.

User response:

Assegure-se de que as conexões de rede e host estejam configuradas
corretamente. Em seguida, tente novamente a operação de rechamada.

------------------------------------------------------------------------
ANS9178E

program-name não pode abrir o arquivo file-spec devido ao seguinte erro:
error.



Explanation:

O programa indicado no texto da mensagem não conseguiu abrir o arquivo
especificado. O texto da mensagem também inclui uma descrição do erro
que ocorreu quando ele tentou abrir o arquivo.

System action:

A operação solicitada não é concluída.

User response:

Verifique se o sistema de arquivo no qual o arquivo reside está montado,
em seguida, tente a operação novamente. Uma reinicialização do sistema
pode remover o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o
suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS9179W

A operação foi concluída com êxito. No entanto, ocorreu algum erro na
criação da lista de vApps necessários.



Explanation:

Um ou mais dos itens incluídos na especificação de vApps não foi
localizado. Isso pode ser causado por uma mudança na configuração de
organizações de vCD ou por um erro do usuário na especificação de vApp
fornecida.

System action:

A operação é concluída com êxito

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha e
verificar a especificação de comando. Corrija os problemas e execute o
comando novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9180W

Uma entrada do arquivo de senha não pôde ser decriptografada.



Explanation:

Falha na validação de decriptografia da senha.

System action:

A senha do arquivo de senha será ignorada. A senha será solicitada, a
menos que o processo esteja sendo executado em segundo plano, por
exemplo, em modo de planejamento.

User response:

Digite a senha quando solicitada.

------------------------------------------------------------------------
ANS9184E

program-name não pode alocar memória devido ao seguinte erro: error.



Explanation:

Ocorreu um erro na alocação de memória. O texto da mensagem inclui uma
descrição do erro que ocorreu.

System action:

A operação solicitada não é concluída.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer em um daemon do HSM,
reinicie o daemon, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema
continuar a ocorrer, utilize as ferramentas administrativas de seu
sistema operacional para verificar a memória virtual (espaço de troca)
no sistema e aumentá-la, se necessário. Verifique se um aplicativo está
consumindo a memória virtual disponível. Uma reinicialização do sistema
também pode eliminar o problema. Se o problema persistir, entre em
contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS9186E

nome do programa: impossível abrir sistema de arquivos montado sistema
de arquivos: erro.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode abrir o sistema de arquivos montado.

System action:

O IBM Spectrum Protect ignora o sistema de arquivos.

User response:

Verifique se este sistema de arquivos está montado e ativado
adequadamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9201W

Falha no caminho sem a LAN.



Explanation:

Uma conexão sem a LAN não pôde ser feita.

System action:

O sistema não se conectará ao servidor sem usar o caminho sem a LAN.

User response:

Verifique sua configuração sem a LAN.

------------------------------------------------------------------------
ANS9203E

ENABLELANFREE não pode ser utilizado quando o HSM está instalado.



Explanation:

O cliente IBM Spectrum Protect detectou que o HSM está instalado no
sistema. A opção sem a LAN não é uma opção válida quando o HSM está
instalado.

*  Esse erro ocorre no AIX quando este arquivo é localizado:
   /usr/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld

*  Esse erro ocorre no Solaris quando este arquivo é localizado:
   /opt/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld

System action:

Uma opção inválida é detectada e o processamento pára.

User response:

Remova a opção ENABLELANFREE do arquivo de opções do sistema.
ENABLELANFREE pode ser utilizado apenas se o HSM não estiver instalado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9220E

O nome da máquina virtual 'VM_name' contém os caracteres
'VM_name_length'. Este comprimento excede o máximo permitido pelo
hypervisor 'hypervisor_name' que possui 'max_hypervisor_VM_name_length'
caracteres.



Explanation:

O comprimento do nome da máquina virtual excede o comprimento máximo
permitido pelo hypervisor.

System action:

A restauração da máquina virtual especificada falhou.

User response:

Renomeie a máquina virtual com um nome que não ultrapasse o comprimento
máximo configurado pelo hypervisor. Tente a operação de restauração
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9240W

Não foi possível adquirir o número de série do disco 'nome-do-disco' no
LUN id-do-LUN.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não conseguiu determinar o número de série do
disco especificado. O disco pode não suportar consultas SCSI dos Dados
do Produto Vital na página 0x80.

System action:

O movimento de dados sem o servidor não será possível para os dados que
residem no disco especificado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9249E

Arquivo 'nome do arquivo nome do arquivo nome do arquivo' acessado
durante a migração. Arquivo ignorado.



Explanation:

O nome de arquivo especificado não foi migrado porque o arquivo foi
acessado por outro processo durante a tentativa de migrá-lo.

System action:

O IBM Spectrum Protect deixou o arquivo residente.

User response:

Se você desejar que o arquivo seja migrado, interrompa o processo que
está acessando o arquivo e repita a migração.

------------------------------------------------------------------------
ANS9250I

Reconciliação do sistema de arquivos 'file-system' concluída.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect concluiu a reconciliação do sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS9251E

Nome do programa: Impossível analisar opções da linha de comandos
corretamente.



Explanation:

Ocorreu um erro de programa interno ao tentar analisar os argumentos da
linha de comandos.

System action:

O programa não pode processar a solicitação.

User response:

Utilize a opção -h ou -help para ver quais opções são permitidas na
linha de comandos e, em seguida, tente o pedido novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9252I

Valor da variável de ambiente: envVar.



Explanation:

Nenhum.

System action:

Esta mensagem é informativa.

User response:

Nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS9255I

Um arquivo de status vazio será gerado.



Explanation:

O arquivo de status HSM está ausente ou não pode ser aberto. Um arquivo
de status vazio será criado.

System action:

A migração de dados do arquivo continuará funcionando normalmente.

User response:

Execute dsmreconcile para criar um arquivo de status completo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9256E

O arquivo 'nome do arquivonome do arquivonome do arquivo' está aberto
atualmente por outro processo.



Explanation:

O arquivo está bloqueado por uma operação de migração ou rechamada. Um
arquivo pode ser o objeto de apenas um processo de rechamada ou de uma
operação de rechamada por vez.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Se esse erro não for resultado de uma operação de migração ou rechamada
paralela de arquivo, talvez seja devido à operação de migração ou
rechamada anterior cancelada. Nesse caso, reinicie o daemon dsmrecalld e
tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9263W

Não é possível restaurar versões ativas e inativas do Estado do Sistema.



Explanation:

A restauração de uma cópia ativa e uma cópia inativa do Estado do
Sistema não é permitida.

System action:

Não ocorre processamento.

User response:

Selecione a cópia ativa ou a cópia inativa para executar a operação de
restauração.

------------------------------------------------------------------------
ANS9264E

Backup incremental do 'vmname' da Máquina Virtual falhou com RC rc



Explanation:

O backup incremental dos volumes da máquina virtual falhou.

System action:

O backup da máquina virtual terminou com falhas. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log
de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS9267E

nome do programa: O sistema de arquivos sistema de arquivos excedeu sua
quota.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect detecta que o sistema de arquivos excedeu sua
cota. Mais nenhum dado pode ser migrado para fora deste sistema de
arquivos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não migrará os arquivos deste sistema de
arquivos.

User response:

Recupere alguns arquivos ou solicite que o administrador do sistema
aumente a cota para este sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9278E

Falha ao processar a opção vmList. RC=rc



Explanation:

Falha ao processar a opção vmList.

System action:

O backup não pode continuar.

User response:

Verifique se há erros no valor da opção vmList. Consulte a documentação
da opção vmList para obter informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS9279E

Falha ao localizar os volumes de 'vmname' da Máquina Virtual. Falha com
RC=rc



Explanation:

Os volumes da máquina virtual não podem ser localizados. Os pontos de
volume não estão disponíveis na máquina de Proxy de Backup.

System action:

O backup da máquina virtual não pode continuar. A próxima máquina
virtual no vmlist será processada. A saída do comando vcbMounter mostrar
a razão da falha.

User response:

Emita um comando vcbMounter para a máquina virtual para determinar a
razão da falha. Consulte a documentação dessa mensagem para obter
informações adicionais.

------------------------------------------------------------------------
ANS9280E

A opção 'vmname' deve ser definida durante a execução desta operação.



Explanation:

Uma opção necessária para o comando está ausente.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Defina a opção ausente usando o Editor de Preferências ou a linha de
comandos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9283E

Nenhuma máquina virtual foi associada à tag de planejamento 'schedule'.



Explanation:

O comando não pode ser executado porque nenhuma máquina virtual foi
localizada usando o nome do planejamento fornecido. Esse erro também
pode ser causado por configurações incorretas para a tag 'Excluded'.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Especifique um nome do planejamento que
corresponda a um planejamento relevante.

------------------------------------------------------------------------
ANS9287E

Dispositivo inválido ou não suportado.



Explanation:

O dispositivo de volume lógico é inválido ou não suportado. Consulte a
documentação para suporte ao tipo de dispositivo para backup de imagem.

System action:

A operação do volume lógico não foi desempenhada.

User response:

Para o destino da origem do backup de imagem ou restauração de imagem,
especifique um dispositivo de um dos tipos suportados.

------------------------------------------------------------------------
ANS9288W

Arquivo: file-name de tamanho lógico file-logical-size e tamanho alocado
file-allocated-size é muito pequeno para ser qualificado para migração.



Explanation:

Para ser elegível para migração, um arquivo deve satisfazer todos os
seguintes critérios de tamanho: - O tamanho lógico do arquivo é maior do
que o valor da opção de tamanho de stub. - O espaço que um arquivo ocupa
(o tamanho alocado) é pelo menos do mesmo tamanho que o valor da opção
minmigfilesize.

System action:

O IBM Spectrum Protect não migra este arquivo porque a migração não
liberará espaço adicional.

User response:

Verifique se as configurações da opção de tamanho de stub e da opção
minmigfilesize são apropriadas para os requisitos de migração.

------------------------------------------------------------------------
ANS9289W

Objeto: 'dir-name' será ignorado para migração: É um diretório.



Explanation:

O objeto é um diretório. O gerenciamento de espaço não migra os
diretórios.

System action:

O IBM Spectrum Protect não migra este objeto porque é um diretório.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS9290W

Arquivo: file-name é ignorado para migração: O tipo de arquivo é
desconhecido ou não suportado.



Explanation:

O arquivo não pode ser lido, não é um arquivo regular ou seu tipo é
desconhecido para o cliente HSM. O cliente HSM só migra arquivos comuns
e não migra diretórios, links simbólicos e arquivos especiais.

System action:

IBM Spectrum Protect não migra este arquivo.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS9291E

nome do programa: Um programa de gerenciamento de espaço conflitante já
está executando o sistema de arquivos sistema de arquivos. Execute esse
programa novamente mais tarde, neste sistema de arquivos.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect detectou outro programa em execução no sistema de
arquivos que não pode ser executado ao mesmo tempo que o programa que
você tentou iniciar. Os seguintes programas não podem ser executados ao
mesmo tempo para um sistema de arquivos:

   dsmreconcile
   dsmautomig
   dsmmigfs remove.

Além disso, o dsmmigfs remove não pode ser executado enquanto um
processo de migração está sendo executado no sistema de arquivos.

System action:

O IBM Spectrum Protect não executará o programa neste momento.

User response:

Tente executar o programa mais tarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9292E

nome do programa: Impossível acessar o arquivo travado arquivo
travado/arquivo travado arquivo travado: erro



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode acessar um arquivo de bloqueio devido a
um erro. O arquivo de bloqueio fornece a serialização de determinados
programas para evitar que processos em conflito sejam executados ao
mesmo tempo.

System action:

O IBM Spectrum Protect não executará o programa neste momento.

User response:

Verifique as permissões nos diretórios que levam ao arquivo de bloqueio
e também as permissões no programa executável.

------------------------------------------------------------------------
ANS9293E

O gerenciamento de espaço não pode acessar ERRORPROG error-program:
error



Explanation:

O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar acessar o programa
especificado com a opção ERRORPROG em seu arquivo de opções do sistema
do cliente (dsm.sys). Esta mensagem aparecerá apenas na primeira vez que
este erro ocorrer.

System action:

O IBM Spectrum Protect não pode enviar uma mensagem de erro grave para o
programa de mensagem de erro especificado.

User response:

Certifique-se de que o programa exista e que aceite a entrada padrão
quando for executado. Normalmente é melhor se ERRORPROG especifica o
nome completo do arquivo do programa.

------------------------------------------------------------------------
ANS9294I

Nenhum arquivo correspondendo a 'nome do arquivo' foi encontrado.



Explanation:

Você digitou um padrão de pesquisa ou nome do arquivo que não pode ser
encontrado no sistema de arquivos local.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Assegure que seu padrão de pesquisa esteja correto ou especifique uma
nova cadeia de pesquisa.

------------------------------------------------------------------------
ANS9296W

Desempenhando backup de imagem do volume inteiro para nome do volume. A
opção IMAGEGAPSIZE e o backup de imagem de bloco utilizado não são
suportados para sistemas de arquivo não-JFS2 no AIX.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

É feito backup do volume inteiro.

User response:

Consulte o manual do cliente para obter informações adicionais sobre a
opção IMAGEGAPSIZE e o backup de imagem de bloco utilizado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9297W

O arquivo file-name é ignorado para migração: Nenhuma cópia de backup
localizada.



Explanation:

Uma classe de gerenciamento é designada ao arquivo com o atributo
MIGREQUIRESBKUP configurado para YES. Essa opção requer que haja uma
cópia de backup atual do arquivo antes de migração. No entanto, não há
cópia de backup localizada no servidor de migração. Esse arquivo não foi
migrado. Nota: IBM Spectrum Protect verifica apenas o servidor de
migração para uma cópia de backup. Se o servidor de migração e o
servidor de backup forem servidores diferentes, o IBM Spectrum Protect
não localizará uma cópia de backup do arquivo.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Faça backup deste arquivo no servidor de migração ou designe uma classe
de gerenciamento para este arquivo que não necessite de uma cópia de
backup atual. Tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9298W

O arquivo file-name é ignorado para migração: A cópia de backup
localizada não é atual.



Explanation:

Uma classe de gerenciamento é designada ao arquivo com o atributo
MIGREQUIRESBKUP configurado para YES. Essa opção requer que haja uma
cópia de backup atual do arquivo antes de migração. No entanto, a cópia
de backup localizada no servidor de migração é uma versão antiga. Esse
arquivo não foi migrado. Nota: IBM Spectrum Protect verifica apenas o
servidor de migração para uma cópia de backup. Se o servidor de migração
e o servidor de backup forem servidores diferentes, deve haver uma cópia
de backup válida do arquivo no servidor de migração.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Faça backup do arquivo atual no servidor de migração ou designe uma
classe de gerenciamento para este arquivo que não necessite de uma cópia
de backup atual. Tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9299I

Impossível obter o número de arquivos migrados do sistema de arquivos
sistema de arquivos.



