
Aiuto riga comandi HSM UNIX



Sommario


1.0 Novità per la versione 8.1.13
2.0 Riferimento ai comandi del client HSM
  2.1 Formati di opzioni standard
  2.2 Aiuto per i comandi
  2.3 Visualizzazione di informazioni su file e file system
  2.4 Codici di ritorno client
  2.5 Riepilogo dei comandi HSM
  2.6 dmkilld
  2.7 dsmattr
  2.8 dsmautomig
  2.9 dsmdf
  2.10 dsmdu
  2.11 dsmls
  2.12 dsmmigfs add e update
  2.13 dsmmigfs addmultiserver, querymultiserver e removemultiserver
  2.14 dsmmigfs control
  2.15 dsmmigfs deactivate, reactivate e remove
  2.16 dsmmigfs globaldeactivate e globalreactivate
  2.17 dsmmigfs help
  2.18 dsmmigfs query
  2.19 dsmmigfs rollback
  2.20 dsmmigfs enablefailover e disablefailover
  2.21 dsmmigfs stop, start e restart
  2.22 dsmmigfs takeover
  2.23 dsmmighelp
  2.24 dsmmigquery
    2.24.1 Opzioni condivise del comando dsmmigquery per HSM e client di
    backup-archivio
  2.25 dsmmigrate
  2.26 dsmmigundelete
  2.27 dsmmonitord
  2.28 dsmq
  2.29 dsmrecall
  2.30 dsmrecalld
  2.31 dsmreconcile
  2.32 dsmrm
  2.33 dsmscoutd
  2.34 dsmsetpw
  2.35 dsmwatchd
3.0 Riferimento ai file delle opzioni
  3.1 afmskipuncachedfiles
  3.2 candidatesinterval
  3.3 checkfororphans
  3.4 checkthresholds
  3.5 compression
  3.6 defaultserver
  3.7 errorlogname
  3.8 errorprog
  3.9 hsmdisableautomigdaemons
  3.10 hsmdistributedrecall
  3.11 hsmenableimmediatemigrate
  3.12 hsmeventdestroy
  3.13 hsmextobjidattr
  3.14 hsmgroupedmigrate
  3.15 hsmlogeventflags
  3.16 hsmlogmax
  3.17 hsmlogname
  3.18 hsmlogretention
  3.19 hsmlogsampleinterval
  3.20 hsmmaxrecalltapedrives
  3.21 hsmmigzeroblockfiles
  3.22 hsmmultiserver
  3.23 hsmoptimizedrecallonly
  3.24 hsmrecallbufferalignment
  3.25 hsmrecallbuffersize
  3.26 hsmrpcport
  3.27 inclexcl
  3.28 maxcandprocs
  3.29 maxmigrators
  3.30 maxrecalldaemons
  3.31 maxthresholdproc
  3.32 migfileexpiration
  3.33 migrateserver
  3.34 minmigfilesize
  3.35 minrecalldaemons
  3.36 reconcileinterval
  3.37 restoremigstate
  3.38 skipmigrated
4.0 Visualizzare un messaggio


1.0 Novità per la versione 8.1.13


Informazioni sulle nuove funzioni e sugli aggiornamenti per IBM Spectrum
Protect for Space Management 8.1.13.

Tabella 1. Nuove funzioni e aggiornamenti e le relative release di IBM
Spectrum Protect for Space Management associate

+---------+-----------------------------------------------------------+
| Release | Nuove funzioni e aggiornamenti                            |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.13  | Aggiornamenti di manutenzione                             |
|         |                                                           |
|         |  Sono forniti aggiornamenti per gli APAR e altri          |
|         | aggiornamenti secondari.                                  |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.11  | Comando Dsmreconcile migliorato                           |
|         |                                                           |
|         |  Il comando dsmreconcile è stato migliorato: ora è        |
|         | possibile eseguire reconcile su qualsiasi nodo HSM per    |
|         | supportare ambienti multi-server di grandi dimensioni.    |
|         | Per ulteriori informazioni, consultare dsmreconcile.      |
|         |                                                           |
|         | Aggiornamenti di manutenzione                             |
|         |                                                           |
|         |  Sono forniti aggiornamenti per gli APAR e altri          |
|         | aggiornamenti secondari.                                  |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.10  | Nuova opzione HSM                                         |
|         |                                                           |
|         |  Con questa release, e la nuova opzione                   |
|         | hsmoptimizedrecallonly , è possibile gestire in che modo  |
|         | client Space Management gestisce i processi di richiamo   |
|         | non ottimizzato.                                          |
|         |                                                           |
|         | Verifica della firma GSKit                                |
|         |                                                           |
|         |  Con questa release, ora è possibile verificare la firma  |
|         | GSKit del pacchetto rpm prima dell'installazione.         |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.9   | Verifica della firma                                      |
|         |                                                           |
|         |  Con questa release, ora è possibile verificare la firma  |
|         | del pacchetto client Space Management prima               |
|         | dell'installazione.                                       |
|         |                                                           |
|         | Aggiornamenti di manutenzione                             |
|         |                                                           |
|         |  Sono forniti aggiornamenti per gli APAR e altri          |
|         | aggiornamenti secondari.                                  |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.7   | Nuove opzioni HSM                                         |
|         |                                                           |
|         |  Con questa release, e la nuova opzione hsmrpcport , è    |
|         | possibile controllare quale porta viene utilizzata per    |
|         | distribuire i richiami tra i nodi client HSM . Inoltre,   |
|         | consente di configurare le comunicazioni di HSM           |
|         | attraverso un firewall.                                   |
|         |                                                           |
|         |  Inoltre, vengono aggiunte le nuove opzioni               |
|         | hsmrecallbufferalignment e hsmrecallbuffersize per        |
|         | controllare la gestione dei buffer per richiamare i file  |
|         | e per migliorare le prestazioni.                          |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.4   | Nuova piattaforma client                                  |
|         |                                                           |
|         |  Con questa release, IBM Spectrum Protect for Space       |
|         | Management contiene una nuova piattaforma client ( UNIX   |
|         | HSM) denominata Linux su Power Systems Little Endian.     |
|         |                                                           |
|         |  Il comando dsmmigundelete ora supporta il parametro      |
|         | FILELIST=percorso_file che raccoglie le informazioni per  |
|         | le operazioni basate sull'elenco file. In alternativa, è  |
|         | possibile utilizzare lo script dsmmigundelete.pl per      |
|         | eseguire query delle informazioni. Per ulteriori          |
|         | dettagli, consultare dsmmigundelete .                     |
|         |                                                           |
|         |  Inoltre, l'opzione hsmextobjidattr ha cambiato il valore |
|         | predefinito da No a Sì . Per una descrizione di questa    |
|         | opzione, consultare hsmextobjidattr.                      |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.2   | Comando dsmmigfs aggiornato per includere un nuovo        |
|         | parametro di controllo e una nuova opzione                |
|         | inlinecopymode.                                           |
|         |                                                           |
|         |  Con questa release, il comando IBM Spectrum Protect for  |
|         | Space Management dsmmigfs è aggiornato per includere un   |
|         | nuovo parametro control . Questo parametro viene          |
|         | utilizzato per modificare dinamicamente le opzioni client |
|         | Space Management applicate dai daemon della gestione      |
|         | spazio in esecuzione.                                     |
|         |                                                           |
|         |  Inoltre, il comando dsmmigfs è aggiornato per includere  |
|         | una nuova opzione inlinecopymode con il parametro update  |
|         | . Questa opzione specifica il modo in cui un'operazione   |
|         | di backup gestisce un file migrato e si applica solo se   |
|         | le operazioni di backup sono elaborate su file migrati.   |
|         |                                                           |
|         |  Per una descrizione di questo comando, parametro e       |
|         | opzione, consultare dsmmigfs control,dsmmigfs add e       |
|         | update ,                                                  |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.0   | AIX JFS2 non più supportato                               |
|         |                                                           |
|         |  Con questa release IBM Spectrum Protect for Space        |
|         | Management non è più supportato su sistemi AIX Enhanced   |
|         | Journaled File System (JFS2).                             |
|         |                                                           |
|         |  client Space Management continua ad essere supportato su |
|         | sistemi AIX General Parallel File Systems ( GPFS ) e      |
|         | Linux General Parallel File System ( GPFS ).              |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+


2.0 Riferimento ai comandi del client HSM


È possibile utilizzare i comandi per eseguire tutte le attività HSM.
Quando si immettono i comandi, è necessario utilizzare la sintassi e il
formato corretti.

Quando si immettono i comandi e le opzioni, osservare le seguenti
regole:

*  Non far precedere i comandi HSM da dsmc. Ciascun comando client Space
   Management è un comando eseguibile separatamente.

*  Immettere il nome comando completo utilizzando lettere minuscole. Non
   è possibile utilizzare lettere maiuscole o abbreviazioni.

*  Non interrompere alcun processo HSM con il comando kill -9.

*  Utilizzare i seguenti caratteri jolly nella specifica di file,
   directory o file system. La shell di esecuzione consente l'utilizzo
   di caratteri jolly.

   *
            Corrisponde a zero o a più caratteri
   ?
            Corrisponde ad un singolo carattere

*  Immettere i caratteri di un comando in una stringa continua senza
   premere il tasto Invio. È possibile immettere fino a 256 caratteri
   sulla riga comandi.


2.1 Formati di opzioni standard


È possibile specificare le opzioni sui comandi. È necessario utilizzare
un formato standard per specificare tutte le opzioni.

Quando si utilizza un'opzione, attenersi alle seguenti indicazioni:

*  Le lettere maiuscole nella descrizione di ciascuna opzione indicano
   l'abbreviazione minima di un'opzione. Digitare il nome completo
   dell'opzione oppure un'abbreviazione del nome.

*  Immettere le opzioni in qualsiasi combinazione di lettere maiuscole e
   minuscole. Le opzioni non sono sensibili al maiuscolo/minuscolo.

*  Anteporre un trattino (-) a ciascuna opzione. Ad esempio:

     dsmmigquery -mgmtclass -detail /home

*  Separare ciascuna opzione con uno spazio vuoto.

*  Immettere più di un'opzione in un comando in un ordine qualsiasi
   prima o dopo la specifica di file, directory o file system.

*  Se l'opzione definisce un valore, separare il nome dell'opzione dal
   valore con un segno di uguale (=). Ad esempio:

   dsmmigfs update -ht=90 /home

La tabella fornisce esempi di opzioni che non definiscono un valore.

Tabella 2. Esempi del formato opzione: opzioni senza valori

+---------------------------------------------------------------------+
| Comando                                                             |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigrate -recursive -detail /home/user1/file1                     |
| dsmmigrate -rec -det /home/user1/file1                              |
| dsmmigrate -r -d /home/user1/file1                                  |
| dsmmigrate /home/user1/file1 -r -d                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

La tabella fornisce esempi di opzioni quando è definito un valore.

Tabella 3. Esempi del formato opzione: opzioni con valori

+---------------------------------------------------------------------+
| Comando                                                             |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigfs update -hthreshold=90 -lthreshold=20 /home                 |
| dsmmigfs update -hthresh=90 -lthreshold=20 /home                    |
| dsmmigfs update -ht=90 -l=20 /home                                  |
| dsmmigfs update /home -ht=90 -l=20                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

Nella versione 6.4 e nelle versioni successive, l'opzione optionformat
non è supportata. Formati di opzioni brevi non sono supportati. È
necessario specificare tutte le opzioni con il formato di opzione
standard.


2.2 Aiuto per i comandi


Utilizzare l'opzione help per visualizzare l'aiuto per ogni comando
della riga comandi o utilizzare il comando dsmmighelp.

È possibile visualizzare l'aiuto in linea per i comandi HSM in uno dei
seguenti modi:

*  Emettere l'opzione help con qualsiasi comando. Ad esempio:

     dsmmigrate -help
     dsmmigrate -h

*  Immettere il comando dsmmighelp. Viene visualizzato un elenco di
   argomenti della guida da cui è possibile selezionare informazioni
   generali di aiuto per comandi, una guida per uno specifico comando o
   una guida per un messaggio.

La visualizzazione appropriata del testo guida richiede una larghezza di
visualizzazione utilizzabile di 72 caratteri. Una larghezza di
visualizzazione inferiore a 72 caratteri causa il ritorno a capo di
frasi con lunghezza superiore a 72. Il ritorno a capo può far sì che il
testo della guida visualizzato inizi da qualche parte all'interno della
sezione, piuttosto che all'inizio. Le righe ignorate possono essere
visualizzate utilizzando la funzione di scorrimento del terminale per
spostarsi verso l'alto.


2.3 Visualizzazione di informazioni su file e file system


È possibile utilizzare una serie di comandi HSM per visualizzare
informazioni sulla gestione spazio relative a file system, file e
directory.

Tabella 4. Comandi HSM per la visualizzazione di informazioni su file e
file system


  Comando         Descrizione
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdf           Visualizza le informazioni sull'utilizzo dello
                  spazio per un file system. Ad esempio, per
                  visualizzare informazioni sull'utilizzo dello
                  spazio per il file system /home , immettere il
                  seguente comando:
                   dsmdf /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmls           Elenca i file in una directory e visualizza le
                  condizioni del file. Ad esempio, per visualizzare
                  informazioni su tutti i file della directory
                  /home/user1 , immettere il seguente comando:
                   dsmls /home/user1/*
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdu           Visualizza le informazioni sull'utilizzo dello
                  spazio per file e directory. Ad esempio, per
                  visualizzare informazioni sull'utilizzo dello
                  spazio per ciascun file della directory
                  /home/user/proj1 e di tutte le relative
                  sottodirectory, immettere il seguente comando:
                   dsmdu -Allfiles /home/user1/proj1
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigfs        Visualizza le impostazioni correnti della gestione
  query           dello spazio per un file system. Ad esempio, per
                  visualizzare le impostazioni della gestione dello
                  spazio per il file system /home , immettere il
                  seguente comando:
                   dsmmigfs query /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigundelet   Ricrea i file stub eliminati per i file migrati e
  e               crea i file stub per i file premigrati se non
                  esiste un file originale corrispondente sul file
                  system locale. Il file poi diventa un file migrato.
                  Ad esempio, per ricreare i file segnaposto per i
                  file migrati nel file system /home che non sono
                  contrassegnati per la scadenza, (la riconciliazione
                  non è stata eseguita dall'eliminazione dei file),
                  immettere il comando:
                   dsmmigundelete /home



2.4 Codici di ritorno client


L'interfaccia della riga comandi di client Space Management termina con
codici di ritorno che riflettono in modo accurato l'esito positivo o
negativo dell'operazione.

Script, file batch e altre funzioni di automazione possono utilizzare il
codice di ritorno dell'interfaccia riga comandi. Per operazioni che
utilizzano lo scheduler IBM Spectrum Protect, i codici di ritorno sono
visualizzati nell'output del comando di gestione QUERY EVENT. Per i casi
in cui il codice di ritorno non è 0, è possibile esaminare il file
dsmerror.log. Per gli eventi pianificati, è possibile esaminare il file
dsmsched.log.

I codici di ritorno hanno i seguenti significati:

Tabella 5. Spiegazione dei codici di ritorno del client

+---------+-----------------------------------------------------------+
| Codice    Spiegazione                                               |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 0         Tutte le operazioni sono state completate correttamente.  |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 4         L'operazione è stata completata correttamente ma alcuni   |
|           file non sono stati elaborati. Non ci sono altri errori o |
|           avvertenze. Questo codice di ritorno è comune. In molti   |
|           casi, i file non vengono elaborati per i seguenti motivi: |
|            * Il file corrisponde a una voce nell'elenco di          |
|           esclusioni. I file esclusi generano voci di log soltanto  |
|           durante i backup selettivi.                               |
|            * Il file era utilizzato da un'altra applicazione e non  |
|           era accessibile da parte del client.                      |
|            * Il file ha subito modifiche durante il funzionamento   |
|           ad un livello non consentito dall'attributo di            |
|           serializzazione delle copie.                              |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 8         L'operazione è stata completata con almeno un messaggio   |
|           di avvertenza. Esaminare il file dsmerror.log per         |
|           determinare quali messaggi di avvertenza sono stati       |
|           emessi e per valutare il loro impatto sull'operazione.    |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 12        L'operazione è stata completata con almeno un messaggio   |
|           di errore (ad eccezione dei messaggi di errore relativi   |
|           ai file ignorati). Per gli eventi pianificati, lo stato è |
|           Failed . Esaminare il file dsmerror.log per determinare   |
|           quali messaggi di errore sono stati emessi e per valutare |
|           il loro impatto sull'operazione. In generale, questo      |
|           codice di ritorno indica che l'errore è sufficientemente  |
|           grave da impedire il corretto completamento               |
|           dell'operazione. Ad esempio, un errore che impedisce      |
|           l'elaborazione di un intero file system restituisce il    |
|           codice di ritorno 12.                                     |
+---------+-----------------------------------------------------------+

Il codice di ritorno per la macro di un client è il codice di ritorno
massimo emesso tra i singoli comandi che costituiscono la macro. Ad
esempio, si supponga che una macro consista nei seguenti comandi:

selective "/home/devel/*" -subdir=yes
incremental "/home/devel/TestDriver/*" -subdir=yes
archive "/home/plan/proj1/*" -subdir=yes

Se il primo comando è stato completato con codice di ritorno 0, il
secondo comando è stato completato con codice di ritorno 8 e il terzo
comando è stato completato con codice di ritorno 4, il codice di ritorno
per la macro è 8.


2.5 Riepilogo dei comandi HSM


Di seguito è riportato un elenco in ordine alfabetico dei comandi del
client HSM e una breve descrizione di ciascuno di essi.

Tabella 6. Riepilogo dei comandi HSM

+-------------+-------------------------------------------------------+
| Comando       Descrizione                                           |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dmkilld       Valido solo sui file system GPFS. Arresta il daemon   |
|               principale di richiamo e tutti i processi secondari   |
|               ed interrompe tutti i richiami attivi.                |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmattr                                                             |
|               Imposta o visualizza la modalità di richiamo per un   |
|               file migrato.                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmautomig    Avvia la sessione di migrazione parallela per un file |
|               system.                                               |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdf         Visualizza le informazioni sull'utilizzo dello spazio |
|               per un file system.                                   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdu         Visualizza le informazioni sull'utilizzo dello spazio |
|               per file e directory.                                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmls         Elenca i file in una directory e visualizza lo stato  |
|               del file.                                             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigfs                                                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|       add e   Aggiunge la gestione spazio al file system o aggiorna |
|      update   gli attributi di gestione spazio per un file system.  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|  deactivate   Disattiva o riattiva la gestione spazio per un file   |
|           ,   system o elimina la gestione spazio da un file        |
| reactivatee   system.                                               |
|      remove                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| enablefailo   Valido solo sui file system GPFS.                     |
|     ver , e   Gestisce i recuperi da danneggiamenti parziali del    |
| disablefail   sistema.                                              |
|        over                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|       query   Visualizza le impostazioni correnti della gestione    |
|               dello spazio per un file system.                      |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| globaldeact   Disattiva o riattiva la gestione spazio per il nodo   |
|     ivate ,   client.                                               |
| globalreact                                                         |
|       ivate                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    rollback   Valido solo sui file system GPFS.                     |
|               Trasferisce la gestione dello spazio di un file       |
|               system ad un nodo client HSM all'interno della stessa |
|               serie di nodi IBM Spectrum Scale locale.              |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|      stop ,   Valido solo su IBM Spectrum Scale AIX e IBM Spectrum  |
|     start e   Scale Linux                                           |
|     restart   Arresta, avvia e riavvia i daemon.                    |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    takeover   Valido solo sui file system GPFS.                     |
|               Trasferisce la gestione dello spazio di un file       |
|               system al nodo specificato se il nodo è differente    |
|               dal nodo proprietario corrente.                       |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmighelp    Visualizza l'aiuto in linea per i comandi.            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigquery   Visualizza le informazioni sulla gestione spazio.     |
|               Ci sono molte opzioni condivise del client space      |
|               management e di quello di backup-archivio disponibili |
|               mediante il comando dsmmigquery -o.                   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigrate    Sposta i file selezionati dal file system locale      |
|               all'archiviazione IBM Spectrum Protect.               |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigundel   Ricrea i file stub eliminati.                         |
| ete                                                                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmonitord   Avvia il daemon per il controllo dello spazio.        |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmq          Visualizza le informazioni, inclusi gli ID di         |
|               richiamo, per tutti i file che sono correntemente in  |
|               coda per il richiamo.                                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecall     Sposta i file selezionati dall'archiviazione al file  |
|               system locale.                                        |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecalld    Avvia il daemon per il richiamo.                      |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmreconcil   Sincronizza client e server.                          |
| e                                                                   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrm         Elimina il processo di richiamo dalla coda di         |
|               richiamo.                                             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmscoutd     Avvia, arresta e riavvia il daemon scout e fornisce   |
|               le informazioni di scansione.                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmsetpw      Modifica la password IBM Spectrum Protect per il nodo |
|               client.                                               |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmwatchd     Controlla gli altri daemon di gestione spazio e li    |
|               avvia nuovamente quando necessario.                   |
|                                                                     |
+-------------+-------------------------------------------------------+


2.6 dmkilld


Il comando dmkilld arresta il daemon principale di richiamo e tutti i
suoi elementi secondari ed interrompe tutti i richiami attivi.

Questo comando è valido solo sui file system GPFS.

Sintassi

>>-DMKILLD--+---------+----------------------------------------><
            '-opzioni-'



Parametri

opzioni
         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.


2.7 dsmattr


Il comando dsmattr imposta o modifica la modalità di richiamo per uno o
più file migrati. La modalità di richiamo determina il modo secondo cui
client Space Management richiama un file migrato quando si accede ad
esso.

Non è possibile impostare una modalità di richiamo per un file
premigrato o residente. La modalità di richiamo impostata per un file
migrato resta associata al file solo mentre tale file resta migrato.

Se non vengono specificati parametri, il comando mostra la modalità di
richiamo corrente, la dimensione stub, la dimensione dell'anteprima, il
nome file e se l'opzione readstartsrecall è impostata.

Sintassi

                         .------------------------------.
                         V                              |
>>-DSMATTR--+---------+----+--------------------------+-+------><
            '-opzioni-'    +-filespec-----------------+
                           '- -FIlelist--=--file_path-'



Parametri

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

         -PREViewsize=n
                  Specifica la dimensione dell'anteprima del file stub.
                  I valori validi sono compresi tra 0 e 1.073.741.824 e
                  non devono essere maggiori della dimensione stub.

                  Quando gli attributi sono impostati e la dimensione
                  dell'anteprima è definita, un'operazione di richiamo
                  viene avviata solo quando un'applicazione legge il
                  file stub oltre la sezione di anteprima del file stub.
                  Se un'operazione legge solo la sezione di anteprima
                  del file stub, il file non viene richiamato.

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  Specifica se un'operazione di richiamo viene avviata
                  quando un'applicazione legge il file stub.

                  Questa opzione si applica solo se è impostata la
                  modalità di richiamo streaming.

                  Se per il file stub è impostata l'opzione previewsize,
                  un'operazione di richiamo viene avviata solo quando
                  un'applicazione legge oltre la sezione di anteprima
                  del file stub.

                  Il valore predefinito è No.

                  A prescindere dal valore dell'opzione
                  readstartsrecall, il file viene richiamato quando le
                  seguenti condizioni sono true:

                  *  Il daemon di richiamo determina che il file stub
                     non contiene tutti i dati richiesti da
                     un'operazione di lettura.

                  *  Un'operazione modifica il file.

         -RECAllmode=value
                  Imposta la modalità di richiamo per uno o più file
                  migrati. Se non si specifica l'opzione RECAllmode,
                  client Space Management visualizza la modalità di
                  richiamo corrente per i file specificati. È possibile
                  specificare i seguenti valori:

                  Normale
                           Richiama il file migrato nel file system di
                           origine.Normale è il valore predefinito. Se
                           non viene modificato, il file diventerà
                           premigrato. Se invece è stato modificato, il
                           file diventerà residente.

                  Partialrecall
                           Specifica che il file viene richiamato
                           utilizzando un richiamo file parziale,
                           indipendentemente dalla sua dimensione.
                           Valido solo sui file system GPFS.

                  Streaming
                           Specifica che si desidera abilitare un
                           richiamo asincrono dei file migrati. È
                           possibile accedere alla parte richiamata del
                           file mentre il file viene richiamato. Questo
                           parametro è valido solo per le operazioni di
                           sola lettura sul file.

         -RECUrsive
                  Imposta o visualizza la modalità di richiamo per i
                  file migrati nella directory e nelle sottodirectory
                  specificate.

filespec
         Nota: Questo parametro è richiesto solo se viene impostato una
         nuova modalità di richiamo. Se non si utilizza l'opzione
         RECAllmode e non viene specificato un percorso e un nome file,
         viene visualizzata la modalità di richiamo corrente per tutti i
         file della directory.

         Il percorso ed il nome file del file di cui si desidera
         impostare una nuova modalità di richiamo o viene visualizzata
         la modalità di richiamo corrente. È possibile specificare un
         unico file, un gruppo di file o una directory. Se si specifica
         una directory, client Space Management imposta o visualizza
         tale modalità di richiamo per tutti i file migrati nella
         directory.

         È possibile utilizzare caratteri jolly per specificare un
         gruppo di file con nomi simili. È possibile immettere più di
         una specifica file in un comando. Se si immette più di una
         specifica file, separarle con uno o più spazi.

-FIlelist=percorso_file
         Specifica il percorso di un file che contiene un elenco di file
         che devono essere elaborati da questo comando.

         Le voci nel file di elenco devono rispondere alle seguenti
         regole:

         *  Ogni voce è un percorso completo o relativo di un file.

         *  Nessuna voce è un oggetto di directory.

         *  Ciascuna voce deve essere su una riga diversa.

         Il client Space Management ignora le voci che non rispondono a
         queste regole.

         Le seguenti regole si applicano a un elenco di file per il
         client Space Management. Tali regole sono diverse dalle regole
         per gli elenchi file del client di backup-archivio.

         *  Una voce può contenere caratteri non stampabili, ma non può
            contenere un carattere di ritorno a capo.

         *  I caratteri jolly non sono consentiti.

         *  Un percorso file che contiene spazi vuoti deve essere
            racchiuso tra virgolette.

         *  Una voce che inizia con una virgoletta e termina con una
            virgoletta è consentita. Il client Space Management
            presuppone che le virgolette non siano necessarie e le
            omette quando il client Space Management elabora la voce. Se
            le virgolette di inizio e di fine sono richieste per
            identificare i file. aggiungere le virgolette doppie prima
            dell'inizio e dopo la fine della voce.

         Il seguente esempio mostra un elenco di file all'interno di un
         file di elenco:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Se il nome del file di elenco specificato con l'opzione
         filelist non esiste, il comando non riuscirà.

Esempi


  Attività                               Comando
 --------------------------------------+------------------------------
  Modificare la modalità di richiamo     dsmattr
  in richiamo file parziale per tutti    -recall=partialrecall
  i file migrati nella directory         -Recursive /home/user2
  /home/user2 e in tutte le
  sottodirectory.
 --------------------------------------+------------------------------
  Abilitare un richiamo asincrono dei    dsmattr -recall=streaming
  file migrati nella directory           /home/user2/
  /home/user2/.
 --------------------------------------+------------------------------
  Sul file system /myfs , i file stub    dsmattr -preview=4096
  hanno una dimensione di 32,768 byte.   -readstartsrecall=yes
  Per i file migrati elencati nel file   -recall=streaming
  in files.lst , impostare la            -filelist=/myfs/files.lst
  dimensione dell'anteprima su 4,096
  byte. Se un'applicazione legge una
  dimensione maggiore rispetto alla
  sezione di anteprima di questi file
  stub, avviare il processo di
  richiamo. (La modalità di richiamo
  streaming è un requisito per avviare
  il richiamo una volta che
  l'applicazione legge la sezione di
  anteprima).
 --------------------------------------+------------------------------
  Visualizza gli attributi di richiamo   dsmattr
  che vengono assegnati a tutti i file
  nella directory corrente.
 --------------------------------------+------------------------------
  Visualizza tutti i file nell'elenco    dsmattr
  di file denominato /tmp/filelist .     -filelist=/tmp/filelist



2.8 dsmautomig


Il comando dsmautomig avvia le sessioni di migrazione parallele sul
server IBM Spectrum Protect, eseguendo la migrazione di più file
contemporaneamente.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Il comando dsmautomig verifica:

*  Se un oggetto candidato per la migrazione richiede una versione di
   backup corrente in TDP per il server IBM(R) Lotus Notes IBM Spectrum
   Protect.

*  Se esiste una versione di backup corrente.

Se la variabile di ambiente LANG è impostata su C, POSIX, saranno validi
solo i caratteri con codici ASCII inferiori a 128. Il client HSM ignora
i file che hanno nomi file che contengono caratteri non validi. Se si
utilizza un SBCS (single-byte character set), ad esempio inglese per
l'ambiente linguistico, tutti i nomi file sono validi e vengono migrati
dal client Space Management.

I caratteri a più byte vengono interpretati come un insieme di singoli
byte contenenti tutti caratteri validi. Se si utilizza un MBCS
(multi-byte character set) come ambiente linguistico, il client HSM
migra i nomi file costituiti da caratteri validi nell'ambiente corrente.
Ad esempio, un nome file costituito da caratteri giapponesi può
contenere caratteri a più byte non validi, se l'ambiente linguistico
corrente è un insieme di caratteri cinesi. I nomi file contenenti
caratteri a più byte non validi non vengono migrati o richiamati. Se
questi file vengono rilevati durante la migrazione o il richiamo, non
viene visualizzata alcuna informazione. Per funzionare correttamente, i
daemon HSM devono essere eseguiti nella locale della lingua en_US.

Specificare il numero di sessioni di migrazione parallele con l'opzione
maxmigrators nel file dsm.sys. Verificare che le risorse disponibili sul
server IBM Spectrum Protect siano sufficienti per la migrazione
parallela. Non impostare l'opzione maxmigrators con un valore maggiore
del numero di sessioni che il server IBM Spectrum Protect utilizza per
memorizzare i dati. Avviare la soglia di migrazione manualmente per
ridurre l'utilizzo di spazio sul file system prima che venga raggiunta
la soglia superiore impostata.

File e directory nascosti vengono inclusi nella migrazione automatica. I
file possono essere esclusi dalla migrazione automatica aggiungendo le
directory nascoste o i file nascosti nell'elenco di esclusioni nel file
dsm.opt.

Il daemon scout (dsmscoutd) deve essere in esecuzione se si avvia il
comando dsmautomig manualmente. In caso contrario, il comando dsmautomig
potrebbe non essere in grado di completare la migrazione se i candidati
dell'elenco candidati sono esauriti.

Nel comando dsmautomig deve essere specificata la variabile PATH oppure
il daemon dsmmonitord non sarà in grado di completare la migrazione di
soglia.

Nota: Il client HSM non migra il contenuto dei collegamenti simbolici.

Sintassi

>>-DSMAUTOMIG--------------------------------------------------->

   .-------------------------------------------------.
   V                                                 |
>----+---------------------------------------------+-+---------->
     +-filesystemspec------------------------------+
     '-storage_pool_name::absolute_filesystem_path-'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-opzioni-'



Parametri

filesystemspec
         Specifica il nome del file system per cui si desidera eseguire
         la migrazione soglia. L'impostazione predefinita è
         rappresentata da tutti i file system per cui è attiva la
         gestione spazio. È possibile specificare più di un nome file
         system ed è possibile utilizzare caratteri jolly. Se viene
         specificato più di un nome file system, separarli con uno o più
         spazi vuoti.

storage_pool_name::absolute_filesystem_path
         Specifica i pool di archiviazione che si trovano nel percorso
         absolute_filesystem_path che vengono migrati automaticamente.

options
         -Detail
                  Visualizza le informazioni sui file migrati.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

Esempi


  Attività                                       Comando
 ----------------------------------------------+----------------------
  Avviare la soglia di migrazione per tutti i    dsmautomig
  pool di archiviazione in tutti i file system
  per cui è attiva la gestione spazio.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Avviare la soglia di migrazione per tutti i    dsmautomig /home
  pool di archiviazione nel file system /home.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Avviare la soglia di migrazione per tutti i    dsmautomig /home
  pool di archiviazione nei file system /home    /test1
  e /test1.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Avviare la migrazione di soglia per i pool     dsmautomig
  di archiviazione denominati silver e gold      /silver::/fs1
  per i file system /fs1.                        gold::/fs1
 ----------------------------------------------+----------------------
  Avviare la migrazione di soglia per tutti i    dsmautomig
  pool di archiviazione nei file system /fs2 e   gold::/fs1 /fs2
  per il pool di archiviazione denominato gold
  nei file system /fs1.



2.9 dsmdf


Il comando dsmdf visualizza le informazioni per uno o più file system,
ad esempio, lo stato del file system, le informazioni su inode e le
informazioni sullo spazio.

In particolare, il comando dsmdf visualizza le informazioni su:

*  Stato file system: attivo (a), inattivo (i) o globale inattivo (gi)
*  Somma delle dimensioni di tutti i file migrati
*  Spazio utilizzato sul file system locale per i file premigrati
*  Numero inode utilizzati per i file migrati o premigrati
*  Numero di inode non utilizzati sul file system locale
*  Quantità di spazio disponibile sul file system locale

Solo i processi di richiamo e migrazione aggiornano dinamicamente le
informazioni sullo stato per i file system. Se lo stato del file viene
modificato da altri processi, il cambiamento non viene riportato nelle
informazioni visualizzate dal comando dsmdf finché non viene eseguita
un'operazione di riconciliazione.

Solo per i file system GPFS:
         Migrando i file creati di recente da meno di cinque minuti
         potrebbero essere visualizzati risultati errati (dimensione
         residente) quando si utilizzano i comandidsmdf e dsmdu . Ciò è
         dovuto al fatto che IBM Spectrum Scale non è sincronizzato su
         tutti i nodi quando si migrano i file. L'ultimo blocco di un
         file non viene rilasciato dal disco anche se il file è stato
         migrato correttamente. Se vengono migrati molti file di piccole
         dimensioni e la dimensione del blocco è elevata, ciò può
         causare uno spostamento dall'utilizzo presunto di un disco.

Nota: è possibile visualizzare soltanto le informazioni sui file system
montati. Se un file system è gestito dallo spazio ma non è montato, non
sarà visualizzato nell'output del comando.



Sintassi

>>-+-DSMDF-+--+---------+--+--------------------+--------------><
   '-DDF---'  '-opzioni-'  | .----------------. |
                           | V                | |
                           '---filesystemspec-+-'



Parametri

opzioni
         -Detail
                  Visualizza informazioni sui file system con ogni
                  valore visualizzato sulla propria riga. I valori che
                  rappresentano una quantità di spazio sono visualizzati
                  solo in kilobyte.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

file systemspec
         Il nome del file system di cui si desidera visualizzare le
         informazioni. L'impostazione predefinita è rappresentata da
         tutti i file system a cui viene aggiunta la gestione spazio. È
         possibile specificare più di un nome file system ed è possibile
         utilizzare caratteri jolly. Se viene specificato più di un nome
         file system, separarli con uno o più spazi vuoti.

Esempi


  Attività                Comando
 -----------------------+---------------------------------------------
  Visualizzare le         dsmdf
  informazioni per
  tutti i file system a
  cui viene aggiunta la
  gestione spazio.
 -----------------------+---------------------------------------------
  Visualizzare le         dsmdf /home
  informazioni per il
  file system /home.
 -----------------------+---------------------------------------------
  Specificare il file     dsmdf -Logname=mylogfile
  di log da utilizzare    dsmdf -detail -Logname=/tmp/dsmdflog /home
  con il comando dsmdf    dsmdf -d -L=mylogfile



2.10 dsmdu


Il comando dsmdu visualizza le informazioni sull'utilizzo di spazio per
i file e le directory. Per i file migrati, il comando dsmdu utilizza la
dimensione effettiva dei file archiviati nella memoria IBM Spectrum
Protect per calcolare l'utilizzo di spazio. Mentre, il comando du
(fornito con il sistema operativo) utilizza la dimensione dei file stub
memorizzati nel file system locale.

Questo comando è valido solo sui file system GPFS.

I comandi dsmdf e dsmdu commands possono visualizzare una dimensione dei
file residenti non corretta quando vengono migrati i file appena creati.
Ciò è dovuto al fatto che IBM Spectrum Scale non è sincronizzato su
tutti i nodi quando si migrano i file. L'ultimo blocco di un file non
viene rilasciato dal disco anche se il file è stato migrato
correttamente. Se vengono migrati molti file di piccole dimensioni e la
dimensione del blocco è elevata, ciò può causare uno spostamento
dall'utilizzo presunto di un disco.