Explanation:

Falha ao obter o número de arquivos migrados no sistema de arquivos. O
número é armazenado no arquivo de status para o sistema de arquivos.

System action:

Se você estiver removendo o gerenciamento de espaço do sistema de
arquivos, o processamento é interrompido. O gerenciamento de espaço não
é removido.

User response:

Execute a organização do sistema de arquivos. Repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9300I

Arquivos migrados encontrados no sistema de arquivos sistema de
arquivos. Verifique a presença de erros encontrados durante a
recuperação.



Explanation:

A remoção do gerenciamento de espaço falhou porque existem arquivos
migrados no sistema de arquivos. O IBM Spectrum Protect não pôde
recuperar os arquivos, ou alguns do arquivos migrados podem ter falhado
durante uma operação de recuperação.

System action:

O IBM Spectrum Protect interrompe o processamento de remoção.

User response:

Verifique se ocorreram mensagens de erro durante o processo de
recuperação, ou corrija quaisquer problemas e repita o processo de
remoção.

------------------------------------------------------------------------
ANS9301E

Backup completo de VM da Máquina Virtual 'vmname' falhou com RC rc



Explanation:

O backup completo de VM da máquina virtual falhou.

System action:

O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima
máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada
no log de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS9302E

O comando de restauração da VM não suporta dados VMBACKUPTYPE=FILE. A
restauração de nível de arquivo da VM deve ser executada de dentro da
máquina virtual ou com a opção 'asnodename'.



Explanation:

A função de restauração da VM não é suportada para dados de nível de
arquivo.

System action:

O sistema não processa sua ação solicitada.

User response:

A restauração do nível de arquivo da máquina virtual deve ser executada
de dentro da máquina virtual ou com a opção asnodename. Para processar
uma restauração completa da máquina virtual, emita o comando com
VMBACKUPTYPE=FULLVM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9303E

A restauração completa de VM da Máquina Virtual 'vmname' falhou com RC
rc



Explanation:

A restauração completa de VM da máquina virtual falhou.

System action:

A restauração completa da máquina virtual foi concluída com falhas. A
próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está
gravada no log de erros do cliente local.

User response:

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

------------------------------------------------------------------------
ANS9304E

A ferramenta VMware Converter não foi instalada no sistema.



Explanation:

A instalação da ferramenta VMware Converter não pôde ser detectada no
sistema.

System action:

Os arquivos completos da máquina virtual foram restaurados com êxito no
local especificado.

User response:

Nenhuma ação adicional será necessária. Os arquivos de imagens completos
da máquina virtual podem ser usados por várias ferramentas. A ferramenta
VMware Converter pode ser instalada no sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9305E

Um nome de VM Hyper-V inválido 'string' foi inserido.



Explanation:

O nome da MV Hyper-V inserido contém caracteres incorretos ou contém
caracteres curinga.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Insira um nome de VM Hyper-V correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9306E

Uma lista de VM Hyper-V inválida 'string' foi inserida.



Explanation:

A lista de MVs Hyper-V inserida contém caracteres incorretos ou contém
caracteres curinga.

System action:

Processamento interrompido.

User response:

Insira uma lista de VMs Hyper-V correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS9307E

Nenhum nome de VM Hyper-V ou VMList digitado



Explanation:

Nenhum nome de VM Hyper-V ou parâmetro VMList foi especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um nome VM Hyper-V ou parâmetro VMList correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9308E

Nenhuma correspondência encontrada para o nome de VM Hyper-V ou VMList
'string' digitado



Explanation:

Nenhuma correspondência encontrada para o nome VM Hyper-V ou parâmetro
VMList digitado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um nome VM Hyper-V ou parâmetro VMList correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9309E

Opção de seleção especificada, além de um valor para nome de VM Hyper-V
ou VMList 'string' digitado



Explanation:

Não é possível especificar a opção -pick e, também, incluir um nome de
VM Hyper-V ou parâmetro VMList.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique a opção -pick sem um nome VM Hyper-V ou parâmetro VMList.

------------------------------------------------------------------------
ANS9311E

Nenhum VM Hyper-V existe no servidor IBM Spectrum Protect



Explanation:

Não existe nenhum espaço no arquivo representando uma Máquina Virtual
Hyper-V atualmente no servidor IBM Spectrum Protect.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Você deve fazer o backup com êxito de uma Máquina Virtual Hyper-V antes
de usar esse comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS9312S

program-name: Não é possível alterar o proprietário/grupo no arquivo:
file-name: error



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pode alterar a propriedade ou o grupo, ou
ambos para o arquivo especificado. Essa mudança é necessária para que o
gerenciamento de espaço seja executado corretamente.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que as permissões de diretório permitam que o
proprietário ou grupo do arquivo seja alterado. Repita o comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS9313E

program-name: o diretório TMP está cheio.



Explanation:

O diretório TMP do sistema operacional está cheio.

System action:

O processo é interrompido.

User response:

Exclua alguns arquivos no diretório TMP e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9316T

Operação desfazer a exclusão do sistema de arquivos 'file-system'
concluída.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect concluiu a recuperação do sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com as operações normais.

------------------------------------------------------------------------
ANS9330E

A máquina virtual que foi especificada no comando string não pôde ser
localizada ou foi excluída da operação.



Explanation:

O comando não pode ser concluído porque a máquina virtual não pôde ser
localizada ou foi excluída da operação.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Especifique um nome da MV ou uma opção de
DOMAIN correta. Esse erro também pode ser causado por configurações
incorretas para as opções VMHOST, VMHOSTCLUSTER, VMFOLDER, VMDATASTORE,
-VM ou a tag 'Excluded'. O valor da opção VMHOST deve ser especificado
como um endereço IP ou como um nome do servidor que esteja no formato de
nome completo do domínio (FQDN). O nome do host especificado deve
corresponder ao nome do host exibido no servidor vCenter na visualização
Host e Clusters. Esse nome do host pode ser o nome completo do host
(FQDN), o nome de domínio abreviado ou o endereço IP do host.

------------------------------------------------------------------------
ANS9331W

O ID e senha do usuário do VMware vCenter ou ESX Server para o VMC Host
<host> VMC Userid <userid> não puderam ser lidos do arquivo de senha
criptografado.



Explanation:

O ID e senha do usuário do VMware vCenter ou ESX Server não puderam ser
lidos dos do arquivo de senha criptografado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter hostname' 'userid' 'password'
para salvar a senha criptografada.

------------------------------------------------------------------------
ANS9332E

ID e senha do usuário do VMware vCenter ou ESX Server não configurado.
Use dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter hostname' 'userid' 'password'
para salvar a senha criptografada.



Explanation:

O ID e senha do usuário do VMware vCenter ou ESX Server não puderam ser
lidos dos do arquivo de senha criptografado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter hostname' 'userid' 'password'
para salvar a senha criptografada.

------------------------------------------------------------------------
ANS9333E

Não foi possível recriar 'file-name' como um arquivo stub devido à falha
Unix-system-call(); número do erro: error; razão: 'error-reason'.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não conseguiu recriar o arquivo especificado como
um stub devido a um erro.

System action:

O processamento continua no próximo arquivo.

User response:

Procure no arquivo dsmerror.log para obter detalhes de erro adicionais.
Se o caminho de arquivo afetado não existir, restaure-o a partir do seu
backup (se houver) ou recrie-o manualmente e, em seguida, tente
novamente a operação. Certifique-se de que o sistema de arquivos
especificado seja gerenciado por espaço IBM Spectrum Protect, gravável e
em estado consistente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9334E

Alias incorreto 'alias-name' recebido do servidor.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde construir um nome do caminho válido para
um arquivo migrado devido ao alias inválido recebido do servidor.

System action:

O processamento continua no próximo arquivo.

User response:

Se possível, execute uma reconciliação de verificação órfã ou um backup
incremental sequencial do arquivo inicial, para que o alias seja
atualizado no servidor. Em seguida, tente novamente a operação. Caso
contrário, entre em contato com o suporte IBM Spectrum Protect para
investigação adicional e resolução de problemas.

------------------------------------------------------------------------
ANS9347W

Aviso:'domain-keyword' especificado no Domínio será ignorado ao conectar
ao host ESX/ESXi de VMware. Conecte ao VMware vCenter para processar
esse domínio.



Explanation:

Nenhum(a).

System action:

A palavra-chave Domínio é ignorada.

User response:

Conecte ao VMware vCenter para processar esse domínio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9350E

A operação de backup falhou devido à mistura de volumes. Consulte a
seção de explicações para obter informações adicionais.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect falhou ao criar o backup, pois foi detectada uma
mistura de volumes. Alguns volumes selecionados satisfazem os requisitos
para importar capturas instantâneas apenas quando é necessário e outras
não. Esta situação ocorre quando é necessária uma operação de backup e o
recurso "Importar as Capturas Instantâneas VSS Apenas Quando Necessário"
está ativado e nem todos os volumes envolvidos na operação de backup são
gerenciados por um Fornecedor de Hardware VSS que suporta capturas
instantâneas transportáveis. Além disso, a situação também pode ocorrer
em um ambiente em cluster durante uma operação de backup, quando nem
todos os volumes envolvidos na operação de backup são gerenciados por um
Fornecedor de Hardware VSS que suporta capturas instantâneas
transportáveis.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente dividindo a operação de backup. Certifique-se
de que todos os volumes envolvidos na operação de backup sejam
gerenciados por um Provedor de Hardware que suporta capturas
instantâneas transportáveis ou que todos os volumes envolvidos na
operação não suportam capturas instantâneas transportáveis. Além disso,
também é possível desligar o recurso "Importar capturas instantâneas VSS
Apenas Quando Necessário" para permitir o backup permitindo a mistura.

------------------------------------------------------------------------
ANS9351E

Os dados não estavam disponíveis no servidor e foram ignorados.



Explanation:

Os dados a serem restaurados não estão disponíveis no servidor, portanto
eles não serão restaurados.

System action:

Os dados foram ignorados e o processamento de restauração continua com o
próximo objeto a ser restaurado.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9352E

SAN ou HOTADD foi escolhido como transporte para pelo menos um dos
discos na operação, mas a política SAN não é OnlineAll para esse movedor
de dados. Não é possível usar SAN ou HOTADD, a não ser que a política
SAN seja OnlineAll.



Explanation:

SAN ou HOTADD foi escolhido como transporte porque a configuração de
transporte padrão estava sendo usada, ou foi especificada na opção
VMVSTORTRANSPORT. Para usar SAN ou HOTADD como o modo de transporte, a
política SAN deve estar configurada como OnlineAll.

System action:

O processo de restauração é interrompido.

User response:

Configure a política SAN para OnlineAll ou configure VMVSTORTRANSPORT
para algo diferente de SAN ou HOTADD, como NBD. Em seguida, tente a
operação de restauração novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9354E

O nome do nó ou proprietário 'node' especificado no comando SET ACCESS
excede o comprimento máximo permitido (64).



Explanation:

Um nome de nó ou proprietário inválido foi inserido no comando SET
ACCESS.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Insira o comando SET ACCESS usando o nome do nó ou proprietário correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9355E

Mensagem de erro relatada pela API do serviço da Web VMware vStorage VI:
vstor-api-msg



Explanation:

A API do serviço da Web VMware vStorage VI relatou um erro com o texto
de mensagem especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo de log dsmerror para obter informações adicionais e
entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9356E

O erro da API vStorage do VMware foi relatado.



Explanation:

A API vStorage do VMware foi relatada. Consulte as outras mensagens
exibidas e registradas para obter informações adicionais sobre o
problema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo de log dsmerror para obter informações adicionais e
entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9359W

program-name: file-system: O limite alto high-threshold excede a
porcentagem máxima max-threshold recomendada.



Explanation:

O desempenho do sistema pode ser impactado. Pode haver atrasos ao
esperar pela migração de demanda.

System action:

O processamento continua.

User response:

Configurar o limite alto da migração mais baixo que a capacidade do
sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9360W

program-name: file-system: O limite baixo low-threshold configurado está
abaixo do limite mínimo baixo floor-percent recomendado.



Explanation:

O limite baixo do IBM Spectrum Protect não é recomendado para ser menor
que o espaço mínimo requerido por este sistema de arquivos e pode
resultar em tentativas intermináveis de localizar os candidatos de
migração. O uso do sistema de arquivos pode ser mais alto que o mínimo
recomendado de limite baixo no GPFS e Veritas pois esses tipos de
sistema de arquivos alocam algum espaço para os metadados.

System action:

O processamento continua.

User response:

Configurar o limite baixo da migração mais alto que o tamanho mínimo
recomendado do sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9361W

program-name: file-system: a pré-migração configurada pre-mig é maior
que a diferença entre o limite baixo configurado low-threshold e o
tamanho mínimo recomendado do sistema de arquivos Min_size.



Explanation:

A porcentagem de pré-migração do IBM Spectrum Protect abaixo do limite
baixo pode não deixar espaço suficiente para o sistema de arquivos e
pode resultar em tentativas intermináveis para localizar candidatos de
migração. O uso do sistema de arquivos pode ser mais alto que o mínimo
recomendado de limite baixo no GPFS e Veritas pois esses tipos de
sistema de arquivos alocam algum espaço para os metadados.

System action:

O processamento continua.

User response:

Diminua a configuração de pré-migração.

------------------------------------------------------------------------
ANS9362W

program-name: file-system: MAXFILES max-files é menor que inodes usados
used inodes no sistema de arquivos. MAXFILES será configurado como o
valor mínimo possível.



Explanation:

O valor especificado MAXFILES está abaixo do número de arquivos já
existentes no sistema de arquivos. O valor será ignorado e o CFI será
padronizado com o tamanho mínimo possível de acordo com o número de
inodes atualmente usados.

System action:

O processamento continua.

User response:

Aumente o valor de MAXFILES.

------------------------------------------------------------------------
ANS9363W

program-name: file-system: MAXFILES max-files é maior que o total de
inodes disponíveis files no sistema de arquivos. MAXFILES será
configurado como o valor máximo possível.



Explanation:

O valor especificado MAXFILES está acima do número de inodes disponíveis
no sistema de arquivos. O valor será ignorado e o CFI será padronizado
como o tamanho máximo correspondente ao número de inodes disponíveis.

System action:

O processamento continua.

User response:

Diminua o valor de MAXFILES.

------------------------------------------------------------------------
ANS9364E

Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual. Consulte o arquivo
dsmerror.log para obter mensagens de erro detalhadas.



Explanation:

Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual. Consulte o arquivo
dsmerror.log para obter mensagens de erro detalhadas.

System action:

O backup não pode continuar.

User response:

Consulte o arquivo dsmerror.log para obter a mensagem de erro detalhada.

------------------------------------------------------------------------
ANS9365E

Erro da API do VMware vStorage para a máquina virtual 'VM-name'. IBM
Spectrum Protect nome da função: function-name arquivo IBM Spectrum
Protect: file-name (line-number) Código de retorno da API: TSM-rc
Mensagem de erro da API: function-desc



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se o backup da máquina virtual falhar e a mensagem de erro apontar para
a função ReadEnvironmentVariableInGuest(), verifique a validade das
credenciais de login da máquina virtual guest e atualize as credenciais
de login da máquina virtual no movedor de dados, se necessário. Entre em
contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações
fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9368W

AVISO: ID do Usuário de Host VMware <hostuserid> lido do arquivo pwd
diferente do valor <vmcuserid> da opção VMCUSER. Usando o valor da opção
VMCUSER.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9369W

AVISO: Senha do Usuário do Servidor ESX ou VMware VirtualCenter para
Host VMC <host> VMC Userid <userid> configurada no arquivo de opções.



Explanation:

Nenhuma.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9370W

Use o Editor de Preferências ou dsmc SET PASSWORD -type=VM
'VirtualCenter hostname' 'userid' 'password' para salvar a senha
criptografada.



Explanation:

A opção VMCPW foi localizada em um arquivo de opções ou na linha de
comandos. Embora este método de entrada seja permitido, ele apresenta um
risco de segurança porque a senha está em texto simples e não está
criptografada.

System action:

A opção será aceita e a senha do VMC será usada na sessão atual.

User response:

Para salvar a senha criptografada, use o painel de Backup VM do Editor
de Preferências ou o comando: dsmc SET PASSWORD -type=VM 'VirtualCenter
hostname' 'userid' 'password'

------------------------------------------------------------------------
ANS9371I

program-name: file-system : O valor MAXFILES especificado é 0. O tamanho
CFI será calculado automaticamente agora.



Explanation:

IBM Spectrum Protect O valor maxfiles especificado é 0, o que significa
que o tamanho CFI é gerenciado automaticamente agora.

System action:

O IBM Spectrum Protect continua.

User response:

nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS9372E

Não é possível criar a máquina virtual a ser restaurada devido a um nome
de host, nome do centro de dados ou nome do armazenamento de dados
inválido.



Explanation:

IBM Spectrum Protect não pôde criar a máquina virtual a ser restaurada
por que um nome de host, nome do centro de dados ou nome do
armazenamento de dados inválido foi especificado. Verifique o arquivo de
log dsmerror para obter informações sobre o motivo específico da falha.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique o arquivo de log dsmerror para obter informações adicionais e
entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9373E

O backup da máquina virtual 'vm-name' parou porque a operação de backup
não estava avançando.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect detectou um conflito que impede que operação de
backup da máquina virtual seja concluída. A operação de backup foi
cancelada.

System action:

O backup da máquina virtual foi cancelado.

User response:

Tente novamente o backup da máquina virtual. Se o problema persistir,
entre em contato com o Suporte IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9374E

O serviço do driver de armazenamento virtual VMware vStorage não está em
execução ou não pôde ser localizado. Certifique-se de que o serviço
VMware 'vstor2-mntapi20-shared.sys' esteja instalado e em execução.
Instale os arquivos de tempo de execução da API vStorage do VMware.



Explanation:

Falha ao inicializar o ambiente da API vStorage do VMware.

System action:

O backup não pode continuar.

User response:

Certifique-se de que o serviço VMware 'vstor2-mntapi20-shared.sys'
esteja instalado e em execução. Instale os arquivos de tempo de execução
da API vStorage do VMware.

------------------------------------------------------------------------
ANS9376E

A palavra-chave de domínio de comando da MV de Backup 'domain-keyword'
foi especificada, mas esse domínio não contém nenhuma máquina virtual.
Esse erro também poderá ocorrer se o valor para o parâmetro VMHOST não
for especificado como um endereço IP ou como um nome completo do
domínio.



Explanation:

O comando não pode ser concluído porque a máquina virtual não pôde ser
localizada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Assegure-se de que o valor para o parâmetro
VMHOST esteja especificado como um endereço IP ou um nome completo do
domínio. O nome do host especificado deve corresponder ao nome do host
exibido no servidor vCenter na visualização Host e Clusters. Pode ser o
nome do host completo (FQDN), o nome de domínio reduzido ou o endereço
IP do host.

------------------------------------------------------------------------
ANS9377E

Nenhuma máquina virtual é especificada no comando string ou a lista de
domínio da máquina virtual não pôde ser processada.



Explanation:

Nenhuma máquina virtual encontrada com o nome ou especificada na opção
de domínio.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um nome de VM correto ou opção de domínio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9378E

Erro inesperado na impressão digital dos dados



Explanation:

Houve um erro ao tirar a impressão digital dos dados. Consulte o log de
erros para obter informações adicionais.

System action:

Não foi feito backup do objeto.

User response:

Tente a operação novamente. Tente novamente a operação sem a
deduplicação do lado do cliente. Se o problema persistir, entre em
contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9379E

Erro inesperado ao deduplicar os dados



Explanation:

Ocorreu um erro ao deduplicar os dados. Consulte o log de erros para
obter informações adicionais.

System action:

Não foi feito backup do objeto.

User response:

Tente a operação novamente. Tente novamente a operação sem a
deduplicação do lado do cliente. Se o problema persistir, entre em
contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9380E

A máquina virtual que foi especificada no comando string não pôde ser
localizada.



Explanation:

O comando não pode ser concluído porque a máquina virtual não pôde ser
localizada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Especifique um nome da MV ou uma opção de
DOMAIN correta. Esse erro também pode ser causado por configurações
incorretas para as opções VMHOST, VMHOSTCLUSTER, VMFOLDER ou
VMDATASTORE. O valor da opção VMHOST deve ser especificado como um
endereço IP ou como um nome do servidor que esteja no formato de nome
completo do domínio (FQDN). O nome do host especificado deve
corresponder ao nome do host exibido no servidor vCenter na visualização
Host e Clusters. Pode ser o nome do host completo (FQDN), o nome de
domínio reduzido ou o endereço IP do host.

------------------------------------------------------------------------
ANS9381I

O valor definido para a opção vmlist será migrado para a nova opção
domain.



Explanation:

Nenhuma opção foi definida.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9383E

Os arquivos necessários para as operações da máquina virtual não foram
localizados. Os arquivos serão instalados somente se o cliente for
definido como um movedor de dados no IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments.



Explanation:

Ocorreu uma falha ao inicializar o ambiente de máquina virtual.

System action:

A operação não pode continuar.

User response:

Instale o pacote do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments para
usar o cliente para fazer backup das máquinas virtuais.

------------------------------------------------------------------------
ANS9384W

Impossível obter os dados do VMware Changed Block Tracking (CBT) para a
máquina virtual 'virtual machine name'. O backup de VM Integral continua
e inclui áreas usadas e não usadas do disco.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não conseguiu obter os dados Changed Block
Tracking(CBT) para a máquina virtual especificada. O backup continua,
mas em vez de fazer backup apenas dos blocos usados (no caso do backup
de VM integral) ou apenas os blocos alterados (no caso de backup de VM
incremental), a máquina virtual inteira tem o backup feito. Este backup
inclui os blocos usados e não usados do disco.

System action:

O backup continua.

User response:

Consulte o log de erro dsmerror.log para obter informações sobre por que
os dados de bloco alterados não foram obtidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9385W

Retorno de erro da API do VMware vStorage para a máquina virtual
'VM-name' na função da API do vSphere __ns2__QueryChangedDiskAreas.
RC=código de retorno da API, mensagem detalhada: mensagem da API



Explanation:

Nenhum(a).

System action:

Processamento de CBT para.

User response:

Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as
informações fornecidas nesta mensagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9386W

O rastreamento de bloco alterado não é suportado para máquina virtual
'virtual machine name'. Um backup COMPLETO do disco será executado e
incluirá áreas usadas e não usadas do disco.



Explanation:

IBM Spectrum Protect não pôde obter dados do Changed Block Tracking(CBT)
para a máquina virtual especificada porque o rastreamento de bloco
alterado não é suportado. Discos RDM no modo físico, discos virtuais
anexados ao barramento SCSI virtual compartilhado e VMs com hardware
versão 6 ou anterior não são suportados. O backup continua, mas em vez
de fazer backup apenas dos blocos usados (no caso do backup de VM
integral) ou apenas os blocos alterados (no caso de backup de VM
incremental), a máquina virtual inteira tem o backup feito. Este backup
inclui os blocos usados e não usados do disco.

System action:

O backup continua.

User response:

Consulte o log de erro dsmerror.log para obter informações sobre por que
os dados de bloco alterados não foram obtidos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9387W

Um backup incremental para a máquina virtual 'nome da máquina virtual'
não é possível porque informações de bloqueio alterado não podem ser
obtidas. Em vez disso, será tentado um backup completo da VM.



Explanation:

As informações de bloqueio alterado são necessárias para executar um
backup incremental, mas não foi possível obter as informações da máquina
virtual. As informações poderão estar ausentes se dois nós fizerem
backup da mesma máquina virtual. Um nó executa um backup incremental
diário e o outro nó executa um backup completo semanal. Após a execução
do backup completo semanal, o backup diário seguinte não consegue obter
informações de bloqueio alterado, de modo que um backup completo é
executado em vez de um backup incremental. Os backups diários
subsequentes serão incrementais até o próximo backup completo semanal.

System action:

O backup continua como um backup completo em vez de um backup
incremental.

User response:

Procure no site de suporte do IBM Spectrum Protect IBM Spectrum Protect
Support Portal
(https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect)
esse número de mensagem, para obter outras possíveis causas para esse
erro.

------------------------------------------------------------------------
ANS9388E

A classe de gerenciamento 'nome da classe de gerenciamento' especificada
para a opção 'nome da opção' é inválida, ou não tem um grupo de cópias
de backup.



Explanation:

O nome da classe de gerenciamento para a opção especificada não existe
ou existe, mas não tem um grupo de cópias de backup válido.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o nome da classe de gerenciamento especificado é válido e
se contém um grupo de cópias de backup válido.

------------------------------------------------------------------------
ANS9389W

A tentativa de backup DEDUP foi malsucedida para a máquina virtual
'virtual machine name'. Nova tentativa #retry attempt number com DEDUP
desativado.



Explanation:

A tentativa de fazer backup da máquina virtual com DEDUP ativado foi
malsucedida. Em vez de falhar diretamente o backup, está sendo feita uma
tentativa de fazer backup da máquina virtual com DEDUP desativado.

System action:

O processamento continua com DEDUP desativado.

User response:

Verifique as mensagens nos arquivos de log quanto ao motivo da falha de
DEDUP. Se as futuras tentativas de fazer backup usando o DEDUP falharem,
entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9390W

A tentativa de backup DEDUP foi malsucedida para a máquina virtual
'virtual machine name'. Nova tentativa #retry attempt number com DEDUP
ainda ativado.



Explanation:

A tentativa de fazer backup da máquina virtual com DEDUP ativado foi
malsucedida. Em vez de falhar diretamente o backup, está sendo feita uma
tentativa de backup da máquina virtual com DEDUP ainda ativado.

System action:

O processamento continua com DEDUP ainda ativado.

User response:

Verifique as mensagens nos arquivos de log quanto ao motivo da falha de
DEDUP. Se as futuras tentativas de fazer backup usando o DEDUP falharem,
entre em contato com o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9391W

O S.O. Linux guest com Inicialização EFI ativada não é totalmente
suportado pelo backup do IBM Spectrum Protect VMware. Etapas manuais
podem ser necessárias após a restauração para permitir que a máquina
virtual seja ligada corretamente.



Explanation:

Um S.O. Linux guest restaurado com inicialização EFI ativada pode não
ser iniciado com êxito. Etapas manuais são necessárias para inicializar
com êxito o S.O. convidado.

System action:

O processamento da restauração continua.

User response:

Após a restauração do sistema operacional convidado: remova e reconecte
o disco de inicialização do Linux convidado, selecione a Opção de
Inicialização de Convidado para entrar na configuração de inicialização
do EFI na próxima inicialização, ligue o convidado, entre na Manutenção
de Inicialização do EFI, inclua o Dispositivo de Inicialização,
selecione o volume não nomeado, dê a ele um rótulo, salve e confirme as
mudanças e continue a inicialização.

------------------------------------------------------------------------
ANS9392W

Nenhum nome de conjunto de backup inserido.



Explanation:

Você deve fornecer um conjunto de backup para esta operação.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um nome válido de conjunto de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9393W

Nome incorreto de conjunto de backup inserido.



Explanation:

O nome de conjunto de backup fornecido era inválido. Caracteres curinga
não são permitidos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um nome válido de conjunto de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9394W

Nenhum nome de dispositivo ou de arquivo de conjunto de backup inserido.



Explanation:

Você deve fornecer um nome de dispositivo ou de arquivo de conjunto de
backup para esta operação.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um nome válido de dispositivo ou de arquivo de conjunto de
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9395E

O espaço no arquivo foi migrado para o modelo incremental contínuo,
MODE=FULL e MODE=INCR não são válidos.



Explanation:

É necessário executar apenas tipos de backup incremental contínuo
(IFINCR ou IFFULL) se o espaço no arquivo tiver sido migrado para o tipo
incremental contínuo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique MODE=IFFULL ou MODE=IFINCR.

------------------------------------------------------------------------
ANS9396W

Máquina virtual 'VM' não está executando. A Proteção de Aplicativo do
IBM Spectrum Protect não será usada ao fazer backup desta MV.



Explanation:

A Proteção de Aplicativo do IBM Spectrum Protect só pode proteger MVs
que estão em execução.

System action:

A Proteção de Aplicativo do IBM Spectrum Protect usa as ferramentas
VMWare para fornecer consistência de aplicativo.

User response:

Ligue a máquina virtual ou exclua-a da proteção do aplicativo IBM
Spectrum Protect, removendo a opção INCLUDE.VMTSMVSS para esta máquina
virtual. Se você deseja que logs sejam truncados, use INCLUDE.VMTSMVSS
para proteger a máquina.

------------------------------------------------------------------------
ANS9397W

A proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não poderá proteger a
máquina. A máquina virtual 'VM' não tem sistema operacional ou
aplicativos suportados pela proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect.



Explanation:

A proteção de aplicativo pode ser usada somente para máquinas virtuais
que tenham sistemas operacionais ou aplicativos suportados pela proteção
de aplicativo IBM Spectrum Protect. Consulte a documentação do produto
para obter a lista de sistemas operacionais e aplicativos suportados.

System action:

O IBM Spectrum Protect usará o VMware Tools para fornecer consistência
ao aplicativo.

User response:

Exclua a máquina virtual da proteção de aplicativo removendo a opção
INCLUDE.VMTSMVSS para esta máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS9398E

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect falhou ao inicializar
na máquina virtual 'VM'. Consulte o log de erros para obter detalhes
adicionais.