Attenzione: Eseguendo i comandi dsmls o dsmdu sui file system
GPFSmontati in remoto potrebbero essere visualizzati valori non
corretti. Vedere Tabella 7 per un esempio di questa situazione.

Tabella 7. Gestione spazio per file system montati in locale e in remoto

+----------------------------------+----------------------------------+
| Cluster A                        | Cluster B                        |
+----------------------------------+----------------------------------+
| È installata una client Space    | È installata una client Space    |
| Management                       | Management                       |
+----------------------------------+----------------------------------+
| File system A                    | File system A (da Cluster A      |
|                                  | montato in modo remoto su        |
|                                  | Cluster B)                       |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Montato localmente               | Montato remotamente              |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Gestito da spazio da A           | Non gestito da spazio da B       |
+----------------------------------+----------------------------------+



Solo i file system del cluster locale possono essere gestiti da HSM. Il
file system Cluster A locale è gestito dallo spazio mediante il Cluster
A, ma non può essere gestito dallo spazio mediante il Cluster B,
nonostante sia montato in remoto proprio sul Cluster B. L'interfaccia
DMAPI (Data Management Application Programming Interface) non funziona
per file system montati in remoto, pertanto il comando dsmls o dsmdu
potrebbe riportare dei valori non corretti.

Sintassi

>>-+-DSMDU-+--+---------+--+-------------------+---------------><
   '-DDU---'  '-opzioni-'  | .---------------. |
                           | V               | |
                           '---directoryspec-+-'



Parametri

opzioni
         Se non viene specificata una delle seguenti opzioni, client
         Space Management visualizza il numero di blocchi da 1 KB
         utilizzati dalla directory specificata e dalle relative
         sottodirectory.

         -Allfiles
                  Visualizza il numero di blocchi da 1 KB utilizzati da
                  ciascun file della directory specificata e dalle
                  relative sottodirectory.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

         -Summary
                  Visualizza solo il totale dei blocchi da 1 KB
                  utilizzati dalla directory specificata e dalle
                  relative sottodirectory.

directoryspec
         La directory per cui si desidera visualizzare le informazioni.
         L'impostazione predefinita è rappresentata dalla directory
         corrente e dalle relative sottodirectory. Utilizzare caratteri
         jolly per specificare più di una directory. È possibile
         immettere più di una specifica di directory in un comando. Se
         si immettono diverse specifiche di directory, separare i nomi
         con uno o più spazi vuoti.

Esempi


  Attività                                      Comando
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Visualizzare le informazioni sull'utilizzo    dsmdu
  dello spazio per la directory corrente e le
  relative sottodirectory.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Visualizzare le informazioni sull'utilizzo    dsmdu /migfs3/test
  dello spazio per la directory /migfs3/test
  e tutte le relative sottodirectory.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Visualizzare le informazioni sull'utilizzo    dsmdu -a /migfs2/test
  dello spazio per tutti i file nella
  directory /migfs2/test e nelle relative
  sottodirectory.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Visualizzare il numero totale di blocchi da   dsmdu -Summary
  1 KB utilizzati dalla directory               /migfs2/test
  /migfs2/test e da tutte le relative
  sottodirectory.



2.11 dsmls


Il comando dsmls visualizza informazioni sui file, quali dimensioni e
stato.

Nello specifico, il comando dsmls visualizza le seguenti informazioni su
un elenco di file:

*  Dimensione effettiva (in byte)
*  Dimensione residente (in byte)
*  Dimensione blocchi residenti (in KB)
*  Stato del file e modalità di richiamo
*  Nome del server IBM Spectrum Protect accoppiato
*  Nome file

Per un file residente o premigrato, la dimensione effettiva e la
dimensione residente corrispondono. Per un file migrato, la dimensione
effettiva è rappresentata dalla dimensione del file originale. La
dimensione residente è la dimensione del file stub che resta sul file
system locale.

Lo stato del file può avere uno dei seguenti valori: migrato (m),
premigrato (p) oppure residente (r)). Un trattino - indica una directory
o un file non regolare; ad esempio, un file con caratteri speciali o un
file di tipo named pipe. Per un file migrato, il comando dsmls indica
anche la modalità di richiamo impostata per il file.

*  Se la modalità di richiamo è impostata su normale, non vengono
   visualizzate informazioni aggiuntive nella colonna Stato file.
*  Se la modalità di richiamo è impostata su richiamo file parziale,
   nella colonna Stato file viene visualizzata l'indicazione (p).
*  Se la modalità di richiamo è impostata su flusso, nella colonna Stato
   file viene visualizzata l'indicazione (s).

Limitazione:

*  Eseguendo dsmls o dsmdu sui file system GPFS montati in modo remoto
   potrebbero essere visualizzati valori non corretti. Considerare il
   seguente esempio:

Tabella 8. Gestione spazio per file system montati in locale e in remoto

+---------------------+-----------------------------------------------+
| Cluster A           | Cluster B                                     |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| È installata una    | È installata una client Space Management      |
| client Space        |                                               |
| Management          |                                               |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| File system A       | File system A (da Cluster A montato in modo   |
|                     | remoto su Cluster B)                          |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Montato localmente  | Montato remotamente                           |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Gestito da spazio   | Non gestito da spazio da B                    |
| da A                |                                               |
+---------------------+-----------------------------------------------+

Solo i file system del cluster locale possono essere gestiti da HSM. Il
file system Cluster A locale è gestito dallo spazio mediante il Cluster
A, ma non può essere gestito dallo spazio mediante il Cluster B,
nonostante sia montato in remoto proprio sul Cluster B. L'interfaccia
DMAPI (Data Management Application Programming Interface) non funziona
per file system montati in remoto, pertanto il comando dsmls o dsmdu
potrebbe riportare dei valori non corretti.

Sintassi

                           .------------------------------.
                           V                              |
>>-+-DSMLS-+--+---------+----+--------------------------+-+----><
   '-DLS---'  '-opzioni-'    +-filespec-----------------+
                             '- -FIlelist--=--file_path-'



Parametri

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

         -Noheader
                  Omette le intestazioni di colonna dall'output del
                  comando

         -Recursive
                  Visualizza le informazioni sui file nelle
                  sottodirectory della directory.

filespec
         Il nome percorso per i file che si desidera elencare.
         L'impostazione predefinita è rappresentata da tutti i file
         nella directory corrente. Utilizzare i caratteri jolly per
         specificare un gruppo di file o tutti i file di una directory.
         È inoltre possibile immettere più di una specifica file in un
         comando. Se si immette più di una specifica file, separarle con
         uno o più spazi.

-FIlelist=percorso_file
         Specifica il percorso di un file che contiene un elenco di file
         che devono essere elaborati da questo comando.

         Le voci nel file di elenco devono rispondere alle seguenti
         regole:

         *  Ogni voce è un percorso completo o relativo di un file.

         *  Nessuna voce è un oggetto di directory.

         *  Ciascuna voce deve essere su una riga diversa.

         Il client Space Management ignora le voci che non rispondono a
         queste regole.

         Le seguenti regole si applicano a un elenco di file per il
         client Space Management. Tali regole sono diverse dalle regole
         per gli elenchi file del client di backup-archivio.

         *  Una voce può contenere caratteri non stampabili, ma non può
            contenere un carattere di ritorno a capo.

         *  I caratteri jolly non sono consentiti.

         *  Un percorso file che contiene spazi vuoti deve essere
            racchiuso tra virgolette.

         *  Una voce che inizia con una virgoletta e termina con una
            virgoletta è consentita. Il client Space Management
            presuppone che le virgolette non siano necessarie e le
            omette quando il client Space Management elabora la voce. Se
            le virgolette di inizio e di fine sono richieste per
            identificare i file. aggiungere le virgolette doppie prima
            dell'inizio e dopo la fine della voce.

         Il seguente esempio mostra un elenco di file all'interno di un
         file di elenco:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Se il nome del file di elenco specificato con l'opzione
         filelist non esiste, il comando non riuscirà.

Esempi


  Attività                                   Comando
 ------------------------------------------+--------------------------
  Elencare tutti i file nella corrente       dsmls
  directory.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Elencare tutti i file nella directory      dsmls /migfs2/test
  /migfs2/test.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Elencare tutti i file nella directory      dsmls -Recursive
  /migfs2/test e nelle relative              /migfs2/test
  sottodirectory.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Elencare tutti i file i cui nomi           dsmls /migfs2/test/tf*
  iniziano con tf nella directory
  /migfs2/test.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Visualizza tutti i file nel file di        dsmls
  elenco denominato /tmp/filelist.           -filel=/tmp/filelist



2.12 dsmmigfs add e update


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro add per aggiungere la
gestione spazio al file system. Utilizzare il comando dsmmigfs con il
parametro update per aggiornare le impostazioni di gestione spazio per
il file system.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Per informazioni sulla configurazione dell'integrazione IBM Spectrum
Scale con client Space Management, consultare Technote 7018848.

Prima di eseguire dsmmigfs add filesystem nei file system GPFS,
assicurarsi che il file system sia montato e abilitato per la gestione
DMAPI (Data Management Application Programming Interface). Immettere i
seguenti comandi:

Per i file system GPFS:

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmlsfs DevicePath -z

Se necessario, modificare il valore come segue:

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmchfs DevicePath -z yes

Eseguire solo un comando dsmmigfs all'interno del gruppo nodi IBM
Spectrum Scale locale per volta.

Non è possibile aggiungere la gestione spazio ai file system root ( / ),
/tmp , /usr o /var.

Nota: È possibile eseguire una query solo delle informazioni relative ai
file system montati. Se un file system è gestito dallo spazio ma non è
montato, questo non sarà visualizzato con il comando query.

Sintassi

                                      .---------------------.
                                      V                     |
>>-DSMMIGFS--+-Add ---+--+---------+------file systemSpec---+--><
             '-Update-'  '-opzioni-'



Parametri

Add
         Aggiunge la gestione spazio ai file system.

Update
         Aggiorna le impostazioni della gestione spazio per un file
         system a cui è stata aggiunta la gestione spazio.

         Se viene modificata la soglia inferiore o superiore o la
         percentuale di premigrazione, i nuovi valori diventano
         effettivi immediatamente. Se viene modificata la dimensione del
         file stub, la nuova dimensione viene utilizzata per i file che
         vengono migrati la modifica. La dimensione dei file stub
         esistenti non cambia.

         Se si modifica il valore dell'opzione minmigfilesize, il nuovo
         valore viene utilizzato per la successiva creazione di un
         elenco di candidati per la migrazione. Inoltre, il nuovo valore
         viene utilizzato solo per i file che sono stati migrati in
         seguito alla modifica.

         Se si modifica il valore dell'opzione readstartsrecall, il
         nuovo valore viene utilizzato solo per i file migrati dopo la
         modifica del valore.

         È possibile impostare la percentuale su un valore inferiore
         rispetto alla quantità di dati attualmente migrate e
         premigrati. Non verranno migrati altri file fino a quando i
         richiami automatici e selettivi non ridurranno la quantità di
         dati attualmente migrati e premigrati ad un valore inferiore
         alla nuova percentuale.



filesystemSpec
         Specifica il nome di un file system. È possibile specificare
         più di un nome file system ed è possibile utilizzare caratteri
         jolly. Se viene specificato più di un nome file system,
         separarli con uno o più spazi vuoti.

opzioni
         Utilizzare le impostazioni delle opzioni fornite per il comando
         per aggiungere o aggiornare le impostazioni di gestione spazio.

         Su file system GPFS, è possibile utilizzare il motore della
         politica GPFS per monitorare le soglie di spazio e ricercare i
         candidati per la migrazione. Se si configura il motore della
         politica GPFS per eseguire la migrazione automatica, le
         seguenti opzioni per il comando dsmmigfs non avranno alcun
         effetto:

         *  hthreshold

         *  lthreshold

         *  maxcandidates

         *  maxfiles

         *  minpartialrecallsize

         *  minmigfilesize

         -HThreshold=n
                  Specifica la percentuale della soglia superiore
                  impostata per la gestione spazio dei file system.
                  Specificare un valore compreso tra 0 e 100 percento.
                  Il valore predefinito è 90 per cento.

         -Lthreshold=n
                  Specifica la percentuale della soglia inferiore
                  impostata per la gestione spazio dei file system.
                  Specificare un valore compreso tra 0 e 100 per cento.
                  Il valore predefinito è 80 per cento.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -INlinecopymode=MIG|PREMIG|OFF
                  Specifica il modo in cui un'operazione di backup
                  gestisce un file migrato. Questa opzione si applica
                  solo se le operazioni di backup sono elaborate su file
                  migrati.
                  Se l'opzione inlinecopymode è impostata su MIG e un
                  file migrato è candidato per un backup, il file verrà
                  clonato nel pool di archiviazione della gestione
                  spazio nel server IBM Spectrum Protect. Il clone del
                  file verrà memorizzato nel pool di archiviazione di
                  backup nel server IBM Spectrum Protect. Questa
                  operazione è detta copia inline.
                  Se l'opzione inlinecopymode è impostata su PREMIG e un
                  file migrato o premigrato è candidato per eseguire il
                  backup del file, si verificherà la copia inline.
                  Se l'opzione inlinecopymode è impostata su OFF e un
                  file migrato è un candidato per il backup, il file
                  verrà richiamato e lo stato file diventerà premigrato.
                  Successivamente verrà elaborato il backup.

                  Nota: Il backup di un file migrato è impossibile se
                  l'opzione 3.23 hsmoptimizedrecallonly è impostata su
                  YES e l'opzione inlinecopymode è impostata su OFF.
                  La funzione di copia inline verrà automaticamente
                  disabilitata se si verifica una delle seguenti
                  condizioni:

                  *  Il pool di archiviazione della gestione spazio e il
                     pool di archiviazione di backup non vengono
                     memorizzati nella stessa istanza del server IBM
                     Spectrum Protect.

                  *  Il file di cui eseguire il backup ha ACL o metadati
                     attributo estesi.
                  Nota:

                  *  La copia inline impedisce il trasferimento dati tra
                     il client backup-archivio IBM Spectrum Protect e il
                     server IBM Spectrum Protect per l'elaborazione del
                     backup e può essere utilizzata se il file ha una
                     copia valida nel pool di archiviazione della
                     gestione spazio.

                  *  I pool di archiviazione del contenitore IBM
                     Spectrum Protect non supportano la clonazione. Se i
                     pool di archiviazione del contenitore vengono
                     utilizzati per i dati di gestione spazio, l'opzione
                     inlinecopymode deve essere impostata su OFF.
                  Il valore predefinito è MIG.

         -LOGname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

         -Maxcandidates=n
                  Specifica il numero massimo di candidati per la
                  migrazione che il daemon dsmscoutd fornisce al
                  processo di migrazione automatica durante la
                  migrazione stessa. Un valore compreso tra 50 e 1000 è
                  sufficiente per prestazioni ottimali. L'intervallo
                  consentito è 9 - 9999999. Il valore predefinito è
                  10000.

         -MAXFiles=n
                  Specifica il numero massimo di file per cui il
                  database CFI viene ridimensionato. L'intervallo
                  consentito è 0 - 4294967295. Il valore predefinito è
                  0.

                  Se il valore specificato è inferiore al numero di
                  blocchi correntemente utilizzati, si verifica un
                  errore. Il valore deve essere maggiore del numero
                  corrente di file presente nel file system. Il valore
                  deve essere minore del numero totale probabile di
                  inode.

                  È possibile configurare la dimensione del CFI
                  (complete file index). Tale valore può essere
                  richiesto tramite query o impostato con un nuovo
                  parametro maxfiles. Se questo parametro è impostato su
                  0, CFI assegna lo spazio massimo richiesto. Lo spazio
                  massimo richiesto è il numero massimo di blocchi
                  possibili nel file system. Per creare il CFI, è
                  necessario meno spazio del file system. Se il valore
                  specificato supera i limiti, viene utilizzato il
                  limite più prossimo per assegnare la dimensione CFI
                  configurabile.

         -MINMigfilesize=n
                  Specifica la dimensione minima (in byte) di un file
                  per la migrazione. La dimensione costituisce lo spazio
                  occupato da un file sul file system. I valori validi
                  sono 0 - 2147483647. Il valore predefinito è 0. Se si
                  specifica 0, il client Space Management utilizza la
                  dimensione stub del file system più 1 byte, come
                  dimensione minima per i file che possono essere
                  migrati. Se si specifica un valore nonzero, il valore
                  deve essere maggiore della dimensione stub del file
                  system corrente. Un valore valido per un file system
                  ha la precedenza sull'impostazione dell'opzione
                  minmigfilesize globale specificata nel file dsm.sys.

         -MINPartialrecallsize=n
                  Specifica la dimensione minima (in megabyte) di un
                  file per il richiamo file parziale. L'intervallo
                  consentito è 0 - 999999999. Il valore predefinito di 0
                  disabilita il richiamo file parziale per tutti i file.

                  Valido solo per i file system GPFS.

         -MINStreamfilesize=n
                  Specifica la dimensione file minima (in megabyte) per
                  la modalità di richiamo streaming. La modalità di
                  richiamo streaming viene impostata per i file con
                  dimensione superiore al valore dell'opzione
                  minstreamfilesize. I file di dimensioni minori vengono
                  richiamati utilizzando la modalità di richiamo
                  normale.

                  I valori validi sono 0 - 999999999. Il valore
                  predefinito è 0.

                  Durante un richiamo streaming, è possibile accedere
                  alla parte richiamata del file prima che venga
                  richiamato il file completo.

                  Nota: Indipendentemente dal valore STREAMSeq, tutti
                  gli eventi dei dati di lettura in entrata sono in
                  sospeso finché non viene prima richiamato almeno il
                  valore MINStreamfilesize. Viene risposto a tutti gli
                  eventi di dati di lettura successivi non appena la
                  parte del valore STREAMSeq, che copre lo scostamento
                  degli eventi di dati di lettura appropriati, viene
                  riscritto nel file system locale.

         -Pmpercentage=n
                  Specifica la percentuale dello spazio del file system
                  disponibile per contenere i file premigrati. Il valore
                  minimo è 0. Il valore massimo è la soglia inferiore.
                  Se la percentuale di premigrazione è maggiore della
                  differenza tra la soglia inferiore e la dimensione
                  minima del file system, verrà visualizzata
                  un'avvertenza. Una percentuale di premigrazione
                  inferiore a questa differenza potrebbe non lasciare
                  spazio sufficiente per il file system e impedire
                  l'individuazione di candidati per la migrazione.

         -PREViewsize=n
                  Specifica la dimensione dell'anteprima del file stub.
                  I valori validi sono compresi tra 0 e 1.073.741.824 e
                  non devono essere maggiori della dimensione stub.

                  Quando gli attributi sono impostati e la dimensione
                  dell'anteprima è definita, un'operazione di richiamo
                  viene avviata solo quando un'applicazione legge il
                  file stub oltre la sezione di anteprima del file stub.
                  Se un'operazione legge solo la sezione di anteprima
                  del file stub, il file non viene richiamato.

         -Quota=n
                  Specifica il numero massimo di megabyte di dati che è
                  possibile migrare e premigrare da un file system alla
                  memoria IBM Spectrum Protect. Specificare un valore
                  compreso tra 0 e 999999999999999. Il valore
                  predefinito corrisponde la numero di megabyte
                  assegnati al file system. se si imposta la percentuale
                  su 0 per il file system, i file non vengono migrati in
                  archivio. Se si imposta la percentuale su
                  999999999999999, la quantità di dati che è possibile
                  migrare e premigrare è illimitata.

         -READEVEnttimeout=n
                  Specifica il periodo di tempo massimo di inattività
                  (in secondi) prima del timeout di un processo di
                  richiamo streaming. L'intervallo consentito è 0 -
                  999999999. Un valore di 999999999 indica che non si
                  verificherà il timeout di un processo di richiamo
                  streaming. Il valore predefinito è 600. Questa opzione
                  si applica soltanto alla modalità di richiamo
                  streaming

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  Specifica se un'operazione di richiamo viene avviata
                  quando un'applicazione legge il file stub.

                  Questa opzione si applica solo se è impostata la
                  modalità di richiamo streaming.

                  Se per il file stub è impostata l'opzione previewsize,
                  un'operazione di richiamo viene avviata solo quando
                  un'applicazione legge oltre la sezione di anteprima
                  del file stub.

                  Il valore predefinito è No.

                  A prescindere dal valore dell'opzione
                  readstartsrecall, il file viene richiamato quando le
                  seguenti condizioni sono true:

                  *  Il daemon di richiamo determina che il file stub
                     non contiene tutti i dati richiesti da
                     un'operazione di lettura.

                  *  Un'operazione modifica il file.

         -SErver=nome_server
                  Sostituisce il server di migrazione predefinito per
                  questo file system. Specificare il server da
                  contattare per i servizi di gestione spazio. Definire
                  il server in una stanza nel file dsm.sys. Se non viene
                  specificato un nome server, viene utilizzato il server
                  di migrazione predefinito. Utilizzare un trattino (-)
                  per impostare il server di migrazione predefinito.

         -STREAMSeq=n
                  Specifica il numero di megabyte sottoposti a buffering
                  prima che il daemon di richiamo scarichi i dati sul
                  disco. L'intervallo consentito è 0 - 1024. Il valore
                  predefinito di 0 indica che questa operazione di
                  buffering è stata disabilitata. Questa opzione è
                  valida solo per la modalità di richiamo streaming.

         -STUBSize=n
                  Specifica la dimensione dei file stub che rimangono
                  sul file system quando i file vengono migrati nella
                  memoria.

                  Per il client Space Management sui file system GPFS, è
                  possibile specificare 0 o un multiplo della dimensione
                  del blocco del file system. Il valore predefinito è 0.

                  Per tutti i tipi di file system, il valore massimo per
                  la dimensione del file stub è 1 GB.

Se HSM è globalmente disattivato su un nodo (dsmmigfs globaldeactivate),
viene reimpostato in uno stato attivo quando viene eseguito uno dei
seguenti comandi:

   dsmmigfs add
   dsmmigfs remove
   dsmmigfs update
   dsmmigfs takeover
   dsmmigfs rollback
   dsmmigfs globalreactivate

Esempi

I comandi vengono forniti per le attività di esempio.


  Attività                            Comando
 -----------------------------------+---------------------------------
  Aggiungere la gestione spazio al    dsmmigfs Add -MAXFiles=0
  file system /hsmmanagedfs1 .        /hsmmanagedfs1
  Impostare lo spazio sul numero
  massimo di blocchi nel file
  system.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Aggiornare le impostazioni di       dsmmigfs update
  gestione spazio per il file         -MAXFiles=10000000
  system /hsmmanagedfs2 . Impostare   /hsmmanagedfs2
  lo spazio (numero di blocchi) sul
  numero specificato.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Aggiungere la gestione spazio al    dsmmigfs Add -HT=80 -L=70
  file system /home . Impostare la    -STUBS=256k /home
  soglia superiore sull' 80 %.
  Impostare la soglia inferiore sul
  70 %. Impostare la dimensione dei
  file stub su 256K (KB).
 -----------------------------------+---------------------------------
  Aggiungere la gestione spazio a     dsmmigfs Add /home /test1
  uno o più file system ed            /proj*
  accettare i valori predefiniti
  per tutte le impostazioni della
  gestione spazio.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Aggiornare le impostazioni della    dsmmigfs Update -HT=80 -L=70
  gestione spazio per il file         -STUBS=1m /home
  system /home nel modo seguente:
   * Modificare la soglia superiore
  su 80 per cento.
   * Modificare la soglia inferiore
  su 70 per cento.
   * Impostare la dimensione dei
  file stub su 1 MB.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Specificare la dimensione minima    dsmmigfs Update -minp=100
  dei file nel file system            /home/user1
  /home/user1 che verranno
  richiamati con il richiamo file
  parziale.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Specificare che la dimensione       dsmmigfs Update -minm=1048576
  minima per un file che può essere   /home/user2
  migrato dal file system
  /home/user2 è di 1 MB.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Aggiungere la gestione spazio al    dsmmigfs add -maxfiles=1000000
  file system /myfs . Impostare la    -lt=50 -ht=80 -pm=10 /myfs
  soglia superiore sull' 80 %.
  Impostare la soglia inferiore sul
  50 %. Impostare lo spazio (numero
  di blocchi) sul numero
  specificato.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Quando un file viene migrato dal    dsmmigfs update -stubs=32768
  file system /myfs , creare un       -preview=16384
  file stub con le seguenti           -minstreamfilesize=2
  specifiche:                         readstartsrecall=yes /myfs
   * La dimensione stub è di 32,768
  byte.
   * La dimensione dell'anteprima
  stub è di 16,384 byte.
   * Se un'applicazione legge un
  numero maggiore rispetto alla
  dimensione dell'anteprima del
  file stub, ed il file è maggiore
  di 2 MB, richiamare il file.



2.13 dsmmigfs addmultiserver, querymultiserver e removemultiserver


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro addmultiserver,
querymultiserver o removemultiserver per gestire lo spazio in un
ambiente con più server IBM Spectrum Protect.



Sintassi

>>-DSMMIGFS--+-ADDMultiserver----+--file systemspec------------->
             +-QUERYMultiserver--+
             '-REMOVEMultiserver-'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-opzioni-'



Parametri

ADDMultiserver
         Aggiunge un server IBM Spectrum Protect all'elenco di server
         che possono gestire il file system.

QUERYMultiserver
         Interroga lo stato dell'ambiente multi-server. Il comando
         stampa tutti i server IBM Spectrum Protect che possono gestire
         il file system specificato. Per ogni server, l'output
         visualizza il numero di file, il numero di byte e la velocità
         di trasmissione dati della migrazione.

REMOVEMultiserver
         Rimuove un server IBM Spectrum Protect esistente dall'elenco di
         server che possono gestire il file system specificato. Tale
         server IBM Spectrum Protect non sarà più una destinazione per
         la migrazione e il backup. La migrazione corrente e i processi
         di backup non ne sono interessati. La rimozione non interessa
         il richiamo o il ripristino di file migrati o di cui è stato
         eseguito il backup sul server IBM Spectrum Protect.

         Dopo aver rimosso il server IBM Spectrum Protect dall'elenco di
         server e prima di rimuovere il server fisicamente, eseguire lo
         script dsmRemoveServer.pl. Lo script dsmRemoveServer.pl
         richiama tutti i file dal IBM Spectrum Protect nei file system
         locali. Dopo aver eseguito lo script dsmRemoveServer.pl, sarà
         possibile migrare ed eseguire il backup dei file su un altro
         server IBM Spectrum Protect.

file systemspec
         Il nome del file system. Specificare soltanto un file system.

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

         -SErver=nome_server
                  Specificare il server di destinazione per questa
                  attività. Questa opzione è valida solo in un ambiente
                  multi-server e deve essere utilizzata solo con la
                  modalità di riconciliazione bidirezionale e con
                  controllo degli elementi orfani.

                  Se un file è accoppiato con un server, il valore di
                  questa opzione dovrà essere tale server accoppiato. Se
                  si specifica un altro server IBM Spectrum Protect,
                  l'attività non riesce.


2.14 dsmmigfs control


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro control per modificare
dinamicamente le opzioni client Space Management applicate dai daemon
della gestione spazio in esecuzione.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Sintassi

>>-DSMMIGFS----Controllo----+---------+------------------------><
                            '-opzioni-'



Parametri

Controllo
         Inviare un'istruzione di controllo a un daemon client Space
         Management per modificare il funzionamento del daemon.

opzioni
         Utilizzare le impostazioni delle opzioni fornite per il comando
         per modificare le impostazioni dell'opzione client applicate
         dai daemon client Space Management.

         Il comando control si applica perché i daemon client Space
         Management controllino i daemon (dsmwatchd) e richiamino il
         daemon (dsmrecalld).

-Type=enabletrace|disabletrace
         L'argomento Type è obbligatorio. Specificare se la funzione di
         traccia client Space Management deve essere abilitata o
         disabilitata per un daemon client Space Management specificato.

-PROcess=WD|RMD|RDD
         Il parametro PROcess è obbligatorio. Specificare il processo
         daemon client Space Management che si desidera aggiornare con
         le nuove impostazioni opzione client Space Management.

         Specificare l'opzione WD per aggiornare il daemon di controllo
         della gestione spazio (dsmwatchd).

         Specificare l'opzione RMD per aggiornare il daemon di richiamo
         master della gestione spazio (dsmrecalld con PPID=1).

         Specificare l'opzione RDD per aggiornare il daemon di richiamo
         distributore della gestione spazio (dsmrecalld con PPID=PID dal
         daemon di richiamo master).

-Options=name:value[::name:value]
         Il parametro Options è obbligatorio se il parametro -Type è
         impostato su enabletrace.

         Specificare l'opzione TRACEFILE ins ieme al nome file di
         traccia del valore opzione. Specificare l'opzione TRACEFLAGS
         insieme a gli indicatori di traccia del valore opzione.

         Il nome del file di traccia deve specificare un nome file in
         una directory accessibile dal processo daemon client Space
         Management.

         Il nodo remoto non è configurato correttamente sul server.

         Accertarsi che il nodo remoto sia configurato correttamente e
         connesso al server utilizzando TLS. Ciò convalida la
         configurazione del nodo remoto e garantisce che le informazioni
         correlate al nodo remoto vengano inviate al server.

         Gli indicatori di traccia devono essere un indicatore di
         traccia client Space Management o un elenco di indicatori di
         traccia client Space Management separati da spazi e racchiusi
         tra virgolette.

         Nota: Nell'implementazione corrente dell'istruzione di
         controllo possono essere controllate solo le opzioni di traccia
         per i daemon client Space Management specificati.

Esempi

I comandi vengono forniti per le attività di esempio.


  Attività                            Comando
 -----------------------------------+---------------------------------
  Abilitare la traccia perché il      dsmmigfs control
  daemon client Space Management      -type=enabletrace -process=WD
  controlli il daemon con il file     -options=tracefile:/tmp/dsmwatc
  di traccia /tmp/dsmwatchd.trc e     hd.trc::traceflags:"SM
  le opzioni di traccia SM            SMVERBOSE SERVICE"
  SMVERBOSE SERVICE.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Disabilitare la traccia perché il   dsmmigfs control
  daemon client Space Management      -type=disabletrace -process=RMD
  richiami il daemon master.



2.15 dsmmigfs deactivate, reactivate e remove


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro deactivate, reactivate o
remove per disattivare, riattivare o rimuovere la gestione spazio da un
file system.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Sintassi

                             .---------------------.
                             V                     |
>>-DSMMIGFS--+-Deactivate-+------file systemspec---+------------>
             +-REActivate-+
             '-REMove-----'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-opzioni-'



Parametri

Deactivate
         Disattiva la gestione spazio per un file system. client Space
         Management non può migrare o richiamare i file e non può
         riconciliare il file system. Tuttavia, è possibile aggiornare
         le impostazioni di gestione dello spazio per il file system e
         accedere ai file residenti o premigrati.

REActivate
         Riattiva la gestione spazio per un file system.

REMove
         Elimina la gestione spazio da un file system. Se è stato
         disattivata una gestione spazio per il file system, riattivarla
         prima di eliminare la gestione spazio. Se vengono rilevati file
         stub senza corrispondenze, il comando non riesce. Per eliminare
         la gestione spazio, risolvere tutti i file stub senza
         corrispondenze e poi immettere nuovamente il comando dsmmigfs.
         Se l'opzione 3.23 hsmoptimizedrecallonly è impostata su YES,
         richiamare tutti i file in modo ottimizzato, prima di rimuovere
         la gestione spazio da un file system. In alternativa, impostare
         l'opzione 3.23 hsmoptimizedrecallonly su NO e riavviare i
         daemon di gestione spazio prima di ritentare il comando.

filesystemspec
         Il nome del file system. È possibile specificare più di un nome
         file system ed è possibile utilizzare caratteri jolly. Se viene
         specificato più di un nome file system, separarli con uno o più
         spazi vuoti.

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

Esempi


  Attività                                  Comando
 -----------------------------------------+---------------------------
  Disattivare la gestione spazio per il     dsmmigfs Deactivate /home
  file system /home.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Riattivare la gestione spazio per il      dsmmigfs REActivate /home
  file system /home.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Eliminare la gestione spazio dal file     dsmmigfs REMove /home
  system /home.



2.16 dsmmigfs globaldeactivate e globalreactivate


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro globaldeactivate o
globalreactivate per disattivare o riattivare la gestione spazio per un
nodo client gestito dallo spazio.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Sintassi

>>-DSMMIGFS--+-GLOBALDeactivate-+--+---------+-----------------><
             '-GLOBALReactivate-'  '-options-'



Parametri

GLOBALDeactivate
         Disattiva la gestione spazio per tutti i file system sul nodo
         client. client Space Management non può migrare o richiamare i
         file e non può riconciliare il file system. Tuttavia, è
         possibile aggiornare le impostazioni di gestione dei file
         system, aggiungere la gestione spazio ad altri file system o
         accedere ai file residenti o premigrati.

GLOBALReactivate
         Riattiva la gestione spazio per il nodo client. Tutti i file
         system a cui è stata aggiunta la gestione spazio ritornano al
         loro stato precedente, inclusi quelli a cui era stata aggiunta
         la gestione spazio mentre la gestione spazio era stata
         globalmente disattivata.

options
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

Esempi


  Attività                                Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Disattivare globalmente la gestione     dsmmigfs GLOBALDeactivate
  spazio per il nodo client.
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Riattivare globalmente la gestione      dsmmigfs GLOBALReactivate
  spazio per il nodo client.



2.17 dsmmigfs help


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro help per visualizzare la
sintassi e le opzioni del comando dsmmigfs.



Sintassi

>>-DSMMIGFS--Help--+---------+---------------------------------><
                   '-opzioni-'



Parametri

Help
         Visualizza la sintassi del comando dsmmigfs compresi i
         parametri del comando, le opzioni e gli intervalli validi di
         valori delle opzioni.

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

Esempi


  Attività                                Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Visualizza la sintassi del comando      dsmmigfs h
  dsmmigfs.



2.18 dsmmigfs query


Utilizzare il comando dsmmigfs insieme al parametro query per
visualizzare le impostazioni di gestione spazio correnti per un file
system.



Sintassi

>>-DSMMIGFS--Query--+---------+--+---------------------+-------><
                    '-opzioni-'  | .-----------------. |
                                 | V                 | |
                                 '---file systemspec-+-'



Parametri

Query
         Visualizza le impostazioni correnti della gestione dello spazio
         per il file system specificato.

opzioni
         -Detail
                  Visualizza le impostazioni HSM dettagliate per il file
                  system. Alcune impostazioni vengono visualizzate solo
                  quando richieste con l'opzione detail:

                  *  Il numero massimo di candidati di migrazione
                     identificati dal daemon scout

                  *  La dimensione minima di richiamo file parziale

                  *  La dimensione minima di richiamo flusso

                  *  La dimensione minima (in byte) che qualifica un
                     file per la migrazione

                  *  Lo stato locale per l'ambiente di richiamo
                     distribuito

                  *  Lo stato per l'ambiente di failover

                  Solo per i file system GPFS:
                           Il comando dsmmigfs query senza l'opzione
                           detail visualizza solo i file system gestiti
                           in locale. Utilizzare l'opzione detail per
                           visualizzare le informazioni per tutti i file
                           system gestiti dallo spazio all'interno del
                           cluster IBM Spectrum Scale.

                           Quando si specifica l'opzione detail, il
                           client HSM visualizza anche il nome nodo per
                           ogni ID nodo.

         -Failover
                  Visualizza una panoramica sullo stato dell'ambiente di
                  failover per tutti i nodi cluster gestiti da HSM.
                  Valido solo sui file system GPFS. L'output visualizza
                  lo stato del nome nodo e l'ID nodo. Possono essere
                  visualizzati i seguenti stati:

                  ENABLED
                           Il nodo può acquisire il controllo dei file
                           system gestiti dallo spazio quando un altro
                           nodo HSM presenta un errore. Se il nodo
                           presenta un errore, il controllo dei file
                           system gestiti dallo spazio ha esito negativo
                           sugli altri nodi HSM.

                  ENABLED_TAKEOVER
                           Il nodo può acquisire il controllo dei file
                           system gestiti dallo spazio quando un altro
                           nodo HSM presenta un errore. Se il nodo
                           presenta un errore, il controllo dei file
                           system gestiti dallo spazio non ha esito
                           negativo sugli altri nodi HSM.

                  ENABLED_HANDOVER
                           Se il nodo presenta un errore, il controllo
                           dei file system gestiti dallo spazio ha esito
                           negativo sugli altri nodi HSM. Il nodo non
                           acquisisce il controllo dei file system
                           gestiti dallo spazio quando un altro nodo HSM
                           presenta un errore.