Explanation:

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect encontrou um erro
durante a inicialização.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. Corrija os erros
e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9399W

program-name: erro de acesso ao arquivo de bloqueio para a operação
value no caminho value value com texto de número do erro value.



Explanation:

Falha em uma operação de arquivo de bloqueio.

System action:

O IBM Spectrum Protect registrará a condição e continuará o
processamento ou sairá se o diretório não for localizado.

User response:

Corrija a configuração.

------------------------------------------------------------------------
ANS9400W

Não é possível restaurar o arquivo NVRAM para vm 'virtual machine name'.
Etapas manuais podem ser necessárias após a restauração para permitir
que a máquina virtual seja ligada corretamente.



Explanation:

IBM Spectrum Protect não pôde fazer upload do arquivo NVRAM para a
máquina virtual especificada. A restauração continua, mas um sistema
operacional convidado restaurado com inicialização EFI ativada pode não
ser iniciado com êxito. Etapas manuais podem ser necessárias para
inicializar com êxito o sistema operacional convidado.

System action:

A restauração continua.

User response:

Se o sistema operacional guest falhar na inicialização após sua
restauração: remova e reconecte o disco de inicialização do sistema
operacional convidado, selecione a Opção de inicialização de guest para
entrar na definição de configuração de EFI na próxima inicialização,
ligue o guest, entre na Manutenção de inicialização do EFI, inclua o
Dispositivo de inicialização, selecione o volume não nomeado, dê a ele
um rótulo, salve e confirme as mudanças e continue com a inicialização.

------------------------------------------------------------------------
ANS9401E

nome do programa: Impossível excluir daemon de recuperação.



Explanation:

IBM Spectrum ProtectUm pedido de exclusão do daemon de recuperação
falhou. Isto pode acontecer durante o nó failover.

System action:

Nenhuma.

User response:

Continue a operação normal a menos que ocorram mais erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS9402E

program-name: Não é possível notificar process name para recuperar as
operações HSM em um nó com falha.



Explanation:

Para assumir a funcionalidade de um nó do parceiro com falha, o daemon
dsmwatchd deve notificar os daemons locais.

System action:

nenhum.

User response:

A comunicação não pode ser estabelecida com o daemon HSM especificado
nesta mensagem. Verifique se o daemon de destino está sendo executado.
Inicie ou reinicie o daemon de destino conforme apropriado. Se o
problema persistir, reinicialize o cluster GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9403E

O IBM Spectrum Protect detectou que os dados para backup não
correspondem com a lista de dados para backup que foi enviada a partir
da máquina virtual. O backup de 'VM-Name' não pode continuar.



Explanation:

Os dados que o IBM Spectrum Protect faria backup para uma máquina
virtual não correspondem aos dados necessários para um backup correto. O
backup foi cancelado para evitar perda de dados.

System action:

O backup foi cancelado para evitar perda de dados.

User response:

Tente novamente o backup. Se este erro ocorrer novamente, entre em
contato com o IBM Software Support.

------------------------------------------------------------------------
ANS9404E

Erro ao criar a Máquina Virtual especificada. Consulte os arquivos de
log para obter informações adicionais.



Explanation:

Foi encontrado um erro ao criar a Máquina Virtual. Consulte dsmerror.log
para obter informações adicionais sobre por que a Máquina Virtual não
pôde ser criada.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique dsmerror.log para obter mensagens mais específicas sobre por
que a máquina virtual não pôde ser criada.

------------------------------------------------------------------------
ANS9405I

program-name: O controle do sistema de arquivos filesystem foi iniciado.



Explanation:

A ativação local do sistema de arquivos especificado foi iniciada com
sucesso.

System action:

O IBM Spectrum Protect no nó local tentará ativar o sistema de arquivos
que é gerenciado por espaço em outro nó.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9410W

O VMware Tools não está em execução ou sem validade na máquina virtual
'VM'. A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect não pode ser usada.



Explanation:

A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect requer que as ferramentas
do VMware estejam instaladas e em execução com uma versão atualizada na
máquina virtual.

System action:

O IBM Spectrum Protect não fornecerá consistência ao aplicativo. Os logs
do aplicativo não foram truncados.

User response:

Instale e/ou atualize e/ou inicie o VMware Tools na máquina virtual ou
exclua-o da proteção de aplicativo removendo a opção INCLUDE.VMTSMVSS
para essa máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS9411E

Falha no registro do provedor VSS. O comando 'command' com o Windows
RC=código de retorno



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde registrar o provedor do VSS na máquina
virtual.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Reinicie a máquina virtual e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9412E

nome do programa: Failover está desativado na máquina local. Abortando o
failover ...



Explanation:

IBM Spectrum ProtectAs operações do failover foram desativadas pelo
sistema ou pelo usuário.

System action:

Nenhuma.

User response:

Verifique a política do failover se necessário.

------------------------------------------------------------------------
ANS9413E

A operação de restauração instantânea ou de acesso instantâneo falhou,
pois essas operações não suportam máquinas virtuais que estiverem em
origens de dados de volume virtual (VVOL).



Explanation:

As operações de restauração instantânea e de acesso instantâneo não
suportam restaurações de máquinas virtuais que estiverem em
armazenamentos de dados VVOL. Os armazenamentos de dados VVOL não
suportam Raw Device Mapping (RDM), que é necessário para essas
operações.

System action:

A operação falha.

User response:

Para operações de restauração instantânea, especifique um armazenamento
de dados e um armazenamento de dados temporário que não seja um
armazenamento de dados VVOL.Para operações de acesso instantâneo,
especifique um armazenamento de dados que não seja um armazenamento de
dados VVOL.

------------------------------------------------------------------------
ANS9414E

A proteção de aplicativo está ativada para a máquina virtual 'VM-name',
entretanto, essa máquina virtual reside em um armazenamento de dados de
Volume Virtual (VVol). A proteção de aplicativo precisa estar desativada
para fazer backup dessa máquina virtual.



Explanation:

A proteção de aplicativo não é suportada por máquinas virtuais que
residem em armazenamentos de dados VVol.

System action:

A operação falha.

User response:

Desative a proteção de aplicativo removendo a opção include.vmtsmvss do
arquivo de opções e faça o backup da máquina virtual novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9415E

Falha ao copiar 'origem' para 'destino' com VMware RC=rc na máquina
virtual.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect não pôde copiar um arquivo para a máquina
virtual.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o arquivo de origem existe e se o destino está acessível.
Reinicie a máquina virtual e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9416E

Não é possível criar o diretório 'origem' na máquina virtual com Windows
RC=rc



Explanation:

O cliente do IBM Spectrum Protect não pôde criar o diretório
especificado na máquina virtual. É possível que o diretório exista e
esteja bloqueado por um processo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Verifique se o diretório especificado não existe na máquina virtual.
Reinicie a máquina virtual e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9417E

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect não pôde congelar os
gravadores do VSS na máquina virtual chamada 'VM'. Consulte o log de
erros para obter detalhes adicionais.



Explanation:

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao
congelar os gravadores do VSS.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Use o comando 'vssadmin list writers' para determinar se algum gravador
do VSS detecta erros na máquina virtual. Reiniciar o VM. Tente novamente
a operação. Se a nova tentativa falhar, consulte o log de erros para
obter detalhes sobre os erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS9418E

SAN foi escolhido como o transporte para pelo menos um dos discos na
operação, mas o VMware Changed Block Tracking (CBT) está ativado na MV
de destino. SAN não pode ser usado para atualizar a MV existente, quando
CBT estiver ativado.



Explanation:

A SAN foi escolhida como o transporte porque a configuração de
transporte padrão foi usada ou foi especificada na opção
VMVSTORTRANSPORT. Para usar SAN como o modo de transporte, o VMware
Changed Block Tracking (CBT) tem que ser desativado na MV de destino.

System action:

O processo de restauração é interrompido.

User response:

Desative o VMware Changed Block Tracking (CBT) na MV de destino ou
configure VMVSTORTRANSPORT para algo diferente de SAN, como NBD. Em
seguida, tente a operação de restauração novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9419E

O Changed Block Tracking (CBT) do VMware não pode ser ativado nem
reconfigurado para a máquina virtual 'virtual machine name' devido a uma
captura instantânea existente. O backup completo da MV continua e inclui
áreas usadas e não usadas do disco.



Explanation:

O VMware não permite a mudança de estado de Changed Block Tracking (CBT)
quando uma captura instantânea existe. O backup continua, mas em vez de
fazer backup somente dos blocos usados (no caso do backup completo da
MV), ou somente dos blocos alterados (no caso do backup incremental da
MV), é feito backup da máquina virtual inteira. Este backup inclui os
blocos usados e não usados do disco.

System action:

O backup continua.

User response:

Exclua a captura instantânea na mv de destino para permitir que o CBT
seja ativado ou reconfigurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9420W

O Changed Block Tracking (CBT) do VMware não pode ser ativado nem
reconfigurado para a máquina virtual 'virtual machine name' devido a uma
captura instantânea existente. O backup completo da MV continua e inclui
áreas usadas e não usadas do disco.



Explanation:

O VMware não permite a mudança de estado de Changed Block Tracking (CBT)
quando uma captura instantânea existe. O backup continua, mas em vez de
fazer backup somente dos blocos usados (no caso do backup completo da
MV), ou somente dos blocos alterados (no caso do backup incremental da
MV), é feito backup da máquina virtual inteira. Este backup inclui os
blocos usados e não usados do disco.

System action:

O backup continua.

User response:

Exclua a captura instantânea vídeo para permitir que o CBT seja ativado
ou reconfigurado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9421E

O backup da VM falhou para a máquina virtual 'virtual machine name'
porque um dos discos tem tamanho que não é múltiplo de 1 MB.



Explanation:

O VMware não suporta backup de discos com tamanho que não seja múltiplo
de 1 MB. Falha no backup.

System action:

Falha no backup.

User response:

Aumente o tamanho do disco afetado para que seja um múltiplo de 1 MB.

------------------------------------------------------------------------
ANS9422I

program-name: O retrocesso do sistema de arquivos filesystem foi
iniciado.



Explanation:

A ativação local do sistema de arquivos especificado foi iniciada com
sucesso.

System action:

O IBM Spectrum Protect no nó local tentará ativar o sistema de arquivos
que é gerenciado por espaço em outro nó.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9427E

O disco da máquina virtual 'virtual machine name' 'virtual machine disk
name' não pôde ser aberto porque nenhum dos transportes permitidos
('allowed transport modes') está disponível.



Explanation:

O disco pode ser aberto apenas usando um dos modos de transporte
especificados na opção VMVSTORTRANSPORT. No entanto, nenhum dos modos de
transporte especificados estava disponível, portanto, o disco não pode
ser aberto. Uma vez que nenhum dos modos de transporte especificados
estava disponível, o disco não pôde ser aberto.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual. O processamento continua com a
próxima máquina virtual.

User response:

Realize uma ou mais das ações a seguir e, em seguida, tente o backup
novamente.

*  Verifique o valor da opção VMVSTORTRANSPORT e verifique se os modos
   de transporte desejados estão disponíveis.

*  Inclua NBD ou NBDSSL na opção VMVSTORTRANSPORT.

*  Verifique o diretório "%TEMP%/VMWARE-%USER%" para obter arquivos
   restantes de um backup anterior. Os arquivos restantes podem evitar o
   uso de modos de transporte avançados. Este diretório pode ser
   excluído com segurança, desde que nenhuma outra operação de VM esteja
   em execução.



------------------------------------------------------------------------
ANS9428E

program-name: O takeover do sistema de arquivos filesystem falhou ao
iniciar.



Explanation:

A ativação de local do sistema de arquivos especificado falhou ao
iniciar. Observe que apenas os sistemas de arquivos que são gerenciados
por espaço em outro nó no mesmo cluster poderão ser controlados. Além
disso, o sistema de arquivos deve ser montado localmente.

System action:

IBM Spectrum Protect não fará takeover do sistema de arquivos.

User response:

Certifique-se de que o sistema de arquivo esteja montado localmente e
gerenciado com o cliente IBM Spectrum Protect para gerenciamento de
espaço em outro nó no mesmo cluster e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9431E

A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect falhou ao descongelar os
gravadores VSS na máquina virtual 'VM'. Consulte o log de erros do IBM
Spectrum Protect para obter mais detalhes.



Explanation:

A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao
descongelar gravadores VSS.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. Verifique se
todos os gravadores do VSS não estão relatando erros executando o
comando 'vssadmin list writers'. Reinicie a máquina virtual e tente a
operação novamente. Se a nova tentativa falhar, consulte o log de erro
para obter detalhes sobre os erros.

------------------------------------------------------------------------
ANS9432W

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect falhou ao truncar logs
do aplicativo na máquina virtual 'VM'.



Explanation:

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao
concluir a operação de backup do VSS. Os aplicativos entraram em modo
quiesce com êxito, mas seus logs não foram truncados.

System action:

Os logs do aplicativo não foram truncados.

User response:

Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. Verifique se
todos os gravadores do VSS não estão relatando erros, executando o
comando 'vssadmin list writers'. Reinicie a máquina virtual e tente a
operação novamente. Se a nova tentativa falhar, consulte o log de erros
para obter detalhes sobre os erros. Na VM do convidado, verifique se o
volume montado não está online. Use o Recovery Agent para desmontar e
remover quaisquer diretórios montados existentes. Em seguida, tente a
operação de backup novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9433E

nome do programa: dm_send_msg falhou com errno Errno.



Explanation:

Impossível executar a chamada DMApi.

System action:

Abortando a operação.

User response:

Verifique a consistência do daemon GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9443E

nome do programa: A operação não pode ser executada em um ambiente de
failover desativado.



Explanation:

A operação conta com um ambiente de failover ativo.

System action:

Abortando a operação.

User response:

Execute dsmmigfs enableFailover no nó local e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9447E

O disco da máquina virtual 'virtual machine name' não pôde ser aberto
porque nenhum dos transportes permitidos está disponível.



Explanation:

O disco pode ser aberto apenas usando um dos modos de transporte
especificados na opção VMVSTORTRANSPORT. No entanto, nenhum dos modos de
transporte especificados estava disponível, portanto, o disco não pode
ser aberto.

System action:

Não será feito backup na máquina virtual. O processamento continua com a
próxima máquina virtual.

User response:

Realize uma ou mais das ações a seguir e, em seguida, tente o backup
novamente.

*  Verifique a saída do console e os logs de erros para obter
   informações sobre quais modos de transporte são permitidos.

*  Verifique o valor da opção VMVSTORTRANSPORT e verifique se os modos
   de transporte desejados estão disponíveis.

*  Inclua NBD ou NBDSSL na opção VMVSTORTRANSPORT.

*  Verifique o diretório "%TEMP%/VMWARE-%USER%" para obter arquivos
   restantes de um backup anterior. Os arquivos restantes podem evitar o
   uso de modos de transporte avançados. Este diretório pode ser
   excluído com segurança, desde que nenhuma outra operação de VM esteja
   em execução.



------------------------------------------------------------------------
ANS9450W

nome do programa: Nenhum sistema de arquivos elegível para
transferência.



Explanation:

Nenhum dos sistemas de arquivos GPFS montados localmente corresponde aos
sistemas de arquivos do nó apresentando falha gerenciados remotamente.

System action:

Abortando a operação de transferência.

User response:

Verifique se os sistemas de arquivos do nó remoto com falha estão sendo
gerenciados a partir de outro lugar dentro do conjunto de nós.

------------------------------------------------------------------------
ANS9451E

nome do programa: a opção GPFS ou SP está desativada localmente.
Abortando as atividades de transferência ...



Explanation:

IBM Spectrum Protect GPFS não é funcional localmente.

System action:

Abortando a operação de transferência.

User response:

Verifique a opção e o status do VSD. O sistema local deve estar
indefinido.

------------------------------------------------------------------------
ANS9452E

nome do programa: O DMApi não é funcional localmente. Abortando as
atividades de transferência ...



Explanation:

A operação parada devido à interface DMApi não está acessível.

System action:

Abortando a operação de transferência.

User response:

Verifique o status do GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9453E

nome do programa: Não foi possível determinar o id do conjunto de
armazenamentos GPFS para o arquivo 'caminho de arquivo'. Motivo: razão



Explanation:

O arquivo processado não existe ou está localizado em um sistema de
arquivos sem suporte ao conjunto de armazenamentos.

System action:

A operação solicitada foi parada.

User response:

Verifique os parâmetros de entrada e se o DMAPI está ativado no sistema
de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9457E

nome do programa: Não foi possível determinar os conjuntos de
armazenamentos do sistema de arquivos 'sistema de arquivos'. Motivo:
razão



Explanation:

O sistema de arquivos especificado não é um sistema de arquivos GPFS ou
possui uma versão antiga do GPFS.

System action:

A operação solicitada foi parada.

User response:

Atualize para uma versão suportada do GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9459E

Usar o parâmetro MAXCANDIDATES especificado produziria uma condição de
falta de espaço no sistema de arquivos pai de
/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool. Com base na situação de espaço livre
atual, o valor máximo para o parâmetro MAXCANDIDATES é value.



Explanation:

Os conjuntos candidatos à migração automática para o sistema de arquivos
selecionado requerem MAXCANDIDATES por 10 KB mais um buffer de segurança
de 5 MB de memória em /etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool, que excede o
espaço disponível.

System action:

IBM Spectrum Protect Interromper a operação.

User response:

Aumente o tamanho do sistema de arquivos ou escolha um valor menor para
o parâmetro MAXCANDIDATES. Também é possível criar um sistema de
arquivos dedicado com espaço suficiente para os conjuntos de migração em
/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool. Encerre os processos dsmscout após
executar essa opção.

------------------------------------------------------------------------
ANS9462E

A funcionalidade de failover não é suportada com esta liberação do HSM.



Explanation:

O usuário do IBM Spectrum Protect executou dsmmigfs com a sinalização de
failover em uma plataforma não suportada.

System action:

O IBM Spectrum Protect termina a operação.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9469E

Aviso! Não é possível gravar uma lista completa de candidatos à migração
devido ao pouco espaço no sistema de arquivos pai de nome.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Pouco espaço no sistema de arquivo que armazena os
arquivos candidatos à migração.

System action:

IBM Spectrum ProtectO executável gravou uma lista parcial de candidatos
à migração.

User response:

Aumente o sistema de arquivos ou crie um sistema de arquivos dedicado,
no caminho dado, com tamanho suficiente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9474E

nome-do-programa: perdida minha sessão com erro n°: erro n° . Tentando
recuperação.



Explanation:

A sessão DMAPI não é válida.

System action:

Tentando recuperar a sessão.

User response:

Verifique o nó do defeito. Pode ser necessário recuperar o daemon GPFS
local.

------------------------------------------------------------------------
ANS9475W

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect falhou ao ser limpa
após um backup do VSS na máquina virtual VM.



Explanation:

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao
ser limpa após uma operação de backup do VSS.

System action:

Nenhum

User response:

Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. Reinicie a
máquina virtual e tente a operação novamente. Se o problema persistir,
entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência
adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS9476I

program-name: Recuperada minha sessão DM sid.



Explanation:

A sessão DMAPI é recuperada.

System action:

Essa mensagem é apenas informativa.

User response:

Não é necessária nenhuma ação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9480E

program-name: O rollback do sistema de arquivos filesystem falhou
durante a inicialização.



Explanation:

A ativação de local do sistema de arquivos especificado falhou ao
iniciar. Observe que um rollback só poderá ser executado depois que o
gerenciamento de espaço do sistema de arquivos tiver sido movido do nó
local durante o failover. Além disso, o sistema de arquivos deve ser
montado localmente.

System action:

IBM Spectrum Protect não fará rollback do sistema de arquivos.

User response:

Certifique-se de que o sistema de arquivo esteja montado localmente e
gerenciado com o cliente IBM Spectrum Protect para gerenciamento de
espaço em outro nó no mesmo cluster e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9487W

program-name: não é possível consultar o direito na sessão session para
o manipulador de arquivos = filehandle token = token. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode consultar o direito em um arquivo.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9488E

O IBM Spectrum Protect usa o Java Runtime Environment (JRE), mas o JRE
não pôde ser localizado no diretório 'jrePath' ou a versão do JRE não
pôde ser determinada. As possíveis razões são que há um problema com a
instalação do produto ou as variáveis de ambiente TEMP ou TMP estão
configuradas para um diretório que é inacessível pelo usuário.



Explanation:

O JRE não foi localizado no diretório de instalação do IBM Spectrum
Protect.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Reinstale o produto ou instale uma versão necessária do JRE e tente
novamente. Se o JRE já estiver instalado em sua máquina, certifique-se
de que a variável de ambiente PATH contenha o caminho para javaw.exe.
Além disso, verifique se cada uma das variáveis de ambiente TEMP e TMP
aponta para um diretório existente e se o usuário tem permissões
suficientes para acessar o diretório.

------------------------------------------------------------------------
ANS9489E

O Java Runtime Environment (JRE) não foi localizado.



Explanation:

O JRE não foi localizado.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Se você já tiver o JRE instalado, verifique se o executável \"java\"
pode ser acessado por uma configuração de variável de ambiente PATH
apropriada. Caso contrário, instale a versão JRE necessária. Para obter
mais detalhes sobre os requisitos de software e de hardware, veja a
seguinte nota técnica:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21505139 Para obter
mais detalhes sobre como configurar os nós do movedor de dados em um
ambiente do vSphere, veja o apêndice "Tarefas de configuração avançadas"
do "Guia de instalação do Data Protection for VMware" do IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments.

------------------------------------------------------------------------
ANS9490E

Não é possível localizar httpagent.jar no diretório de instalação do
cliente IBM Spectrum Protect.



Explanation:

O arquivo requerido não foi localizado.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Reinstale o produto ou instale uma versão requerida do JRE e tente
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9491E

As credenciais de senha para a máquina virtual 'nome da VM guest' não
puderam ser localizadas. Use dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM guest
name' 'userid' 'password' para salvar a senha criptografada.



Explanation:

A senha requerida não foi localizada.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Use dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM guest name' 'userid' 'password'
para salvar a senha criptografada. E, em seguida, tente a operação
'backup vm' novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9492E

O tamanho de destino não é igual ao de origem



Explanation:

A alocação de espaço para o destino selecionado não é a mesma que a
origem.

System action:

A operação de restauração não é executada.

User response:

Escolha um destino diferente que seja igual em tamanho à origem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9493E

As credenciais localizadas para a máquina virtual 'nome da VM guest'
estão incorretas. Verifique as credenciais e use dsmc SET PASSWORD
-type=VMGUEST 'VM guest name' 'userid' 'password' para atualizar o nome
de usuário e a senha.



Explanation:

As credenciais fornecidas estão incorretas. Falha ao autenticar para a
VM convidada usando essas credenciais.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Use dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM guest name' 'userid' 'password'
para atualizar o nome de usuário e a senha. E, em seguida, tente a
operação 'backup vm' novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9494E

O comando 'comando' foi concluído com RC=código de retorno na máquina
virtual'name da VM guest'.



Explanation:

Um comando remoto atingiu tempo limite ou falhou.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Aumente o valor da opção VMTIMEOUT e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9495E

Falha ao efetuar login na máquina virtual 'nome da VM guest' porque o
VMware Tools não está executando na máquina guest. Verifique se o VMware
Tools está executando e se nenhum outro programa tem acesso ou está
fazendo quaisquer mudanças nessa VM.



Explanation:

Falha ao efetuar login na máquina virtual porque o VMware Tools não está
executando na máquina guest.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Certifique-se de que o VMware Tools está executando e que nenhum outro
programa tem acesso ou está fazendo quaisquer mudanças nessa VM. E, em
seguida, tente a operação 'backup vm' novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9496E

Não foi possível bloquear a máquina virtual VM para a proteção de
aplicativo.



Explanation:

A máquina virtual está fazendo backup por outro processo. Só é permitido
que um processo de cada vez use a proteção de aplicativo IBM Spectrum
Protect durante um backup de uma máquina virtual.

System action:

O processamento é interrompido

User response:

Já existe outro backup da máquina virtual em processo através de outro
movedor de dados. Espere até a conclusão do outro backup da máquina
virtual e tente a operação novamente. Ou houve um travamento ou CTRL+C
durante o backup anterior da máquina virtual. Aguarde 10 minutos e tente
novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9497W

A máquina virtual 'VM' reside em um ESX Server ou vCenter que não é
suportado pela proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect. A proteção
de aplicativo IBM Spectrum Protect não será usada.



Explanation:

Consulte a documentação do produto para obter a lista das versões ESX e
vCenter suportadas.

System action:

O IBM Spectrum Protect usará o VMware Tools para fornecer consistência
ao aplicativo.

User response:

Exclua a máquina virtual da proteção de aplicativo removendo a opção
INCLUDE.VMTSMVSS para esta máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS9498W

Um arquivo de licença (license-file) válido do IBM Spectrum Protect for
Virtual Environments não pode ser localizado. A proteção de aplicativo
IBM Spectrum Protect não será usada.



Explanation:

O arquivo de licença não foi localizado ou não pode ser aberto por causa
de permissões, ou o arquivo está danificado.

System action:

O IBM Spectrum Protect usará o VMware Tools para fornecer consistência
ao aplicativo.

User response:

Verifique as permissões no arquivo. Consulte se o arquivo de licença
está no local correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9499W

As ferramentas do VMware na máquina virtual 'VM' precisam ser
atualizadas. A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect A proteção
de aplicativo ainda será usada.



Explanation:

A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect requer que o VMware
Tools esteja atualizado.

System action:

O IBM Spectrum Protect usará o VMware Tools para fornecer consistência
do aplicativo.

User response:

Atualize o VMware Tools na máquina virtual

------------------------------------------------------------------------
ANS9500W

program-name: Não é possível dispor o evento de montagem. Razão: error



Explanation:

O evento de montagem de todo o sistema não pôde ser disposto. Os eventos
de montagem não serão recebidos por este daemon.

System action:

O processamento continua.

User response:

Tente resolver o problema e reinicie o daemon de rechamada. Se o
problema não puder ser resolvido imediatamente, elimine e reinicie o
daemon de rechamada após um sistema de arquivos suportado do
Gerenciamento de espaço ter sido incluído usando dsmmigfs ou após um
sistema de arquivos ter sido montado usando o comando de montagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9501W

program-name: não é possível configurar a disposição de evento na sessão
session para o sistema de arquivos mountdir token = token. Razão: error



Explanation:

Os eventos não puderam ser dispostos no sistema de arquivos. Nenhum
evento será recebido para este sistema de arquivos. O HSM não está
ativado para este sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

O sistema de arquivos deve ser um dos sistemas de arquivos nativos
suportados para que o Gerenciamento de espaço o suporte. Verifique se as
opções de montagem do sistema de arquivos estão corretas. Corrija o
problema e monte novamente o sistema de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9502W

program-name: não é possível remover a disposição de evento na sessão
session para o sistema de arquivos mountdir token = token. Razão: error



Explanation:

As ordens de eventos não puderam ser removidas do sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique se o sistema de arquivos está montado e se dmapi está ativado
nesse sistema de arquivos. Se o problema persistir, desmonte e remonte o
sistema de arquivos e, em seguida, tente a operação novamente. Se o
problema ainda persistir, reinicialize o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9503I

program-name: Os eventos foram configurados e dispostos na sessão
session para o sistema de arquivos filesystem-name



Explanation:

A configuração de eventos e sua disposição em uma sessão do DM ativa o
sistema de arquivos para suporte de Gerenciamento de espaço.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9504W

nome do programa: O sistema de arquivos nome do sistema de arquivos não
está montado, ou está montado com opções incorretas.



Explanation:

O sistema de arquivos não está montado ou foi montado com as opções
incorretas.

System action:

O IBM Spectrum Protect continua.

User response:

Monte o sistema de arquivos ou remonte-o com as opções de montagem
corrigidas.

------------------------------------------------------------------------
ANS9505E

program-name: Não é possível inicializar a interface DMAPI. Razão: error



Explanation:

O cliente do IBM Spectrum Protect falhou ao executar a inicialização
definida por implementação da interface DMAPI.

System action:

A função dm_init_service() falhou.

User response:

Se você estiver executando o IBM Spectrum Protect como um usuário não
raiz e tiver o cliente Gerenciamento de espaço do IBM Spectrum Protect
instalado, certifique-se de que o daemon dsmrootd esteja funcionando, em
seguida, tente novamente a operação. Se você não tiver o cliente de
Gerenciamento de espaço instalado, tente novamente a operação com a
autoridade de usuário raiz.

------------------------------------------------------------------------
ANS9506E

nome do programa: O argumento espaço no arquivo fornecido 'argumento'
possui um formato inválido.



Explanation:

Ocorre se você estiver em um sistema de arquivos GPFS e o parâmetro do
sistema de arquivos não estava no formato correto.

System action:

A operação solicitada foi parada.

User response:

Consulte a documentação dsmautomig para saber a sintaxe correta.

------------------------------------------------------------------------
ANS9507E

program-name: não é possível solicitar o direito na sessão session para
a manipulação de arquivos filehandle token = token. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode solicitar o direito necessário em um
arquivo.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9508W

program-name: não é possível liberar o direito na sessão session para o
manipulador de arquivos = filehandle token = token. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode liberar o direito em um arquivo.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9509W

program-name: Recebido um evento inesperado do tipo event-type na sessão
session.



Explanation:

O daemon do Gerenciamento de espaço recebeu um evento inesperado. Esse
evento não foi disposto.