                  DISABLED
                           Il nodo HSM non può acquisire il controllo
                           dei file system gestiti dallo spazio di un
                           altro nodo HSM. Se il nodo presenta un
                           errore, il controllo dei file system gestiti
                           dallo spazio non ha esito negativo sugli
                           altri nodi HSM.



                  Per abilitare il failover della gestione HSM dei file
                  system GPFS sui nodi di origine all'interno di un
                  ambiente cluster, emettere il comando dsmmigfs
                  enablefailover su ciascun nodo di origine.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

         -Node=node_value -parsable
                  Visualizzare lo stato IBM Spectrum Scale dei nodi
                  cluster gestiti dal client HSM. Valido solo sui file
                  system GPFS. L'abbreviazione minima dell'opzione è un
                  carattere (-n=node_value). L'output mostra le seguenti
                  informazioni per ciascun nodo:

                  *  Nome nodo IBM Spectrum Scale

                  *  ID nodo IBM Spectrum Scale

                  *  Stato IBM Spectrum Scale. Lo stato IBM Spectrum
                     Scale può essere arbitraggio, attivo, inattivo o
                     sconosciuto. Lo stato viene visualizzato solo
                     quando si specifica l'opzione detail.

                  *  ID sessione daemon di richiamo

                  *  Disposizione di montaggio

                  *  Ping daemon di richiamo

                  *  ID sessione daemon watch

                  *  Stato HSM. Lo stato HSM può essere attivo o
                     inattivo.



                  Specificare la variabile node_value utilizzando uno
                  dei tre seguenti formati:

                  Specificare node_value come un nome nodo
                           Esempio: -node=system1

                  Specificare node_value come un file che contiene un
                  elenco di nomi nodo
                           Esempio:
                           -node=/usr/tivoli/tsm/data/nodes.list

                  Specificare node_value utilizzando una parola chiave
                  che definisce una classe di nodi
                           Specificare una delle seguenti classi di
                           nodi:

                           all
                                    Tutti i nodi nel cluster IBM
                                    Spectrum Scale.

                           clientnodes
                                    Tutti i nodi che non partecipano
                                    alle attività di gestione del file
                                    system.

                           managernodes
                                    Tutti i nodi nel pool di nodi da cui
                                    vengono selezionati i gestori del
                                    file system e i gestori token.

                           nonquorumnodes
                                    Tutti i nodi non quorum nel cluster
                                    IBM Spectrum Scale.

                           nsdnodes
                                    Tutti i nodi server NSD nel cluster
                                    IBM Spectrum Scale.

                           quorumnodes
                                    Tutti i nodi quorum nel cluster IBM
                                    Spectrum Scale.
                           Esempio: -node=quorumnodes

                  Quando si specifica l'opzione node, è possibile
                  specificare l'opzione parsable. L'opzione parsable è
                  facoltativa. L'opzione parsable mostra l'output in un
                  formato che può essere analizzato facilmente.
                  L'abbreviazione minima dell'opzione è quattro
                  caratteri (-pars). Il formato analizzabile mostra i
                  seguenti attributi nell'ordine:

                     Nome comando
                     Tipo di query
                     Nome nodo IBM Spectrum Scale
                     ID nodo IBM Spectrum Scale
                     Stato IBM Spectrum Scale
                     Stato HSM
                     ID sessione master di richiamo
                     Disposizione di montaggio
                     Disponibilità daemon di richiamo
                     ID sessione daemon watch

                  Ciascun valore di attributo termina con i due punti.

                  L'output riportato di seguito è un esempio del formato
                  quando si specifica l'opzione parsable:

filesystemspec
         Il nome del file system che visualizza le impostazioni correnti
         della gestione spazio. Il valore predefinito è tutti i file
         system gestiti dallo spazio.

Esempi


  Attività                                Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Visualizza le impostazioni correnti     dsmmigfs query /migfs2
  della gestione spazio per il file
  system /migfs2.
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Visualizza le voci di gestione dello    dsmmigfs query
  spazio create nel file di log           -L=/tmp/migfslog /migfs2
  /tmp/migfslog.



2.19 dsmmigfs rollback


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro rollback per trasferire
la gestione spazio dei file system sul nodo preferito se il nodo è
diverso dal nodo proprietario corrente.

Questo comando è valido solo sui file system GPFS.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Sintassi

>>-DSMMIGFS--ROLLback--+---------+-----------------------------><
                       '-opzioni-'



Parametri

ROLLback
         Trasferisce la gestione HSM dei file system al nodo specificato
         se il nodo è differente dal nodo proprietario corrente.
         Immettere questo comando sul nodo desiderato.

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

Esempi


  Attività                                Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Trasferimento al noto desiderato.       dsmmigfs rollback



2.20 dsmmigfs enablefailover e disablefailover


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro enablefailover o
disablefailover per gestire un ripristino da un malfunzionamento
parziale del sistema.

Questo comando è valido solo sui file system GPFS.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Un client Space Management può sostituire un client HSM implicato nel
malfunzionamento parziale del sistema se si verificano le seguenti
condizioni:

*  Il nodo client Space Management malfunzionante ha il failover
   abilitato.

*  Uno o più nodi client Space Management supplementari si trovano
   all'interno dello stesso cluster IBM Spectrum Scale con failover
   abilitato.

*  Il file system con gestione spazio è montato almeno su uno di tali
   nodi.

*  Esiste un tempo sincrono sui nodi in errore e sui nodi client.

*  Il nodo peer è online

Sintassi

>>-DSMMIGFS--+-ENABLEFailover--+--+---------+------------------><
             '-DISABLEFailover-'  '-opzioni-'



Parametri

ENABLEFailover
         Attiva il nodo per le operazioni di failover all'interno del
         cluster IBM Spectrum Scale.

DISABLEFailover
         Disattiva le operazioni di failover sul nodo.

opzioni
         -MODE=valore
                  Specifica la modalità di failover. L'opzione mode è
                  valida solo con il parametro enablefailover. È
                  possibile specificare i seguenti valori per l'opzione
                  mode:

                  TAKEOVER
                           Il nodo può acquisire il controllo dei file
                           system gestiti dallo spazio quando un altro
                           nodo HSM presenta un errore. Se il nodo
                           presenta un errore, il controllo dei file
                           system gestiti dallo spazio non ha esito
                           negativo sugli altri nodi HSM.

                  HANDOVER
                           Se il nodo presenta un errore, il controllo
                           dei file system gestiti dallo spazio ha esito
                           negativo sugli altri nodi HSM. Il nodo non
                           acquisisce il controllo dei file system
                           gestiti dallo spazio quando un altro nodo HSM
                           presenta un errore.

                  ENABLED
                           Il nodo può acquisire il controllo dei file
                           system gestiti dallo spazio quando un altro
                           nodo HSM presenta un errore. Se il nodo
                           presenta un errore, il controllo dei file
                           system gestiti dallo spazio ha esito negativo
                           sugli altri nodi HSM.

                  Il valore predefinito è ENABLED

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

Esempi

I comandi vengono forniti per le attività di esempio.


  Attività                                  Comando
 -----------------------------------------+---------------------------
  Abilitare le operazioni di failover sul   dsmmigfs enablef
  nodo client Space Management . Se il      -mode=HANDOVER
  nodo presenta un errore, il controllo
  dei file system gestiti dallo spazio ha
  esito negativo sugli altri nodi HSM. Il
  nodo non acquisisce il controllo dei
  file system gestiti dallo spazio quando
  un altro nodo HSM presenta un errore.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Disattivare le operazioni di failover     dsmmigfs disableFailover
  sul nodo client Space Management.



2.21 dsmmigfs stop, start e restart


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro stop, start o restart
per controllare i daemon di gestione spazio.

Valido solo sui file system GPFS.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro stop, start o restart
per controllare i daemon:

*  Avviare tutti i daemon

*  Arrestare tutti i daemon, i processi dsmrecall e dsmmigrate tranne
   dsmwatchd

*  Riavviare tutti i daemon, arrestare dsmrecall e dsmmigrate tranne
   dsmwatchd.

Nota: tenere presente che i daemon verranno avviati con lo stesso
ambiente del daemon dsmwatchd, il che significa che verranno utilizzati
i file delle opzioni dsm.opt e dsm.sys nel percorso di installazione
predefinito /usr/tivoli/tsm/client/ba/bin.

Sintassi

>>-DSMMIGFS--+-START---+--+---------+--------------------------><
             +-STOP----+  '-opzioni-'
             '-RESTART-'



Parametri

START
         Avvia tutti i daemon HSM sul nodo del client locale. Il daemon
         dsmwatchd non sarà influenzato.

STOP
         Arresta tutti i daemon HSM. Vengono arrestati anche i processi
         dsmrecall e dsmmigrate. Il daemon dsmwatchd non sarà
         influenzato.

RESTART
         Riavvia tutti i daemon HSM. Vengono avviati i processi
         dsmrecall e dsmmigrate. Il daemon dsmwatchd non sarà
         influenzato.

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

Esempi


  Attività                                Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Avviare tutti i daemon                  dsmmigfs START
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Arrestare tutti i daemon                dsmmigfs STOP
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Riavviare tutti i daemon HSM. Ad        dsmmigfs RESTART
  esempio, consentire l'aggiornamento
  della serie di configurazione nei
  file delle opzioni dsm.opt e dsm.sys.



2.22 dsmmigfs takeover


Utilizzare il comando dsmmigfs con il parametro takeover per trasferire
la gestione HSM di un file system su un altro nodo client Space
Management all'interno della stessa serie di nodi IBM Spectrum Scale
locale.

Valido solo sui file system GPFS.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Sintassi

>>-DSMMIGFS--TAKEover--filespec--+---------+-------------------><
                                 '-opzioni-'



Parametri

TAKEover
         Il comando dsmmigfs trasferisce la gestione HSM del file system
         specificato al nodo client Space Management sul quale si
         richiama tale comando. Il trasferimento deve essere iniziato su
         un nodo all'interno dello medesimo insieme di nodi IBM Spectrum
         Scale.

filespec
         Il nome del file system sul quale si desidera eseguire il
         takeover.

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

Esempi


  Attività                                Comando
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Trasferire la gestione HSM della        dsmmigfs takeover
  directory corrente al nodo client       /home/file system
  Space Management all'interno della
  stessa serie di nodi IBM Spectrum
  Scale locale.



2.23 dsmmighelp


Il comando dsmmighelp visualizza gli argomenti dell'aiuto in linea da
cui è possibile selezionare un aiuto generale per i comandi o le
informazioni sui messaggi.



Sintassi

>>-DSMMIGHELP--+---------+-------------------------------------><
               '-opzioni-'



Parametri

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

Esempi


  Attività                                           Comando
 --------------------------------------------------+------------------
  Visualizza aiuto in linea per il comandi HSM.      dsmmighelp



2.24 dsmmigquery


Il comando dsmmigquery visualizza informazioni sui file migrati, sui
candidati e sulle classi di gestione.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Il comando dsmmigquery visualizza le seguenti informazioni per uno o più
file system:

*  Elenco dei candidati per la migrazione
*  Elenco ordinato dei richiami per i file migrati
*  Classi di gestione disponibili
*  Opzioni client e server correnti
*  Elenco di tutti i file nel file system

L'emissione di questo comando viene indirizzata in stdout. Utilizzare i
caratteri di reindirizzamento e un nome file alla fine del comando per
reindirizzare l'emissione in un file.

Sintassi

>>-DSMMIGQUERY--+----------------+--+---------+----------------><
                '-filesystemspec-'  '-opzioni-'



Parametri

opzioni
         -Detail
                  Utilizzare il comando con l'opzione mgmtclass per
                  visualizzare le informazioni su ogni classe di
                  gestione disponibile. Se non viene utilizza questa
                  opzione, il client HSM visualizza solo il nome della
                  classe di gestione ed una breve descrizione.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

         -Mgmtclass
                  Visualizza le informazioni sulle classi di gestione
                  che è possibile assegnare ai file.

         -Options
                  Visualizza le impostazioni correnti per le opzioni
                  client e server. Questa opzione è il valore
                  predefinito.

         -SErver=nome_server
                  Specificare il server di destinazione per questa
                  attività. Questa opzione è valida solo in un ambiente
                  multi-server. In un ambiente multiserver, è necessario
                  specificare l'opzione server.

                  Questa opzione è valida con le opzioni sortedall e
                  sortedmigrated.

         -SORTEDAll
                  Elenca tutti i file nel file system in questo ordine:
                  file residenti, file pre-migrati, file migrati. Ordina
                  i file migrati nell'ordine più appropriato per il
                  richiamo.

         -SORTEDMigrated
                  Elenca tutti i file migrati dal file system alla
                  memoria IBM Spectrum Protect nell'ordine più
                  appropriato per il richiamo.

filesystemspec
         Il file system di cui si desidera visualizzare le informazioni.
         L'impostazione predefinita è il file system corrente. È
         possibile specificare più di un nome file system ed è possibile
         utilizzare caratteri jolly. Se viene specificato più di un nome
         file system, separarli con uno o più spazi vuoti.

Esempi


  Attività                                 Comando
 ----------------------------------------+----------------------------
  Visualizzare le impostazioni correnti    dsmmigquery
  per le opzioni client e server.
 ----------------------------------------+----------------------------
  Visualizzare le informazioni sulle       dsmmigquery -Mgmtclass
  classi di gestione che è possibile       -Detail
  assegnare ai file o al nodo client.



2.24.1 Opzioni condivise del comando dsmmigquery per HSM e client di
backup-archivio


Il comando dsmmigquery -o visualizza sia le opzioni HSM che le molte
opzioni condivise tra il client Space Management e il client di
backup-archivio.

Di seguito è riportato un elenco delle opzioni condivise tra il client
Space Management e il client di backup-archivio.

*  asnodename
*  commmethod
*  compression
*  defaultserver
*  detail
*  diskbuffsize
*  enablelanfree
*  errorlogmax
*  errorlogname
*  errorlogretention
*  exclude
*  exclude.compression
*  inclexcl
*  include
*  include.compression
*  lanfreecommmethod
*  lanfreetcpport
*  lanfreeshmport
*  makesparsefile
*  nodename
*  passwordaccess
*  passworddir
*  servername
*  shmport
*  skipacl
*  tcpbuffsize
*  tcpnodelay
*  tcpport
*  tcpserveraddress
*  tcpwindowsize


2.25 dsmmigrate


Il comando dsmmigrate seleziona file specifici dal file system locale e
li migra sul server IBM Spectrum Protect.

Suggerimento: su file system di grosse dimensioni, la migrazione
selettiva può richiedere molto tempo. La migrazione può essere più
veloce se si premigrano i file prima di migrarli. Il modo più rapido per
creare spazio disponibile richiede due fasi:

1. Preparare la migrazione premigrando i file.

2. Quando è necessario ottenere spazio libero rapidamente, utilizzare
   l'opzione stubpremigrated per migrare solo i file premigrati.

Se il file si trova su un file system con una stanza server differente
da quella dell'ultimo file elaborato, viene avviata una nuova sessione
per ogni file migrato. Tale situazione si verifica in seguito ai
collegamenti da un file system a un altro.

Nota:

1. Viene richiesto se attendere un supporto per il montaggio o ignorare
   il file quando vengono rilevate le seguenti due condizioni:

   *  L'opzione tapeprompt è impostata su YES nel file dsm.opt.

   *  La destinazione per il file migrato è il pool di archiviazione
      costituito da supporti removibili (ad esempio un nastro)

2. Il client Space Management non migra il contenuto dei collegamenti
   simbolici. I collegamenti simbolici non vengono seguiti durante la
   migrazione selettiva ricorrente.

Il primo file viene migrato anche se la dimensione del file supera la
dimensione specificata per il file system. Una volta completata la
migrazione, il comando ddf visualizza zero byte migrati e premigrati per
il file system. Se il numero totale di byte supera la dimensione dopo la
migrazione del file, il file successivo non viene migrato.

Sintassi

                            .------------------------------.
                            V                              |
>>-DSMMIGRATE--+---------+----+-filespec-----------------+-+---><
               '-opzioni-'    '- -FIlelist--=--file_path-'



Parametri

opzioni
         -Detail
                  Visualizza la dimensione del nome file per ciascun
                  file migrato.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

         -Premigrate
                  Una copia del file viene inviata all'archivio di IBM
                  Spectrum Protect e il file resta sul file system
                  locale. Lo stato del file passa su premigrato. Non è
                  possibile utilizzare l'opzione premigrate e l'opzione
                  stubpremigrated contemporaneamente.

         -PREViewsize=n
                  Specifica la dimensione dell'anteprima del file stub.
                  I valori validi sono compresi tra 0 e 1.073.741.824 e
                  non devono essere maggiori della dimensione stub.

                  Quando gli attributi sono impostati e la dimensione
                  dell'anteprima è definita, un'operazione di richiamo
                  viene avviata solo quando un'applicazione legge il
                  file stub oltre la sezione di anteprima del file stub.
                  Se un'operazione legge solo la sezione di anteprima
                  del file stub, il file non viene richiamato.

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  Specifica se un'operazione di richiamo viene avviata
                  quando un'applicazione legge il file stub.

                  Questa opzione si applica solo se è impostata la
                  modalità di richiamo streaming.

                  Se per il file stub è impostata l'opzione previewsize,
                  un'operazione di richiamo viene avviata solo quando
                  un'applicazione legge oltre la sezione di anteprima
                  del file stub.

                  Il valore predefinito è No.

                  A prescindere dal valore dell'opzione
                  readstartsrecall, il file viene richiamato quando le
                  seguenti condizioni sono true:

                  *  Il daemon di richiamo determina che il file stub
                     non contiene tutti i dati richiesti da
                     un'operazione di lettura.

                  *  Un'operazione modifica il file.

         -Recursive
                  Migra i file nelle sottodirectory della directory
                  specificata che corrisponde alla specifica di file. Se
                  non si utilizza questa opzione, solo i file delle
                  directory specificate vengono migrati.

                  Il client Space Management non migra il contenuto dei
                  collegamenti simbolici. I collegamenti simbolici non
                  vengono seguiti durante la migrazione selettiva
                  ricorrente.

         -SErver=nome_server
                  Specificare il server di destinazione per questa
                  attività. Questa opzione è valida solo in un ambiente
                  multi-server e deve essere utilizzata solo con la
                  modalità di riconciliazione bidirezionale e con
                  controllo degli elementi orfani.

                  Se un file è accoppiato con un qualsiasi server IBM
                  Spectrum Protect, è necessario specificare tale
                  server. Se un file non è stato accoppiato ad alcun
                  server IBM Spectrum Protect è possibile specificare un
                  qualsiasi server aggiunto all'ambiente multi-server.

         -STUBSize=n
                  Specifica la dimensione dei file stub che rimangono
                  sui file system quando i file vengono migrati
                  nell'archiviazione.

                  Per il client Space Management sui file system GPFS, è
                  possibile specificare 0 o un multiplo della dimensione
                  del blocco del file system. Il valore predefinito è 0.

                  Per tutti i tipi di file system, il valore massimo per
                  la dimensione del file stub è 1 GB.

         -STUBPremigrated
                  Solo i file che si trovano nello stato premigrato
                  vengono migrati. Il processo di migrazione fornisce
                  rapidamente spazio disponibile sul file system. Copie
                  di file esistono nell'archivio di IBM Spectrum
                  Protect. Il processo di migrazione sostituisce solo i
                  file locali con i file stub.

filespec
         Il percorso ed il nome dei file che si desidera migrare. Questo
         parametro è obbligatorio. È possibile utilizzare caratteri
         jolly per specificare un gruppo di file o tutti i file di una
         directory. È inoltre possibile immettere più di una specifica
         file in un comando. Se si indica più di una specifica di file,
         separarle con uno o più spazi vuoti.

-FIlelist=percorso_file
         Specifica il percorso di un file che contiene un elenco di file
         che devono essere elaborati da questo comando.

         Le voci nel file di elenco devono rispondere alle seguenti
         regole:

         *  Ogni voce è un percorso completo o relativo di un file.

         *  Nessuna voce è un oggetto di directory.

         *  Ciascuna voce deve essere su una riga diversa.

         Il client Space Management ignora le voci che non rispondono a
         queste regole.

         Le seguenti regole si applicano a un elenco di file per il
         client Space Management. Tali regole sono diverse dalle regole
         per gli elenchi file del client di backup-archivio.

         *  Una voce può contenere caratteri non stampabili, ma non può
            contenere un carattere di ritorno a capo.

         *  I caratteri jolly non sono consentiti.

         *  Un percorso file che contiene spazi vuoti deve essere
            racchiuso tra virgolette.

         *  Una voce che inizia con una virgoletta e termina con una
            virgoletta è consentita. Il client Space Management
            presuppone che le virgolette non siano necessarie e le
            omette quando il client Space Management elabora la voce. Se
            le virgolette di inizio e di fine sono richieste per
            identificare i file. aggiungere le virgolette doppie prima
            dell'inizio e dopo la fine della voce.

         Il seguente esempio mostra un elenco di file all'interno di un
         file di elenco:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Se il nome del file di elenco specificato con l'opzione
         filelist non esiste, il comando non riuscirà.

Esempi


  Attività                        Comando
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migrare tutti i file in una     dsmmigrate -Recursive -Detail
  directory denominata            /migfs2/test/dir1
  /migfs2/test/dir1 e i file di
  tutte le relative
  sottodirectory. Visualizzare
  le informazioni.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migrare un file denominato      dsmmigrate -Detail -L=/tmp/miglog
  tf04 dalla directory corrente   tf04
  e visualizzare le
  informazioni. Registrare i
  risultati nel file
  /tmp/miglog .
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migrare tutti i file in un      dsmmigrate -logname=/tmp/miglog
  elenco file denominato          -filelist=/tmp/filelist
  /tmp/filelist . Registrare i    -stubsize=4096 -previewsize=2048
  risultati nel file              -readstartsrecall=yes
  /tmp/miglog . Impostare la
  dimensione stub su 4096 byte
  e la dimensione
  dell'anteprima su 2048 byte.
  Limitazione: Quando un file
  viene richiamato, la
  dimensione dell'anteprima
  influisce sull'elaborazione
  di richiamo solo se la
  modalità di richiamo
  streaming è impostata ed è
  readstartsrecall=yes . È
  possibile impostare la
  modalità di richiamo
  streaming con l'opzione
  minstreamfilesize sul comando
  dsmmigfs oppure con l'opzione
  recallmode sul comando
  dsmattr.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Utilizzare un'applicazione      find /hsmfilesystem -user ibm
  shell per generare un elenco    -print > /tmp/filelist dsmmigrate
  di file di proprietà            -filelist=/tmp/filelist
  dell'utente ibm e quindi
  migrare i file.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Premigrare il file              dsmmigrate -p /migfs2/test/file1
  /migfs2/test/file1 , ma non
  sostituire il file locale con
  uno stub.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migrare tutti i file            dsmmigrate -R -ST /migfs2/test/dir1
  premigrati nella directory
  /migfs2/test/dir1/ e in tutte
  le sottodirectory.



2.26 dsmmigundelete


Il comando dsmmigundelete ricrea i file stub eliminati per i file
migrati e crea i file stub per i file premigrati per cui non esiste un
file originale sul file system locale. Il file poi diventa un file
migrato.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Quando un file stub o una copia originale di un file premigrato viene
eliminato dal file system locale, il corrispondente file migrato o
premigrato viene contrassegnato per la scadenza alla successiva
esecuzione della riconciliazione.

Nota: il comando dsmmigundelete non supporta file collegati in modo
permanente. Se si crea nuovamente un file stub per un file collegato in
modo permanente, il file non verrà ricreato a meno che tutti i file
collegati in modo permanente non vengano eliminati dal file system
locale. Quando viene migrato un file di un gruppo di file collegati in
modo permanente, tutti i file collegati in modo permanente nel gruppo
diventano file stub. Quando il comando dsmmigundelete ricrea un file
stub per un file collegato in modo permamente, il file stub ha lo stesso
nome del file che è stato migrato originariamente. I file stub non
vengono ricreati per altri file che precedentemente facevano parte del
gruppo di file collegati in modo permanente.

Nota: Quando la replica del nodo viene utilizzata sul server di failover
IBM Spectrum Protect, è possibile ripristinare i file dal server di
failover. Tuttavia, il ripristino dei file stub dal server di failover
non è supportato. Invece dei file stub, verranno ripristinati i file
residenti. In tal caso, quando si configura nuovamente HSM per stabilire
una connessione a un server di failover, i comandi dsmmigundelete e
dsmreconcile non sono supportati.

Sintassi

>>-DSMMIGUNDELETE--+----------------+--+---------+-------------><
                   '-filesystemspec-'  '-opzioni-'



Parametri

opzioni
         -Recover
                  Ricrea file stub rimossi dal file system. Utilizzare
                  questa opzione se si desidera ottenere migliori
                  prestazioni durante il processo di ripristino.

                  Importante: Questa opzione ricrea tutti i file stub
                  esistenti che sovrascrivono tutti i file premigrati o
                  richiamati. Quando si utilizza tale opzione, si
                  verifica la perdita di dati provenienti dalla
                  migrazione. Una volta emesso il comando dsmmigundelete
                  -recover, non esiste alcun modo di controllare se i
                  dati del file stub locale sono diversi dal contenuto
                  del file sul server IBM Spectrum Protect.

                  Utilizzare questa opzione soltanto se tutti o la
                  maggior parte dei file sul file system sono file stub
                  e se sono necessarie prestazioni ottimali durante la
                  nuova creazione di tali file.

                  Per scopi di prestazioni, non utilizzare questa
                  opzione con l'opzione detail.

                  I file che non sono mai stati migrati non vengono
                  ricreati.

         -Detail
                  Visualizza informazioni dettagliate sul file stub
                  ricreato sul file system.

                  Non utilizzare questa opzione con l'opzione recover.

         -Expiring
                  Ricrea un file stub per un file migrato se non esiste
                  un file stub corrispondente sul file system locale,
                  senza tener conto che il file era contrassegnato per
                  la scadenza o meno. Oppure, crea un file stub per un
                  file premigrato se non esiste un file originale
                  corrispondente sul file system locale, senza tener
                  conto che il file premigrato era contrassegnato per la
                  scadenza o meno.

                  Emettere il comando dsmmigundelete con l'opzione
                  expiring se è stata eseguita una riconciliazione
                  dall'eliminazione dei file.

                  Se non si utilizza l'opzione expiring, il client HSM
                  ricrea un file stub per un file migrato se non esiste
                  un file stub corrispondente sul file system locale ed
                  il file migrato non era contrassegnato per la
                  scadenza. Oppure, crea un file stub per un file
                  premigrato se non esiste un file originale
                  corrispondente sul file system locale, senza tener
                  conto che il file premigrato non era contrassegnato
                  per la scadenza.

                  Immettere il comando dsmmigundelete senza l'opzione
                  expiring se non è stata eseguita alcuna
                  riconciliazione dall'eliminazione dei file.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

         -FILELIST=percorso_file
                  Specifica il percorso di un file che contiene un
                  elenco di file che devono essere elaborati da questo
                  comando. Il formato della voce elenco file è
                  <extobjid> <percorso file>\n. Per avere le
                  informazioni richieste per una ricreazione basata su
                  elenco file di file stub, si consiglia di raccogliere
                  le informazioni regolarmente dal file system. Queste
                  informazioni sono raccolte utilizzando il motore delle
                  politiche IBM Spectrum Scale e memorizzandole in file
                  temporanei o in alternativa utilizzare lo script
                  dsmmigundelete.pl per acquisire le informazioni dal
                  server IBM Spectrum Protect.

         -SErver=nome_server
                  Specificare il server di destinazione per questa
                  attività. Questa opzione è valida solo in un ambiente
                  multi-server e deve essere utilizzata solo con la
                  modalità di riconciliazione bidirezionale e con
                  controllo degli elementi orfani.

                  Se un file è accoppiato con un server, il valore di
                  questa opzione dovrà essere tale server accoppiato. Se
                  si specifica un altro server IBM Spectrum Protect,
                  l'attività non riesce.

filesystemspec
         Il nome del file system per cui si desidera ricreare i file
         stub eliminati e creare i file stub per i file premigrati
         eliminati dal file system locale. L'impostazione predefinita è
         rappresentata da tutti i file system per cui è attiva la
         gestione spazio. È possibile specificare più di un nome file
         system. Se vengono specificati più nomi file system, separarli
         con uno o più spazi vuoti.

Esempi


  Attività                                   Comando
 ------------------------------------------+--------------------------
  Ricreare file stub che sono stati          dsmmigundelete -expiring
  accidentalmente eliminati dal file         -Logname=/tmp/undeletelo
  system /home . Ricreare i file stub        g /home
  indipendentemente dallo stato di
  scadenza delle copie di migrazione
  (utilizzare l'opzione expiring ).
  L'operazione di riconciliazione è stata
  eseguita dopo l'eliminazione dei file. I
  risultati sono registrati nel file di
  log /tmp/undeletelog .
 ------------------------------------------+--------------------------
  Ricreare i file stub per i file migrati    dsmmigundelete
  nel file system /home . Ricreare i file    -L=/tmp/undeletelog
  stub solo per quelle copie di migrazione   /home
  che non sono contrassegnate per la
  scadenza (non utilizzare l'opzione
  expiring ). L'operazione di
  riconciliazione non è stata eseguita
  dopo l'eliminazione dei file. Le voci
  sono create nel file di log
  /tmp/undeletelog .
 ------------------------------------------+--------------------------
  Ricrea file stub per file migrati          dsmmigundelete -recover
  rimossi dal file system /trullofs.         /trullofs



2.27 dsmmonitord


Il comando dsmmonitord avvia il daemon di controllo dello spazio HSM se
è stato arrestato. Se si immette questo comando e il daemon di controllo
dello spazio è in esecuzione, non viene eseguita alcuna azione.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Sintassi

>>-DSMMONITORD--+---------+------------------------------------><
                '-opzioni-'



Parametri

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.


2.28 dsmq


Il comando dsmq visualizza le seguenti informazioni su ciascun processo
di richiamo in coda per l'elaborazione.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Il comando dsmq visualizza le seguenti informazioni:

*  L'ID richiamo
*  Il nome host dell'host che richiama il file
*  L'orario di avvio del processo di richiamo
*  Il numero inode per il file richiamato.
*  Il nome del server IBM Spectrum Protect accoppiato
*  Il nome del file system da cui il file viene richiamato.
*  Il nome originale del file al momento della migrazione.

Se si imposta l'opzione maxrecalldaemons nel file dsm.sys su un valore
inferiore al numero corrente di richiami richiesti, alcune richieste di
richiamo non verranno visualizzate nell'output di questo comando fino a
quando i daemon di richiamo non saranno disponibili per eseguire le
richieste. Per eliminare un processo di richiamo dalla coda, utilizzare
il comando dsmrm.

Nota: Se il server IBM Spectrum Protect è occupato, è possibile che il
nome originale del file venga visualizzato come UNKNOWN. Se la
connessione tra client Space Management ed il server IBM Spectrum
Protect è lenta, è possibile che il nome originale del file venga
visualizzato come UNKNOWN. Immettere nuovamente il comando dsmq per
visualizzare il nome del file.

Se l'ID processo del daemon di richiamo (DPID) è zero, il richiamo è
stato completato. Non è possibile eliminare il processo di richiamo
dalla coda.

Il comando dsmq non visualizza le informazioni sui richiami attivati
dall'elaborazione del richiamo da nastro ottimizzato.



Sintassi

>>-DSMQ--+---------+-------------------------------------------><
         '-opzioni-'



Parametri

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

Esempi


  Attività                                            Comando
 ---------------------------------------------------+-----------------
  Visualizzare lo stato dei processi di richiamo.     dsmq



2.29 dsmrecall


Il comando dsmrecall richiama in modo selettivo i file migrati sul file
system locale. La gestione spazio deve essere attiva.

Nota: su file system di grosse dimensioni, il richiamo selettivo
richiede alcuni minuti. Se l'opzione 3.23 hsmoptimizedrecallonly è
impostata su YES sul nodo proprietario del file system, tutti i richiami
non ottimizzati sono bloccati.

Se il file si trova su un file system la cui stanza server è differente
dall'ultimo file elaborato, viene avviata una nuova sessione per ciascun
file richiamato. Questa situazione può verificarsi in conseguenza ai
collegamenti da un file system a un altro.

Per visualizzare un elenco di tutti i file migrati, utilizzare il
comando dsmmigquery. Per visualizzare le informazioni su un elenco di
file migrati da un particolare file system o directory, utilizzare il
comando dsmls.

Sintassi

>>-DSMRECALL--+---------+--------------------------------------->
              '-opzioni-'

       .----------.
       V          |
>----+---filespec-+--------------------------------------+-----><
     '--FILEList--=--file_elenco--+------------------+-'
                                    '-nome_file_system-'



Parametri

opzioni
         -Detail
                  Visualizza la dimensione, il percorso e il nome file
                  per ogni file che viene richiamato.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

         -OFFset=n
                  Specifica l'offset dall'inizio del file
                  dell'intervallo di dati richiesti per il richiamo
                  locale (in byte, kilobyte, megabyte o gigabyte).
                  Possono essere utilizzati dei moltiplicatori (k, m, g,
                  K, M o G). L'intervallo di valori consentiti è 0 -
                  2147483647. Non esiste alcun valore predefinito.

                  Valido solo per i file system GPFS.

                  Attenzione: utilizzare questa opzione solo con
                  l'opzione size e quando viene specificato un file
                  system. Le opzioni recursive, detail e filelist non
                  sono valide con l'opzione offset.

                  Esempi sono: -offset=10 (byte), -offset=23k
                  (kilobyte), -off=5M (megabyte), -off=2G (gigabyte).



         -PREView
                  Generare i file di elenco ottimizzati per il richiamo
                  da nastro ma non richiama i file. È necessario
                  specificare anche filelist e un file system. L'opzione
                  preview non è valida se filelist specifica un file di
                  raccolta.

         -Logname=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome del file di log da
                  utilizzare con questo comando. I tipi di eventi
                  registrati nel file sono specificati con l'opzione
                  hsmlogeventflags. Gli eventi di errore non sono
                  registrati nel file.

         -Recursive
                  Richiama i file che corrispondono alla specifica file
                  in una directory e nelle relative sottodirectory. Se
                  non si utilizza questa opzione, i file vengono
                  richiamati solo per le directory specificate.

         -RESident
                  Quando i file vengono richiamati, lo stato viene
                  modificato in residente. Se non si utilizza l'opzione
                  resident, i file richiamati si trovano nello stato
                  premigrato.

                  Attenzione: Durante la successiva riconciliazione del
                  file system, i file in stato in residente vengono
                  contrassegnati per la scadenza sul server IBM Spectrum
                  Protect.

         -SIZE=n
                  Specificare la dimensione dell'intervallo di dati
                  richiesti per il richiamo parziale (in byte, kilobyte,
                  megabyte o gigabyte). Possono essere utilizzati dei
                  moltiplicatori (k, m, g, K, M o G). L'intervallo di
                  valori consentiti è 0 - 4294967295. Non esiste alcun
                  valore predefinito.

                  Valido solo per i file system GPFS.

                  Attenzione:

                  *  utilizzare questa opzione solo con le opzioni
                     offset e filespec. Le opzioni recursive, detail e
                     filelist non sono valide con l'opzione size.

                  *  Il valore effettivo di size verrà arrotondato a un
                     multiplo della dimensione blocco del file system.
                     Ad esempio, se la dimensione blocco del file system
                     è 4 M e il valore specificato per size è 10 M, la
                     dimensione effettiva richiamata di size è 12 M.

                  Esempi sono: -size=10 (byte), -size=23k (kilobyte),
                  -size=5M (megabyte), -size=2G (gigabyte).



         -SErver=nome_server
                  Specificare il server di destinazione per questa
                  attività. Questa opzione è valida solo in un ambiente
                  multi-server. Se il file system è gestito da più
                  server e non si specifica l'opzione server, l'attività
                  verrà eseguita con il server di migrazione
                  predefinito.

                  Se un file è accoppiato con un server, il valore di
                  server dovrà essere tale server accoppiato. Se si
                  specifica un altro server IBM Spectrum Protect,
                  l'attività non riuscirà e verrà emesso un messaggio di
                  avvertenza.

filespec
         Specificare il percorso e il nome file dei file da richiamare.
         Questo parametro è obbligatorio. È possibile utilizzare
         caratteri jolly per specificare un gruppo di file o tutti i
         file di una directory oppure è possibile immettere più
         specifiche di file in un comando. Se si utilizzano caratteri
         jolly in una specifica di file, client Space Management
         richiama tutti i file corrispondenti alla specifica. Se un file
         corrisponde alla specifica ma non è migrato, viene visualizzato
         un messaggio di errore. Se si indicano più specifiche di file,
         separarle con uno o più spazi vuoti.

-FILEList=file_elenco
         Elaborare i file riportati in file_elenco.

         Le voci nel file di elenco devono rispondere alle seguenti
         regole:

         *  Ogni voce è un percorso completo o relativo di un file.

         *  Nessuna voce è un oggetto di directory.

         *  Ciascuna voce deve essere su una riga diversa.

         Il client Space Management ignora le voci che non rispondono a
         queste regole.

         Il seguente esempio mostra un elenco di file all'interno di un
         file di elenco:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Se il nome del file di elenco specificato con l'opzione
         filelist non esiste, il comando non riuscirà.

         È possibile specificare un file di raccolta generato da
         dsmrecall o un file di elenco generato da un'altra
         applicazione. È possibile specificare soltanto un file di
         elenco o un file di raccolta ed immettere l'opzione filelist
         soltanto una volta in ciascun comando.

         Se si specifica l'opzione preview:
                  È necessario specificare anche nome_file_system. Il
                  client Space Management genera file di elenco
                  ottimizzati per nastro e un file di raccolta. Non
                  viene richiamato alcun file.

         Se non si specifica l'opzione preview:
                  Il client Space Management richiama i file.

                  Se si specifica anche nome_file_system:
                           Il client Space Management esegue un richiamo
                           ottimizzato per nastro.

                           Se il file di elenco è un file di raccolta
                           generato da dsmrecall:
                                    Viene avviato il richiamo. I file di
                                    elenco a cui fa riferimento questa
                                    raccolta saranno elaborati
                                    nell'ordine definito nel file di
                                    raccolta. È necessario specificare
                                    il file di raccolta generato da
                                    dsmrecall e non è possibile
                                    specificare un file di elenco nastro
                                    o un file di elenco disco.

                           Se il file di elenco non è stato generato da
                           dsmrecall:
                                    Il client Space Management riordina
                                    prima l'elenco per ottimizzare i
                                    richiami dal nastro. Quindi, il
                                    client Space Management richiama i
                                    file.

                  Se non si specifica nome_file_system:
                           Il client Space Management richiama i file
                           nel file di elenco. Il client Space
                           Management non riordina l'elenco per
                           ottimizzare i richiami dal nastro.

nome_file_system
         Specificare un file system. È necessario specificare anche
         l'opzione filelist. Il client Space Management ottimizza
         l'elaborazione dei file memorizzati su nastro.

Esempi


  Attività                              Comando
 -------------------------------------+-------------------------------
  Richiamare un singolo file            dsmrecall -Detail
  denominato /migfs1/test/tf04 e        /migfs1/test/tf04
  visualizzare informazioni
  dettagliate.
 -------------------------------------+-------------------------------
  Richiamare tutti i file migrati in    dsmrecall -Recursive
  una directory                         /mfs4/user1/*
  denominata /mfs4/user1 e tutti i
  file migrati nelle relative
  sottodirectory.
 -------------------------------------+-------------------------------
  Richiama tutti i file in              dsmrecall
  /tmp/filelist . I risultati saranno   -Logname=/tmp/recalllog
  registrati nel file di log            -filelist=/tmp/filelist
  /tmp/recalllog .
 -------------------------------------+-------------------------------
  Richiamare la parte specificata di    dsmrecall -offset=10M
  un file denominato /mfs1/file10 in    -size=500M /mfs1/file10
  modalità di richiamo parziale.



2.30 dsmrecalld


Il comando dsmrecalld avvia un daemon di richiamo se non è in
esecuzione.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Nota:

*  Nessuna azione viene eseguita se si immette questo comando mentre il
   daemon di richiamo è in esecuzione.

*  Quando si utilizza il client di backup-archivio per ripristinare i
   file gestiti da spazio, è necessario eseguire dsmrecalld.

Sintassi

>>-DSMRECALLD--+---------+-------------------------------------><
               '-opzioni-'



Parametri

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.


2.31 dsmreconcile


Il comando dsmreconcile sincronizza i file system sul nodo client con il
server IBM Spectrum Protect contattato per i servizi di gestione spazio.
Utilizzare questo comando in qualsiasi momento per riconciliare uno o
più file system. Specificare la frequenza con cui eseguire la
riconciliazione automatica con l'opzione reconcileinterval e quanto
tempo conservare le copie obsolete con l'opzione migfileexpiration nel
file dsm.sys.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Nota:

*  Il comando dsmreconcile deve essere collocato con la variabile PATH
   oppure il daemon dsmmonitord non può eseguire la riconciliazione del
   file system.

*  In un ambiente multi-server, è possibile eseguire il comando
   dsmreconcile su qualsiasi nodo HSM, non solo sul nodo proprietario
   del file system. In un ambiente non multi-server, è possibile
   eseguire il comando dsmreconcile solo sul nodo proprietario del file
   system.

*  Quando la replica del nodo viene utilizzata sul server di failover
   IBM Spectrum Protect, è possibile ripristinare i file dal server di
   failover. Tuttavia, il ripristino dei file stub dal server di
   failover non è supportato. Invece dei file stub, verranno
   ripristinati i file residenti. In tal caso, quando si configura
   nuovamente HSM per stabilire una connessione a un server di failover,
   i comandi dsmmigundelete e dsmreconcile non sono supportati.

Sintassi

>>-DSMRECONCILE--+---------+-----------------------------------><
                 '-opzioni-'



Parametri

opzioni
         -Detail
                  Stampa i messaggi man mano che vengono visualizzati.

         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -FILEINFO
                  Fa scadere ed elimina le copie obsolete dal server IBM
                  Spectrum Protect. Questa opzione è l'attività di
                  riconciliazione di base ed è l'opzione predefinita.

         -FILELIST=file_path
                  Specifica il percorso di un file che contiene un
                  elenco di file che devono essere elaborati da questo
                  comando.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

         -ORPHANCHECK
                  Ricerca file orfani nel file system locale.

                  Il client HSM verifica gli oggetti validi per ogni
                  file stub locale presenti nel pool di gestione dello
                  spazio del server IBM Spectrum Protect. Il processo
                  dsmreconcile determina tutti i file migrati e
                  premigrati e controlla che i corrispondenti oggetti
                  esistano sul server. Una volta rilevati i processi
                  secondari (orfani), i relativi nomi vengono registrati
                  nel file nome_file_system/.SpaceMan/orphan.stubs.
                  Questa opzione di comando sovrascrive il valore
                  dell'opzione checkfororphans nel file dsm.sys.

                  Se precedentemente è stato eseguito il comando
                  dsmreconcile con l'opzione preptwo, IBM Spectrum
                  Protect esegue la riconciliazione tramite un controllo
                  della presenza di file orfani bidirezionale.

                  Il controllo orfani bidirezionale identifica i file
                  orfani presenti sul file system e sul server IBM
                  Spectrum Protect. Tale controllo viene eseguito in un
                  singolo passo e il processo di identificazione orfani
                  viene segmentato per l'elaborazione in parallelo.

                  Suggerimento: se la riconciliazione è controllata dal
                  daemon di monitoraggio dello spazio client Space
                  Management, il daemon scout deve essere in esecuzione
                  quando si specifica questa opzione. Se la
                  riconciliazione è controllata dal motore della
                  politica GPFS, il daemon scout non è necessario.

                  Quando il processo di riconciliazione è in esecuzione
                  in modalità orphan-check, le informazioni sui metadati
                  vengono aggiornate sul server. Le copie obsolete dei
                  file non scadono né vengono eliminate dal server.



         -PREPTWO
                  Questa opzione prepara un file system per un controllo
                  orfani bidirezionale. Utilizzare questa opzione se la
                  riconciliazione è controllata dal motore della
                  politica GPFS.
                  Se la riconciliazione è controllata dal motore della
                  politica GPFS, i file migrati e premigrati saranno
                  associati all'attributo DMAPI extObjId. Se si imposta
                  hsmextobjidattr=YES, l'attributo DMAPI extObjId sarà
                  associato ai file quando questi vengono migrati o
                  premigrati. L'opzione preptwo crea l'associazione per
                  i file non associati con l'attributo extObjId quando i
                  file sono stati migrati o premigrati.

                  L'opzione preptwo è valida solo se
                  hsmextobjidattr=YES.

                  Se si specifica l'opzione preptwo, non specificare le
                  seguenti altre opzioni:

                  *  fileinfo

                  *  filelist

                  *  orphancheck

         -SErver=nome_server
                  Specificare il server di destinazione per questa
                  attività. Questa opzione è valida solo in un ambiente
                  multi-server e deve essere utilizzata solo con la
                  modalità di riconciliazione bidirezionale e con
                  controllo degli elementi orfani.

                  Se un file è accoppiato con un server, il valore di
                  questa opzione dovrà essere tale server accoppiato. Se
                  si specifica un altro server IBM Spectrum Protect,
                  l'attività non riesce.

         filesystemspec
                  Il nome del file system da riconciliare. Se non viene
                  specificato un nome file system, client Space
                  Management riconcilia tutti i file system sulla
                  workstation per cui è attiva la gestione spazio. Se si
                  indicano più nomi file system, separarli con uno o più
                  spazi vuoti.

Esempi


  Attività                                     Comando
 --------------------------------------------+------------------------
  Avviare la riconciliazione su tutti i file   dsmreconcile
  system per cui è attiva la gestione
  spazio.
 --------------------------------------------+------------------------
  Avviare la riconciliazione per il file       dsmreconcile /migfs1
  system /migfs1.
 --------------------------------------------+------------------------
  Avviare un processo di riconciliazione       dsmreconcile
  orphancheck per il file system /migfs1.      -orphancheck /migfs1
 --------------------------------------------+------------------------
  Avviare la riconciliazione per i file        dsmreconcile /home
  system /home e /test1.                       /test1
 --------------------------------------------+------------------------
  Preparare la riconciliazione di controllo    dsmreconcile -preptwo
  orfani bidirezionale per il file system      /migfs1
  /migfs1.
 --------------------------------------------+------------------------
  Avviare la riconciliazione basata su         dsmreconcile
  criteri nei file riportati nell'elenco       -orphancheck
  file /home/dsn/filelist.                     -filelist=/home/dsn/fi
                                               lelist



2.32 dsmrm


Il comando dsmrm elimina un processo di richiamo dalla coda. Se si
desidera che l'ID richiamo richiesto elimini un processo di richiamo,
utilizzare il comando dsmq.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Nota: Dopo l'avvio del processo di richiamo, immettere il comando dsmrm
per arrestare il processo. Non utilizzare Ctrl+C per arrestare un
processo di richiamo.

Il comando dsmrm non può arrestare i richiami attivati dall'elaborazione
del richiamo da nastro ottimizzato. Per ulteriori informazioni
sull'arresto dell'elaborazione del richiamo da nastro ottimizzato,
consultare 'Elaborazione del richiamo da nastro ottimizzato' nella guida
per l'utente.

Sintassi

          .--------------.
          V              |
>>-DSMRM------recallid---+--+---------+------------------------><
                            '-opzioni-'



Parametri

recallid
         L'ID processo di richiamo che si desidera eliminare dalla coda.

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

Esempi


  Attività                                           Comando
 --------------------------------------------------+------------------
  Eliminare l'ID di richiamo 10 dalla coda.          dsmrm 10
 --------------------------------------------------+------------------
  Eliminare l'ID di richiamo 5 e 6 dalla coda.       dsmrm 5 6



2.33 dsmscoutd


Il comando dsmscoutd avvia, arresta riavvia il daemon scout. È possibile
utilizzare il comando anche per avviare una scansione, visualizzare
tempi di scansione futuri e visualizzare informazioni passate sulla
scansione relative ai file system.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Sintassi

                .-start-.
>>-DSMSCOUTD--+-+-------+-------------------+--+---------+-----><
              +---stop----------------------+  '-opzioni-'
              +---restart-------------------+
              +-+-scanplan-----------+------+
              | | .-all------------. |      |
              | '-+-filesystemspec-+-'      |
              +-scannow--+-filesystemspec-+-+
              |          '-all------------' |
              +-statistics--file systemspec-+
              '-help------------------------'



Parametri

Tutti i parametri devono essere immessi come indicato. Essi devono
essere specificati in minuscolo, non devono essere abbreviati né devono
avere un formato breve.

start
         Avvia il daemon scout. Questa è l'opzione predefinita, quando
         non vengono specificati parametri.

stop
         Arresta il daemon scout.

restart
         Arresta e riavvia il daemon.

scanplan
         Visualizza informazioni sul tempo di scansione successivo,
         includendo il tempo restante fino alla scansione successiva per
         uno o più file system. Se i risultati di questo comando non
         mostrano lo stato dei file system gestiti dallo spazio, il
         daemon dsmscoutd ha perso i percorsi di comunicazione. I
         percorsi di comunicazione possono essere persi a causa di
         problemi non previsti con il file system, ad esempio lo
         smontaggio di un file system. Utilizzare il comando dsmscoutd
         restart per ripristinare i percorsi di comunicazione per il
         daemon.

all
         Utilizzare questa opzione per includere tutti i file system
         nell'azione specifica.

filesystemspec
         Il nome del file system. È possibile specificare più di un nome
         file system ed è possibile utilizzare caratteri jolly. Se viene
         specificato più di un nome file system, separarli con uno o più
         spazi vuoti.

scannow
         Avvia la scansione di uno o più file system.

statistics
         Fornisce le statistiche relative alla scansione corrente (se vi
         fosse) e all'ultima del file system.

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.


2.34 dsmsetpw


Il comando dsmsetpw modifica la password IBM Spectrum Protect per il
nodo client.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Per mantenere la password sicura, emettere il comando dsmsetpw senza la
vecchia password e la nuova password. Il sistema richiede l'immissione
della password. Quando viene richiesta l'immissione della vecchia e
della nuova password, si elimina la possibilità che un altro utente
visualizzi la password.

Se il server IBM Spectrum Protect si trova alla versione 6.3.3 o
successive e se si utilizza un server di directory LDAP per autenticare
le password
         Utilizzare uno dei seguenti caratteri per creare una password:

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         Le password sono sensibili a maiuscole/minuscole e sono
         soggette a restrizioni aggiuntive imposte dalle politiche LDAP.

Se il proprio server IBM Spectrum Protect si trova alla versione 6.3.3 o
successiva e non si utilizza un server di directory LDAP per autenticare
le password
         Utilizzare uno dei seguenti caratteri per creare una password:

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         Le password sono memorizzate nel database del server IBM
         Spectrum Protect e non sono sensibili al maiuscolo/minuscolo.

Se il proprio server IBM Spectrum Protect è precedente alla versione
6.3.3
         Utilizzare uno dei seguenti caratteri per creare una password:

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
         _ - & + .

         Le password sono memorizzate nel database del server IBM
         Spectrum Protect e non sono sensibili al maiuscolo/minuscolo.

Sulla riga comandi, racchiudere una password tra singoli apici (') se
contiene uno o più caratteri speciali. Le virgolette garantiscono che i
caratteri speciali vengano interpretati correttamente come caratteri
della password. Senza virgolette, i caratteri speciali possono essere
interpretati come caratteri escape shell, caratteri di reindirizzamento
del file o altri caratteri che hanno un significato per il sistema
operativo.

Sintassi

>>-DSMSETPW--+---------+---------------------------------------->
             '-opzioni-'

>--+----------------------------------+------------------------><
   '- --oldpassword-- --newpassword-'



Parametri

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.

oldpassword
         La password IBM Spectrum Protect corrente per il nodo client.

newpassword
         La nuova password IBM Spectrum Protect da impostare per il nodo
         client.

Esempi


  Attività                                      Comando
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Modificare la password IBM Spectrum Protect   dsmsetpw osecret
  corrente da osecret a nsecret.                nsecret



2.35 dsmwatchd


Il comando dsmwatchd il daemon watch.

Il daemon watch controlla lo stato del daemon di richiamo, del daemon di
controllo e del daemon scout. Se uno di questi daemon termina o viene
danneggiato, dsmwatchd ripristinerà automaticamente il daemon in errore.

Valido solo per i file system GPFS.

Occorre avere l'autorizzazione utente root per utilizzare questo
comando.

Limitazione: Non utilizzare questo comando dalla console. Durante
l'installazione, viene aggiunto a /etc/inittab. Il comando dsmwatchd
richiede un cluster IBM Spectrum Scale.

Il comando dsmwatchd scrive i messaggi di errore nel file /dsmerror.log.
Se si desidera che dsmwatchd utilizzi un altro file /dsmerror.log, sono
disponibili le seguenti opzioni:

*  Utilizzare l'opzione errorlogname come opzione di comando quando si
   avvia dsmwatchd.

*  Utilizzare l'opzione errorlogname nel file dsm.sys per specificare il
   percorso e il nome file in cui memorizzare le informazioni sugli
   errori che si verificano durante l'elaborazione. Il valore di questa
   opzione sovrascrive la variabile d'ambiente DSM_LOG.

*  Impostare la variabile di ambiente, DSM_LOG. Ad esempio:

   DSM_LOG=/usr/tivoli.tsm/client/hsm/bin/dsmerror.log

*  Riavviare il daemon dsmwatchd. Quando il daemon dsmwatchd viene
   avviato, questo legge il valore della nuova opzione errorlogname o la
   nuova impostazione della variabile d'ambiente DSM_LOG.

   Su Red Hat Enterprise Linux versione 6 (RHEL6):
            Arrestare e riavviare il daemon con i seguenti comandi:

            initctl stop HSM
            initctl start HSM

   Su tutti gli altri sistemi oltre RHEL6:
            Arrestare il daemon dsmwatchd utilizzando il comando kill
            -15 dsmwatchd_pid. Il daemon dsmwatchd verrà riavviato al
            successivo processo init.

È possibile arrestare definitivamente il daemon dsmwatchd.

Su Red Hat Enterprise Linux versione 6 (RHEL6):
         Arrestare il daemon con il seguente comando: initctl stop HSM.

Su tutti gli altri sistemi oltre RHEL6:
         Rimuovere la voce dsmwatchd dal file /etc/inittab.

Nota:

1. Per IBM Spectrum Scale AIX, impostare la variabile di ambiente
   DSM_LOG nel file /etc/environment.

2. Per IBM Spectrum Scale Linux, il file /etc/environment non esiste.
   Utilizzare l'opzione errorlogname.

Sintassi

>>-DSMWATCHD--+---------+--------------------------------------><
              '-opzioni-'



Parametri

opzioni
         -ERRORLOGName=percorso_file
                  Specifica il percorso e il nome file del file di log
                  di errori da utilizzare con questo comando. Soltanto
                  l'output di questo comando verrà registrato nel file
                  specificato. Gli altri comandi e i daemon scrivono
                  l'output sul file di log di errori specificato
                  dall'opzione errorlogname nel file delle opzioni
                  dsm.sys o dsm.opt o come specificato dalla variabile
                  d'ambiente DSM_LOG. Se una parte del percorso
                  specificato non esiste, il client Space Management la
                  creerà.

         -Help
                  Visualizza la sintassi e le opzioni per il comando.
                  Non specificare altre opzioni quando si specifica
                  l'opzione help.


3.0 Riferimento ai file delle opzioni


Il client Space Management fornisce opzioni di gestione spazio e sistema
da impostare nel file dsm.sys o nel file dsm.opt. I valori impostati per
le opzioni di gestione spazio determinano quale server viene contattato
dal nodo client per servizi di gestione spazio e influiscono su
migrazione automatica, riconciliazione e richiamo.




3.1 afmskipuncachedfiles


L'opzione afmskipuncachedfiles specifica se i file non memorizzati nella
cache e sporchi nelle serie di file Active File Management IBM Spectrum
Scale vengono elaborati per le operazioni di backup, archiviazione e
migrazione.

Active File Management IBM Spectrum Scale e gli stati dei file non
memorizzati nella cache e sporchi vengono illustrati in Informazioni
generali sul prodotto Parallel File System.

L'esecuzione di HSM sui file system GPFS che utilizzando le serie di
file Active File Management viene illustrata in Configurazione di AFM
(Active File Management) IBM Spectrum Protect per IBM Spectrum Scale. Se
si esegue il backup, l'archiviazione o la migrazione dei file da un file
system che contiene serie di file Active File Management, impostare
afmskipuncachedfiles=yes.

Limitazione: Se Active File Management è in esecuzione in modalità LU
(Local Update), l'opzione afmskipuncachedfiles nell'impostazione del
file cache deve essere No.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

                         .-NO--.
>>-AFMSKIPUNCACHEDFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-YES-'



Parametri

NO
         Lo stato del file Active File Management viene ignorato durante
         le operazioni di backup, archiviazione e migrazione. Le
         operazioni di migrazione sui file non memorizzati nella cache o
         sporchi avranno esito negativo e genereranno il messaggio di
         errore ANS9525E. Le operazioni di backup e archiviazione sui
         file non memorizzati nella cache richiedono le operazioni di
         richiamo Active File Management. Le operazioni di richiamo
         possono causare un traffico di rete significativo tra la home e
         la cache di Active File Management.

YES
         I dati non memorizzati nella cache o sporchi nelle serie di
         file Active File Management vengono ignorati durante
         l'elaborazione del backup, dell'archiviazione e della
         migrazione.


3.2 candidatesinterval


L'opzione candidatesinterval specifica la frequenza con la quale il
daemon dsmscoutd ricerca i candidati per la migrazione nei file system.

Il daemon dsmscoutd esegue la scansione dei file system e memorizza le
informazioni in un indice di file completo (CFI, complete file index),
utilizzato per ricercare i candidati per la migrazione.

Suggerimento: quando la migrazione automatica è eseguita dalla politica
GPFS, il daemon dsmscoutd è disabilitato e l'opzione candidatesinterval
non ha alcun effetto.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-CANDIDATESINTERVAL--intervallo_scansione--------------------><



Parametri

scan_interval
         Specifica l'intervallo di tempo massimo che trascorre tra
         ciascun intervallo successivo in cui il daemon dsmscoutd esegue
         automaticamente la scansione dei file nei file system.
         L'intervallo di valori è compreso tra 0 e 9999. Il valore
         predefinito è 1.

         Specificare 0 per eseguire una scansione continua dei file
         system. Quando la scansione raggiunge la fine di un file
         system, il daemon dsmscoutd inizia di nuovo automaticamente la
         scansione dall'inizio del file system.

         Specificare 1 per eseguire la scansione dei file system ad
         intervalli che dipendono dalla percentuale di contenuto del
         file system modificata. Il dsmscoutd dsmscoutd aumenta la
         frequenza di scansione man mano che aumenta la percentuale di
         modifiche del file system. Il daemon dsmscoutd riduce la
         frequenza di scansione man mano che diminuisce la percentuale
         di modifiche del file system. Questo è il valore predefinito.

         Specificare un valore compreso tra 2 e 9999 per definire il
         numero di ore tra scansioni del file system. Quando la
         scansione raggiunge la fine del file system, il daemon
         dsmscoutd attende il numero di ore specificato prima di avviare
         la scansione successiva.


3.3 checkfororphans


L'opzione checkfororphans specifica se il comando dsmreconcile ricerca
file migrati non più presenti sul server ma i cui file stub restano
comunque sul client (orfani). Il parametro di opzione impostato
determina se il comando dsmreconcile esegue una query del daemon scout
per tutti i file migrati e premigrati.



File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

                     .-NO--.
>>-CHECKFororphans --+-----+-----------------------------------><
                     '-YES-'



Parametri

NO
         Il comando dsmreconcile ricerca i processi secondari (orphan)
         solo quando si rimuove il client Space Management dal file
         system o quando si specifica il parametro -o con il comando
         dsmreconcile. Le query sul daemon scout per file migrati e
         premigrati non vengono eseguite. Questo è il valore
         predefinito.

YES
         Il comando dsmreconcile ricerca i file orfani. Una volta
         rilevati stub orfani, i relativi nomi vengono registrati nel
         file .SpaceMan/orphan.stubs. Il comando dsmreconcile esegue una
         query del daemon scout per tutti i file migrati e premigrati.

         Il daemon scout deve essere in esecuzione se l'opzione
         checkfororphans è impostata su YES.


3.4 checkthresholds


L'opzione checkthresholds specifica la frequenza con cui il daemon
monitor dello spazio verifica l'utilizzo spazio nei file system. Tale
daemon controlla ogni file system a cui è stato aggiunta la gestione
spazio.

Suggerimento: Quando la migrazione automatica viene eseguita dalla
politica GPFS, il daemon dsmmonitord è disabilitato e l'opzione
checkthresholds non ha effetto.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-CHECKThresholds--intervallo---------------------------------><



Parametri

intervallo
         Specifica il numero di minuti che devono trascorrere prima che
         il daemon di controllo dello spazio controlli l'utilizzo dello
         spazio sui file system. L'intervallo di valori è compreso tra 1
         e 9999. Il valore predefinito è 5.


3.5 compression


L'opzione compression comprime i file prima di inviarli al server. La
compressione dei file riduce la quantità di memoria richiesta per le
versioni di backup e le copie di archivio dei file. Tuttavia, può
influenzare le prestazioni di IBM Spectrum Protect.

Suggerimento: Questa opzione controlla la compressione solo se
l'amministratore specifica che il nodo client determina la selezione.
anche il server può definire questa opzione.

La compressione è utile per un processore veloce su un collegamento di
rete lento, ma non per un processore lento su un collegamento di rete
veloce. Utilizzare questa opzione con l'opzione del client di
backup-archivio compressalways.

Se si specifica compressalways YES, la compressione continua anche se le
dimensioni del file aumentano. Per arrestare la compressione, nel caso
in cui la dimensione del file aumenti, e rinviarlo non compresso,
specificare compressalways NO.

Se si specifica compression YES, sarà possibile controllare
l'elaborazione della compressione nei seguenti modi:

*  Utilizzare l'opzione exclude.compression nel file delle opzioni di
   include-exclude per escludere file o gruppi di file specifici dal
   processo di compressione.
*  Utilizzare l'opzione include.compression nel file delle opzioni di
   include-exclude per includere file all'interno di un vasto gruppo di
   file esclusi per il processo di compressione.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni del sistema client
dsm.sys senza una stanza server.

Sintassi

                .-NO--.
>>-COMPRESSIon--+-----+----------------------------------------><
                '-YES-'



Parametri

NO
         I file non vengono compressi prima di essere inviati al server.
         Questo è il valore predefinito.

YES
         I file vengono compressi prima di essere inviati al server.


3.6 defaultserver


L'opzione defaultserver specifica il server predefinito in cui si esegue
il backup e l'archivio dei file dai file system locali. Se non si
specifica un server di migrazione con l'opzione migrateserver, tale
opzione può anche specificare il server su cui vengono migrati i file
dai file system locali.



File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-DEFAULTServer--nomeserver-----------------------------------><



Parametri

nomeserver
         Utilizzare l'opzione defaultserver per specificare il nome del
         server IBM Spectrum Protect da contattare per i servizi di
         backup-archivio se più di un server è definito nel file
         dsm.sys. Per impostazione predefinita, il client Space
         Management contatta il server definito dalla prima stanza nel
         file dsm.sys. Questa opzione viene utilizzata solo se l'opzione
         servername non viene specificata.

         Se non si specifica un server di migrazione con l'opzione
         migrateserver, questa opzione specifica il server su cui
         vengono migrati i file.

         È possibile sovrascrivere questa opzione con il seguente
         comando: dsmmigfs upd /FS -SErver=servername. Sostituire
         servername con il nome del server.

         Il valore di defaultserver nel file dsm.sys sovrascrive il
         valore di defaultserver nel file dsm.opt.


3.7 errorlogname


L'opzione errorlogname specifica il percorso del file che registra i
messaggi di errore per il client Space Management e il client di
backup-archivio.

Questa opzione specifica il percorso completo e il nome file del file di
log di errori. Se non viene specificata questa opzione, verrà utilizzato
il file di log predefinito. Il file di log di errori predefinito è il
file dsmerror.log nella directory di lavoro corrente.

Utente autorizzato: il valore per questa opzione sovrascrive la
variabile d'ambiente DSM_LOG.

Il percorso del file di log non può essere un collegamento simbolico.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni del sistema client
dsm.sys senza una stanza server.

Sintassi

>>---ERRORLOGName--filespec------------------------------------><



Parametri

filespec
         Il percorso completo in cui memorizzare le informazioni del log
         di errori. Se una parte del percorso specificato non esiste, il
         client Space Management la creerà.

         Il percorso del file di log non può essere un collegamento
         simbolico.


3.8 errorprog


L'opzione errorprog specifica un programma a cui inviare un messaggio se
si verifica un errore irreversibile durante l'elaborazione della
gestione spazio.

L'opzione errorprog specifica un programma a cui inviare un messaggio se
si verifica un errore irreversibile durante l'elaborazione della
gestione spazio.

Il programma viene avviato solo in caso di errori molto gravi (come
errori DMI o del file system). Inoltre, soltanto i processi che non
hanno un canale di output, ad esempio, i daemon, utilizzano questa
opzione. Utilizzare il percorso completo per specificare il programma.
Il messaggio di errore viene inviato all'input standard del programma.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-ERRORProg--nome_programma-----------------------------------><



Parametri

nome_programma
         Specifica un programma a cui inviare un messaggio se si
         verifica un errore irreversibile durante l'elaborazione della
         gestione spazio.

         Alcuni esempi:

            errorprog /usr/bin/cat >/tmp/tsm_severe_errors.txt

            errorprog /usr/bin/perl /root/dsmseverror.pl


3.9 hsmdisableautomigdaemons


Utilizzare l'opzione hsmdisableautomigdaemons per controllare l'avvio
dei daemon dsmscoutd e dsmmonitord.

Quando una politica GPFS controlla le soglie di migrazione, è possibile
disabilitare i daemon dsmscoutd e dsmmonitord. Arrestare e riavviare il
daemon dsmwatchd per attivare un nuovo valore dell'opzione
hsmdisableautomigdaemons. Il daemon dsmwatchd viene riavviato dal
processo init o dal processo initctrl.

Client supportati

Questa opzione è valida solo sui file system GPFS.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni client dsm.opt.

Sintassi

                             .-NO--.
>>-HSMDISABleautomigdaemons--+-----+---------------------------><
                             '-YES-'



Parametri

NO
         Specifica che i daemon di migrazione automatica del client
         Space Management dsmscoutd e dsmmonitord sono avviati. Questo è
         il valore predefinito.

YES
         Specifica che i daemon dsmscoutd e dsmmonitord non sono
         avviati.

Suggerimento: I daemon dsmscoutd e dsmmonitord possono essere avviati
anche dal daemon GPFS (mmfsd).


3.10 hsmdistributedrecall


L'opzione hsmdistributedrecall specifica se un nodo eseguito come nodo
proprietario può delegare le richieste di richiamo ad altri nodi in un
cluster IBM Spectrum Scale.

Per interrompere le richiamate distribuite per un intero cluster,
impostare questa opzione su NO per tutti i nodi di HSM nel cluster e
riavviare i daemon dsmrecalld. Quindi, soltanto il nodo proprietario di
HSM potrà richiamare i file migrati sui file system gestiti da spazio.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

                         .-YES-.
>>-HSMDISTRibutedrecall--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



Parametri

YES
         Il nodo può delegare le richieste di richiamo ad altri nodi in
         un cluster IBM Spectrum Scale. Questo è il valore predefinito.

NO
         Il nodo non può delegare le richieste di richiamo ad altri nodi
         in un cluster IBM Spectrum Scale.


3.11 hsmenableimmediatemigrate


L'opzione hsmenableimmediatemigrate determina se i file che sono più
vecchi di due minuti possono essere migrati durante la migrazione
selettiva.

Quando viene creato un file, il processo di sincronizzazione delle
informazioni sullo stato del file tra i vari nodi IBM Spectrum Scale
potrebbe richiedere del tempo. Se si crea un file e quindi si migra il
file prima della sincronizzazione delle informazioni, le informazioni
sulla dimensione del file restituite da un comando dsmdu o dsmdf possono
risultare non precise. A causa del tempo necessario per la
sincronizzazione IBM Spectrum Scale, client Space Management non migra
un file che sia più recente di due minuti.

Per migrare i file di meno di due minuti, impostare
hsmenableimmediatemigrate=YES. Se si imposta
hsmenableimmediatemigrate=YES, client Space Management emette i comandi
di sincronizzazione del sistema prima di migrare ogni file che sia più
vecchio di due minuti.

Questa opzione si applica solo durante la migrazione selettiva.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni client dsm.opt.

Sintassi

                              .-NO--.
>>-HSMENABLEIMMediatemigrate--+-----+--------------------------><
                              '-YES-'



Parametri

NO
         I file di meno di due minuti non possono essere migrati. Questo
         è il valore predefinito.

YES
         I file di meno di due minuti possono essere vengono migrati
         durante la migrazione selettiva.


3.12 hsmeventdestroy


L'opzione hsmeventdestroy specifica se si verifica una riconciliazione
immediata.

Quando si imposta HSMEVENTDESTROY yes, il daemon dsmreconciled viene
avviato sui nodi interessati. Il daemon dsmreconciled sincronizza le
scadenze sul server IBM Spectrum Protect con le eliminazioni sul file
system gestito da spazio.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni client dsm.opt.

Sintassi

                    .-NO--.
>>-HSMEVENTdestroy--+-----+------------------------------------><
                    '-YES-'



Parametri

NO
         La riconciliazione immediata non si verifica. Un file migrato o
         premigrato, eliminato sul file system gestito da spazio, è
         scaduto sul server IBM Spectrum Protect solo durante una
         riconciliazione del file system. Questo è il valore
         predefinito.

YES
         La riconciliazione immediata si verifica. Quando un file
         migrato o premigrato viene eliminato sul file system gestito da
         spazio, la copia di migrazione sul server IBM Spectrum Protect
         selezionato scade immediatamente.


3.13 hsmextobjidattr


L'opzione hsmextobjidattr specifica se il comando dsmreconcile,
dsmmigrate, dsmrecall o dsmrecalld assegna un ID oggetto al file come
attributo esteso DMAPI (Data Management Application Programming
Interface), extObjId.

L'attributo esteso DMAPI extObjId è necessario per la riconciliazione di
controllo orfani bidirezionale.

Il controllo orfani bidirezionale identifica i file orfani presenti sul
file system e sul server IBM Spectrum Protect. Tale controllo viene
eseguito in un singolo passo e il processo di identificazione orfani
viene segmentato per l'elaborazione in parallelo.

Inserire questa opzione nel file delle opzioni client dsm.opt.

Sintassi

                     .-YES-.
>>-HSMEXTOBjidattr --+-----+-----------------------------------><
                     '-NO--'



Parametri

YES
         Un ID oggetto viene memorizzato nel file elaborato dal comando
         dsmmigrate, dsmrecall, dsmrecalld o dsmreconcile con l'opzione
         preptwo. Questo è il valore predefinito.

NO
         Un ID oggetto non è assegnato al file elaborato dal comando
         dsmmigrate, dsmrecall, dsmrecalld o dsmreconcile con l'opzione
         preptwo. Quando una riconciliazione viene eseguita con
         l'opzione preptwo, i file non sono preparati per il controllo
         orfani bidirezionale.


3.14 hsmgroupedmigrate


L'opzione hsmgroupedmigrate specifica se il comando dsmmigrate migra più
di un file con ogni transazione.

Il trasferimento di più file per transazione può aumentare notevolmente
le prestazioni quando si migrano file di piccole o medie dimensioni
(fino a 100 MB).

L'azione predefinita consiste nel migrare ogni file in una singola
transazione e creare un file stub se la transazione riesce
correttamente.

Se questa opzione è impostata su YES, il raggruppamento delle
transazioni di HSM è attivato. Un gruppo di file viene migrato in ogni
transazione con il server IBM Spectrum Protect se viene raggiunto il
limite di byte della transazione o il limite di ragruppamento di
transazioni. Il limite di byte della transazione ha un valore
predefinito di 25 MB e può essere impostato con l'opzione txnbytelimit.
Il limite di raggruppamento transazioni è specificato con l'opzione
txngroupmax. Tale opzione txngroupmax è impostata sul server nel file
delle opzioni o sulla definizione nodo sul server. Se un file con una
impostazione differente della classe di gestione viene aggiunto al
gruppo, il gruppo viene migrato immediatamente.

Se un file con una root del file system differente viene aggiunto al
gruppo, il gruppo viene migrato immediatamente.

L'opzione hsmgroupedmigrate funziona in configurazioni senza LAN e
quando i dati vengono trasferiti su una LAN.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni client dsm.opt.

Sintassi

                      .-NO--.
>>-HSMGROUPedmigrate--+-----+----------------------------------><
                      '-YES-'



Parametri

NO
         Il comando dsmmigrate migra un file per transazione con il
         server IBM Spectrum Protect. Questo è il valore predefinito.