System action:

O IBM Spectrum Protect ignora o evento e continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9510E

program-name: Não é possível obter mensagens do evento da sessão
session, comprimento máximo esperado da mensagem = msglen, comprimento
da mensagem retornado = return-length. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço encontrou um erro ao tentar receber uma
mensagem em uma sessão do DM.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9511E

program-name: não é possível ler os atributos do DM na sessão session
para o arquivo: nome = name identificador = handle token = token. Razão:
error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode ler os atributos do DM de um objeto
do DM, geralmente um arquivo. Se o nome do arquivo não estiver
disponível, ele será exibido como uma sequência vazia ou como <NA>.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9512E

program-name: não é possível configurar os atributos de DM na sessão
session para o manipulador de arquivos = filehandle token = token.
Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode configurar atributos do DM para um
objeto do DM, geralmente um arquivo.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9513E

program-name: não é possível remover os atributos do DM na sessão
session para o manipulador de arquivos = filehandle token = token.
Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode remover atributos do DM para um
objeto do DM, geralmente um arquivo.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9514E

program-name: Não é possível criar um manipulador de arquivos a partir
de path. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode criar uma manipulação de arquivos a
partir do arquivo especificado.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9515E

program-name: Não é possível configurar as informações de migração.
Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode configurar as informações de migração
de um arquivo, porque o Gerenciamento de espaço não pode criar uma
manipulação de arquivos a partir do arquivo ou do sistema de arquivos.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9516E

program-name: Não é possível criar uma mensagem do evento do usuário na
sessão session. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode criar uma mensagem do evento do
usuário, necessária para referenciar direitos em um arquivo a ser
processado.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9518E

program-name: não é possível responder a uma mensagem do evento na
sessão session usando o token token Razão: error



Explanation:

Uma mensagem do evento não pôde ser respondida (retornada ao sistema).

System action:

O Gerenciamento de espaço continua.

User response:

Se um processo do usuário for bloqueado inesperadamente e não puder ser
encerrado, consulte o administrador do sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9519W

program-name: Não é possível configurar a lista de eventos para um
sistema de arquivos na sessão session token = token fs-handle =
fs-handle. Razão: error



Explanation:

Uma lista de eventos não pôde ser definida em um sistema de arquivos.
Nenhum dos eventos será gerado pelo sistema neste sistema de arquivos.

System action:

O Gerenciamento de espaço continua.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicialize o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9520E

nome do programa: impossível definir uma região gerenciada na sessão
sessão do identificador do arquivo = identificador do arquivo sinal =
sinal. Motivo: erro



Explanation:

Uma região gerenciada não pôde ser definida em um arquivo. Nenhum evento
será gerado para este arquivo.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema
ainda persistir, reinicialize o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9521E

program-name: não é possível obter os atributos de arquivo na sessão
session para a manipulação de arquivos = handle token = token. Razão:
error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode ler os atributos de um arquivo.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicialize o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9522E

program-name: Não é possível criar um manipulador de sistemas de
arquivos a partir de path. Razão: error



Explanation:

O programa não pode criar um manipulador de sistemas de arquivos a
partir do nome do sistema de arquivos. Se a Razão for Operação não
permitida, a funcionalidade dmapi pode estar desativada para o sistema
de arquivo.

System action:

O processo do sistema de arquivo é interrompido.

User response:

Se a Razão for Operação não permitida, ative a funcionalidade dmapi para
o sistema de arquivos e tente novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9523E

program-name: não é possível verificar o tamanho de stub para o arquivo
na sessão session o manipulador de arquivos = filehandle token = token.
Razão: error



Explanation:

Um tamanho de stub correto não pôde ser determinado pelo sistema.

System action:

O sistema interrompe a migração do arquivo.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9524W

program-name: Ajustado o tamanho de stub para um valor permitido na
sessão session manipulador de arquivos = filehandle token = token antigo
tamanho de stub = old-size novo tamanho de stub = new-size



Explanation:

O tamanho de stub predefinido para o arquivo deve ser corrigido para
acomodar para restrições de limite e de arredondamento impostas pela
implementação do DMAPI. O Gerenciamento de espaço também poderá mudar o
tamanho de stub durante a migração, se o valor de tamanho de stub
predefinido for maior que o tamanho do arquivo lógico.

System action:

O Gerenciamento de espaço continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9525E

nome do programa: impossível criar um arquivo stub na sessão sessão do
identificador do arquivo = identificador sinal = sinal. Motivo: erro



Explanation:

Ocorreu um erro ao criar um arquivo stub.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9526E

program-name: Não é possível abrir o arquivo de estado filename para
gravação. Razão: error



Explanation:

Não foi possível abrir o arquivo de estado global ou do sistema de
arquivos.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9527E

program-name: Não é possível gravar no arquivo de estado filename.
Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pôde gravar no arquivo de estado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9528W

program-name: Não é possível ler a partir do arquivo de estado filename.
. O arquivo está corrompido e será recriado.



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pôde ler a partir do arquivo de estado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9529W

nome-programa: não é possível obter o identificador de um arquivo de
estado do sistema de arquivos



Explanation:

O gerenciamento de espaço do IBM Spectrum Protect não pôde localizar o
identificador de um arquivo de estado do sistema de arquivos que está
armazenado no arquivo de estado global. Isso poderá ocorrer se o
gerenciamento de espaço estiver consultando um sistema de arquivos que
não tenha suporte HSM incluído, se o arquivo de estado do sistema de
arquivos estiver danificado ou se o arquivo de estado global estiver
danificado.

System action:

O IBM Spectrum Protect continua ou interrompe o processamento,
dependendo da situação.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema
ainda persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9530W

nome do programa: impossível remover uma entrada do sistema de arquivos
do arquivo de estado global.



Explanation:

A entrada para o sistema de arquivos no arquivo dmiFSGlobalState não
pode ser removida. Razões possíveis:

*  Não há memória suficiente para criar o nome do arquivo temporário
   para a tabela de sistemas de arquivos temporários.

*  Não há espaço livre suficiente ou inodes para criar a tabela de
   sistemas de arquivos temporários

*  Não é possível abrir os arquivos da tabela de sistemas de arquivos
   temporários ou reais.

System action:

O IBM Spectrum Protect não remove a entrada do arquivo de estado global.

User response:

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema
ainda persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9531E

program-name: Não é possível criar uma sessão de DM: sessão antiga =
oldsession informações da sessão = session-info. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pôde criar uma sessão de DM.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9532W

program-name: Não é possível destruir a sessão session. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pôde destruir uma sessão de DM.

System action:

O processamento continua.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9533W

program-name: Falha ao obter todas as sessões. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pôde obter todas as sessões de DM no
sistema.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9534W

program-name: não é possível localizar a sessão DMAPI existente do
programa. Razão: error



Explanation:

O programa Space Management não pode localizar uma sessão DMAPI usada
anteriormente no sistema

System action:

O programa Space Management abrirá uma nova sessão DMAPI

User response:

Continuar com a operação normal se uma nova sessão DMAPI puder ser
criada. Emitir erro se uma nova sessão DMAPI não puder ser criada.

------------------------------------------------------------------------
ANS9535E

program-name: Um manipulador de arquivos não pôde ser criado a partir do
descritor de arquivo file-descriptor. Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pôde criar uma manipulação de arquivos.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9536E

program-name: Não é possível consultar uma mensagem do evento na sessão
session. Razão: error



Explanation:

O serviço de rechamada do gerenciamento de espaço não foi capaz de
identificar se uma solicitação de rechamada foi iniciada a partir do
daemon NFS.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Verifique se o daemon NFS está sendo executado corretamente e tente a
operação de rechamada novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9537E

nome do programa: Conjunto de armazenamentos inválido 'conjunto de
armazenamentos' para o sistema de arquivos 'sistema de arquivos'.



Explanation:

Nenhum conjunto de armazenamentos com esse nome existe no sistema de
arquivos especificado.

System action:

A operação solicitada foi parada.

User response:

Certifique-se de que o conjunto de armazenamentos exista no sistema de
arquivos especificado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9538W

program-name: Solicitação request para atributos de arquivo de DM não
reconhecida



Explanation:

Foi encontrado um tipo de solicitação desconhecido que não pode ser
manipulado.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9539E

program-name: não é possível criar um manipulador de sistemas de
arquivos a partir do manipulador de arquivos = filehandle. Razão: error



Explanation:

Um manipulador de sistemas de arquivos não pôde ser criado a partir de
uma manipulação de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

Continue com a operação normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9542E

program-name: os atributos de arquivo não puderam ser configurados na
sessão session para o manipulador de arquivos = filehandle token = token
sinalização = flag Razão: error



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pôde atualizar os atributos de arquivo.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, verifique se o
sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda
persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9543W

program-name: O cliente do IBM Spectrum Protect precisa de blocos livres
do sistema de arquivos blocks-num1 para ser capaz de manipular a
condição de falta de espaço no sistema de arquivos filesystem-name,
número de erro: error-num, motivo: error-str. Atualmente, blocks-num2
blocos com um tamanho de bloco de block-size bytes estão disponíveis.



Explanation:

O cliente não pode obter informações de status para o sistema de
arquivos ou há espaço insuficiente no sistema de arquivos. A mensagem
não relatará nenhum bloco se as informações de status do sistema de
arquivos não estiverem disponíveis.

System action:

O processamento continua.

User response:

Se não houver espaço suficiente no sistema de arquivos, libere o espaço
necessário ou aumente a capacidade do sistema de arquivos. Se isso for
devido a um erro de entrada/saída, execute uma verificação apropriada do
sistema de arquivos (por exemplo, fsck). Em seguida, repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9545E

program-name: Não é possível obter um bloqueio para lockdirlockfile para
continuar o processamento.



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pôde obter um bloqueio para um arquivo.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Tente novamente a operação. Se o problema persistir, reinicie o HSM. Se
o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9546E

O IBM Spectrum Protect não pode executar restauração instantânea porque
o Controlador de Domínio do Microsoft Active Directory foi detectada na
máquina virtual.



Explanation:

A máquina virtual contém o Controlador de Domínio do Microsoft Active
Directory. Ela não pode ser recuperada usando a restauração instantânea.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Use uma restauração regular para recuperar a máquina virtual.

------------------------------------------------------------------------
ANS9548W

Não é possível concluir o acesso a arquivo remoto para o inode: 'inode
number', alias: 'file name'.



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode concluir o acesso ao arquivo remoto.
O arquivo pode ser migrado para um servidor de migração do IBM Spectrum
Protect que pode estar temporariamente indisponível. O arquivo pode ser
um stub órfão.

System action:

O processo finaliza a operação atual.

User response:

Verifique se o servidor foi desativado pelo administrador do sistema e,
em seguida, tente novamente a operação. Para verificar se o arquivo é um
stub órfão ou não, execute dsmreconcile para o sistema de arquivos
afetado. Nota: o alias do arquivo pode ser exibido como 'indisponível'
se a conexão com o servidor estiver indisponível ou 'órfão' se a cópia
de arquivo apropriada não puder ser localizada em um determinado
servidor de migração.

------------------------------------------------------------------------
ANS9550W

A rechamada de arquivo foi descontinuada.



Explanation:

A rechamada é interrompida porque o arquivo que está sendo rechamado
faria o sistema de arquivos ficar sem espaço.

System action:

O processo finaliza a operação atual.

User response:

Aumente o espaço do sistema de arquivos ou remova os arquivos
desnecessários ou aguarde até o gerenciamento de espaço ter migrado
arquivos para fora do sistema de arquivos por demanda ou migração de
limite ou migre os arquivos manualmente. Em seguida, tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9551E

Uso incorreto do comando dsmmigrate com o parâmetro recover. A lista de
arquivos não está configurada.



Explanation:

A lista de arquivos não foi especificada.

System action:

O processamento foi interrompido.

User response:

Certifique-se de ter especificado a lista de arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9552E

program-name: impossível incluir o gerenciamento de espaço em
file-system; o caminho inclui um sistema de arquivo não local.



Explanation:

Foi feita uma tentativa de adicionar gerenciamento de espaço a um
sistema de arquivos cujo caminho contém elementos que não são locais.

System action:

Processamento parado.

User response:

O sistema de arquivos deve ser totalmente local.

------------------------------------------------------------------------
ANS9554E

program-name: command para o sistema de arquivos mountdir Razão: error



Explanation:

Falha na tentativa de ativar ou desativar a funcionalidade de api xdsm
no sistema de arquivo. Se a tentativa foi de ativar o HSM, o HSM não
será ativado para este sistema de arquivos.

System action:

O processamento continua.

User response:

O sistema de arquivos deve ser do tipo JFS2 para que o Gerenciamento de
espaço configure o atributo gerenciado com sucesso. Verifique se o tipo
de sistema de arquivo está correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9556E

O número de arquivos CTL no disco (número de CTLs no disco) não
corresponde ao valor esperado (número de CTLs no cache).



Explanation:

O número de arquivos CTLs contados no cache da biblioteca VCM deve ser
igual ao dos discos locais.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhum.

------------------------------------------------------------------------
ANS9576E

Não há espaço suficiente no sistema de arquivo para criar o arquivo de
metadados! Pelo menos espaço de espaço é requerido!



Explanation:

Ocorreu um erro de disco cheio ao tentar criar o arquivo de metadados.
Migre alguns arquivos no sistema de arquivo para liberar pelo menos
espaço Kb.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9577E

Uma exceção "msg"!Impossibilitado para utilizar arquivo meta!



Explanation:

Ocorreu um erro interno. O dsmsocut não pôde utilizar o arquivo de
metadados!

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9578E

Ocorreu um erro desconhecido!



Explanation:

Ocorreu um erro interno. O dsmsocut não pôde utilizar o arquivo de
metadados! O arquivo foi excluído. Será criado um novo arquivo de
metadados.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9590E

Falha nas informações de erro de SOAP: message, razão: message



Explanation:

A mensagem de erro SOAP detalhada foi criada a partir do módulo de
comunicação gSOAP e não existe no idioma escolhido!

System action:

O processamento continua.

User response:

Verifique o sistema e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9591E

Ocorreu um erro de conexão de SOAP UDP!



Explanation:

O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro UDP. Consulte o arquivo
de log de erros para obter informações mais detalhadas!

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9592E

Ocorreu um erro de conexão de SOAP TCP!



Explanation:

O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro TCP. Consulte o arquivo
de log de erros para obter informações mais detalhadas!

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9593E

Ocorreu um erro de comunicação de SOAP HTTP!



Explanation:

O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro HTTP. Consulte o
arquivo de log de erros para obter informações mais detalhadas!

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9594E

Ocorreu um erro interno de SOAP!



Explanation:

O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro interno. Consulte o
arquivo de log de erros para obter informações mais detalhadas!

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9595E

O sistema de comunicação SOAP está sem memória!



Explanation:

O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro de memória. Consulte o
arquivo de log de erros para obter informações mais detalhadas!