YES
         Il comando dsmmigrate migra un gruppo di file in ogni
         transazione con il server IBM Spectrum Protect.


3.15 hsmlogeventflags


L'opzione hsmlogeventflags specifica i tipi di eventi che sono aggiunti
al file di log HSM.

Per utilizzare questa opzione, è necessario utilizzare un ID utente
autorizzato.

Se non si specifica questa opzione o se nella specifica non è incluso
alcun indicatore, non verrà creata alcuna voce di log di HSM.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni del sistema client
dsm.sys senza una stanza server.

Sintassi

>>---HSMLOGEVENTFLAGS--indicatori------------------------------><



Parametri

indicatori
         Indica uno o più valori tra quelli riportati di seguito:

         FILE
                  Sono registrati gli eventi file. Tali eventi includono
                  la migrazione di file e il richiamo.

         FS
                  Sono registrati gli eventi del file system. Tali
                  eventi includono la migrazione della soglia, la
                  riconciliazione e le modifiche alla configurazione dei
                  file system correlati ad HSM.


3.16 hsmlogmax


L'opzione hsmlogmax specifica la dimensione massima del log HSM,
espressa in megabyte.

Per utilizzare questa opzione, è necessario utilizzare un ID utente
autorizzato.

Se si utilizza l'opzione hsmlogretention al posto dell'opzione
hsmlogmax, tutte le voci di log esistenti saranno conservate e il log
sarà eliminato in base ai nuovi criteri temporali dell'opzione
hsmlogretention.

Se si utilizza l'opzione hsmlogmax al posto dell'opzione
hsmlogretention, tutti i record nel log esistente saranno copiati nel
file di log eliminato, dsmhsm.pru. Quindi, il log esistente viene
svuotato e la registrazione inizia in base ai criteri di dimensione
dell'opzione hsmlogmax.

Se si modifica il valore dell'opzione hsmlogmax, il log esistente verrà
esteso o ridotto in modo da rispondere alla nuova dimensione. Se il
valore viene ridotto, le voci più vecchie vengono eliminate per ridurre
il file alla nuova dimensione.

Limitazione: non è possibile specificare un valore per l'opzione
hsmlogmax diverso da zero e attivare l'opzione hsmlogretention.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni del sistema client
dsm.sys senza una stanza server.

Sintassi

>>---HSMLOGMAX--size-------------------------------------------><



Parametri

size
         Specifica la dimensione massima, in MB, del file di log.
         L'intervallo di valori è 0 - 2047; il valore predefinito è 0,
         che specifica che il file di log non ha alcun limite di
         dimensione.


3.17 hsmlogname


L'opzione hsmlogname specifica il nome del file di log di HSM.

Questa opzione specifica il percorso completo e il nome file del file di
log di HSM. Se non viene specificata questa opzione, verrà utilizzato il
file di log predefinito. Il file di log predefinito è dsmhsm.log e si
trova nella stessa directory del file dsmerror.log.

Per utilizzare questa opzione, è necessario utilizzare un ID utente
autorizzato.

Il valore di questa opzione sovrascrive la variabile d'ambiente DSM_LOG.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni del sistema client
dsm.sys senza una stanza server.

Sintassi

>>---HSMLOGName--filespec--------------------------------------><



Parametri

filespec
         Il percorso completo e il nome file del file di log HSM. Se una
         parte del percorso specificato non esiste, il client Space
         Management la creerà.

         Il percorso del file di log non può essere un collegamento
         simbolico.


3.18 hsmlogretention


L'opzione hsmlogretention specifica per quanti giorni conservare le voci
di log HSM prima di eliminarle e se salvare le voci eliminate.

Il log di HSM viene eliminato quando la prima voce viene scritta sul log
una volta avviato il daemon o il comando di client Space Management.
Alcuni daemon sono in continua esecuzione. Arrestare i daemon ed
avviarli di nuovo oppure attivare uno dei comandi di HSM per eliminare
il log di HSM.

Per utilizzare questa opzione, è necessario utilizzare un ID utente
autorizzato.

Se si utilizza l'opzione hsmlogmax al posto dell'opzione
hsmlogretention, tutti i record nel log esistente saranno copiati nel
file di log eliminato, dsmhsm.pru. Quindi, il log esistente viene
svuotato e la registrazione inizia in base ai criteri di dimensione.

Se si utilizza l'opzione hsmlogretention al posto dell'opzione
hsmlogmax, tutte le voci di log esistenti saranno conservate e il log
sarà eliminato in base ai nuovi criteri temporali dell'opzione
hsmlogretention.

Limitazione: Non è possibile specificare l'opzione hsmlogretention e un
valore diverso da zero per l'opzione hsmlogmax.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni del sistema client
dsm.sys senza una stanza server.

Sintassi

                    .-N-------------.
>>-HSMLOGRetention--+---------------+--------------------------><
                    |         .-D-. |
                    '-giorni--+---+-'
                              '-S-'



Parametri

N
         Non elimina il log. Il log HSM cresce indefinitamente. Questo è
         il valore predefinito.

giorni
         Il numero di giorni in base al quale conservare le voci del
         file di log prima di ridurre le voci del log. L'intervallo di
         valori è 0 - 9999.

DoS
         Specifica se salvare le voci ridotte. È necessario specificare
         anche il parametro days. Immettere uno spazio o una virgola per
         separare il parametro days dal parametro D o S.

         D
                  Elimina le voci del log di HSM quando si elimina il
                  log. Questo è il valore predefinito.

                  Attività di esempio: eliminazione del log ogni 7
                  giorni. Eliminare le voci del log eliminato.

                  Comando di esempio: hsmlogr 7 d

         S
                  Salva le voci del log di HSM quando si elimina il log.
                  Le voci eliminate sono copiate dal log di HSM nel file
                  dsmhsm.pru che si trova nella stessa directory del log
                  di HSM.

                  Attività di esempio: eliminazione del log ogni 100
                  giorni. Salvare le voci del log eliminato.

                  Comando di esempio: hsmlogr 100,s


3.19 hsmlogsampleinterval


L'opzione hsmlogsampleinterval specifica la frequenza con cui
raccogliere i dati del file system per il file di log HSM.

Per utilizzare l'opzione hsmlogsampleinterval, è necessario essere un
utente autorizzato.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni del sistema client
dsm.sys senza una stanza server.

Sintassi

>>---HSMLOGSampleinterval--intervallo--------------------------><



Parametri

intervallo
         Specifica il numero di secondi tra ogni processo di raccolta
         dei dati del file system. L'intervallo di valori è 0 - 9999999
         e il valore predefinito è 3600 (un'ora). Se viene specificato
         0, i dati del file system non saranno raccolti.


3.20 hsmmaxrecalltapedrives


L'opzione hsmmaxrecalltapedrives controlla il numero di unità nastro che
partecipano all'elaborazione di un richiamo ottimizzato per nastro.

Limitando le unità nastro disponibili per l'elaborazione del richiamo
ottimizzato per nastro, è possibile evitare che tutte le unità vengano
bloccate. In questo modo alcune unità rimarranno disponibili per
l'elaborazione del richiamo e la migrazione trasparente.

Se il valore dell'opzione hsmmaxrecalltapedrives è maggiore del numero
di unità disponibili, un thread di richiamo attenderà la successiva
unità nastro disponibile. Se si desidera eseguire i richiami ottimizzati
per nastro in parallelo, il numero può essere diminuito in base
all'elaborazione parallela senza che si rimanga senza unità nastro.

Se l'opzione maxnummp è definita sul server IBM Spectrum Protect, è
possibile impostare l'opzione hsmmaxrecalltapedrives su un numero minore
o uguale al valore dell'opzione maxnummp. È possibile riservare unità
nastro per altre operazioni se si imposta il numero su un valore
inferiore a maxnummp e al numero massimo di unità nastro.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>---HSMMAXREcalltapedrives--valore----------------------------><



Parametri

valore
         Specifica il numero di unità nastro disponibili per un richiamo
         ottimizzato per nastro. L'intervallo di valori è 1 - 10. Il
         valore predefinito è 5.


3.21 hsmmigzeroblockfiles


L'opzione hsmmigzeroblockfiles specifica se client Space Management
migra i file che allocano zero blocchi di dati nel file system.

Alcuni file sono così piccoli che i metadati ed il contenuto del file
rientrano completamente nell'inode. Il file system non alloca blocchi di
dati per file di così piccole dimensioni. La migrazione di tali file non
utilizza spazio nel file system. Per impostazione predefinita, client
Space Management migra file di così piccole dimensioni quando i file
soddisfano i criteri di migrazione. È possibile impostare
HSMMIGZEROBLOCKFILES NO se non si desidera migrare tale tipo di file.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

                         .-YES-.
>>-HSMMIGZEROBLOCKFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



Parametri

YES
         È possibile migrare i file che allocano zero blocchi di dati
         nel file system, ma che hanno una dimensione logica maggiore di
         zero. Questo è il valore predefinito.

NO
         I file che allocano zero blocchi di dati nel file system non
         possono essere migrati.


3.22 hsmmultiserver


L'opzione hsmmultiserver abilita e disabilita la migrazione e il backup
in un ambiente di più server IBM Spectrum Protect.

È possibile abilitare la migrazione e il backup da un singolo file
system su più server IBM Spectrum Protect. È necessario impostare
hsmmultiserver = YES per ogni client Space Management nel cluster IBM
Spectrum Scale.

Se si imposta hsmmultiserver=NO, tutte le opzioni del comando per
l'ambiente multi-server saranno disabilitate. Se si imposta
hsmmultiserver=NO, sarà possibile richiamare i file solo dal server di
migrazione IBM Spectrum Protect configurato nel file delle opzioni
dsm.sys. Se un file è stato migrato su un server diverso dal server
configurato nel file delle opzioni dsm.sys non sarà possibile richiamare
il file.

Client supportati

L'opzione è disponibile solo per i client IBM Spectrum Scale AIX e IBM
Spectrum Scale Linux.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni client dsm.opt.

Sintassi

                   .-NO--.
>>-HSMMULTIServer--+-----+-------------------------------------><
                   '-YES-'



Parametri

NO
         Tutte le opzioni del comando per l'ambiente multi-server sono
         disabilitate. Tutti i comandi di HSM hanno un input e un output
         standard. Questo è il valore predefinito.

YES
         Tutte le opzioni del comando per l'ambiente multi-server sono
         abilitate. Tutti i comandi di HSM che visualizzano un elenco
         aggiungeranno una colonna in cui è riportato il nome del server
         IBM Spectrum Protect.


3.23 hsmoptimizedrecallonly


L'opzione hsmoptimizedrecallonly specifica se client Space Management
blocca tutti i processi di richiamo non ottimizzati.

Per impostazione predefinita, con hsmoptimizedrecallonly impostato su
No, tutti i richiami sono consentiti, e gli utenti e le applicazioni
possono accedere a tutti i file migrati. Se hsmoptimizedrecallonly è
impostato su YES, l'accesso ai file migrati, che richiede il richiamo
dei dati dal server IBM Spectrum Protect, è bloccato e l'applicazione
riceve un messaggio di accesso assente e un codice di errore EACCES.
L'accesso assente riguarda anche la lettura e la modifica del contenuto
dei file migrati. La lettura dei file prima della migrazione non è
bloccata poiché i dati si trovano nel file system locale. Se un richiamo
è bloccato, il comando dsmrecalld emette il messaggio ANS2735W nel file
di log degli errori ogni 24 ore. Se il richiamo è attivato dal comando
dsmrecall o dsmc, anche il messaggio ANS4007E viene registrato nel file
di log degli errori.

Per richiamare il contenuto dei file migrati con hsmoptimizedrecallonly
impostato su YES, compilare un elenco di file e seguire le istruzioni
sul richiamo dei file con ottimizzazione per nastro nella guida per
l'utente.

Client supportati

L'opzione è disponibile solo per i client IBM Spectrum Scale su AIX e i
client IBM Spectrum Scale Linux.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

                           .-NO--.
>>-HSMOPTIMIZEDRecallonly--+-----+-----------------------------><
                           '-YES-'



Parametri

NO
         Tutti i richiami sono consentiti. Questo è il valore
         predefinito.


YES
         Sono bloccati tutti i richiami non ottimizzati.


3.24 hsmrecallbufferalignment


L'opzione hsmrecallbufferalignment specifica se e come l'indirizzo del
buffer interno per le operazioni di richiamo è allineato nella memoria
del processo di richiamo. L'allineamento può influenzare
significativamente le prestazioni di richiamo.



File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

                             .-4----------------.
>>-HSMRECALLBUFFERAlignment--+------------------+--------------><
                             '-address_boundary-'



Parametri

address_boundary
         Specifica l'allineamento (in kilobyte) al quale l'indirizzo del
         buffer interno è allineato. L'intervallo di valori è 1 -
         2147483647.
         Il valore predefinito è 4. Se viene specificato un valore di
         2147483647, non si verifica alcun allineamento della memoria
         interna.
         L'opzione controlla l'allineamento dell'indirizzo del buffer
         nella memoria heap e di sistema. Per ulteriori informazioni,
         consultare le pagine man per la chiamata di sistema
         posix_memalign().


3.25 hsmrecallbuffersize


L'opzione hsmrecallbuffersize specifica la dimensione (in kilobyte) del
buffer utilizzato per raccogliere i dati prima che i dati vengano
scritti su un file system come parte di un'operazione di richiamo.



Client supportati

Il client HSM memorizza in buffer internamente i dati ricevuti dal
server IBM Spectrum Protect finché non viene raccolta la quantità di
dati specificata dall'opzione hsmrecallbuffersize e, quindi, scrive i
dati raccolti sul file system.



File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

                        .-0-----------.
>>-HSMRECALLBUFFERSize--+-------------+------------------------><
                        '-buffer_size-'



Parametri

buffer_size
         Specifica la dimensione del buffer (in kilobyte) utilizzata per
         memorizzare i dati richiamati prima che i dati vengano
         ripristinati sul file system. L'intervallo di valori è 0 -
         2147483647.
         Il valore predefinito è 0. In questo caso, il client HSM
         utilizza la dimensione blocco del file system come dimensione
         buffer. Se viene specificato un valore di 2147483647, non si
         verifica alcuna memorizzazione in buffer interna e i dati
         vengono scritti nuovamente sul file system così come vengono
         restituiti dal server IBM Spectrum Protect.
         Potrebbe essere possibile migliorare le prestazioni del file
         system specificando una dimensione buffer che sia un multiplo
         della dimensione blocco del file system. Un valore più grande
         riduce il numero di operazioni a consumo intenso di risorse sul
         file system. Tuttavia, un valore più grande richiede anche
         maggiori risorse di CPU e memoria.


3.26 hsmrpcport


L'opzione hsmrpcport specifica un indirizzo di porta TCP/IP RPC (Remote
Procedure Call) per i servizi di richiamo di HSM.



Client supportati

L'opzione è disponibile solo per i client IBM Spectrum Scale su AIX e i
client IBM Spectrum Scale Linux.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file delle opzioni del sistema client
dsm.sys senza una stanza server.

Sintassi

>>-HSMRPCPort--port_address------------------------------------><



Parametri

port_address
         Specifica l'indirizzo di porta TCP/IP che viene utilizzato dai
         processi HSM. L'intervallo di valori è 1024 - 65535. Per
         impostazione predefinita, i servizi HSM contattano il daemon
         rpcbind per accedere alla porta RPC.
         Questa opzione dovrebbe essere identica su tutti i nodi client
         di HSM. Le porte comprese tra 23152 e 23157 (o maggiori)
         potrebbero essere utilizzate da altri daemon HSM. Assicurarsi
         che la porta utilizzata con l'opzione hsmrpcport non si
         sovrapponga a questo intervallo di porte.
         Se dsmrecalld viene avviato e non è in grado di utilizzare la
         porta definita con l 'opzione hsmrpcport, uno tra i messaggi
         ANS8956E o ANS8957E verrà scritto sul file di log degli errori.


3.27 inclexcl


Utilizzare l'opzione inclexcl per definire il nome file e il percorso
del file delle opzioni di include-exclude.



Sintassi

>>-inclexcl --filespec-----------------------------------------><



Parametri

filespec
         Specifica il percorso e il nome file di un file
         include-exclude.


3.28 maxcandprocs


L'opzione maxcandprocs specifica il numero di thread paralleli nei
daemon scout che possono sottoporre a scansione i file system.

Suggerimento: Quando la migrazione automatica viene eseguita dalla
politica GPFS, il daemon dsmscoutd è disabilitato e l'opzione
maxcandprocs non ha alcun effetto.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-MAXCANDProcs--numero----------------------------------------><



Parametri

numero
         Specifica il numero massimo di thread paralleli nei daemon
         scout che possono sottoporre a scansione i file system.
         L'intervallo di valori è 2 - 20. Il valore predefinito è 5.


3.29 maxmigrators


L'opzione maxmigrators specifica il numero massimo di sessioni di
migrazione parallele che possono essere eseguite in parallelo per
ciascun file system. Verificare che siano disponibili sufficienti
risorse sul server per consentire la migrazione parallela.

Suggerimento: Quando la migrazione automatica viene eseguita dalla
politica GPFS, l'opzione maxmigrators non ha alcun effetto.

Non impostare l'opzione maxmigrators su un valore maggiore del numero di
sessioni che il server utilizza per memorizzare i dati.

Questa opzione può essere impostata dal server IBM Spectrum Protect.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-MAXMIGRators--numero----------------------------------------><



Parametri

numero
         Specifica il numero massimo di sessioni di migrazione parallele
         che è possibile impostare. L'intervallo di valori è 1 - 20. Il
         valore predefinito è 5. Se questa opzione viene modificata
         rispetto al valore predefinito, eseguire un incremento
         corrispondente nella configurazione del server IBM Spectrum
         Protect per aggiornare il valore MAXNUMMP del nodo HSM.


3.30 maxrecalldaemons


L'opzione maxrecalldaemons specifica il numero massimo di daemon di
richiamo che possono essere eseguiti contemporaneamente volta per
richiamare i file del nodo client. Il numero di daemon di richiamo che
sono in esecuzione contemporaneamente si avvicina al numero massimo,
aumentare il valore.

Ad esempio, se si utilizza un'applicazione che apre molti file migrati
contemporaneamente, l'applicazione può utilizzare tutti i daemon di
richiamo disponibili. Un altro processo non può accedere ad un file
migrato fino a quando non è disponibile un daemon di richiamo.

Nota: L'opzione di configurazione IBM Spectrum Scale dmapiWorkerThreads
può limitare il numero massimo di attività di richiamo simultanee a un
valore inferiore a maxrecalldaemons.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-MAXRECAlldaemons--numero------------------------------------><



Parametri

numero
         Specifica il numero massimo di daemon di richiamo che possono
         essere eseguiti in parallelo per richiamare i file per il nodo
         client. L'intervallo è 2 - 99. Il valore predefinito è 20.


3.31 maxthresholdproc


L'opzione maxthresholdproc specifica il numero massimo di processi di
migrazione soglia che possono essere avviati contemporaneamente dal
client Space Management. Quando un file system esaurisce lo spazio, il
client HSM non verifica il numero massimo di processi di migrazione
soglia attualmente in esecuzione. Avvia la migrazione soglia nell'ambito
del processo di migrazione a richiesta indipendentemente dal numero di
processi di migrazione soglia in corso.

Suggerimento: Quando la migrazione automatica viene eseguita dalla
politica GPFS, l'opzione maxthresholdproc non ha alcun effetto.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-MAXThresholdproc--numero------------------------------------><



Parametri

numero
         Specifica il numero massimo di processi di migrazione soglia
         automatica che possono essere avviati contemporaneamente dal
         client Space Management. L'intervallo di valori è 1 - 99. Il
         valore predefinito è 3.


3.32 migfileexpiration


L'opzione migfileexpiration specificare il numero di giorni in cui copie
di file migrati o premigrati rimangono sul server dopo essere state
modificate sul file system locale o eliminate da tale file system.



File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-MIGFileexpiration--giorni-----------------------------------><



Parametri

giorni
         Specifica il numero di giorni in cui una copia di un file
         migrato o premigrato rimane in memoria dopo essere stato
         modificato sul file system locale o eliminato da tale file
         system. L'intervallo di valori è 0 - 9999. Il valore
         predefinito è 7 giorni.

         Nota: se si specifica un valore pari a 0, una copia di un file
         migrato o premigrato viene eliminata dal server durante la
         successiva esecuzione della riconciliazione. Se si elimina un
         file dal file system locale e la riconciliazione viene eseguita
         con il valore migfileexpiration impostato su 0, non è possibile
         ricreare il file dal processo dsmmigundelete.


3.33 migrateserver


L'opzione migrateserver specifica il nome del server in cui si desidera
migrare i file dal nodo client. Specificare un server di migrazione per
ogni nodo client.

Se non viene specificato un server con l'opzione migrateserver, i file
vengono migrati al server specificato con l'opzione defaultserver. Se
non si specifica un server con una di tali opzioni, i file vengono
migrati sul server identificato nella prima stanza del file dsm.sys.

È possibile sovrascrivere questa opzione con il seguente comando:
dsmmigfs upd /FS -SErver=servername. Sostituire servername con il nome
del server.

Il valore di migrateserver in dsm.sys sovrascrive migrateserver in
dsm.opt.

Dopo la migrazione dei file sul server specificato, non specificare un
server di migrazione differente a meno che l'amministratore non
trasferisca i file migrati dal server specificato a un altro.
Altrimenti, il server non può individuare i file migrati finché non si
specifica il server in cui i file sono stati migrati in origine.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-MIGRateserver--nomeserver-----------------------------------><



Parametri

nomeserver
         Specifica il nome del server in cui migrare i file dal nodo
         client. Il file dsm.sys deve contenere una stanza che inizia
         con l'opzione nomeserver e deve contenere le opzioni di
         comunicazione richieste per il server specificato con l'opzione
         migrateserver.


3.34 minmigfilesize


L'opzione minmigfilesize specifica la dimensione file massima per
rendere un file idoneo per la migrazione.

Questa opzione si applica a tutti i file system gestiti dallo spazio per
cui non è stato indicato un valore specifico del file system per
minmigfilesize mediante i comandi dsmmigfs add o dsmmigfs add.
Consultare 2.12 dsmmigfs add e update per dettagli.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-MINMIGfilesize --dimensione_file----------------------------><



Parametri

dimensione_file
         Specifica la dimensione file minima, in byte, per rendere un
         file idoneo per la migrazione. L'intervallo di valori è
         compreso tra 0 e 2147483647. Il valore predefinito è 0.

         Nei file system GPFS, se si specifica il valore predefinito,
         client Space Management utilizza la dimensione stub del file
         system corrente come dimensione minima per i file che possono
         essere migrati. Per altri file system (non GPFS): il client
         Space Management utilizza la dimensione stub o la dimensione di
         una parte o la dimensione di un blocco di file system come
         dimensione minima per i file che possono essere migrati, a
         seconda di quale è maggiore.

         Se si specifica un valore diverso da zero, per i file system
         GPFS, il valore deve essere maggiore della dimensione stub. Per
         altri file system non-GPFS, deve essere maggiore sia della
         dimensione stub che di frammento che di blocco del file system.
         Altrimenti il valore verrà ignorato.


3.35 minrecalldaemons


L'opzione minrecalldaemons specifica il numero minimo di daemon di
richiamo che possono essere eseguiti in parallelo per richiamare i file
del nodo client.



File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-MINRecalldaemons--numero------------------------------------><



Parametri

numero
         Specifica il numero minimo di daemon di richiami che possono
         essere eseguiti in parallelo. L'intervallo di valori è 1 - 99.
         Il valore predefinito è 3.


3.36 reconcileinterval


L'opzione reconcileinterval specifica la frequenza con cui il daemon di
controllo dello spazio riconcilia i file system. A seconda dell'opzione
checkfororphans, la riconciliazione fa scadere o elimina oggetti
obsoleti sul server e aggiorna il file di stato o ricerca file stub
orfani e apporta aggiornamenti di metadati.

Suggerimento: Quando hsmdisableautomigdaemons=YES, l'opzione
reconcileinterval non ha alcun effetto.

File delle opzioni

Inserire questa opzione all'inizio del file dsm.sys, prima delle stanze
server.

Sintassi

>>-RECOncileinterval--intervallo-------------------------------><



Parametri

intervallo
         Specifica il numero di ore che devono trascorrere tra ogni
         riconciliazione automatica dei file system sulla workstation.
         Se si specifica un valore 0, i file system non vengono
         riconciliati automaticamente. L'intervallo di valori è 0 -
         9999. Il valore predefinito è 24.


3.37 restoremigstate


L'opzione restoremigstate specifica se si desidera ripristinare o
richiamare i file stub o le versioni di backup-archivio di file migrati
durante un'operazione di ripristino-richiamo. Utilizzare questa opzione
con i comandi restore e retrieve del client di backup-archivio.

È possibile ripristinare o richiamare un file stub per un file migrato
solo quando:

*  Il file esiste nel pool di archiviazione migrazione.
*  È stato eseguito il backup o l'archiviazione e migrazione del file
   sullo stesso server.

Quando il numero di giorni specificato con l'opzione migfileexpiration
scade, il file migrato viene rimosso dall'archiviazione.

Se si specifica restoremigstate YES, e se il file migrato non è scaduto,
il file viene ripristinato o richiamato in un file stub
indipendentemente dal fatto che sia contrassegnato per la scadenza o
meno.

Su un file system gestito da spazio, è possibile ripristinare un file
stub soltanto durante un ripristino query standard. Durante un
ripristino senza query su un file system gestito da spazio, non è
possibile ripristinare i file stub.

L'opzione restoremigstate ripristina un file se è stato sottoposto a
backup dopo la migrazione. Se il file viene sottoposto a backup prima
della migrazione, non è possibile ripristinare un file stub perché una
copia del file stub del server non esiste.

I file con ACL (access control list) vengono ripristinati in uno stato
residente indipendentemente dall'impostazione per restoremigstate.
L'operazione di ripristino influisce sui file ripristinati in un file
system GPFS con più pool di archiviazione del pool di sistema
predefinito.

Se si ripristina un file dal server di destinazione IBM Spectrum Protect
ed il file system viene gestito da client Space Management, non sarà
necessario ripristinare il file come un file stub. È necessario
ripristinare il file completo. Utilizzare l'opzione restoremigstate=no
per ripristinare il file completo. Se il file viene ripristinato come
uno stub dal server di destinazione, possono verificarsi le conseguenze
riportate di seguito:

*  Non è possibile richiamare il file dal server di origine IBM Spectrum
   Protect utilizzando la client Space Management.

*  Un processo di riconciliazione client Space Management eseguito sul
   server di origine IBM Spectrum Protect fa scadere il file. Se il file
   scade a causa del processo di riconciliazione, è possibile
   ripristinare il file completo con il client di backup-archivio e
   l'opzione restoremigstate=no.

Suggerimento: L'opzione restoremigstate non supporta i file collegati in
modo permanente. Per ripristinare o richiamare un file stub per un file
collegato in modo permanente, eliminare dal file system locale tutti i
file collegati in modo permanente. Quando viene migrato un file di un
gruppo di file collegati in modo permanente, tutti i file collegati in
modo permanente nel gruppo diventano file stub. Quando si immette il
comando restore con l'opzione restoremigstate per ripristinare un file
stub per un file collegato in modo permanente, il file stub ha lo stesso
nome del file che è stato migrato originariamente. I file stub non
vengono ripristinati per gli altri file che si trovavano precedentemente
nel gruppo di file collegati in modo permanente.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file dsm.opt o dsm.sys.

Sintassi

                    .-YES-.
>>-RESToremigstate--+-----+------------------------------------><
                    '-NO--'



Parametri

YES
         Ripristina o richiama i file migrati nei file stub sul file
         system locale durante un'operazione di ripristino o di
         richiamo. I file rimangono migrati. Questo è il valore
         predefinito.

         Nota: Un file stub creato durante un'operazione di ripristino o
         di richiamo contiene le informazioni necessarie per richiamare
         il file migrato dall'archiviazione. Non contiene i byte
         iniziali di dati provenienti dal file. Qualsiasi modalità di
         richiamo impostata in precedenza per il file migrato (ad
         esempio il richiamo file parziale o di flusso) non viene
         memorizzata nel file stub. La modalità di richiamo è impostata
         su normale per tutti i file ripristinati o richiamati ai file
         stub.

NO
         Ripristina o richiama versioni di backup-archivio dei file
         migrati sul file system locale durante un'operazione di
         ripristino o di richiamo. I file diventano residenti.

Riga comandi

Questa opzione è valida sulla riga comandi.


3.38 skipmigrated


L'opzione skipmigrated specifica se il processo del client di
backup-archivio IBM Spectrum Protect ha migrato i file durante
un'operazione di backup o di archiviazione. Utilizzare questa opzione
con i comandi archive, backup image, incremental e selective del client
di backup-archivio.

Quando l'opzione skipmigrated è impostata su yes, il client di
backup-archivio non esegue il backup o l'archiviazione di alcun file
stub. Quando l'opzione skipmigrated è impostata su no, il client di
backup-archivio può elaborare i file stub durante alcune operazioni.

File delle opzioni

Inserire questa opzione nel file dsm.opt.

Sintassi

                 .-NO--.
>>-SKIPMigrated--+-----+---------------------------------------><
                 '-YES-'



Parametri

NO
         Il client di backup-archivio non verifica lo stato della
         migrazione dei file durante un'operazione di backup o di
         archiviazione. Questo è il valore predefinito.

YES
         Il client di backup-archivio verifica lo stato della migrazione
         dei file durante un'operazione di backup o di archiviazione. Il
         client di backup-archivio non esegue il backup o
         l'archiviazione dei file stub.

Riga comandi

Questa opzione è valida sulla riga comandi.


4.0 Visualizzare un messaggio


Per visualizzare un messaggio, immettere il numero del messaggio. Il
prefisso è facoltativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS0101E

Unable to open English message repository file name.



Explanation:

The default English message repository file cannot be opened. Either the
file access permissions prevent reading the file or the file is not
present in the expected location.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.
Processing is terminated.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0102W

Unable to open the message repository file name. The American English
repository will be used instead.



Explanation:

The default message repository file for the current locale cannot be
opened. Either the file access permissions prevent reading the file, the
file is not present in the expected location, or the language specified
in the option file is not supported on this workstation.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0103E

Error trying to read header record from message repository file name.



Explanation:

The message repository file header record cannot be obtained.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0104I

A message repository is not available for your system's configured
language 'language'. The US English message repository is used instead.



Explanation:

IBM Spectrum Protect does not have language support for the specified
language. Therefore, it uses the US English message repository by
default.

System action:

The US English message repository is used.

User response:

No action is necessary if you want to continue to use US English. If you
want to use a different language that is supported by IBM Spectrum
Protect, then: * (Windows) Add the LANGUAGE option to the client option
file and specify a supported language. For example, to configure the
client to use the French language repository, add the option LANGUAGE
FRA to the client option file. Refer to the reference information for
the LANGUAGE option in the backup-archive client product manual. * (UNIX
and Linux) Set the LANG environment variable to a supported language and
region code. For example, to configure the client to use the French
language repository, set LANG to fr_FR. Refer to the backup-archive
client manual for the supported language codes.

------------------------------------------------------------------------
ANS0105E

Error trying to read index for message number from repository file name.



Explanation:

The message text for the specified message number cannot be read.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0106E

Message index not found for message number.



Explanation:

The message repository file does not contain the message text for the
message number.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the DSM_DIR is set up properly and it does not point to an old
copy. If the problem continues, see your system administrator for
further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0107E

Error trying to read header for message number from repository file
name.



Explanation:

The message header information cannot be obtained for the message number
in the message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0108E

Error trying to read text for message number from repository file name.



Explanation:

The message text cannot be obtained for the message number in the
message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0109E

Insufficient memory for allocation of message structure.



Explanation:

There is not enough memory in your system to allocate the storage needed
for the message text.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, close all unneeded applications and
retry the operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS0110E

Unable to open error log file file name for output.



Explanation:

The error log cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation. File
permissions may be set such that writing is not allowed.

User response:

Stop and restart IBM Spectrum Protect. Then retry the operation. If
unsuccessful, make sure the file is not being locked by another
application and that file permissions allow write access.

------------------------------------------------------------------------
ANS0113E

Message repository file name has an invalid control record.



Explanation:

The message repository file contains an incorrect control information.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0118E

Unable to open schedule log file 'file name' for output.



Explanation:

The schedule log file cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, make sure the file has not been locked
by another application.

------------------------------------------------------------------------
ANS0119E

Error trying to read response string for message number from repository
file name.



Explanation:

The response string information for the message number cannot be
obtained from the message repository file. It is possible the message
repository has been corrupted.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0120E

Message number number contains an invalid multibyte sequence for the
current locale.



Explanation:

An illegal multibyte sequence for the current locale was found in the
message. Either the message repository has been corrupted or is coded in
a language other than that of the current locale.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

If the message repository is not corrupted, process the operation in the
supported locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS0121W

Unable to open the iconv converter for the message repository file name.
The American English repository will be used instead.



Explanation:

The iconv converter for the default message repository for the current
locale cannot be opened. The iconv converter used to convert from UTF-8
to the current locale is not installed on this work station.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the required iconv converter is installed properly. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0200E

Il backup della macchina virtuale 'nome-VM' è stato eseguito con una
versione successiva del client di backup-archivio.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale è stato eseguito con una versione
successiva del client di backup-archivio. Gli oggetti del backup della
macchina virtuale richiamati non possono essere visualizzati
correttamente.

System action:

Le informazioni di backup per la macchina virtuale non verranno
visualizzate.

User response:

Eseguire la query della macchina virtuale su una versione successiva del
client di backup-archivio per visualizzare i dettagli relativi al
backup. Se una query di tutte le macchine virtuali non visualizza le
macchine virtuali il cui backup è stato eseguito alla stessa versione
del client, emettere il comando Query VM per le singole macchine
virtuali.

------------------------------------------------------------------------
ANS0201E

Rilevato parametro non valido.



Explanation:

Il sistema ha rilevato un errore di programma interno a causa di un
parametro non valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Chiedere al tecnico di manutenzione di controllare la registrazione
errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS0202E

Non autorizzato al ripristino dei dati di un altro nodo.



Explanation:

Il client non è autorizzato a ripristinare i dati di un altro nodo.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Ottenere l'autorizzazione dall'altro nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS0203E

Il campo objName non presenta un separatore di directory iniziale.



Explanation:

Il campo objName non ha un separatore di directory iniziale.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Correggere il valore per objName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0204E

I caratteri jolly non sono consentiti nel percorso di directory objName.



Explanation:

I caratteri jolly non sono permessi nel percorso di directory objName.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Correggere il valore per objName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0205E

Impossibile aprire il file di registrazione errori.



Explanation:

Il sistema non è in grado di aprire il file di registrazione errori.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il valore DSMI_LOG e l'autorizzazione di accesso. Sulla
piattaforma AS/400, verificare il valore specificato per ERRORLOGNAME
nel file delle opzioni API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0206E

Impossibile scrivere nel file di registrazione.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la scrittura nel file di
registrazione.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il valore DSMI_LOG e l'autorizzazione di accesso. Sulla
piattaforma AS/400, verificare il valore specificato per ERRORLOGNAME
nel file delle opzioni API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0207E

Nome file di registrazione non specificato.



Explanation:

Il sistema non è in grado di aprire il file di registrazione errori.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il valore DSMI_LOG e l'autorizzazione di accesso. Sulla
piattaforma AS/400, verificare il valore specificato per ERRORLOGNAME
nel file delle opzioni API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0208E

File WINSOCK.DLL TCP/IP non trovato.



Explanation:

File WINSOCK.DLL del TCP/IP non trovato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare l'installazione del TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0209E

Si è verificato un errore durante il caricamento di una libreria.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il caricamento di una libreria.
Caricamento della DLL TCP/IP non riuscito.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare l'installazione del TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0210E

Funzione di caricamento del TCP/IP non riuscita.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'individuazione di una funzione.
Funzione di caricamento del TCP/IP non riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare l'installazione del TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0211E

Il puntatore del nome oggetto è NULL.



Explanation:

Non è stato fornito alcun valore per il puntatore del nome dell'oggetto.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Fornire un indirizzo per la struttura dsmObjName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0212E

Il puntatore del blocco di dati è NULL.



Explanation:

Non è stato fornito alcun valore per il puntatore del blocco di dati.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Fornire un indirizzo per la struttura DataBlk.

------------------------------------------------------------------------
ANS0213E

Il puntatore dell'attributo dell'oggetto è NULL.