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9596E

A comunicação SOAP foi encerrada inesperadamente!



Explanation:

O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro EOF. Consulte o arquivo
de log de erros para obter informações mais detalhadas!

System action:

Processamento encerrado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9613E

nome do programa: O tamanho do stub de tamanho do stub bytes não é
suportado no sistema de arquivos .



Explanation:

O valor para o tamanho do stub dado não é um múltiplo do tamanho do
bloco do sistema de arquivos e não pode ser suportado.

System action:

O programa aborta a operação.

User response:

Utilize um tamanho de stub correto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9616E

program-name: Não é possível obter informações de migração para
migrated-file-alias em file-system-name



Explanation:

O Gerenciamento de espaço não pode acessar o objeto de sistema de
arquivos especificado usando as funções de DMAPI do sistema. Esta
condição poderá ocorrer se o suporte DMAPI não for ativado para o
sistema de arquivos ou se houver uma inconsistência no sistema de
arquivos. Esta mensagem é, geralmente, precedida por outras mensagens
que têm informações mais específicas sobre o erro.

System action:

O processamento do arquivo é interrompido. O processamento continua com
o próximo arquivo.

User response:

Revise dsmerror.log para obter mensagens precedentes que podem ter
informações mais específicas sobre o erro. Verifique se o sistema de
arquivos está consistente e montado com o suporte de DMAPI ativado. Em
seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em
contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

------------------------------------------------------------------------
ANS9618W

O ponto de montagem do sistema de arquivo gerenciado HSM mudou de 'old
mount point' para 'new mount point'.



Explanation:

O evento de montagem do sistema de arquivo gerenciado HSM em um ponto de
montagem diferente foi recebido.

System action:

O processo principal dsmrecalld continuará com a montagem do sistema de
arquivo gerenciado HSM.

User response:

Assegure-se de que o espaço no arquivo HSM seja renomeado no servidor
IBM Spectrum Protect de acordo com o novo ponto de montagem do sistema
de arquivo gerenciado HSM. Caso contrário, uma tarefa de reconciliação
subsequente relatará todos os arquivos migrados anteriormente (se
houver) como órfãos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9645W

A operação de backup de vApps foi concluída. No entanto, um ou mais
backups de vApp falhou.



Explanation:

Houve backups de vApp bem-sucedidos, mas houve falhas de backup também.
A operação foi considerada bem-sucedida.

System action:

A operação de backup foi concluída com êxito.

User response:

Verifique os logs de saída e de erro do console para obter informações
sobre o motivo de falha dos backups. Corrija os problemas e tente fazer
backup dos vApps com falha novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9669W

program-name: file-system CFI está fora do intervalo.



Explanation:

IBM Spectrum Protect CFI está fora do intervalo no sistema de arquivos
especificado. O daemon do scout não pôde inserir uma nova entrada de
arquivo no CFI durante a varredura do sistema de arquivos. Como
resultado, ele não pode fornecer candidatos suficientes para a próxima
automigração.

System action:

O processamento continua.

User response:

Reconsidere a configuração da opção MAXFILES para o sistema de arquivos.
O tamanho do CFI provavelmente deverá ser aumentado através do comando
'dsmmigfs update /fs -MAXFiles=n'.

------------------------------------------------------------------------
ANS9674W

Não foi possível recuperar um ou mais dos vApps necessários.



Explanation:

Nem todos os vApps necessários para a especificação indicada puderam ser
recuperados. Isso pode ser causado por uma mudança na definição de vCD
vApps ou por um erro do usuário na especificação de vApp fornecida.

System action:

A operação continuará, uma vez que ainda há itens existentes nos quais
operar.

User response:

Verifique a especificação de vApps fornecida para certificar-se de que
corresponda à configuração existente. Corrija os problemas e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9733E

Arquivo: nome do arquivo excluído pela lista de inclusão-exclusão



Explanation:

Você tentou efetuar backup do nome do arquivo indicado, especificado
para exclusão do backup.

System action:

O IBM Spectrum Protect não fez backup do arquivo.

User response:

Especifique o objeto, utilizando a opção Incluir e repita a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9778E

Os erro(s) foi (foram) detectado(s) no arquivo de opções: '' Deseja o
IBM Spectrum Protect para comentar a linha com erros e continue?



Explanation:

Opções inválidas ou valores de opções encontrados ao ler o arquivo de
opções.

System action:

Esta mensagem é exibida. Ação adicional depende de sua resposta.

User response:

Clique em "Sim" para permitir que o processo transforme a linha inválida
em comentários. Se você clicar em "Não", sairá imediatamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9779E

Não é possível abrir o arquivo de opções '' para gravação.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar abrir o arquivo de opções para gravação a fim
de atualizá-lo.

System action:

O programa será encerrado.

User response:

Verifique as permissões de acesso ao arquivo e ao diretório ou corrija
as entradas inválidas no arquivo de opções manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9780I

O vCenter não tem configuração NSX-T e a máquina virtual NIC não pode
ser restaurada. Use a opção VMDEFAULTNETWORK para definir a rede na qual
o NIC será criado.



Explanation:

A máquina virtual NIC foi definida como um dispositivo NSX-T opaco e o
NSX-T não pode ser encontrado no local em que a máquina virtual está
sendo restaurada.

System action:

A máquina virtual pode ser restaurada, mas a NIC não pode ser
restaurada.

User response:

Após a máquina virtual ter sido restaurada, uma nova placa NIC pode ser
incluída.

------------------------------------------------------------------------
ANS9782S

O conjunto de backup selecionado foi gerado por uma versão mais recente
do servidor de backup e a nova versão do conjunto de backup não é
suportada por esse cliente; Os dados do conjunto de backup não podem ser
restaurados por essa versão do cliente.



Explanation:

O conjunto de backup que você está tentando restaurar foi gerado por um
servidor mais recente que contém um nível diferente de funcionalidades.
O cliente que você está utilizando não reconhece esse formato mais
recente e, portanto, não pode restaurar os dados do conjunto de backup.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Restaure o conjunto de backup com um cliente que esteja no mesmo nível
ou em um nível superior do servidor que foi utilizado para gerar o
conjunto de backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9806W

O tipo de sistema de arquivos não é suportado.



Explanation:

O sistema de arquivos não é de um tipo suportado pelo gerenciamento de
espaço.

System action:

Não é possível incluir gerenciamento de espaço no sistema de arquivos.

User response:

Há uma incompatibilidade entre o cliente HSM e o tipo de sistema de
arquivos especificado. Se o tipo de sistema de arquivo for consistente
com o intento, instale um cliente HSM que o suporte, em seguida, tente a
operação novamente. Apenas um cliente HSM pode ser instalado de cada
vez.

------------------------------------------------------------------------
ANS9807W

O arquivo de conjunto de backup especificado não contém um conjunto de
backup do tipo "arquivo" para o nome do nó especificado.



Explanation:

O suporte de conjunto de backup local é limitado para conjuntos de
backup que contenham dados do arquivo; Conjuntos de backup de imagem não
são suportados localmente. O conjunto de backup especificado não contém
um conjunto de backup com dados do arquivo para o nome do nó
especificado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Especifique um arquivo de conjunto de backup diferente para restaurar
dados do arquivo de um conjunto de backup. Para restaurar uma imagem de
um conjunto de backup, acesse o conjunto de backup a partir de um
servidor IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9827W

Erro ao acessar o arquivo de bloqueio do daemon de Rechamada: file name.



Explanation:

Há um problema ao acessar o arquivo de bloqueio do daemon de rechamada.

System action:

Não é possível determinar se o daemon de rechamada está em execução.
Como o daemon de rechamada é necessário para executar rechamadas de
arquivos, a rechamada falha.

User response:

Consulte o administrador do sistema. O processo de rechamada precisa de
acesso de leitura ao arquivo /etc/adsm/SpaceMan/dsmrecalld.pid.

------------------------------------------------------------------------
ANS9828W

Arquivo: file-name foi ignorado para migração: O arquivo não está
armazenado em cache no AFM ou está corrompido.



Explanation:

Caso esteja usando o gerenciamento de arquivos Ativo do GPFS, é possível
que o arquivo não esteja armazenado em cache ou esteja corrompido. Não
armazenado em cache (não há dados do arquivo disponíveis no cache. O
acesso causaria a replicação a partir do início) Corrompido (mudança nos
dados do arquivo no cache. Não há uma replicação válida no início)

System action:

O arquivo é ignorado no processamento.

User response:

Não armazenado em cache (busque o arquivo no início para armazená-lo em
cache e executar o processamento novamente) Corrompido (replique o
arquivo a partir do cache para o início e execute o processamento
novamente)

------------------------------------------------------------------------
ANS9829W

O daemon de rechamada não está em execução.



Explanation:

O daemon de rechamada não está em execução.

System action:

A rechamada do IBM Spectrum Protect falha.

User response:

Peça ao administrador do sistema para iniciar um daemon de rechamada
emitindo o comando dsmrecalld.

------------------------------------------------------------------------
ANS9842E

O watch daemon não está sendo executado corretamente.



Explanation:

O watch daemon não está em execução, não possui nenhuma sessão dmapi ou
não está conectado aos serviços de grupo.

System action:

A ação do IBM Spectrum Protect falha.

User response:

Solicite ao administrador do sistema que verifique o GPFS, os serviços
do grupo e que reinicie um watch daemon emitindo o comando dsmwatchd.

------------------------------------------------------------------------
ANS9845E

A ação de gerenciamento de espaço é terminada.



Explanation:

A operação de gerenciamento de espaço solicitada foi encerrada porque o
watch daemon não está funcionando corretamente.

System action:

O processamento é finalizado.

User response:

Procure mensagens anteriores.

------------------------------------------------------------------------
ANS9849W

O conjunto de backup local não pode ser expandido; Apenas a restauração
de conjunto de backup completa é suportada localmente.



Explanation:

Os conjuntos de backup locais não podem ser expandidos para mostrar
volumes, diretórios e arquivos. Somente a restauração completa de
conjunto de backup é suportada em conjuntos de backups locais.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Para restaurar volumes, diretórios e arquivos específicos a partir de um
conjunto de backup, restaure o conjunto de backup a partir do servidor
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9850E

Erro de leitura de fita; O Tamanho do Bloco Máximo é tamanho do bloco.
Houve tentativa de ler o tamanho do bloco tamanho do bloco. Execute
dsmmaxsg para atualizar o tamanho do bloco máx. do driver scsi permitido
e tente novamente a operação.



Explanation:

Uma tentativa de ler a partir da fita no tamanho do bloco especificado
falhou. O tamanho do bloco máximo permitido para o driver scsi é
mostrado.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Se o tamanho do bloco máximo for inferior ao tamanho do bloco utilizado
pela operação, execute o utilitário dsmmaxsg para atualizar o tamanho do
bloco máximo permitido para o driver scsi, e então tente novamente a
operação. Se o tamanho do bloco máximo for superior ou igual ao tamanho
do bloco utilizado, então verifique se a fita está instalada e
funcionando corretamente e tente novamente a operação.

------------------------------------------------------------------------
ANS9857W

O HSM restaurado para o arquivo stub do Windows pode ser um órfão: nome
do arquivo stub



Explanation:

O arquivo stub restaurado pode não estar acessível no archive cliente do
HSM e, provavelmente, não pode ser chamado outra vez.

System action:

O arquivo stub é restaurado.

User response:

Verifique se o arquivo stub pode ser acessado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9858E

A operação de backup-archive não foi executada. A operação de
backup-archive envolve arquivos stub que foram migrados com o cliente do
HSM for Windows. A versão version instalada do cliente do HSM for
Windows. release. level é incompatível com a versão version instalada do
cliente de backup-archive. release. level.



Explanation:

O cliente de backup-archive usa o cliente do HSM for Windows para
operações de backup-archive que envolvem arquivos migrados. O cliente do
HSM for Windows e o cliente de backup-archive devem estar no mesmo nível
de PTF.

System action:

A operação de backup-archive não é executada para nenhum arquivo. Os
arquivos migrados e os arquivos residentes não são processados.

User response:

Desinstale o cliente do HSM for Windows atual e instale um cliente do
HSM for Windows que esteja no mesmo nível de PTF que o cliente de
backup-archive.

------------------------------------------------------------------------
ANS9890W

program-name: O sistema de arquivos filesystem já pertence a esse nó.



Explanation:

O sistema de arquivos já pertence a esse nó.

System action:

Nenhum.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9891E

O arquivo de liberação para o nó do proxy de montagem do Linux não pode
ser validado. Uma razão comum é que a distribuição do Linux não é
suportada.



Explanation:

O IBM Spectrum Protect examina o arquivo de liberação do Linux no nó do
proxy de montagem para determinar se o nó do proxy de montagem está em
execução em uma distribuição do Linux suportada. O arquivo de liberação
para uma distribuição Linux suportada não pôde ser localizado ou o
conteúdo do arquivo de liberação não pôde ser validado.

System action:

A operação é interrompida.

User response:

Verifique os requisitos do produto para a versão instalada do IBM
Spectrum Protect para garantir que a distribuição do Linux seja
suportada para uso como um nó do proxy de montagem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9892E

Não foi possível localizar a(s) captura(s) instantânea(s) no repositório
local.



Explanation:

A(s) captura(s) instantânea(s) do volume solicitado não foi(foram)
localizada(s) no repositório local.

System action:

O processamento é interrompido.

User response:

Certifique-se de que a operação é emitida com o endereço do servidor
e/ou nome do nó apropriado. Em um ambiente sem cluster, execute a
operação de um host diferente com o nome do host esperado. Tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9895W

O gerenciamento de espaço no sistema de arquivos file system não está
ativo.



Explanation:

Você tentou selecionar um arquivo em um sistema de arquivos para o qual
o gerenciamento de espaço está inativo.

System action:

O processo continua com a operação normal.

User response:

Reative o gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos e, em
seguida, continue selecionando os arquivos.

------------------------------------------------------------------------
ANS9910E

O fluxo de dados para backup do guest vm name foi enviado na ordem
errada. O backup não pode continuar.



Explanation:

O sistema de verificação de backup detectou que o fluxo de dados da
máquina virtual estava sendo enviado para o servidor na ordem errada. O
backup foi terminado para evitar perda de dados.

System action:

A operação de backup para esta VM terminou.

User response:

Tente o backup novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o
Suporte de Software IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9911E

O sistema de verificação de backup detectou que alguns dados não foram
enviados durante o backup da máquina virtual vm_name. O backup foi
interrompido.



Explanation:

O sistema de verificação de backup detectou que alguns dados em um dos
objetos enviados para o servidor estão ausentes. O backup foi
interrompido para evitar perda de dados.

System action:

A operação de backup para esta máquina virtual terminou.

User response:

Tente o backup novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o
Suporte de Software IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9912E

Ocorreu um erro a tentar criar um objeto VMware vSphere Virtual Volume
(VVol). Isso pode ser o resultado da incompatibilidade entre a máquina
virtual e armazenamento de dados ou espaço de armazenamento disponível
insuficiente.