Explanation:

Non è stato fornito alcun valore per il puntatore dell'attributo
dell'oggetto.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Fornire un indirizzo per la struttura ObjAttr.

------------------------------------------------------------------------
ANS0214E

Non esistono informazioni sulla sessione server.



Explanation:

Il server non ha risposto alle informazioni sulla sessione.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare lo stato del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS0215E

Non esistono informazioni sulla politica del server.



Explanation:

Il server non ha risposto alle informazioni sulla politica.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare le definizioni di politica del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS0216E

Il valore dataBlk bufferLen è zero.



Explanation:

Il valore per dataBlk bufferLen è zero.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Stabilire un valore diverso da zero per bufferLen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0217E

Il valore per dataBlk bufferPtr è NULL.



Explanation:

Non è stato fornito alcun valore per dataBlk bufferPtr.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Fornire un indirizzo per bufferPtr.

------------------------------------------------------------------------
ANS0218E

Il valore per objType non è valido.



Explanation:

Il valore per objType non è valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il valore per dsmObjName.objType deve essere:

   DSM_OBJ_FILE o DSM_OBJ_DIRECTORY per backup, o
   DSM_OBJ_FILE per archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS0219E

La scelta dsmEndTxn non è valida.



Explanation:

La scelta dsmEndTxn non è valida.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

La scelta deve essere DSM_VOTE_COMMIT o DSM_VOTE_ABORT.

------------------------------------------------------------------------
ANS0220E

Trovata opzione non valida durante l'analisi delle opzioni.



Explanation:

E' stata trovata un'opzione non valida.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare le opzioni in dsm.opt, dsm.sys e la stringa delle opzioni.
Controllare la registrazione errori per maggiori dettagli circa
l'errore. Sulla piattaforma AS/400, verificare le opzioni in
*LIB/QOPTIBM Spectrum Protect(APIOPT).

------------------------------------------------------------------------
ANS0221E

Errore nelle API interne IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Il sistema ha rilevato un errore nelle API interne.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Chiudere l'elaborazione e tentare nuovamente l'operazione. Verificare
che qualsiasi chiamata dsmInit precedente sia stata pulita e terminata
da una chiamata dsmTerminate. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema o il tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS0222E

Il tipo di contenitore non è valido.



Explanation:

Il tipo di contenitore non è valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il contenitore per dsmDeleteFS deve essere uno dei seguenti:

*  DSM_ARCHIVE_REP

*  DSM_BACKUP_REP

*  DSM_REPOS_ALL.

------------------------------------------------------------------------
ANS0223E

Il nome dello spazio per i file dovrebbe iniziare con il delimitatore di
directory.



Explanation:

Il nome spazio per i file non è valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il nome spazio per i file deve iniziare con il delimitatore di
directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS0224E

Il nome dell'oggetto è una stringa vuota o mancante del delimitatore
iniziale.



Explanation:

Il nome dell'oggetto non è valido perché è una stringa vuota o mancante
di delimitatore iniziale.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il formato del percorso completo dsmObjName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0225E

Il qualificatore di basso livello del nome oggetto dovrebbe iniziare con
il delimitatore di directory.



Explanation:

Il qualificatore di basso livello per il nome dell'oggetto non è valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Avviare il qualificatore di basso livello del nome dell'oggetto con il
delimitatore di directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS0226E

Proprietario oggetto non valido.



Explanation:

Il proprietario dell'oggetto deve essere l'utente root o lo stesso del
proprietario di sessione.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il proprietario della sessione e quello dell'oggetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS0227E

dsmBindMC sendType non valido.



Explanation:

dsmBindMC sendType non valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

sendType deve essere uno dei seguenti:

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0228E

dsmSendObj sendType non valido.



Explanation:

dsmSendObj sendType non valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

sendType deve essere uno dei seguenti:

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0229E

dsmDeleteObj delType non valido.



Explanation:

dsmDeleteObj delType non valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

delType deve essere dtBackup o dtArchive.

------------------------------------------------------------------------
ANS0230E

objState non valido.



Explanation:

objState non valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

qryBackupData.objState deve essere uno dei seguenti:

   DSM_ACTIVE
   DSM_INACTIVE
   DSM_ANY_MATCH

------------------------------------------------------------------------
ANS0231E

Nome classe di gestione non trovato.



Explanation:

Un'operazione di invio o di interrogazione non è in grado di trovare il
nome della classe di gestione.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il nome della classe di gestione.

------------------------------------------------------------------------
ANS0232E

La lettera dell'unità non è un carattere alfabetico.



Explanation:

La lettera dell'unità non è un carattere alfabetico. Questo codice di
errore è valido solo su Microsoft Windows.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare che la designazione dell'unità sia un carattere alfabetico.
Il campo citato è dsmDosFSAttrib.driveLetter.

------------------------------------------------------------------------
ANS0233E

Il nome spazio per i file del registro è NULL.



Explanation:

Non è fornito alcun valore per il nome spazio per i file del registro.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Fornire un nome spazio per i file su dsmRegisterFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS0234E

Il valore della nuova password è NULL o in bianco.



Explanation:

Non è fornito alcun valore per la nuova password.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Fornire una nuova password su dsmChangePW.

------------------------------------------------------------------------
ANS0235E

Il valore della password precedente è NULL o in bianco.



Explanation:

Non è fornito alcun valore per la vecchia password.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Fornire una vecchia password su dsmChangePW.

------------------------------------------------------------------------
ANS0236E

Con dsmInit, al proprietario non è consentito di stabilire una sessione
quando PASSWORDACCESS=generate.



Explanation:

PASSWORDACCESS=GENERATE stabilisce una sessione con l'utente di login
corrente come proprietario. L'applicazione deve impostare
clientOwnerNameP su NULL quando è effettivo PASSWORDACCESS=GENERATE.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante. Se
l'applicazione può continuare o menu l'elaborazione, dipende dal modo in
cui l'applicazione gestisce l'errore.

User response:

Questo messaggio è valido per le applicazioni che utilizzano l'API IBM
Spectrum Protect ed è principalmente rivolto al fornitore
dell'applicazione per la quale è stato emesso il messaggio. A seconda
dell'applicazione, potrebbe essere un problema di configurazione.

Consultare la documentazione relativa all'applicazione e verificare che
l'applicazione sia configurata correttamente. Se il problema persiste,
contattare il fornitore dell'applicazione per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0237E

In dsmInit, non è ammesso un nodo durante PASSWORDACCESS=generate.



Explanation:

PASSWORDACCESS=generate stabilisce una sessione con l'hostname attuale
come nodo.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Se si utilizza PASSWORDACCESS=generate, impostare clientNodeNameP su
NULL.

------------------------------------------------------------------------
ANS0238E

La sequenza delle chiamate non è valida.



Explanation:

L'API richiede che le chiamate di funzione vengano effettuate in una
sequenza specifica. Le chiamate di funzione non sono state effettuate
nella sequenza prevista. È possibile che l'errore sia stato attivato dai
seguenti problemi:

*  Un errore nella rete.

*  Un bug nell'API IBM Spectrum Protect.

*  Un bug nel server IBM Spectrum Protect.

*  Un bug nell'applicazione (IBM o di terze parti) che utilizza l'API
   IBM Spectrum Protect.

System action:

Il sistema torna alla procedura di chiamata.

User response:

Un utente finale può rispondere nei seguenti modi:

*  Controllare la rete per eventuali errori.

*  Cercare indizi nel file di log delle attività del server IBM Spectrum
   Protect, nel file di log dsierror.log del lato client e nei file di
   log specifici per l'applicazione con il problema.

*  Cercare nelle pagine di supporto di IBM le APAR che corrispondono al
   problema. Il sito di supporto è in IBM Spectrum Protect Support
   Portal
   (https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect)

*  Se l'applicazione API viene sviluppata da terze parti (non IBM),
   cercare nelle pagine di supporto delle terze parti le problematiche
   note che corrispondono al problema.

Se nessuna delle precedenti azioni risolve il problema, segnalarlo al
fornitore dell'applicazione che utilizza l'API IBM Spectrum Protect.

Uno sviluppatore di un'applicazione che utilizza l'API IBM Spectrum
Protect deve analizzare il motivo del problema, incluso l'esame del
diagramma di stato dell'API IBM Spectrum Protect. Il diagramma di stato
dell'API IBM Spectrum Protect è contenuto nella documentazione del
prodotto all'indirizzo IBM Spectrum Protect product documentation
(https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-protect/8.1.13)

------------------------------------------------------------------------
ANS0239E

In dsmSendObj, non sono ammessi caratteri jolly per objName.



Explanation:

In dsmSendObj, i caratteri jolly non sono ammessi per objName.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Fornire un fs, hl e ll sul dsmObjName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0240E

Lo spazio per i file da cancellare/impostare non è stato trovato.



Explanation:

Lo spazio per i file da cancellare non può essere trovato.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il nome spazio per i file.

------------------------------------------------------------------------
ANS0241E

In dsmSendObj, dsmDeleteObj o dsmUpdateFS, lo spazio per i file non è
registrato.



Explanation:

In dsmSendObj, dsmDeleteObj o dsmUpdateFS, lo spazio per i file non è
registrato.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il nome spazio per i file.

------------------------------------------------------------------------
ANS0242W

In dsmRegisterFS lo spazio per i file è già registrato.



Explanation:

In dsmRegisterFS lo spazio per i file è già registrato.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il nome spazio per i file.

------------------------------------------------------------------------
ANS0243E

In dsmBeginGetData, objID è NULL.



Explanation:

In dsmBeginGetData, objID è NULL.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare che:

   dsmGetList non è NULL.
   Ciascun objID non è NULL.
   dsmGetList numObjId non è zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS0244E

Su dsmInit, la versione API del chiamante è diversa dalla versione della
libreria IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Su dsmInit, la versione API del chiamante è successiva alla versione
della libreria IBM Spectrum Protect.

System action:

Il sistema torna alla procedura di chiamata.

User response:

Installare la libreria API IBM Spectrum Protect più recente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0245E

La versione della struttura del richiedente è diversa da quella della
libreria IBM Spectrum Protect.



Explanation:

La versione della struttura del richiedente è diversa da quella della
libreria IBM Spectrum Protect.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Assicurarsi che il campo stVersion sia impostato con il valore nel file
di intestazione. Compilare nuovamente l'applicazione con i file di
intestazione più recenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS0246E

Emettere dsmEndTxn ed avviare quindi una nuova sessione di transazione.



Explanation:

Questa transazione deve essere terminata e ne deve essere avviata una
nuova a causa di uno dei motivi seguenti:

   La destinazione è stata modificata.
   E' stato superato il limite di byte
   E' stato superato il numero massimo di oggetti.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Immettere dsmEndTxn e avviare una nuova sessione di transazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS0247E

L'oggetto di backup o archivio è escluso dall'elaborazione.



Explanation:

L'oggetto di backup o archivio è escluso dall'elaborazione.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare l'objName e gli elenchi di esclusione.

------------------------------------------------------------------------
ANS0248E

L'oggetto di backup non ha un gruppo copie.



Explanation:

L'oggetto di backup non ha un gruppo copie.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare le definizioni di politica del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS0249E

L'oggetto archivio non ha un gruppo copie.



Explanation:

L'oggetto archivio non ha un gruppo copie.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare le definizioni di politica del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS0250E

La memoria utilizzata dall'API IBM Spectrum Protect è stata danneggiata.



Explanation:

La memoria utilizzata dall'API IBM Spectrum Protect è stata danneggiata.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema o il tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS0251E

La descrizione di archivio sendObj è troppo lunga.



Explanation:

La descrizione dell'archivio sendObj è troppo lunga.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

La stringa sndArchiveData.descr deve essere minore o uguale a
DSM_MAX_DESCR_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0252E

sendObj ObjAttr.objInfo è troppo lungo.



Explanation:

sendObj ObjAttr.objInfo è troppo lungo.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il campo objInfo deve essere minore o uguale a DSM_MAX_OBJINFO_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0253E

sendObj dsmObjName.hl è troppo lungo.



Explanation:

Il sendObj dsmObjName.hl è troppo lungo.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il campo hl deve essere minore o uguale a DSM_MAX_HL_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0254E

La password o la stringa encryptionPassword fornita è troppo lunga.



Explanation:

Il valore fornito per la password o per encryptionPassword è troppo
lungo.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Il campo password o encrypionPassword deve essere inferiore a
DSM_MAX_VERIFIER_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0255E

sendObj dsmObjName.fs è troppo lungo.



Explanation:

Il sendObj dsmObjName.fs è troppo lungo.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il campo fs deve essere minore o uguale a DSM_MAX_FS_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0256E

sendObj dsmObjName.ll è troppo lungo.



Explanation:

Il sendObj dsmObjName.ll è troppo lungo.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il campo ll deve essere minore o uguale a DSM_MAX_LL_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0257E

In RegisterFS o UpdateFS, fsAttr's fsInfo è troppo lungo.



Explanation:

In RegisterFS o UpdateFS, fsAttr's fsInfo è troppo lungo.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il campo fsInfo deve essere minore o uguale a DSM_MAX_FSINFO_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0258I

In dsmGetNextQObj o dsmGetData sono disponibili ulteriori dati.



Explanation:

In dsmGetNextQObj o dsmGetData sono disponibili ulteriori dati.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Richiamare la funzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS0259E

Il buffer dataBlk è troppo piccolo per la risposta di query.



Explanation:

Il buffer dataBlk è troppo piccolo per la risposta di query.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

In dsmGetNextQObj, assicurarsi che il buffer dataBlk sia grande almeno
come la struttura della risposta di query.

------------------------------------------------------------------------
ANS0260E

Trovata una parola chiave non valida durante l'analisi delle opzioni.



Explanation:

Nel file di configurazione dsmInit, nella stringa di opzione, nel
dsm.sys o nel dsm.opt, è stata trovata una parola chiava dell'opzione
non valida.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Correggere l'ortografia delle parole chiave dell'opzione. Verificare che
il file di configurazione dsmInit abbia un solo sottoinsieme di opzioni
dsm.sys. Controllare la registrazione errori per maggiori dettagli circa
l'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS0261E

Il file di configurazione specificato in dsmInit non può essere aperto.



Explanation:

Il file di configurazione specificato in dsmInit non può essere aperto.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il nome file.

------------------------------------------------------------------------
ANS0262E

Il file di definizione di Inclusioni/Esclusioni non è stato trovato.



Explanation:

Il file di definizione di Inclusioni/Esclusioni non è stato trovato.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il nome file nell'opzione Inclexcl.

------------------------------------------------------------------------
ANS0263E

Non è stato trovato il file dsm.sys o il file Inclexcl specificato in
dsm.sys.



Explanation:

Non è stato trovato il file dsm.sys o il file Inclexcl specificato in
dsm.sys.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il file dsm.sys deve trovarsi nella directory citata dalla variabile di
ambiente DSMI_DIR. Verificare il nome file nell'opzione Inclexcl nel
file dsm.sys.

------------------------------------------------------------------------
ANS0264E

Solo un utente root UNIX può eseguire dsmChangePW o dsmDeleteFS.



Explanation:

Solo un utente root UNIX può eseguire dsmChangePW o dsmDeleteFS.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Eseguire questo programma come utente root.

------------------------------------------------------------------------
ANS0265E

Prima di dsmSendObj, è necessario immettere dsmBindMC.



Explanation:

Prima di dsmSendObj, è necessario immettere dsmBindMC.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Modificare il programma.

------------------------------------------------------------------------
ANS0266I

dsmEndTxn è ABORT, controllare il codice di errore.



Explanation:

Dopo una chiamata dsmEndTxn, la transazione termina in modo anomalo da
parte del server o da parte del client con un DSM_VOTE_ABORT, e viene
restituito un codice.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Controllare il codice restituito, che spiega per quale motivo la
transazione è terminata in modo anomalo.

------------------------------------------------------------------------
ANS0267E

Opzione/valore riga comandi non validi: 'opzione'



Explanation:

L'opzione non è valida su questa riga comandi.

System action:

L'elaborazione viene interrotta

User response:

Verificare l'ortografia dell'opzione e dei valori e che siano validi con
il comando corrente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0268E

Problema server: destinazione non definita.



Explanation:

Problema server: Destinazione non definita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Richiedere al proprio tecnico di manutenzione di esaminare la
registrazione degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS0270S

Eccedenza nel buffer di dati.



Explanation:

Eccedenza nel buffer di dati. Questo codice indica un malfunzionamento
del programma; il programma client termina.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0271E

Impossibile ripristinare o richiamare altri file poiché la directory di
destinazione è piena.



Explanation:

Impossibile ripristinare o richiamare i file perché la directory di
destinazione è piena.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Liberare spazio su disco, oppure ripristinare o richiamare il file su un
altro disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS0272I

Operazione terminata.



Explanation:

L'operazione è terminata.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Procedere con la chiamata alla funzione successiva.

------------------------------------------------------------------------
ANS0273E

Le autorizzazioni di esecuzione/proprietario di dsmtca non sono valide.



Explanation:

Le autorizzazioni di esecuzione/proprietario dsmtca non sono valide.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Richiedere all'amministratore di sistema di controllare le istruzioni di
installazione per il client per assicurarsi che le autorizzazioni dsmtca
siano impostate correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0274S

Processo arrestato.



Explanation:

L'elaborazione viene arrestata. Questo codice indica un malfunzionamento
del programma; il programma client termina.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0275S

dsmtca bloccherebbe l'operazione.



Explanation:

dsmtca blocca l'operazione. Questo è un errore di programmazione e il
programma client viene terminato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare
l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0276S

L'area per il modello di Inclusioni/Esclusioni è troppo piccola.



Explanation:

L'area per il modello di Inclusioni/Esclusioni è troppo piccola. Questo
codice indica un malfunzionamento del programma; il programma client
termina.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0277S

Nel modello non c'è alcuna parentesi di chiusura.



Explanation:

Nel modello non c'è alcuna parentesi di chiusura. Questo codice indica
un malfunzionamento del programma; il programma client termina.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0278S

La transazione verrà interrotta.



Explanation:

Il server ha rilevato un errore e terminerà in modo anomalo la
transazione.

System action:

La transazione sarà terminata in modo anomalo. Il codice di errore è
passato alla chiamata dsmEndTxn.

User response:

Immettere il dsmEndTxn con scelta DSM_VOTE_COMMIT ed esaminare il codice
di errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS0279I

Durante un'operazione di ripristino è stato ignorato un file, perché il
file è non in linea e l'applicazione ha scelto di non attendere il
montaggio di un nastro.



Explanation:

Durante un'operazione di ripristino è stato saltato un file, perché il
file è non in linea e l'applicazione ha scelto di non attendere il
montaggio di un nastro.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Verificare che l'applicazione imposti correttamente il valore mountWait
su dsmBeginGetData.

------------------------------------------------------------------------
ANS0280E

Impossibile trovare il modulo dsmtca.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di trovare il modulo dsmtca
nella directory specificata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Assicurarsi che il modulo dsmtca sia nella directory specificata da
DSMI_DIR.

------------------------------------------------------------------------
ANS0282E

Il file delle password non è disponibile.



Explanation:

Il file contenente la password memorizzata per il nome-server
specificato non è disponibile.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

L'utente root deve impostare e memorizzare una nuova password.

------------------------------------------------------------------------
ANS0283E

Il qualificatore di alto livello del nome oggetto dovrebbe iniziare con
il delimitatore di directory.



Explanation:

Il qualificatore di alto livello per il nome oggetto non è valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il qualificatore di alto livello del nome oggetto deve iniziare con il
delimitatore di directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS0284E

Il numero di oggetti in dsmBeginGetData eccede DSM_MAX_GET_OBJ |
DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ.



Explanation:

Il numero di oggetti (numObjId) specificato nella chiamata
dsmBeginGetData eccede DSM_MAX_GET_OBJ | DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Verificare il numero di oggetti prima di richiamare dsmBeginGetData. Se
è maggiore di DSM_MAX_GET_OBJ | DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ, emettere più
sequenze di chiamata Get.

------------------------------------------------------------------------
ANS0285E

Azione di aggiornamento non valida.



Explanation:

L'azione dsmUpdateFS o dsmUpdateObj non è valida.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Correggere il valore dell'azione. I valori validi sono definiti in
dsmapitd.h e documentati nel manuale Using the API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0286E

Manca il file delle chiavi.



Explanation:

Impossibile trovare il file delle chiavi per Data Protection for Oracle.

System action:

Il sistema torna alla procedura di chiamata.

User response:

Accertarsi di avere ordinato Data Protection for Oracle e installare il
file delle chiavi.

------------------------------------------------------------------------
ANS0287E

Il contenuto del file delle chiavi non è valido.



Explanation:

Il contenuto del file delle chiavi per Data Protection for Oracle non è
valido.

System action:

Il sistema torna alla procedura di chiamata.

User response:

Accertarsi di avere ordinato Data Protection for Oracle e installare il
file delle chiavi.

------------------------------------------------------------------------
ANS0296I

Le password delle chiavi di codifica non corrispondono. Riprovare...



Explanation:

Le password delle chiavi di codifica non corrispondono.

System action:

Viene richiesta la password delle chiavi di codifica.

User response:

Immettere la password delle chiavi di codifica corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS0297E

Errore nell'apertura del file specificato.



Explanation:

Non è possibile rilevare o aprire il file specificato.

System action:

Tentativi di aprire il file non riusciti.

User response:

Assicurarsi che il file esista.

------------------------------------------------------------------------
ANS0298E

Sessione negata: l'id utente specificato è al momento bloccato



Explanation:

L'id utente specificato è al momento bloccato sul server.

System action:

La sessione non è stata avviata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema per capire il motivo del blocco
utente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0299E

Lo programma di pianificazione non può essere riavviato manualmente
poiché il valore dell'opzione MANAGEDSERVICES è SCHEDULE.



Explanation:

se MANAGEDSERVICES SCHEDULE è specificato nel file delle opzioni, non è
possibile avviare il programma di pianificazione di IBM Spectrum Protect
secondo la procedura tipica.

System action:

Il programma di pianificazione viene arrestato.

User response:

Se non si intende usare ulteriormente dsmcad per gestire la
pianificazione, interrompere dsmcad e cancellare l'opzione
MANAGEDSERVICES dal file di opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0302I

Eseguito correttamente.



Explanation:

L'operazione è stata completata correttamente.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS0304E

La password è troppo breve.



Explanation:

La nuova password non contiene un numero sufficiente di caratteri.

System action:

La password non è aggiornata sul server.

User response:

Scegliere un'altra password. Contattare l'amministratore IBM Spectrum
Protect per informazioni sui requisiti delle password.

------------------------------------------------------------------------
ANS0305E

È troppo presto per modificare la password dopo l'aggiornamento
precedente.



Explanation:

La password non può essere modificata perché non è trascorso un periodo
di tempo sufficiente dall'ultimo aggiornamento della password.

System action:

La password non è aggiornata sul server.

User response:

Provare a modificare di nuovo la password successivamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0306E

La password è stata utilizzata precedentemente.



Explanation:

La nuova password immessa è stata utilizzata precedentemente.

System action:

La password non è aggiornata sul server.

User response:

Scegliere un'altra password.

------------------------------------------------------------------------
ANS0307E

La password non soddisfa i requisiti.



Explanation:

La nuova password immessa non soddisfa i requisiti, ad esempio il numero
di caratteri speciali o di cifre.

System action:

La password non è aggiornata sul server.

User response:

Scegliere un'altra password. Rivolgersi all'amministratore IBM Spectrum
Protect per conoscere i requisiti della password.

------------------------------------------------------------------------
ANS0308E

Impossibile avviare l'operazione remota su nome-oggetto. Stato: stato
motivo: motivo



Explanation:

La richiesta di avviare un'operazione remota non è riuscita per il nodo
e lo spazio file indicati. Vengono visualizzati lo stato e il motivo
dell'errore.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0309E

Impossibile avviare l'operazione remota su nome-oggetto. Stato: stato



Explanation:

La richiesta di avviare un'operazione remota non è riuscita per il nodo
e lo spazio file indicati. Viene visualizzato lo stato dell'errore.

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0311E

Il tsmBuffHandle non è valido o il valore di dataPtr non è valido.



Explanation:

Un valore non valido per un handle o dataPtr è stato trasferito
nell'API.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Si è verificato un problema con l'applicazione di chiamata. Verificare i
valori del tsmBuffHandle e dataptr trasferiti all'API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0312E

Il numero di byte copiati nel tsmBuffer è superiore al valore
consentito.



Explanation:

Un numero non valido di byte è stato copiato in un tsmBuffer.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Si è verificato un problema con l'applicazione di chiamata. Verificare
il numero di byte copiati nel tsmBuffer.

------------------------------------------------------------------------
ANS0313E

Il comando dsmTerminate non può essere completato perché l'applicazione
è in attesa di 1 o più tsmBuffer.



Explanation:

Un'applicazione sta tentando di terminare una sessione, ma è ancora in
attesa di alcuni tsmBuffer.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

L'applicazione deve restituire tutti i buffer per questa sessione
richiamando tsmReleaseBuffer, quindi eseguire il comando dsmTerminate.

------------------------------------------------------------------------
ANS0314E

Un errore interno si è verificato nella matrice tsmBuffer.



Explanation:

Si è verificato un errore nella matrice del buffer API interno.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema o il tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS0315E

Impossibile aprire il file di testo dei messaggi.



Explanation:

Il sistema non riesce ad aprire il file di testo dei messaggi
(dscenu.txt o dsmclientV3.cat per AIX). Su piattaforma AS/400 il file è
QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Verificare che il file dscenu.txt sia nella directory indicata in
DSMI_DIR. Per AIX, verificare che il file dsmclientV3.cat abbia un
collegamento simbolico a /usr/lib/nls/msg/<locale>/dsmclientV3.cat.

------------------------------------------------------------------------
ANS0316E

Impossibile utilizzare il file di testo dei messaggi.



Explanation:

Il sistema non riesce ad utilizzare il file di testo dei messaggi
(dscenu.txt o dsmclientV3.cat per AIX) a causa di una intestazione non
valida. Su piattaforma AS/400 il file è QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Installare di nuovo il file di testo dei messaggi.

------------------------------------------------------------------------
ANS0317E

Impossibile utilizzare il file di testo dei messaggi.



Explanation:

Il sistema non riesce ad utilizzare il file di testo dei messaggi
(dscenu.txt o dsmclientV3.cat per AIX) a causa di un record di controllo
non valido. Su piattaforma AS/400 il file è QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Installare di nuovo il file di testo dei messaggi.

------------------------------------------------------------------------
ANS0318E

Specificato valore non valido per DATEFORMAT.



Explanation:

E' stato specificato un valore non valido per DATEFORMAT.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Specificare un valore valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0319E

Specificato valore non valido per TIMEFORMAT.



Explanation:

E' stato specificato un valore non valido per TIMEFORMAT.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Specificare un valore valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0320E

Specificato valore non valido per NUMBERFORMAT.



Explanation:

E' stato specificato un valore non valido per NUMBERFORMAT.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Specificare un valore valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0321E

Il parametro di messaggio per dsmRCMsg è un puntatore NULL.



Explanation:

Il parametro di messaggio per dsmRCMsg è un puntatore NULL.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Allocare spazio sufficiente per il parametro di messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS0322E

Nessun testo disponibile per questo codice di ritorno.



Explanation:

Il parametro dsmRC per dsmRCMsg è un codice di ritorno non valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Specificare un valore valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0323E

Il valore partialObjOffset per il richiamo parziale dell'oggetto non è
valido.



Explanation:

Il valore partialObjOffset per il richiamo parziale dell'oggetto non è
valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Specificare un valore valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0324E

Il valore partialObjLength per il richiamo parziale dell'oggetto non è
valido.



Explanation:

Il valore partialObjLength per il richiamo parziale dell'oggetto non è
valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Specificare un valore valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS0325E

Il richiamo parziale dell'oggetto non è supportato su questo server.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect specificato dall'utente non supporta il
richiamo parziale dell'oggetto.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Specificare un server IBM Spectrum Protect che supporti la funzione di
richiamo parziale dell'oggetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS0326E

Questo nodo ha superato il suo numero massimo di punti di montaggio.



Explanation:

Per questa operazione non sono consentiti punti di montaggio su nastro o
dischi sequenziali oppure è già utilizzato il numero massimo di punti di
montaggio consentito. L'operazione non può essere completata.
L'amministratore IBM Spectrum Protect definisce il numero massimo di
punti di montaggio con la proprietà MAXNUMMP della propria definizione
nodo.

System action:

L'oggetto viene ignorato

User response:

Se si stanno eseguendo altre operazioni che potrebbero utilizzare dei
punti di montaggio, attendere il loro completamento e ritentare quindi
nuovamente l'operazione non riuscita. In caso contrario, rivolgersi
all'amministratore di IBM Spectrum Protect per ulteriore assistenza

------------------------------------------------------------------------
ANS0327E

Trovato oggetto duplicato, impossibile completare l'operazione.



Explanation:

E' stato rilevato un oggetto duplicato, l'operazione non può essere
completata.

System action:

L'operazione richiesta non è stata completata correttamente.

User response:

Ripetere l'operazione utilizzando una specifica file differente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0328E

Gli oggetti specificati non sono riusciti ad eseguire l'operazione MERGE
TEST.



Explanation:

li oggetti specificati non sono riusciti ad eseguire l'operazione MERGE
TEST, questa operazione non può essere completata.

System action:

L'operazione richiesta non è stata completata correttamente.

User response:

Consultare la documentazione relativa ai parametri MERGE TEST.

------------------------------------------------------------------------
ANS0330E

Il tipo di accesso dsmSetAccess non è valido.



Explanation:

Il tipo di accesso dsmSetAccess non è valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Il tipo di accesso deve essere uno dei seguenti:

   atBackup
   atArchive

------------------------------------------------------------------------
ANS0331E

Non esistono file di cui sia stato eseguito precedentemente il backup
per questo nome file/spazio per i file.



Explanation:

Si è tentato di impostare l'accesso ai file, ma in precedenza non era
stato effettuato il backup dei file per il nome file, l'unità o il file
system specificato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che siano stati specificati l'unità ed il file system
corretti e che venga eseguito il backup dei file in modo che sia
possibile impostare l'accesso.

------------------------------------------------------------------------
ANS0332E

Non esistono file precedentemente archiviati per questo nome file/spazio
per i file.



Explanation:

Si è tentato di impostare l'accesso ai file, ma in precedenza non era
stata effettuata l'archiviazione dei file per il nome file, l'unità o il
file system specificato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che siano stati specificati l'unità ed il file system
corretti e che venga eseguita l'archiviazione dei file in modo che sia
possibile impostare l'accesso.

------------------------------------------------------------------------
ANS0333E

Tipo di Remote Mover sconosciuto



Explanation:

Il tipo di Remote Mover specificato è sconosciuto.

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0334E

Un'operazione per il nodo e lo spazio file richiesti è già in corso.



Explanation:

È stata eseguita una richiesta di utilizzare un data mover per eseguire
un'operazione per il nodo e lo spazio file indicati. Poiché
un'operazione per questo nodo e spazio file è già in corso, non è
possibile eseguire la nuova operazione.

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Ritentare l'operazione successivamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0335E

Risorsa di sistema in uso



Explanation:

Una risorsa richiesta è utilizzata da un altro comando o processo.

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Ritentare l'operazione successivamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0336E

Errore di comunicazione del plugin server



Explanation:

Le comunicazioni tra un modulo plugin del server e un filer NAS non sono
riuscite.

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0337E

il plugin server ha rilevato un sistema operativo filer NAS non
supportato.



Explanation:

Un modulo del plugin ha rilevato che un filer NAS sta eseguendo un
sistema operativo oppure un livello di sistema operativo non supportati.

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0338E

È stata tentata un'operazione non valida su un nodo



Explanation:

L'operazione non è valida.

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0339E

Il pool di archiviazione di destinazione specificato non è definito.



Explanation:

Il pool di archiviazione non è definito.

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0340E

Un pool di archiviazione di destinazione non ha il formato dati corretto
per il tipo di nodo specificato.



Explanation:

nessuna

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0341E

Per il nodo specificato non è definito alcun data mover associato.



Explanation:

nessuna

System action:

L'operazione corrente è terminata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0342E

Il CRC ricevuto dal server non corrisponde al CRC calcolato dal client.



Explanation:

Il server ha inviato un CRC per un buffer. Il client ha calcolato un CRC
per lo stesso buffer. I due valori non corrispondono: si verificano
problemi di comunicazione.

System action:

In alcuni casi, il client può indicare il problema al server e ritentare
l'operazione.

User response:

Controllare la registrazione della traccia per ulteriori informazioni e
ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0343E

E' stata tentata un'operazione non valida su un membro principale di un
gruppo o su un membro di un gruppo.



Explanation:

E' stata tentata un'operazione non valida su un gruppo logico.

System action:

L'operazione corrente viene arrestata.

User response:

Tentare un'operazione valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS0344E

Impossibile inviare dati con un valore sizeEstimate pari a zero byte.



Explanation:

Non è possibile inviare dati per un oggetto con una dimensione prevista
= 0.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Impostare la dimensione prevista con un valore maggiore di 0 in
dsmSendObj.

------------------------------------------------------------------------
ANS0345E

Disco remoto non definito.



Explanation:

E' stato effettuato un tentativo di eseguire un'operazione su un disco
remoto che non è definito.

System action:

L'operazione corrente viene arrestata.

User response:

Definire il disco remoto corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS0346E

La destinazione di immissione non corrisponde alla destinazione
prevista.



Explanation:

La destinazione di immissione non corrisponde alla destinazione
prevista.

System action:

L'operazione corrente viene arrestata.

User response:

Tentare di nuovo l'operazione specificando una destinazione valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS0347E

Il data mover non è disponibile.



Explanation:

Il data mover non è disponibile.

System action:

L'operazione corrente viene arrestata.

User response:

Tentare di nuovo l'operazione specificando un data mover corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS0348E

L'operazione non è riuscita perché l'opzione di copia continua è stata
impostata su NO.



Explanation:

L'operazione non è riuscita perché l'opzione di copia continua è stata
impostata su NO.

System action:

L'operazione corrente viene arrestata.

User response:

Questo codice di errore indica che un'operazione di memorizzazione,
quale il backup o l'archiviazione non è riuscita perché l'opzione di
copia continua è stata impostata su NO. Il responsabile di sistema dovrà
risolvere il problema sul server.

------------------------------------------------------------------------
ANS0349E

La transazione non è riuscita a causa di un problema verificatosi
durante un'operazione di memorizzazione.



Explanation:

La transazione non è riuscita a causa di un problema che si è verificato
durante un'operazione di memorizzazione. Questo errore si verifica, di
norma, quando il lotto di memoria successivo dispone di un diverso
elenco di lotti di memoria di copia e si passa su questo lotto durante
una transazione.

System action:

La transazione viene interrotta.

User response:

Inviare di nuovo gli oggetti in transazioni separate.

------------------------------------------------------------------------
ANS0350E

La configurazione corrente del client non è compatibile con il valore
dell'opzione server DATAWRITEPATH o DATAREADPATH per questo nodo.



Explanation:

I valori delle opzioni server DATAWRITEPATH e DATAREADPATH specificano
dove il client può inviare i dati e da dove vengono letti. I valori per
il nome del nodo specificato dovrebbero corrispondere alla
configurazione client. Ad esempio, se DATAWRITEPATH contiene un valore
LAN e il client è configurato per utilizzare il protocollo LAN-free, o
viceversa, verrà visualizzato questo messaggio di errore.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Controllare i file di registrazione del client, del server e dell'agente
di memorizzazione per stabilire perché il client non è stato in grado di
inviare dati LAN-free. Assicurarsi che la configurazione del client e le
opzioni del server siano compatibili.

------------------------------------------------------------------------
ANS0351E

Il nodo o l'utente non dispone dell'autorizzazione necessaria per
eseguire questa operazione



Explanation:

Il nodo o l'utente non dispone dell'autorizzazione necessaria per
eseguire questa operazione

System action:

La transazione è terminata.

User response:

Verificare le autorizzazioni per l'oggetto specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS0352E

L'operazione non è consentita per i valori delle licenze del server.



Explanation:

Il nodo o l'utente sta cercando di eseguire un'operazione che non
rispetta la licenza o non è autorizzata.

System action:

La sessione viene rifiutata o la transazione annullata, terminando
l'operazione attiva.

User response:

Rivolgersi al responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS0353E

Quando si utilizza useTsmBuffers, dataBlk deve essere NULL nelle
chiamate a dsmSendObj e dsmGetObj.



Explanation:

Il valore per dataBlk deve essere NULL quando si utilizza useTsmBuffers.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Si è verificato un problema con l'applicazione di chiamata. Rivolgersi
al fornitore dell'applicazione

------------------------------------------------------------------------
ANS0354E

La codifica non è consentita quando si utilizza useTsmBuffers.



Explanation:

useTsmBuffers non supporta la codifica.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Ripetere l'operazione senza utilizzare useTsmBuffers o disabilitare la
codifica per questa operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS0355E

Questo oggetto non può essere ripristinato/richiamato utilizzando
useTsmBuffers, perché compresso.



Explanation:

useTsmBuffers non supporta la compressione.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Ripetere l'operazione senza utilizzare useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0356E

Questo oggetto non può essere ripristinato/richiamato utilizzando
useTsmBuffers, perché codificato.



Explanation:

useTsmBuffers non supporta la codifica.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Ripetere l'operazione senza utilizzare useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0357E

Quando si utilizza useTsmBuffers, non è consentito un
ripristino/richiamo parziale degli oggetti.



Explanation:

useTsmBuffers non supporta il ripristino parziale degli oggetti.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Verificare che l'applicazione chiamante utilizzi un ripristino parziale
dell'oggetto o useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0358E

Non è stata rilevata una chiave di codifica. Se si utilizza
-encryptkey=prompt, verificare che sia presente un valore nel campo
encryptionPasswordP e che bEncryptKeyEnabled sia impostato su true.



Explanation:

Non è stata trovata alcuna chiave di codifica nel file delle password o
nessuna chiave è stata fornita dall'applicazione.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Se si utilizza -encryptkey=prompt, verificare che sia presente un valore
nel campo encryptionPasswordP e che bEncryptKeyEnabled sia impostato su
true.

------------------------------------------------------------------------
ANS0359E

Sono state specificate delle opzioni di chiave di codifica in conflitto.



Explanation:

Quando si utilizza l'opzione ENABLEENCRYPTKEY, il parametro
bEncryptKeyEnabled per le strutture API di IBM Spectrum Protect
dsmInitExIn_t e tsmInitExIn_t non può essere impostato su bTrue.

System action:

Il sistema restituisce il controllo alla procedura chiamante.

User response:

Rimuovere l'opzione ENABLEENCRYPTKEY dal file delle opzioni o impostare
il parametro bEncryptKeyEnabled su bFalse nel programma utilizzando
l'API di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS0360E

Non è possibile avviare l'acceptor client perché il valore dell'opzione
MANAGEDSERVICES è NONE.



Explanation:

L'acceptor client non verrà avviato se nel file delle opzioni è presente
l'impostazione MANAGEDSERVICES NONE. L'acceptor client è progettato per
gestire il client web o le pianificazioni IBM Spectrum Protect.
Specificando NONE, l'acceptor client non gestirà alcun servizio.

System action:

L'elaborazione dell'acceptor client verrà arrestata.

User response:

Specificare WEBCLIENT o SCHEDULER per l'opzione MANAGEDSERVICES nel file
delle opzioni e riavviare quindi l'acceptor client.

------------------------------------------------------------------------
ANS0361I

DIAG:



Explanation:

Il testo del messaggio è fornito per scopi di diagnostica e pensato per
fornire informazioni all'assistenza IBM nella determinazione dei
problemi.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS0362E

Non sono presenti risorse di sistema Windows sufficienti per elaborare
questo comando.



Explanation:

Questo problema può verificarsi durante il backup di una directory
condivisa. Il motivo più probabile è che l'impostazione 'IRPStackSize'
sul computer che ospita la directory condivisa è troppo bassa.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Cercare nel visualizzatore eventi Windows l'ID evento 2011 sul computer
che ospita la directory condivisa. Questo evento indica che il parametro
di configurazione IRPStackSize è troppo basso. IRPStackSize è
un'impostazione di tipo DWORD che si trova nella chiave di registro
Windows
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters.
Se il valore di IRPStackSize è inferiore a 20, o IRPStackSize non è
specificato, impostare il valore su 20, riavviare il sistema e provare
nuovamente l'operazione. Il valore predefinito di IRPStackSize è 15.
Attenzione: consultare l'amministratore di sistema Windows prima di
effettuare modifiche al registro Windows o se il problema persiste dopo
la modifica a 20 del valore di IRPStackSize.

------------------------------------------------------------------------
ANS0363E

Il controllo firma del file content.spsig non è riuscito. I file
richiamati verranno rimossi.



Explanation:

Il file di firma IBM Spectrum Protect, content.spsig, non è stato
richiamato correttamente. Il file è stato modificato o danneggiato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Il file content.spsig non è stato trovato. Verificare che i dati in
Operations Center, come il pacchetto client o il pacchetto gestore
aggiornamento, siano corretti o scaricare la versione corretta in
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0364W

Il controllo firma del file content.spsig non è riuscito.



Explanation:

Il file di firma IBM Spectrum Protect, content.spsig, non è stato
richiamato correttamente. Il file è stato modificato o danneggiato.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Il file content.spsig è danneggiato o modificato. Verificare che i dati
richiamati non siano corrotti. I dati sono probabilmente danneggiati o
modificati.

------------------------------------------------------------------------
ANS0365E

Il controllo firma di uno o più file non è riuscito. I file richiamati
verranno rimossi.



Explanation:

Uno o più file non sono stati richiamati correttamente. I file
potrebbero essere modificati o danneggiati.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Uno o più file sono modificati o danneggiati. Verificare che i dati in
Operations Center, come il pacchetto client o il pacchetto gestore
aggiornamento, siano corretti o scaricare la versione corretta in
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0366W

Il controllo firma di uno o più file non è riuscito.



Explanation:

Uno o più file non sono stati richiamati correttamente. I file
potrebbero essere modificati o danneggiati.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Uno o più file sono modificati o danneggiati. Verificare che i file che
sono stati richiamati non siano corrotti.

------------------------------------------------------------------------
ANS0367E

Uno o più file non sono stati trovati durante il controllo della firma.
I file richiamati verranno rimossi.



Explanation:

Uno o più file non sono stati richiamati.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Uno o più file non sono stati richiamati. Verificare che i dati in
Operations Center, come il pacchetto client o il pacchetto gestore
aggiornamento, siano corretti o scaricare la versione corretta in
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0368W

Uno o più file non sono stati trovati durante il controllo della firma.



Explanation:

Uno o più file non sono stati richiamati. Dei file importanti potrebbero
essere mancanti.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Uno o più file sono danneggiati o modificati. Verificare che i file che
sono stati richiamati non siano corrotti. I file mancanti potrebbero
essere importante o non richiamati di proposito. Ad esempio, un file
potrebbe non essere stato richiamato perché era rimosso sul server.

------------------------------------------------------------------------
ANS0369E

Il file content.spsig non è un file di firma IBM Spectrum Protect. I
file richiamati verranno rimossi.



Explanation:

Un file content.spsig è stato trovato, ma non è un file di firma IBM
Spectrum Protect. Il contenuto del richiamo non può essere verificato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Se viene trovato un file content.spsig durante il richiamo, il client
tenterà di identificare questo file come file di firma. Se il file non è
un file di firma IBM Spectrum Protect, il client non è in grado di
verificare i file. Verificare che i dati in Operations Center, come il
pacchetto client o il pacchetto gestore aggiornamento, siano corretti o
scaricare la versione corretta in Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0370W

Il file content.spsig non è un file di firma IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Un file content.spsig è stato trovato, ma non è un file di firma IBM
Spectrum Protect. Il contenuto del richiamo non può essere verificato.
Se viene trovato un file content.spsig durante il richiamo, il client
tenterà di identificare questo file come file di firma. Se il file non è
un file di firma IBM Spectrum Protect, il client non è in grado di
verificare i dati.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è richiesta alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS0371E

Il file content.spsig non è stato trovato. Un controllo firma non può
essere completato. Tutti i file richiamati verranno rimossi.



Explanation:

Il file di firma IBM Spectrum Protect, content.spsig, non è stato
trovato. Un controllo firma non è possibile. Non è possibile verificare
se i file richiamati sono danneggiati o modificati.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Il file content.spsig non è stato trovato. Verificare che i dati in
Operations Center, come il pacchetto client o il pacchetto gestore
aggiornamento, siano corretti o scaricare la versione corretta in
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS0372E

È stato trovato più di un file content.spsig. Un controllo firma non può
essere completato. Tutti i file richiamati verranno rimossi.



Explanation:

È stato trovato più di un file di firma di IBM Spectrum Protect,
content.spsig. Un controllo firma non è possibile. Non è possibile
verificare se i file richiamati sono danneggiati o modificati.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

È stato trovato più di un file content.spsig. Verificare che i dati in
Operations Center, come il pacchetto client o il pacchetto gestore
aggiornamento, siano corretti o scaricare la versione corretta in
Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS373I

La politica SAN del sistema è impostata su 'san_policy_value'.



Explanation:

Il VMware Virtual Disk Development Kit utilizzato per aprire, chiudere,
leggere e scrivere VMware VMDK richiede l'impostazione della politica
SAN Windows specificata per l'hardware datamover e il tipo di trasporto
in uso.

System action:

La politica SAN Windows del sistema è configurata e l'operazione
corrente continua.

User response:

Quando un sistema è impostato su Tutto non in linea, è necessario
impostare manualmente nuovi dischi su In linea.

------------------------------------------------------------------------
ANS0374E

Il servizio CAD non è in esecuzione sul nodo locale.



Explanation:

Il servizio CAD non è in esecuzione.

System action:

L'operazione non può continuare senza una connessione al servizio CAD.

User response:

Assicurarsi che il servizio CAD sia in esecuzione e configurato
correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0375E

Il parametro fileSpace non è definito o è troppo lungo.



Explanation:

Il parametro fileSpace non può essere vuoto e non può essere più lungo
di 1024 caratteri.

System action:

L'operazione non può proseguire.

User response:

Assicurarsi che il parametro fileSpace sia utilizzato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0376E

Il valore per il parametro codePage non è corretto.



Explanation:

Il parametro codePage può essere solo "MBCS" o "UCS2".

System action:

L'operazione non può proseguire.

User response:

Assicurarsi che il parametro codePage sia utilizzato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0377E

Il valore per il parametro path non è corretto.



Explanation:

Il parametro path non può essere più lungo di 6000 caratteri.

System action:

L'operazione non può proseguire.

User response:

Assicurarsi che il parametro path sia utilizzato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0378E

Il valore per il parametro name non è corretto.



Explanation:

Il parametro name non può essere più lungo di 512 caratteri e non può
iniziare con il delimitatore di directory.

System action:

L'operazione non può proseguire.

User response:

Assicurarsi che il parametro name sia utilizzato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0379E

Il valore per il parametro status non è corretto.



Explanation:

Il parametro status può essere solo "ALL", "ACTIVE" o "INACTIVE".

System action:

L'operazione non può proseguire.

User response:

Assicurarsi che il parametro status sia utilizzato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0380E

Il valore per il parametro type non è corretto.



Explanation:

Il parametro type può essere solo "FILE" o "DIR".

System action:

L'operazione non può proseguire.

User response:

Assicurarsi che il parametro type sia utilizzato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0381E

Il valore del parametro startDateTime o endDateTime non è corretto.



Explanation:

I parametri startDateTime e endDateTime possono essere solo di un
formato data/ora JSON valido.

System action:

L'operazione non può proseguire.

User response:

Assicurarsi che i parametri startDateTime e endDateTime siano utilizzati
correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0382E

Nei dati JSON della chiamata rest mancano dei valori.



Explanation:

I dati JSON per la chiamata rest non sono corretti e non possono essere
elaborati.

System action:

L'operazione non può proseguire.

User response:

Assicurarsi che il JSON per la chiamata rest sia corretto e che abbia
tutti i valori necessari.

------------------------------------------------------------------------
ANS0400E

Impossibile aprire il file di licenza.



Explanation:

Il file di licenza non è stato trovato o non è possibile aprirlo a causa
delle autorizzazioni o il file è danneggiato.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Controllare le autorizzazioni sui file. Verificare che il file di
licenza si trovi nell'ubicazione corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS0401E

Errore durante la lettura del file di licenza.



Explanation:

Il file di licenza non è stato trovato o non è possibile aprirlo a causa
delle autorizzazioni o il file è danneggiato.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Controllare le autorizzazioni sui file. Verificare che il file di
licenza si trovi nell'ubicazione corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS0402E

Errore durante la scrittura del file di licenza.



Explanation:

Il file di licenza non è stato trovato o non è possibile aprirlo a causa
delle autorizzazioni o il file è danneggiato.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

Controllare le autorizzazioni sui file. Verificare se il file di licenza
si trova nell'ubicazione corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS0403E

Il formato dei dati del file di licenza non è valido.



Explanation:

Il file di licenza non è valido.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

E' necessaria una nuova licenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS0404E

Checksum del file di licenza non corrispondente alla stringa di
registrazione della licenza.



Explanation:

La stringa di registrazione non è valida.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

E' necessaria una nuova licenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS0405E

Questa è una licenza di prova scaduta.



Explanation:

La stringa di registrazione non è valida.

System action:

Il sistema ritorna alla procedura chiamante.

User response:

E' necessaria una nuova licenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS0420W

Avvertenza! Il ripristino degli oggetti inattivi dello stato di sistema
non è consigliato.Continuare?



Explanation:

Il ripristino degli oggetti inattivi dello stato di sistema può causare
l'instabilità del sistema. Esempi di possibili problemi includono:

*  Le applicazioni installate dopo il backup dello stato del sistema non
   possono funzionare correttamente dopo il ripristino dello stato di
   sistema inattivo

*  Aggiornamenti critici del sistema operativo installati dopo il backup
   dello stato di sistema inattivo non sono più disponibili, o non
   funzionano correttamente.

Il ripristino degli oggetti inattivi dello stato di sistema non è
consigliato, a meno che non si sia certi della sua necessità.

System action:

Se l'utente risponde affermativamente, il client ripristina l'oggetto.
Se l'utente risponde negativamente, il client annulla l'operazione.

User response:

Rispondere alla richiesta. Se si è incerti, rispondere no e consultare
il responsabile di sistema o il fornitore del sistema operativo prima di
continuare.

------------------------------------------------------------------------
ANS0421W

Impossibile sincronizzare la password del nodo con la password dell'ID
utente fornito.



Explanation:

La password del nodo non è stata aggiornata a causa del motivo descritto
nel messaggio di errore precedente.

System action:

La password del nodo non è aggiornata sul server. La successiva volta
che viene eseguito il client verrà richiesta di nuovo la password.

User response:

Fare riferimento al messaggio di errore precedente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0422W

L'ubicazione journal selezionata è un'unità di rete e potrebbe non
essere accessibile al servizio journal. Selezionare un'ubicazione in
un'unità locale.



Explanation:

Si sconsiglia di utilizzare un dispositivo di rete come ubicazione per
la memorizzazione di database journal. La collocazione di database
journal in un dispositivo di rete può impedire l'esecuzione del servizio
journal.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Scegliere un'unità locale in cui verranno memorizzati i database
journal.

------------------------------------------------------------------------
ANS0423E

Impossibile creare la directory 'filespace namepath-namefile-name'. Il
percorso non esiste.



Explanation:

Il sistema operativo ha restituito uno stato "percorso non trovato"
quando IBM Spectrum Protect ha provato a creare la directory necessaria
a ASR (Automated System Recovery). Questo problema può essere generato
da un sistema a più dischi ripristinato in un sistema a disco singolo.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare di eseguire un ripristinato su un hardware identico e provare
di nuovo.

------------------------------------------------------------------------
ANS0649E

Il provider disco per il volume volume-name non supporta la funzione
istantanea di un'istantanea.



Explanation:

È possibile utilizzare la funzione istantanea di un'istantanea solo su
sistemi SVC, XIV e Storwize.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Reimpostare l'opzione USESNAPOFASNAPTOMOUNT su No nel file di
configurazione di Data Protection e impostare MOUNTRW=Yes per montare i
backup lettura/scrittura.

------------------------------------------------------------------------
ANS0990W

Il file di opzioni 'file-name' non è stato trovato. Verranno utilizzati
i valori di opzione predefiniti.



Explanation:

I motivi comuni per questo avviso includono:

*  Il file di opzioni predefinito non esiste e

*  Non è stata specificata l'opzione -OPTFILE durante l'avvio del client
   IBM Spectrum Protect e

*  la variabile di ambiente DSM_CONFIG non è stata impostata.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect presenta i valori predefiniti per tutte
le opzioni client e continua l'elaborazione, utilizzando il nome di
server predefinito e le opzioni associate trovate nel file dsm.sys.

User response:

L'azione del sistema predefinito è accettabile, è possibile eliminare
questo messaggio creando un file dsm.opt vuoto nella directory di
installazione.

Se è disponibile un file di opzioni dell'utente client (dsm.opt),
posizionarlo nella directory di installazione o impostare la variabile
di ambiente DSM_CONFIG nel percorso completo e il nome del file delle
opzioni.

Rivedere le informazioni sulla configurazione di IBM Spectrum Protect
nel manuale client IBM Spectrum Protect specifico del sistema operativo.
Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore IBM Spectrum
Protect per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS0991I

Lo scheduler IBM Spectrum Protect è in ascolto per le richieste server
sulla porta numero porta



Explanation:

Questo messaggio indica il numero di porta su cui i client sono in
ascolto per le richieste server. Un numero porta nel messaggio diverso
dal valore predefinito o da ciò che è stato specificato con l'opzione
TCPCLIENTPORT è dovuto al fatto che la porta era in uso da un processo
diverso.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

In genere, non sono necessarie ulteriori azioni. Se si ha bisogno di
utilizzare un numero porta specifico, è necessario configurare il
sistema o le applicazioni in modo che il numero sia disponibile.
Riavviare il client IBM Spectrum Protect e confermare che utilizza la
porta desiderata.

------------------------------------------------------------------------
ANS0992E

Lo spazio file di destinazione o la lettera drive non è disponibile. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento a dsmerror.log.



Explanation:

Il sistema sta tentando di ripristinare o richiamare ad una destinazione
che impossibile da raggiungere. Il nome di spazio file specificato p la
lettera drive non è valida oppure non esiste oppure si sta specificando
un nome di condivisione locale che non può essere risolto.

System action:

Gli oggetti che fanno parte di questo spazio file non vengono elaborati.

User response:

Riprovare il comando e specificare una destinazione differente per
l'oggetto che non è stato elaborato.

------------------------------------------------------------------------
ANS0993E

La specifica di origine "origine" ha un formato non valido.



Explanation:

Il file system deve essere racchiuso tra parentesi graffe e non è
possibile utilizzare i caratteri jolly se non al livello inferiore.

System action:

L'elaborazione del comando viene terminata.

User response:

Correggere la specifica e ripetere il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS0994E

Stringa 'stringa' non valida per il nome spazio virtuale o la specifica
nome gruppo.



Explanation:

È stato immesso un nome spazio file virtuale o una specifica nome gruppo
contenente caratteri jolly.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere un nome gruppo e un nome spazio file virtuale corretto ed
eseguire un nuovo tentativo. Utilizzare l'opzione di selezione per
visualizzare un elenco di gruppi da cui è possibile selezionare un
gruppo.

------------------------------------------------------------------------
ANS0995E

Il volume 'nome_volume' non è stato bloccato.



Explanation:

La chiamata al sistema per bloccare il volume non è riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che nessun'altra applicazione stia accedendo al volume.
Durante il ripristino di un'immagine IBM Spectrum Protect deve avere
l'uso esclusivo del volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1000E

Specificato metodo di comunicazione non supportato.



Explanation:

Nessuna.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Specificare un'interfaccia di comunicazione supportata dal client IBM
Spectrum Protect sul sistema operativo. Per ulteriori informazioni sulla
configurazione delle comunicazioni client di IBM Spectrum Protect, fare
riferimento al client IBM Spectrum Protect manuale per il sistema
operativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1001E

Il volume di cui viene eseguito il backup non è un volume di sistema.
Questo viene ignorato.



Explanation:

L'utente ha specificato di eseguire il backup solo per i volumi di
sistema. Il backup di questo volume non è stato eseguito perché non è un
volume di sistema.

System action:

Il backup del volume non è stato eseguito.

User response:

Utilizzare l'opzione All o il comando image backup per eseguire il
backup di questo volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1002I

L'immagine MOS è in fase di creazione. Tale operazione potrebbe
richiedere alcuni minuti.



Explanation:

L'immagine Mini Operating System è in fase di creazione. Potrebbero
essere necessari alcuni minuti per crearla.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1004W

Il nodo ha superato il numero massimo di montaggi nastro consentito.
L'operazione per 'nome spazio file' verrà eseguita di nuovo in un
secondo momento.



Explanation:

Il nodo ha superato il numero massimo di montaggi nastro consentito.
L'operazione verrà tentata di nuovo successivamente.

System action:

Verrà effettuato un nuovo tentativo di esecuzione dell'operazione.

User response:

Aumentare il numero dei montaggi nastro consentito relativo a questo
nodo sul server per evitare nuovamente questa situazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1005I

Errore di lettura TCP/IP sul socket = socket-id, errno = error-code,
codice errore: 'error-reason'.



Explanation:

Un tentativo di ricevere dati utilizzando una connessione TCP/IP ha
avuto esito negativo. Se il codice di errore è: 'Connessione reimpostata
dal peer', è possibile che la connessione di controllo server sia
scaduta. Ciò si verifica se il tempo di trasferimento file è superiore
al valore IDLETIMEOUT impostato sul server.

System action:

Connessione TCP/IP al server non riuscita.

User response:

Se la connessione è scaduta in seguito ad un tempo di trasferimento file
eccessivo, è possibile ignorare questo messaggio. Il client viene
ricollegato al server automaticamente, il trasferimento dei dati viene
completato e vengono inviate le statistiche. E' possibile aumentare il
valore IDLETIMEOUT nel file delle opzioni del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1006I

Errore di scrittura TCP/IP sul socket = socket-id, errore num. =
error-code, motivo: error-reason



Explanation:

Un tentativo di inviare i dati utilizzando una connessione TCP/IP ha
avuto esito negativo.

System action:

La connessione con il server non è riuscita.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione.Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1007E

Invio dell'oggetto 'nome-oggettonome-oggettoobject-name' non riuscito.
Non esiste un gruppo di copie di backup.



Explanation:

La classe di gestione per questo file (nome-oggetto) non presenta un
gruppo di copie di backup. La classe di gestione predefinita non
presenta un gruppo di copie di backup o un'istruzione INCLUDE sta
tentando di eseguire il collegamento al file in una classe di gestione
che non dispone di un gruppo di copie di backup.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha eseguito il backup del file.

User response:

Eseguire DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL per visualizzare le informazioni
sulle classi di gestione disponibili.

*  Se il file viene collegato alla classe di gestione predefinita,
   verificare che la classe di gestione disponga di un gruppo di copie
   di backup.

*  Se il file viene collegato a una classe di gestione specificata in
   un'istruzione INCLUDE, verificare che la classe di gestione disponga
   di un gruppo di copie di backup.

*  Se si dispone di più server IBM Spectrum Protect, verificare che si
   stia eseguendo la connessione al server corretto.

*  Se non si è in grado di individuare una classe di gestione adatta,
   rivolgersi al responsabile di IBM Spectrum Protect per ulteriori
   informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1008E

Invio dell'oggetto 'nome-oggettonome-oggettonome-oggetto' non riuscito:
nessun gruppo copie di archivio.



Explanation:

Per la classe di gestione per questo file (nome-oggetto) non era
specificato un gruppo copie di archivio.

System action:

Non è stato possibile eseguire il backup del file.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1009W

Si + verificato un errore durante l'elaborazione delle istruzioni
include/exclude del sistema operativo. L'errore è stato rilevato durante
l'elaborazione: nomesottosistema.



Explanation:

Il client ha rilevato un errore durante il richiamo delle istruzioni
include/exclude automatiche dal sistema operativo. I motivi possibili
per questo errore includono:

*  La chiave di registro specificata non può essere aperta per la
   lettura

*  La voce sotto questa chiave contiene dati non corretti

System action:

L'elaborazione continua senza l'elenco completo delle istruzioni
include/exclude del sistema operativo.

User response:

Assicurarsi si avere accesso alla chiave di registro specificata e che
le voci siano valori MULTISZ che contengono:

*  Singoli file

*  Directory

*  Voci di caratteri jolly

*  Variabili d'ambiente

*  Switch /s (lo switch /s viene utilizzato su voci di directory e/o
   caratteri jolly e indica che devono essere escluse tutte le directory
   su cui viene utilizzato)

Se la causa di questo messaggio non può essere determinata o risolta,
rivolgersi al supporto tecnico IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1010E

Errore nell'elaborazione di 'nome-spaziofile': operazione filesystem non
supportata.



Explanation:

Il filesystem di destinazione non supporta l'operazione richiesta per
elaborare il file o la directory.

System action:

Il file o la directory viene ignorato. In funzione dell'errore
riscontrato, l'elaborazione sui client Solaris potrebbe arrestarsi.

User response:

Verificare che il filesystem sia supportato dal client IBM Spectrum
Protect. Se un ripristino o richiamo non è riuscito, riprovare
l'operazione in un altra ubicazione. Se il problema persiste, ricercare
altre indicazioni sui problemi di sistema. Potrebbe essere necessario
eseguire un programma di utilità del sistema operativo che verifichi e
ripari le incongruenze del filesystem. Se il problema persiste,
contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1015E

La sessione è stata rifiutata. Il server non consente il collegamento di
un client che non sia abilitato per la protezione della conservazione di
archiviazione.



Explanation:

Il client non può stabilire una connessione al server perché il server è
abilitato per la protezione della conservazione di archiviazione, mentre
il client non lo è.

System action:

La sessione non è avviata.

User response:

Contattare il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1016I

Nessun file idoneo corrispondente a 'pathname' trovato.



Explanation:

L'operazione di backup o archiviazione è stata completata, tuttavia non
è stato elaborato alcun file. I motivi possibili includono quanto segue:

   La directory di cui è stato eseguito il backup o l'archiviazione non
   contiene file
   I file son stati esclusi dal backup/archivio

System action:

Nessuna

User response:

Verificare il percorso immesso.

------------------------------------------------------------------------
ANS1017E

Sessione rifiutata: errore di connessione TCP/IP.



Explanation:

Tentativo di connessione al server utilizzando le comunicazioni TCP/IP
non riuscito. Questo potrebbe essere il risultato delle impostazioni
dell'opzione TCP/IP non corrette nel file delle opzioni client. Questo
errore può inoltre verificarsi se la connessione LAN è disattiva o se
l'amministratore di sistema ha annullato l'operazione di backup.

System action:

Sessione rifiutata. L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Riprovare l'operazione o attendere che il server riprenda il backup e
riprovare l'operazione. Se il problema persiste, consultare
l'amministratore di sistema per ulteriori assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1018E

La porta numero_porta è già in uso



Explanation:

La porta specificata dall'opzione TCPCLIENTPORT è in uso da parte di un
altro processo.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Contattare il responsabile del server per impostare una porta diversa
per i collegamenti avviati dal server. Aggiornare l'opzione
TCPCLIENTPORT con questo nuovo numero di porta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1019E

Non è stato possibile aprire il volume.



Explanation:

Si è verificato un errore quando IBM Spectrum Protect ha tentato di
aprire il volume per un'operazione di backup o di ripristino.

System action:

L'operazione richiesta non viene eseguita.

User response:

Esaminare la registrazione degli errori del client per altri messaggi
relativi a questo errore. Verificare che il volume sia disponibile e non
bloccato da un altro processo. Ripetere l'operazione. Se il problema
persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1020E

Il backup dell'oggetto di sistema non è riuscito.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'esecuzione del backup dei file
dell'oggetto di sistema Windows. Il backup non è stato completato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Chiedere al responsabile di sistema di controllare la registrazione
errori. Riavviare il servizio Windows associato all'oggetto di sistema
con l'oggetto di sistema indicato nella registrazione errori e riprovare
l'operazione di backup

------------------------------------------------------------------------
ANS1021E

Il ripristino dell'oggetto di sistema non è riuscito.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il ripristino dei file dell'oggetto di
sistema Windows. Il ripristino non è stato completato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Chiedere al responsabile di sistema di controllare la registrazione
errori. Riavviare la macchina, quindi ripristinare l'oggetto di sistema
indicato nella registrazione errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1022E

Annullamento non riuscito per il nodo: nome-nodo file system: nome-fs
operazione: tipo-op errore: errore



Explanation:

La richiesta di annullare un'operazione remota non è riuscita. Vengono
visualizzati il nodo, lo spazio file, l'operazione e il motivo
dell'errore.

System action:

Operazione non annullata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1023E

Sessione rifiutata: mancata corrispondenza di tipi di nodo



Explanation:

Il nome nodo è associato a un tipo differente di sistema operativo e non
può essere utilizzato su questo sistema.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Se si ha bisogno di un nuovo nome nodo, rivolgersi all'amministratore di
sistema per farsene assegnare uno nuovo. Di solito, si dispone di un
nome nodo univoco per ciascuna coppia macchina-sistema operativo che
richiede l'accesso al server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1024E

Impossibile aggiornare gli attributi di backup sul server per
'tipo_di_backup' backup per 'nome_spazio_filenome_percorsonome_file', id
oggetto 'id_oggetto:id_oggetto' codice di ritorno 'codice_di_ritorno'.



Explanation:

Impossibile aggiornare gli attributi dell'oggetto di backup indicato sul
server. È possibile che il server non rispecchi lo stato corretto del
backup.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare i precedenti messaggi nel log
degli errori. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi
all'amministratore di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1025E

Sessione rifiutata: errore di autenticazione



Explanation:

Errore di autenticazione. Sono stati immessi un ID utente o una password
non corretti.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Immettere l'ID utente e la password corretti. Se non è possibile
ricordare l'ID utente o la password corretti, richiedere
all'amministratore di sistema di assegnare nuove credenziali per il nome
nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1026E

La sessione è stata rifiutata: si è verificato un errore di protocollo
delle comunicazioni.



Explanation:

Il client ha ricevuto un messaggio di rete imprevisto. Potrebbe essere
causato da problemi di rete o da un errore di programmazione.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Verificare che il percorso di comunicazione stia funzionando
correttamente e provare ad eseguire nuovamente l'operazione. Se il
problema persiste, contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect
per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1028S

Si è verificato un errore di programma interno.



Explanation:

È stata riscontrata una condizione imprevista e l'operazione non può
continuare. Questo potrebbe essere un errore di programmazione.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi
all'amministratore di IBM Spectrum Protect o al supporto tecnico di IBM
per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1029E

Le comunicazioni con il server IBM Spectrum Protect si sono interrotte.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso dopo che la sessione con il server IBM
Spectrum Protect è stata persa in modo imprevisto. La registrazione
degli errori del client può contenere informazioni supplementari
relative a questo problema.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

*  Riavviare il client IBM Spectrum Protect e ritentare l'operazione.

*  Se il problema persiste, rivedere la registrazione degli errori del
   client per altri messaggi che possono essere correlati a questo
   problema.

*  Verificare che la connettività di rete esista tra la macchina client
   IBM Spectrum Protect e la macchina server IBM Spectrum Protect.

*  Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile di IBM
   Spectrum Protect. Il responsabile di IBM Spectrum Protect può
   rivedere la registrazione delle attività di IBM Spectrum Protect per
   ulteriori informazioni sul problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1030E

Il sistema operativo ha rifiutato una richiesta di assegnazione memoria.



Explanation:

L'accesso alla memoria è richiesto per memorizzare le informazioni man
mano che l'elaborazione procede. In questo caso, è richiesta più memoria
di quanto il sistema operativo possa allocare. I possibili motivi sono:

   La memoria del sistema è insufficiente.
   Il processo in cui viene eseguito il programma supera la quantità
   massima di memoria consentita per l'allocazione.
   Si sono verificate altre condizioni di errore per cui si è pensato
   che la memoria del programma fosse insufficiente.

System action:

Impossibile completare l'operazione richiesta.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni non necessarie e ritentare l'operazione.
Se l'operazione non riesce, provare a dividere l'attività in più unità
più piccole. Ad esempio, se una specifica file contiene diverse
directory di livello superiore, eseguire l'attività IBM Spectrum Protect
in modo seriale per ciascuna directory. Se l'attività IBM Spectrum
Protect è un backup incrementale, utilizzare l'opzione
"-memoryefficientbackup=yes".

Per sistemi UNIX che supportano dei limiti di risorse, verificare che il
limite delle risorse di memoria non sia troppo basso per l'immissione
del seguente comando: ulimit -a

In base ai risultati, è possibile chiedere all'utente principale del
sistema UNIX di aumentare i limiti delle risorse, in modo da sostituire
i valori predefiniti correnti. L'utente root del sistema UNIX dispone
dell'autorizzazione per aumentare i limiti delle risorse.

------------------------------------------------------------------------
ANS1031E

Il tentativo di stabilire una connessione TCP/IP è andato in timeout
prima che la connessione fosse stabilita.



Explanation:

L'oggetto del tentativo di connessione non ha risposto nel tempo di
attesa consentito. Nel caso di un client di backup-archivio, questo
messaggio è preceduto nel file dsmerror.log dal messaggio ANS5216E che
fornisce dettagli della connessione non riuscita. Questa condizione
potrebbe essere temporanea.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

*  Riavviare il client IBM Spectrum Protect e ritentare l'operazione.

*  Controllare il file delle opzioni client e verificare che i valori
   TCPSERVERADDRESS e TCPPORT specifichino l'indirizzo TCP/IP corretto e
   il numero di porta per il server IBM Spectrum Protect.

*  Verificare che la connettività di rete esista tra la macchina client
   IBM Spectrum Protect e la macchina server IBM Spectrum Protect.

*  Se il problema persiste, contattare il responsabile di IBM Spectrum
   Protect per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1032E

Rifiutato dall'host un tentativo di stabilire un collegamento TCP/IP



Explanation:

IL server ha rifiutato un tentativo di stabilire una connessione TCP/IP.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Il server non è stato inizializzato completamente, non è in esecuzione
al momento, non è stato abilitato alle comunicazioni TCP/IP o è stato
specificato un nome di porta TCP/IP non corretta. Se il problema
persiste, contattare il responsabile del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1033E

Specificato indirizzo TCP/IP non valido.



Explanation:

NOn è stato possibile individuare l'indirizzo TCP/IP specificato
nell'impostazione TCPSERVERADDRESS del client IBM Spectrum Protect sulla
rete. I motivi comuni per questo errore includono:

*  L'opzione client TCPSERVERADDRESS specifica l'indirizzo TCP/IP errato
   per il server IBM Spectrum Protect.

*  La macchina del server IBM Spectrum Protect non si trova sulla rete.

*  Un problema di rete impedisce che il client IBM Spectrum Protect
   raggiunga la macchina su cui si trova il server IBM Spectrum Protect.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Verificare che le impostazioni TCPSERVERADDRESS e TCPPORT presentino
valori correnti per il server IBM Spectrum Protect. Utilizzare il
programma di utilità "ping" (o simile) del sistema operativo per
assicurarsi di individuare la macchina su cui si trova il server IBM
Spectrum Protect sulla rete. Tentare nuovamente l'operazione. Se il
problema persiste, contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect
per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1034E

Il nome host TCP/IP specificato non è raggiungibile



Explanation:

Il nome dell'host TCP/IP specificato nell'istruzione TCPSERVERADDRESS
non può essere raggiunto.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che nel file di opzioni sia specificata l'istruzione
TCPSERVERADDRESS corretta. Richiedere al responsabile il nome corretto
del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1035S

Il file di opzioni 'nome_file' non è stato trovato o non è stato letto.



Explanation:

I motivi comuni per questo errore includono:

*  Il file delle opzioni predefinito non esiste.

*  All'avvio del client IBM Spectrum Protect, è stata specificata
   l'opzione -OPTFILE, ma il file delle opzioni fornito non esiste.

*  La variabile di ambiente DSM_CONFIG (o DSMI_CONFIG, se si utilizza
   l'API di IBM Spectrum Protect) specifica un file delle opzioni che
   non esiste.

*  È stata specificata l'opzione -OPTFILE all'avvio del client IBM
   Spectrum Protect, ma il file di opzioni fornito non ha la codifica
   file standard del sistema. Ad esempio, su Windows la codifica file
   prevista è ANSI.

*  È stata specificata l'opzione -OPTFILE all'avvio del client IBM
   Spectrum Protect, ma il file di opzioni fornito non dispone dei
   diritti di lettura corretti per l'utente che esegue l'operazione.

System action:

L'elaborazione del client IBM Spectrum Protect viene arrestata.