Explanation:

Ocorreu um erro ao tentar criar um objeto em um armazenamento de dados
do VVol.

System action:

A operação falha.

User response:

Especifique um armazenamento de dados de destino diferente e tente a
operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9913W

A operação de backup da VM que usa o modo de transporte SAN falhou.



Explanation:

Este problema normalmente ocorre quando o movedor de dados que
especifica o modo de transporte SAN não possui acesso SAN ao
armazenamento de dados do VMware.

System action:

A operação falha.

User response:

Especifique um modo de transporte diferente e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9914W

A operação de backup da VM pode falhar porque o modo de transporte SAN
não é suportado para armazenamentos de dados vVol.



Explanation:

O movedor de dados especifica o modo de transporte SAN. Esse modo de
transporte não é suportado em um ambiente que contém armazenamentos de
dados VMware Virtual Volume (Vvol).

System action:

A operação falha.

User response:

Especifique um modo de transporte diferente e tente a operação
novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9915E

O convidado vm name está sem os arquivos de dados esperados dos backups
anteriores. A operação de backup continua com base na configuração da
opção VMVERIFYAction.



Explanation:

Durante a operação de verificação, o número de arquivos de dados que
foram localizados no servidor foi insuficiente para corresponder aos
requisitos de arquivos de controle.

System action:

A operação de backup para esta VM continua com base na configuração da
opção VMVERIFYIFAction.

User response:

Execute um backup completo de VM para essa máquina virtual. Ou,
especifique a opção VMVERIFYAction para forçar um backup completo da VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9916I

VMCUSER não possui um ou mais privilégios vSphere necessários para
criar/atualizar/cancelar Tarefas no vSphere relacionadas a esta
operação. A operação irá continuar.



Explanation:

VMCUSER não possui um ou mais privilégios vSphere necessário para
criar/atualizar/cancelar Tarefas relacionadas a esta operação. Isso é
apenas informativo e não afeta a operação de Backup/Restauração.

System action:

Uma Tarefa relacionada a esta operação não pode aparecer no vSphere
Client devido a privilégios ausentes. A operação irá continuar.

User response:

O vSphere Task fornece informações adicionais sobre IBM Spectrum Protect
que iniciou operações de Backup/Restauração de VM, incluindo progresso,
bem como a capacidade de cancelar essas tarefas do vSphere Client.
Consulte a seção 'Requisitos de privilégios de usuário do VMware vCenter
Server' do 'IBM IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Guia de
Usuário do Data Protection for VMware.'

------------------------------------------------------------------------
ANS9917E

Estimativas de tamanho que correspondem aos arquivos de controle
esperado para vm name não correspondem.



Explanation:

Durante a operação de verificação, os arquivos de controle localizados
no servidor não correspondem à estimativa de tamanho esperada dos
arquivos de dados para um ou mais discos.

System action:

A operação de backup para esta VM continua com base na configuração da
opção VMVERIFYIFAction.

User response:

Execute um backup completo de VM para essa máquina virtual. Ou,
especifique a opção VMVERIFYAction para forçar um backup completo da VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9918E

Não é possível abrir a lista de candidatos de migração para file-system.



Explanation:

Não é possível acessar a lista de candidatos de migração para o sistema
de arquivos especificado.

System action:

O sistema continua a operação normal.

User response:

Selecione OK para retornar.

------------------------------------------------------------------------
ANS9919E

Falha ao encontrar os arquivos de controle esperados para vm name.



Explanation:

Durante uma operação de verificação, o número de arquivos de controle
localizados no servidor não correspondem à quantia esperada para um ou
mais discos.

System action:

A operação de backup para esta VM continua com base na opção
VMVERIFYIFAction.

User response:

Faça um backup completo da VM para esta máquina virtual ou especifique a
opção VMVERIFYAction para forçar um backup completo da VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9920W

Forçando um backup integral da máquina virtual para vm name.



Explanation:

Durante uma operação de verificação, o número de arquivos de controle
localizados no servidor não correspondem à quantia esperada para um ou
mais discos.Como resultado, um backup completo da VM é executado.

System action:

A operação de backup para esta VM é um backup completo, ao invés de um
backup incremental.

User response:

Certifique-se de que a opção VERIFYIFAction esteja configurado para o
valor desejado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9921E

Disco da máquina virtual, vm name (disk label), falha na verificação
(size on disk/ ctl size). Se o disco estiver em um armazenamento de
dados do NFS e o tamanho do disco tiver sido mudado recentemente ou o
disco tiver sido movido do armazenamento de dados não NFS para o
armazenamento de dados NFS, a falha de verificação será esperada e um
backup completo será necessário.



Explanation:

Durante uma operação de verificação, o número de arquivos de controle
localizados no servidor não corresponde ao número esperado para este
disco. Para discos em armazenamentos de dados NFS: devido a como o
VMware processa as mudanças de tamanho do disco e porque a API
QueryChangedDiskAreas do Change Block Tracking (CBT) não suporta o ID de
mudança "*", a operação de backup não pode determinar se o tamanho do
disco foi mudado, se o disco foi movido para o armazenamento de dados
NFS ou se algum outro erro ocorreu.

System action:

A operação de backup para esta VM continua com base na opção
VMVERIFYIFAction.

User response:

Execute um backup completo da VM para esta máquina virtual ou
especifique a opção VMVERIFYIFAction para forçar um backup completo da
VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9922I

VMVERIFYIFLatest está ativada para vm name (ação: type).



Explanation:

Esta operação de VM verifica os arquivos de controle a partir do backup
anterior, para garantir que todos os arquivos esperados estejam no
servidor.

System action:

A operação continua com base no valor da opção VMVERIFYIFAction.

User response:

Certifique-se de que a opção VERIFYIFAction esteja configurado para o
valor desejado.

------------------------------------------------------------------------
ANS9923W

Forçando um backup completo para vm name.



Explanation:

A capacidade MÁX. de MBLK não é suficiente para os discos no backup
incremental. Um backup completo será executado.

System action:

A operação de backup para esta VM é um backup completo, em vez de um
backup incremental.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9924W

Um backup completo da máquina virtual vm name será executado devido à
capacidade do disco incluída.



Explanation:

A capacidade do disco da máquina virtual aumentou desde o último backup.
Um backup completo e uma reconfiguração de Changed Block Tracking (CBT)
serão executados.

System action:

A operação de backup para esta máquina virtual é um backup completo e
não um backup incremental.

User response:

Nenhuma ação é necessária.

------------------------------------------------------------------------
ANS9950W

Os modos de rechamada de fluxo e parcial não podem ser configurados para
arquivos migrados usando backend externo.



Explanation:

Os modos de rechamada de fluxo e parcial não são suportados para
arquivos neste modo.

System action:

Operação interrompida.

User response:

Os modos de rechamada especiais somente estão disponíveis para arquivos
migrados usando o IBM Spectrum Protect Server como um backend.

------------------------------------------------------------------------
ANS9951I

Arquivo: file-name já foi migrado.



Explanation:

Você tentou migrar um arquivo que já está migrado. Observe que você pode
obter esta mensagem se o arquivo tiver um link físico com outro arquivo
já migrado.

System action:

O arquivo é ignorado.

User response:

Nenhum(a).

------------------------------------------------------------------------
ANS9958E

O arquivo 'file-namefile-namefile-name ainda não atingiu a idade para
migração. Arquivo ignorado.



Explanation:

Este arquivo não pode ser migrado porque ainda não atingiu a idade para
migração.

System action:

O arquivo reside no estado residente.

User response:

A idade mínima de que um arquivo seja qualificado para migração é dois
minutos. Tente novamente a operação de migração após dois minutos ou use
a opção de processamento HSMENABLEIMMediatemigrate YES para forçar a
migração.

------------------------------------------------------------------------
ANS9959W

A entrada IBM Spectrum Protect recebeu um erro de rede não crítico
errno, código de retorno IBM Spectrum Protect: TSM-rc.



Explanation:

Ocorreu um problema na comunicação ao atender a conexão de entrada, mas
o IBM Spectrum Protect Acceptor continua a execução.

System action:

O processamento continua.

User response:

Nenhuma ação adicional é necessária, ela pode ser ignorada com
segurança.

------------------------------------------------------------------------
ANS9984W

A biblioteca de plug-ins PFR não foi localizada.



Explanation:

A biblioteca de plug-ins PFR deveria ter sido instalada quando o cliente
foi instalado, mas não pode ser localizada.

System action:

A operação selecionada não é executada.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9987W

O modo de rechamada parcial não está configurado para full-file-name



Explanation:

O modo de rechamada parcial não está configurado para o arquivo
especificado.

System action:

A rechamada não é executada para o arquivo especificado. O processamento
é interrompido.

User response:

Configure o modo de rechamada parcial no arquivo (comando "dsmattr
-recallmode=partialrecall") e tente a operação novamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9989W

A classe de gerenciamentomcName especificada na instrução INCLUDE em
nome do arquivo na linha número da linha não existe.



Explanation:

A classe de gerenciamento nomeada na instrução INCLUDE no arquivo nome
do arquivo não existe no conjunto de política designado no servidor.

System action:

O objeto está vinculado à classe de gerenciamento padrão.

User response:

*  Atualize a instrução INCLUDE para que especifique uma classe de
   gerenciamento válida.

*  Defina a classe de gerenciamento nomeada na instrução INCLUDE (se a
   intenção for ter uma classe de gerenciamento com esse nome).

*  Verifique se o nó está no domínio de política correto (talvez o nó
   tenha sido colocado por acidente no domínio de política incorreto, e
   o domínio correto tenha a classe de gerenciamento).

*  Remova a instrução INCLUDE se não for mais necessário vincular os
   arquivos à classe de gerenciamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS9990W

A classe de gerenciamentomcName especificada na instrução INCLUDE no
conjunto de opções do cliente não existe.



Explanation:

A classe de gerenciamento nomeada na instrução INCLUDE no arquivo de
opções do cliente não existe no conjunto de política designado no
servidor.

System action:

O objeto está vinculado à classe de gerenciamento padrão.

User response:

*  Atualize a instrução INCLUDE para que especifique uma classe de
   gerenciamento válida.

*  Defina a classe de gerenciamento nomeada na instrução INCLUDE (se a
   intenção for ter uma classe de gerenciamento com esse nome).

*  Verifique se o nó está no domínio de política correto (talvez o nó
   tenha sido colocado por acidente no domínio de política incorreto, e
   o domínio correto tenha a classe de gerenciamento).

*  Remova a instrução INCLUDE se não for mais necessário vincular os
   arquivos à classe de gerenciamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS9992E

As opções a seguir devem ser configuradas antes da execução desta
operação: VMCHOST ou VMCUSER.



Explanation:

VMCHOST ou VMCUSER está ausente do arquivo de opções.

System action:

A operação não pode continuar sem as opções que estão sendo
configuradas.

User response:

Edite manualmente o arquivo de opções ou use o editor de preferências
para configurar essas opções.

------------------------------------------------------------------------
ANS9993E

Não foi possível substituir as opções.



Explanation:

O processo não pôde substituir as opções.

System action:

O comando não foi processado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9994W

Não foi possível obter a mensagem de resposta, tempo limite atingido.



Explanation:

O tempo limite foi atingido antes de obter a mensagem de resposta. A
substituição da opção poderia ter sido bem-sucedida.

System action:

O comando foi processado.

User response:

Nenhuma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9995W

O valor da opção VMMAXBACKUPSESSIONS é 'ivmMaxBackupSessions'. Esse
valor deve ser maior ou igual ao valor da opção VMMAXPARALLEL, que é
'ivmMaxParallel'.O valor será configurado para o valor da opção
VMMAXPARALLEL.



Explanation:

O número de sessões do servidor que são especificadas pela opção
VMMAXBACKUPSESSIONS deve ser igual ou maior que o número de máquinas
virtuais que são especificadas pela opção VMMAXPARALLEL.

System action:

A operação continua.

User response:

Configure o valor da opção VMMAXBACKUPSESSIONS para um valor que seja
maior ou igual ao valor da opção VMMAXPARALLEL.

------------------------------------------------------------------------
ANS9996W

O nó excedeu o máximo de montagens de fita que é permitido. Nenhuma
sessão nova será incluída para 'vm-name'.



Explanation:

O nó excedeu o máximo de montagens de fita que é permitido. Nenhuma
sessão nova será incluída para a máquina virtual de backup.

System action:

A operação de backup continua.

User response:

Use o parâmetro MAXNUMMP para o comando UPDATE NODE no servidor para
aumentar o número de montagens de fita permitido para esse nó.

------------------------------------------------------------------------
ANS9997W

daemon dsmwatchd falhou ao registrar o modo de failover: 'failover-mode'
no nodeID: 'node-ID'.



Explanation:

O daemon dsmwatchd não conseguiu registrar um retorno de chamada de
failover do HSM apropriado no mencionado.

System action:

A operação do daemon dsmwatchd continua sem o suporte de failover HSM.

User response:

Para registrar o retorno de chamada de failover do HSM, reinicie o
daemon dsmwatchd no nó afetado: - no AIX: execute o comando "kill -15
dsmwatchd_pid"; - no Linux: execute o comando "systemctl restart hsm".

------------------------------------------------------------------------
ANS9998W

A função DMAPI dm_punch_hole() falhou ao descartar os blocos de dados do
arquivo local durante a migração do arquivo 'file-name'.



Explanation:

A operação de migração foi bem-sucedida, mas não foi capaz de descartar
os blocos de dados do arquivo local devido a um problema da função DMAPI
dm_punch_hole(). Como resultado, a ocupação do sistema de arquivos não
mudou na migração.

System action:

A operação de migração continua.

User response:

Para fazer stub novamente do arquivo, execute uma operação de rechamada
normal subsequente, seguida por mais uma operação de migração. Se a
causa desta mensagem não puder ser determinada ou resolvida, entre em
contato com o representante de suporte.

------------------------------------------------------------------------
ANS9999E

():



Explanation:

Esta mensagem transporta relatando o texto de diagnóstico para um
processo do cliente ou para um algoritmo. Esta informação visa relatar
as exceções do processamento e outras situações não-padrão que ocorrem
no cliente do IBM Spectrum Protect. O (componente), (código) e (texto)
variarão, dependendo de vários motivos da mensagem , do processo do
cliente ou do algoritmo que emite a mensagem.

System action:

O processamento do cliente pode ou não continuar dependendo do motivo
desta mensagem.

User response:

Examine as mensagens de erro que podem ser exibidas antes e/ou depois
desta mensagem e corrija quaisquer problemas, se possível. Se a causa
desta mensagem não puder ser especificada ou resolvida, entre em contato
com o suporte do representante local. Se você contactar o suporte do
representante local, o texto da mensagem completa deveria ser
mencionada.