User response:

Verificare che il file di opzioni che si desidera utilizzare esista, che
abbia i diritti di lettura impostati per l'utente che esegue
l'operazione e che abbia la codifica file standard del sistema. Ad
esempio, su Windows la codifica file prevista è ANSI. Rivedere le
informazioni sulla configurazione nel manuale del client IBM Spectrum
Protect specifica del sistema operativo utilizzato. Se il problema
persiste, rivolgersi all'amministratore IBM Spectrum Protect per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1036S

L'opzione 'option' o il valore per essa fornito non sono validi. È stato
trovato nel file delle opzioni 'nome-file' al numero di riga: numero La
voce completa: 'voce'



Explanation:

L'opzione o il valore di opzione specificati non sono validi. Per le
opzioni che includono una specifica di data od ora, i formati della data
o dell'ora potrebbero non corrispondere ai formati specificati dalle
opzioni DATEFORMAT o TIMEFORMAT.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Correggere il nome o il valore di opzione. Per le opzioni che
specificano date od ore, verificare che la data e l'ora specificate
corrispondano alle impostazioni DATEFORMAT e TIMEFORMAT. Se -DATEFORMAT
o -TIMEFORMAT vengono specificate sulla riga comandi, devono precedere
l'opzione che specifica la data o l'ora. Ad esempio, utilizzare
-DATEFORMAT=3 -FROMDATE=yyyy-mm-dd, invece di -FROMDATE=yyyy-mm-dd
-DATEFORMAT=3.

------------------------------------------------------------------------
ANS1037S

È stata specificata una parola chiave non valida



Explanation:

Nel file delle opzioni è stata rilevata una parola chiave non corretta.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il file delle opzioni con delle voci valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1038S

Specificata opzione non valida.



Explanation:

È stata specificata un'opzione non corretta in IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere le opzioni utilizzate per l'esecuzione di IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1039S

Impossibile analizzare il modello di inclusione o esclusione.



Explanation:

Il modello ha un formato non corretto oppure è troppo complesso per
essere interpretato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che il modello di inclusione o esclusione sia specificato
correttamente. Se il modello è corretto, rivolgersi al supporto tecnico
di IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1040S

Nel modello di inclusione-esclusione manca una parentesi di chiusura



Explanation:

Il modello di inclusione-esclusione è strutturato in modo errato. Manca
la parentesi di chiusura.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere la sintassi del modello.

------------------------------------------------------------------------
ANS1041S

Il modello di inclusione-esclusione deve iniziare con un delimitatore di
directory



Explanation:

Il modello di inclusione-esclusione deve iniziare con un delimitatore di
directory.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere la sintassi del modello.

------------------------------------------------------------------------
ANS1042S

Manca un delimitatore di directory iniziale o finale nel modello di
inclusione/esclusione.



Explanation:

1. Il modello di inclusione/esclusione presenta '...' senza un
   delimitatore di directory iniziale o finale.

2. Per Windows, il separatore di unità non è seguito direttamente da un
   delimitatore di directory.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere la sintassi per il modello.

------------------------------------------------------------------------
ANS1043S

Apici non corrispondenti



Explanation:

Gli apici specificati nel modello non sono dello stesso tipo e non
costituiscono un insieme.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il modello usando nella sintassi apici corrispondenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS1044W

Il backup dell'immagine del disco 'option-name' con la dimensione del
settore disco 'block-size' non è supportato. Il backup dell'immagine
supporta solo dischi con settori di 512 byte.



Explanation:

L'operazione di backup dell'immagine supporta dischi con dimensione
settore di 512 byte. Altre dimensioni settore non sono supportate.

System action:

Utilizzare il backup dell'immagine solo per i dischi con settori di 512
byte.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1047E

Il filesystem di destinazione non è disponibile. Il seguente oggetto è
stato ignorato: Spazio di file:'nome-spaziofile' Percorso:'
nome-percorso' Nomefile:'nome-file'



Explanation:

Il client sta tentando di ripristinare o richiamare l'oggetto
specificato ad una destinazione non valida, che non esiste o è
impossibile da raggiungere.

System action:

L'oggetto non viene ripristinato o richiamato. L'elaborazione continua
con l'oggetto successivo.

User response:

Tentare nuovamente il comando utilizzando una destinazione diversa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1048E

Unità 'nome_volume' non locale



Explanation:

Il percorso selezionato non è un'unità locale e quindi non è un oggetto
valido per le operazioni di immagine.

System action:

L'operazione sul volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Selezionare un altro oggetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1049E

'nome_file' non è una destinazione valida per il ripristino
dell'immagine



Explanation:

Il nome file specificato non è un nome valido oppure è una directory.

System action:

Il processo di ripristino viene arrestato.

User response:

Specificare un nome file corretto per il ripristino dell'immagine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1050E

Non è stato possibile bloccare il volume 'nome-volume' per il ripristino
istantaneo VSS.



Explanation:

Non è possibile bloccare il volume perché un'altra applicazione sta
accedendo ai file system sul volume.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Arrestare o sospendere le applicazioni che hanno degli handle aperti sul
volume. Per un ripristino di file system, chiudere le applicazioni che
stanno accedendo ai file system utilizzati per il ripristino istantaneo
VSS.

Se non è possibile chiudere le applicazioni che stanno accedendo al file
system, smontare il file system. Una volta completato il processo di
smontaggio, montare di nuovo il file system ed eseguire il ripristino
istantaneo VSS.

Per ulteriori informazioni, consultare il file di log degli errori
DSMERROR.LOG.

------------------------------------------------------------------------
ANS1051I

ID utente o password non validi



Explanation:

Sono stati immessi un ID utente o una password non validi.

System action:

IBM Spectrum Protect non può connettersi al server senza le credenziali
corrette.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per le credenziali corrette.

------------------------------------------------------------------------
ANS1052E

Non è consentita la connessione diretta a Storage Agent.



Explanation:

Non è possibile collegarsi direttamente ad uno Storage Agent.

System action:

Elaborazione arrestata.

User response:

Per eseguire operazioni Lanfree utilizzando Storage Agent, specificare
l'opzione ENABLELANFREE nel file delle opzioni e riavviare il processo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1053I

Lo spazio file esistente nome_spazio_file è stato ridenominato come
nome_spazio_file



Explanation:

Se lo spazio file è per lo stato del sistema Windows, questo messaggio
viene generato quando il client di backup-archivio IBM Spectrum Protect
rileva più spazi file di stato del sistema in cui i nomi differiscono
solo per quanto riguarda le maiuscole/minuscole. L'esistenza di più
spazi file di stato del sistema può verificarsi se, in un momento
precedente, l'amministratore di IBM Spectrum Protect ha ridenominato lo
spazio file dello stato del sistema usando lo stesso nome ma con
maiuscole/minuscole differenti oppure se il nome del computer è stato
modificato da tutti caratteri maiuscoli a caratteri minuscoli o
maiuscoli/minuscoli combinati. Se il nome dello spazio file rappresenta
un'etichetta di volume unità, questo spazio file è stato creato da un
client di backup-archivio IBM Spectrum Protect meno recente.

System action:

Se lo spazio file è per lo stato del sistema Windows, IBM Spectrum
Protect eseguirà il backup dello stato del sistema nello spazio file che
contiene il backup più recente. Lo spazio file meno recente viene
ridenominato come specificato in questo messaggio. I backup di stato del
sistema successivi continueranno a eseguire il backup dello stato del
sistema nello stesso spazio file (quello utilizzato più di recente). Se
il nome dello spazio file rappresenta un'etichetta di volume unità,
verrà ridenominato con i nome UNC corrispondente e il backup dell'unità
continuerà a essere eseguito in questo spazio file ridenominato.

User response:

Non è necessaria alcuna azione aggiuntiva. Tuttavia, se lo spazio file è
per lo stato del sistema Windows, quando in futuro si sarà determinato
che non si ha più bisogno dello spazio file dello stato del sistema
ridenominato meno recente, si potrà chiedere all'amministratore di IBM
Spectrum Protect di eliminare lo spazio file meno recente
dall'archiviazione di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1054E

Lo spazio di file esistente nome-spaziofile non può essere rinominato
sul nuovo spazio di file nome-spaziofile. Codice di errore IBM Spectrum
Protect= codiceerr.



Explanation:

Il client non è riuscito a migrare un nome spazio di file dalla
convenzione di denominazione dell'etichetta di volume alla convenzione
di denominazione UNC.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Controllare la registrazione errori e il log dell'attività del server
IBM Spectrum Protect per tutti gli altri messaggi che potrebbero aiutare
ad identificare il problema. Se il problema non può essere risolto,
rivolgersi al supporto tecnico IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1055I

Errore nel tentativo di ridenominare lo spazio per i file esistente nome
spazio per i file nel nuovo spazio per i file nuovo nome, le lettere
unità non corrispondono, lettera precedente=lettera unità, nuova
lettera=lettera unità. Ignorare il vecchio spazio per i file ed eseguire
il backup del nuovo.



Explanation:

Si è tentato di ridenominare lo spazio per i file esistente che utilizza
l'etichetta volume secondo la convenzione di denominazione del formato
UNC, ma le lettere unità non corrispondono. Ignorare lo spazio per i
file esistente e crearne uno nuovo.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1056E

Impossibile risolvere il percorso di condivisione/rete condivisione. Il
percorso non esiste.



Explanation:

Per il backup: si sta tentando di eseguire il backup di una
condivisione/rete che non esiste oppure che non dispone
dell'autorizzazione corretta per accedere alla condivisione. Per il
ripristino: si sta tentando di ripristinare una condivisione/rete che
non è possibile risolvere. Il percorso directory non esiste.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ritentare il comando e specificare una destinazione oppure ripristinare
la struttura ad albero delle directory prima di tentare il ripristino
del punto di condivisione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1057I

Lo spazio file nome_spazio_file non può essere ridenominato come nuovo
spazio file nome_spazio_file, perché il nuovo spazio file già esiste.



Explanation:

Il client non è riuscito a migrare un nome spazio file dalla convenzione
di denominazione delle etichette volume alla convenzione di
denominazione UNC perché il nuovo spazio file già esiste sul server IBM
Spectrum Protect.

System action:

L'operazione procede utilizzando il nuovo spazio file. Il vecchio spazio
file viene ignorato.

User response:

Non è necessaria alcuna azione ma, se i dati nel vecchio spazio file non
sono più necessari, è possibile eliminarli dal server IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1058E

Non è stato possibile raggiungere la destinazione di ripristino.



Explanation:

Il filesystem di destinazione non è valido o non può essere raggiunto.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente il comando utilizzando una destinazione diversa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1059E

Selezionati due oggetti non attivi con lo stesso nome immagine. Il
processo termina



Explanation:

Sono state selezionate più versioni non attive dello stesso oggetto
immagine (volume logico). Il sistema non è in grado di stabilire
l'oggetto da ripristinare.

System action:

Il ripristino del volume logico richiesto non viene eseguito.

User response:

Ritentare l'operazione selezionando una versione attiva o una sola
versione non attiva del volume che si desidera ripristinare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1060E

Il percorso specificato non è un file system montato



Explanation:

E' stato immesso un nome file system che non corrisponde al file system
montato per questo sistema. E' possibile che il nome del file system non
sia stato immesso correttamente o che il file system non sia stato
montato in modo corretto.

System action:

L'operazione del volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Ritentare l'operazione utilizzando il nome di un file system montato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1061E

Il dispositivo specificato corrisponde a un filesystem montato; è
necessario specificare il filesystem per nome.



Explanation:

È stato immesso un nome di dispositivo logico associato a un filesystem
montato. Questo volume deve essere utilizzato come riferimento solo dal
nome del filesystem.

System action:

Non viene eseguita alcuna operazione di volume logico richiesta.

User response:

Ritentare l'operazione, utilizzando il nome del filesystem anziché il
nome del dispositivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1062E

E' possibile selezionare solo una singola immagine quando viene immessa
una destinazione.



Explanation:

Sono stati selezionati più oggetti immagine (volume logico) da
ripristinare. E' stata specificata anche una destinazione. Il sistema
non può posizionare più di un'immagine in un singolo volume di
destinazione. Se vengono selezionati più oggetti, ogni oggetto deve
essere ripristinato nell'ubicazione originale.

System action:

Il ripristino del volume logico richiesto non viene eseguito.

User response:

Ritentare l'operazione selezionando un oggetto da ripristinare nella
destinazione specificata o rieseguire l'operazione senza specificare la
destinazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1063E

Il percorso specificato non è un filesystem o un nome volume logico
valido.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'operazione di volume logico non viene eseguita.

User response:

Ripetere l'operazione utilizzando un percorso valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1064E

Si è verificato un errore non previsto durante l'elaborazione
dell'operazione di immagine.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'operazione richiesta non viene eseguita.

User response:

Esaminare la registrazione errori client per altri messaggi emessi prima
o dopo questo messaggio di errore. Correggere i problemi, se possibile.
Se la causa di questo messaggio non può essere determinata o risolta,
rivolgersi al supporto tecnico IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1065E

La versione della libreria del programma di utilità dell'immagine non
corrisponde a quella dell'API IBM Spectrum Protect



Explanation:

Sul sistema corrente sono installati vari componenti diversi.

System action:

L'operazione del volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Reinstallare tutti i componenti IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1066E

L'operazione di ripristino è stata completata regolarmente, ma non è
stato possibile montare di nuovo il file system.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Il file system viene lasciato non montato.

User response:

Utilizzare il comando mount per montare il filesystem. Su AIX eseguire
fsck se richiesto dal sistema operativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1067E

La chiamata ad una funzione di sistema ha restituito un errore non
previsto.



Explanation:

Se si sta eseguendo un'operazione basata sull'istantanea JFS2, è
possibile che questa non sia sufficientemente ampia da contenere tutte
le modifiche eseguite al filesystem dopo la creazione dell'istantanea.
Questo potrebbe rendere l'istantanea non valida rendendo impossibile la
lettura dell'istantanea da parte del client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione richiesta non viene eseguita.

User response:

Esaminare la registrazione errori del client per rilevare altri messaggi
relativi a questo errore. Ripetere l'operazione. Se il problema
persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori
informazioni.

Se si sta eseguendo un'operazione basata sull'istantanea JFS2,
utilizzare la dimensione della cache predefinita di 100% e verificare
che il gruppo del volume abbia uno spazio disco sufficiente per
assegnare le istantanee ampie come il file system e riprovare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1068E

Il dispositivo non è locale.



Explanation:

Il percorso specificato non è un oggetto valido per le operazioni
immagine. Il percorso selezionato non è un dispositivo remoto o una
partizione che risiede su un dispositivo multipercorso.

System action:

L'operazione volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Scegliere un'altro oggetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1069E

Errore durante la lettura dei dati dall'unità



Explanation:

Si è verificato un errore durante la lettura dei dati dall'unità. Solo
per Windows: l'errore può essere dovuto a settori danneggiati
sull'unità.

System action:

L'operazione sul volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Ripetere l'operazione, quindi esaminare la registrazione degli errori
per ottenere ulteriori informazioni. Solo per Windows: eseguire il
comando chkdsk /r e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, una
possibile soluzione è di eseguire il backup dell'intera unità con un
normale backup (non backup immagine). Accertarsi che tutti i dati siano
stati salvati. Quindi formattare completamente l'unità (senza l'opzione
/q di formattazione veloce). Quindi ripristinare i dati e ripetere
l'operazione di backup immagine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1070E

Errore di scrittura



Explanation:

Si è verificato un errore durante la scrittura dei dati sull'unità.

System action:

L'operazione del volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Ritentare l'operazione; per ulteriori informazioni esaminare la
registrazione degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1071E

È stato immesso un nome dominio non valido: 'domain-name'



Explanation:

È stato immesso un nome dominio non valido. Verificare se il nome
dominio è un file system e se il file system è montato. Non è possibile
specificare una directory nell'opzione del dominio, a meno che non si
tratti di un punto di montaggio virtuale.

System action:

L'elaborazione continua se sono presenti altri file system di cui
eseguire il backup nell'opzione dominio.

User response:

Immettere un nome unità o un nome di file system valido (dominio).

------------------------------------------------------------------------
ANS1072E

Impossibile continuare l'operazione; l'unità 'nome-unità' non ha alcuna
etichetta volume.



Explanation:

Il nome-unità nell'elenco domini non ha un'etichetta volume.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Utilizzare il programma di utilità di formato del sistema per apporre
un'etichetta volume univoca su tutte le unità su cui si intende eseguire
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1073E

Lo spazio di file per il dominio 'nome-dominio' non è stato trovato sul
server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Lo spazio di file specificato è previsto sul server ma non è più
presente. È possibile che sia stato emesso un comando di cancellazione
del file mentre era in corso l'operazione corrente.

System action:

L'elaborazione di IBM Spectrum Protect viene interrotta.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema si ripresenta ricercare nella
registrazione errori altri eventuali messaggi che potrebbero indicare
perché l'operazione non è riuscita. Tentare di correggere tutti i
problemi indicati e ritentare l'operazione. Se il problema persiste,
contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1074W

L'operazione è stata interrotta dall'utente.



Explanation:

L'operazione è stata interrotta su richiesta dell'utente. Normalmente
ciò si verifica quando viene premuto due volte il tasto 'Q'.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1075E

nome file(numero riga)Il sistema operativo ha rifiutato una richiesta di
IBM Spectrum Protect per l'allocazione della memoria.



Explanation:

Man mano che l'elaborazione continua, IBM Spectrum Protect richiede
l'accesso alla memoria per memorizzare le informazioni. In questo caso,
è richiesta più memoria di quanto il sistema operativo possa allocare. I
possibili motivi sono:

   La memoria del sistema è insufficiente.
   Il processo in cui viene eseguito il programma supera la quantità
   massima di memoria allocata.
   Si è verificata un'altra condizione di errore. Memoria non
   disponibile.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni non necessarie e ritentare l'operazione.
Se l'operazione non riesce, provare a dividere l'attività in più unità
più piccole. Ad esempio, se una specifica file contiene diverse
directory di livello superiore, eseguire l'attività di IBM Spectrum
Protect in modo seriale per ciascuna directory. Se l'attività IBM
Spectrum Protect è un backup incrementale, utilizzare l'opzione
"-memoryefficientbackup=yes".

Per sistemi UNIX che supportano limiti delle risorse, è possibile
verificare se il limite della risorsa memoria è troppo basso immettendo
il seguente comando: ulimit -a

In base ai dati risultanti, è possibile chiedere all'utente root del
sistema UNIX di aumentare il limitedi risorse al di sopra del limite
predefinito corrente. L'utente root del sistema UNIX dispone
dell'autorizzazione per aumentare i limiti delle risorse.

------------------------------------------------------------------------
ANS1076E

Non è stato possibile trovare il percorso di directory 'nome percorso'
specificato.



Explanation:

È stato specificato un percorso di directory non valido o
irraggiungibile.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione utilizzando un percorso di directory valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1078S

Si è verificato un errore di sistema sconosciuto codice-errore.



Explanation:

Si è verificato un errore sconosciuto codice-errore nel programma
client.

System action:

Il client viene arrestato.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Tentare di
correggere tutti i problemi indicati e ritentare l'operazione. Se il
problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriore
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1079E

Non è stata immessa alcuna specifica file



Explanation:

Non è stata immessa una specifica file come richiesto.

System action:

Il processo non ha continuato con l'operazione richiesta.

User response:

Immettere una specifica file per continuare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1081E

Immessa una specifica del file di ricerca 'string' non valida.



Explanation:

È stata immessa una specifica del file di ricerca string che contiene
caratteri non corretti oppure contiene caratteri jolly nella specifica
dell'unità o nel nome del file system.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immette la specifica del file corretta come descritto nel manuale Using
the Backup-Archive Client appropriato per il particolare sistema
operativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1082E

Immessa una specifica file 'nome file' di destinazione non valida



Explanation:

E' stata immessa una specifica nome file di destinazione che contiene
caratteri non corretti oppure presenta metacaratteri.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere una specifica file corretta come descritto nel manuale Guida
all'utilizzo di Backup-Archive Client per il sistema operativo
specifico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1083E

Nessun file è stato precedentemente archiviato per 'nome-spazio file'



Explanation:

E' stato tentato di richiamare i file senza aver precedentemente
archiviato alcun file per l'unità o il file system specificato
(filespace-name).

System action:

Elaborazione arrestata.

User response:

Assicurarsi di aver specificato l'unità o il file system corretto e che
i file siano stati archiviati prima di tentare di richiamarli.

------------------------------------------------------------------------
ANS1084E

Nessun file è stato precedentemente sottoposto a backup per
'filespace-name' o lo spazio file specificato non è valido per il
sistema operativo corrente.



Explanation:

Non è possibile ripristinare i file. L'unità o lo spazio file non sono
validi o non esiste alcuna copia di backup.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare uno spazio file o un'unità valida. Verificare la presenza
delle copie di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1085E

L'API VMware vStorage ha riportato una configurazione di istantanea non
valida.



Explanation:

Si è verificato un errore API VMware vStorage a causa di una
configurazione di istantanea non valida.

System action:

Si è verificato un errore API VMware vStorage e il backup della macchina
virtuale non è riuscito.

User response:

Controllare i log VMware per conoscere le possibili cause dell'errore,
quindi ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1086E

File non trovato durante l'elaborazione del backup, dell'archiviazione o
del trasferimento



Explanation:

Il file in elaborazione per il backup, l'archiviazione o il
trasferimento non è più presente sul client. Un'altra elaborazione ha
cancellato il file prima che l'IBM Spectrum Protect ne abbia potuto
effettuare il backup, l'archiviazione o il trasferimento.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1087E

Accesso negato al file o alla directory specificata



Explanation:

L'accesso al file o alla directory specificata viene negato. Si è
tentato di leggere o scrivere un file ma non si dispone
dell'autorizzazione all'accesso al file o alla directory.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che sia stato specificato correttamente il nome del file o
della directory, correggere le autorizzazioni oppure specificare una
nuova ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1088E

Lo spazio per i file 'nome spazio per i file' non esiste



Explanation:

Lo spazio per i file (dominio) specificato non è corretto o non esiste
sulla macchina.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione specificando un dominio esistente,
costituito da una lettera identificativa di unità o da un nome del file
system.

------------------------------------------------------------------------
ANS1089E

La lunghezza del percorso della directory di destinazione supera quella
massima prevista dal sistema



Explanation:

Il nome del percorso specificato più il nome del percorso del file
ripristinato si combinano creando un nome la cui lunghezza supera quella
massima consentita nel sistema.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare un percorso di destinazione che, una volta combinato, sia
inferiore alla lunghezza massima consentita nel sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1090E

Il dispositivo LVM1 non è più supportato da questo client.



Explanation:

Il percorso selezionato fa riferimento a un dispositivo di volumi
gestito da LVM versione 1. LVM 1 non è più supportato da questa versione
del client e pertanto non è un oggetto valido per le operazioni
sull'immagine.

System action:

L'operazione sul volume logico richiesto non è stata eseguita.

User response:

Utilizzare versioni precedenti del client che supportano LVM1 per
eseguire un'operazione sul volume logico. In alternativa, è possibile
eseguire l'aggiornamento a LVM2 e migrare il volume a LVM2. LVM2 è
supportato da questo client per le operazioni sui volumi logici.

------------------------------------------------------------------------
ANS1091E

Errore nelle comunicazioni con il server durante l'interrogazione
dell'oggetto



Explanation:

Si è verificato un errore imprevisto nelle comunicazioni durante
l'interrogazione di un oggetto sul server.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che le comunicazioni tra le macchine client e server siano
attive. I guasti del server, del processore e dell'unità di controllo
delle comunicazioni possono causare questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS1092W

Non sono stati trovati file corrispondenti ai criteri di ricerca



Explanation:

È stato immesso un modello di ricerca o un nome file che non è stato
individuato nel database del server.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che il modello di ricerca sia corretto, oppure specificare
una nuova stringa di ricerca.

------------------------------------------------------------------------
ANS1093E

Il server IBM Spectrum Protect non supporta l'opzione data ed ora
prestabilite.



Explanation:

Il client ha richiesto una query con data e ora prestabilite o un'azione
di ripristino ma il server IBM Spectrum Protect a cui il client è
connesso non supporta le operazioni data/ora prestabilite.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Assicurarsi di essere connessi al server IBM Spectrum Protect corretto.
Se si è connessi al server corretto, riprovare di nuovo il comando senza
specificare le opzioni data/ora prestabilite.

------------------------------------------------------------------------
ANS1094E

Si è verificato un errore mentre si tentava di connettersi
all'ubicazione di ripristino nella macchina virtuale. Verificare che
l'ubicazione di ripristino esista nella macchina virtuale e che il
proprio account possa accedervi.



Explanation:

Durante l'elaborazione di ripristino, il sistema crea una condivisione
per accedere all'ubicazione di ripristino nella macchina virtuale.In
questa situazione, il sistema non è in grado di creare una condivisione.
Di norma, questo errore si verifica se l'ubicazione di ripristino non
esiste oppure se l'account utente non dispone dell'accesso
all'ubicazione.

System action:

Il sistema non era in grado di creare una condivisione.

User response:

Verificare che l'ubicazione di ripristino esista nella macchina virtuale
e che il proprio account possa accedervi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1096S

Il nodo non esiste sul server o non esiste alcun gruppo di impostazioni
attive per il nodo.



Explanation:

Questo errore si verifica quando si tenta di accedere ai dati di un
altro nodo. Il nodo non è registrato con il server IBM Spectrum Protect
o non esiste alcun gruppo di impostazioni attive per il nodo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che il nodo di cui si tenta di accedere ai dati sia
registrato con il server IBM Spectrum Protect. Se si dispone di più
server IBM Spectrum Protect, verificare che si stia eseguendo la
connessione al server corretto, quindi ritentare l'operazione. Se il
problema persiste, contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect
per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1097E

Impossibile leggere il testo della guida del client dal file della
guida.



Explanation:

Il file della guida è stato aperto correttamente e il sommario è
disponibile tuttavia vi è un problema nella lettura del testo dal file
della guida.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se la variabile di ambiente DSM_DIR è impostata, verificare che punti
alla directory che contiene il livello corrente di file di programma IBM
Spectrum Protect e tentare quindi nuovamente l'operazione. Se il
problema si ripresenta, reinstallare il software client. Se il problema
persiste, rivolgersi al supporto tecnico di IBM per ulteriore
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1098E

Elaborazione interrotta; memoria per il programma esaurita.



Explanation:

Il programma ha utilizzato tutta la memoria disponibile.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Chiudere qualsiasi programma non necessario (TSR) in esecuzione e
tentare nuovamente l'operazione. Ridurre anche l'ampiezza delle
interrogazioni e la quantità di dati che vengono restituiti per
contribuire a risolvere il problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1099E

Il file 'nome file' non è stato precedentemente archiviato



Explanation:

Si è tentato di accedere ad un file che non era memorizzato sul server.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Assicurarsi che il nome file corrente sia stato specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1100E

Il backup del file 'nome file' non era stato precedentemente eseguito



Explanation:

Si è tentato di accedere ad un file che non era memorizzato sul server.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Assicurarsi che il nome file corrente sia stato specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1101E

L'utente non è autorizzato a crittografare nome spazio
filepercorso_directorynome_file.



Explanation:

L'utente non è autorizzato a decifrare il file. Generalmente, solo un
utente autorizzato da IBM Spectrum Protect o un utente root può
utilizzare la codifica IBM Spectrum Protect. Tuttavia, una determinata
combinazione delle opzioni PASSWORDACCESS e ENCRYPTKEY può consentire
operazioni di codifica da parte di un utente non autorizzato.

System action:

Il file non è stato sottoposto a backup o ripristinato.

User response:

Collegarsi come root o come utente autorizzato di IBM Spectrum Protect e
provare a eseguire di nuovo l'operazione. Fare riferimento al manuale
Client di backup-archivio di IBM Spectrum Protect - Installazione e
guida per l'utente per l'uso corretto dell'opzione ENCRYPTKEY.

------------------------------------------------------------------------
ANS1102E

Al programma è stato passato un numero eccessivo di argomenti della riga
comandi.



Explanation:

Questa routine di elaborazione dei comandi ha ricevuto più operandi di
quanti ne può utilizzare. Le regole sono le seguenti:

*  La query può contenere solo una singola specifica di file.

*  Restore e Retrieve possono contenere due specifiche del file.

*  Archive, Incremental e Selective possono contenere un massimo di 20
   specifiche di file. Per evitare il limite di 20 operandi, utilizzare
   l'opzione -REMOVEOPERANDLIMIT sul comando archive, incremental o
   selective in errore.

Nota: il client funziona in modo molto più efficiente se espande i
caratteri jolly internamente invece di accettare l'elenco espanso dalla
shell.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ridurre il numero di argomenti e ritentare l'operazione. Per i sistemi
basati su UNIX, assicurarsi di avere racchiuso fra virgolette la
specifica che contiene i caratteri di corrispondenza modello. In
alternativa, utilizzare l'opzione -REMOVEOPERANDLIMIT sul comando
archive, incremental o selective in errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS1103E

È stata immessa una classe di gestione non valida



Explanation:

È stata immessa una classe di gestione non valida.

System action:

L'operazione richiesta non è possibile.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione utilizzando una classe di gestione
valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS1104E

La classe di gestione per questo file non contiene un gruppo copie di
archivio valido. Il file non verrà archiviato.



Explanation:

Nella classe di gestione per questo file non è presente il gruppo copie
di archivio specificato. Questo file non verrà archiviato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Aggiungere un gruppo copie di archivio valido alla classe di gestione,
quindi tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1105E

La classe di gestione di questo file non dispone di un gruppo di copie
di backup valido. Di tale file non sarà possibile eseguire il backup.



Explanation:

La classe di gestione per questo file non presenta un gruppo di copie di
backup specificato. Il backup di tale file non verrà eseguito.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Aggiungere un gruppo di copie di backup valido alla classe di gestione e
ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1106E

ENCRYPTKEY SAVE non configurato correttamente. Crittografia non
utilizzata.



Explanation:

Questo messaggio viene visualizzato per utenti autorizzati IBM Spectrum
Protect e utenti root quando vengono impostate le opzioni ENCRYPTKEY
SAVE e PASSWORDACCESS PROMPT. Questi rappresentano i valori predefiniti.
Per tali valori non è consentita la crittografia.

System action:

Il file non è codificato.

User response:

Per salvare le chiavi di codifica, è necessario modificare i valori di
configurazione. Aggiungere PASSWORDACCESS GENERATE al file delle opzioni
di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1107E

Opzione/valore non valido: 'opzione'



Explanation:

Sono stati specificati un'opzione o un valore di opzione IBM Spectrum
Protect non corretti.

System action:

Per il client della riga comandi: l'elaborazione viene arrestata.

Per il client della GUI nativo: esiste una piccola serie di opzioni
critiche per l'inizializzazione del client. Se un errore viene rilevato
in una di queste opzioni, viene visualizzato questo messaggio e il
client viene terminato senza ulteriore elaborazione.

User response:

Specificare un'opzione IBM Spectrum Protect corretta come indicato nel
manuale Utilizzo del client di backup-archivio relativo al sistema
operativo specifico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1108E

Opzione non valida (option) per il comando funzione.



Explanation:

Esistono due possibili motivi per questo messaggio:

*  L'opzione opzione era stata specificata per un comando o sottocomando
   (funzione) che non può utilizzare tale opzione.

*  L'opzione si trova nella parte iniziale della riga comandi è non è
   valida in quel punto.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Consultare Backup-Archive Client Installation and User's Guide per
conoscere l'uso corretto dell'opzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1110E

Impossibile aprire il file della guida client nome-file.



Explanation:

Questo di solito si verifica quando non è possibile trovare il file
della guida nome-file.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se la variabile di ambiente DSM_DIR è impostata, verificare che punti
alla directory che contiene il livello corrente di file di programma IBM
Spectrum Protect e tentare quindi nuovamente l'operazione. Se il
problema si ripresenta, reinstallare il software client. Se il problema
persiste, rivolgersi al supporto tecnico di IBM per ulteriore
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1111E

L'operazione richiesta non è possibile utilizzando la classe di gestione
immessa.



Explanation:

La classe di gestione non è valida perché il valore Versione dati esiste
è maggiore di 30. Per i backup locali su un datastore VVOL, questo
valore deve essere 1 - 30.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione utilizzando una classe di gestione
valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS1113E

L'ubicazione dell'istantanea nella cache non è valida.



Explanation:

Il percorso della cache delle istantanee deve essere un volume locale
già formattato con NTFS. Il percorso predefinito della cache è sullo
stesso volume su cui viene eseguita l'istantanea. L'operazione
continuerà senza supporto dell'istantanea.

System action:

Il client non esegue l'operazione di backup dell'istantanea.

User response:

Specificare una posizione della memoria cache istantanea diversa
utilizzando l'opzione SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1114I

In attesa del montaggio del supporto non in linea.



Explanation:

Il server è in attesa che il supporto richiesto diventi disponibile
prima che l'operazione possa continuare.

System action:

In attesa dei dati richiesti.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1115W

File 'nome-filenome-filenome-file' escluso dall'elenco di
include/exclude



Explanation:

Non è possibile eseguire il backup, l'archiviazione o la migrazione dei
file esclusi.

System action:

Impossibile elaborare il file.

User response:

Se il file è stato escluso intenzionalmente, allora questo messaggio può
essere ignorato. Altrimenti, modificare l'elenco di include/exclude,
riavviare il client e ritentare l'operazione. Per ulteriore assistenza,
rivolgersi all'amministratore di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1116E

Il processo è in esecuzione in una modalità non interattiva, ma richiede
l'input dell'utente.



Explanation:

Questo processo richiede un input da tastiera, ma i processi non
interattivi non possono leggere tale input.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Per risolvere il problema, effettuare le seguenti azioni:

*  Eseguire il prodotto in modalità interattiva.

*  Verificare che la password sia impostata correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1117E

Le opzione PICK e LATEST non possono essere utilizzate insieme



Explanation:

Durante un ripristino, le opzioni PICK e LATEST non possono essere usate
insieme.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare di nuovo utilizzando l'opzione PICK oppure quella LATEST.

------------------------------------------------------------------------
ANS1118I

È stato immesso un numero di spazio file non valido. Provare di nuovo.



Explanation:

Il numero che rappresenta uno spazio file non era corretto mentre si
stava utilizzando l'opzione PICK.

System action:

Il processo attende la specifica dell'utente.

User response:

Immettere un numero di spazio file corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1119I

Avvio cancellazione dello spazio per i file 'nome spazio per i file'.



Explanation:

Indica che la cancellazione dello spazio per i file è stata avviata per
il nome spazio per i file specificato.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1120E

La rimozione dello spazio file 'nome-spazio-file' non è riuscita



Explanation:

È stato effettuato un tentativo di eliminazione di uno spazio file (NAS
o normale) che non è riuscito.

*  La registrazione al client potrebbe non essere autorizzata per
   l'eliminazione di spazi file sul server. Ricercare il messaggio
   ANS1126E.

*  Lo spazio file specificato non esiste sul server. Ricercare il
   messaggio ANS1122W.

*  Altre cause potrebbero essere riportate nei messaggi che seguono
   questo.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Effettuare l'operazione consigliata negli altri messaggi che
accompagnano questo qui. Se riportato, provare a rimuovere di nuovo lo
spazio file. Se il problema persiste, richiedere all'amministratore di
IBM Spectrum Protect di eliminare lo spazio file.

------------------------------------------------------------------------
ANS1121I

Una richiesta di eliminazione dello spazio file 'filespace-name' è sta
inviata al server.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha richiesto la cancellazione del nome spazio file
specificato. E' possibile che il processo di cancellazione non sia stato
completato al momento della visualizzazione del messaggio. Per
verificare che la cancellazione sia riuscita, consultare le
registrazioni del server.

E' possibile che si siano verificati errori sul server durante il
processo di cancellazione o che lo spazio file contenga oggetti in
archivio nello stato di attesa per cancellazione. In entrambi i casi lo
spazio file non verrà eliminato.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1122W

Lo spazio per i file 'nome spazio per i file' non esiste sul server. E'
possibile che lo spazio per i file sia stato cancellato da un altro
client utilizzando lo stesso nome nodo del client o da un responsabile.



Explanation:

Il nome spazio per i file specificato non esiste sul server. Lo spazio
per i file è stato cancellato dal responsabile di sistema o da un altro
client che utilizza lo stesso nome nodo del client dell'utente.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1123E

La dimensione verticale dello schermo è troppo piccola per visualizzare
la directory HELP. Aumentare l'altezza della finestra.



Explanation:

L'esecuzione del comando HELP richiede spazio sia per i prompt
dell'utente che per una riga almeno della directory HELP.

System action:

La directory dell'aiuto non viene visualizzata e il comando HELP non può
essere completato.

User response:

Aumentare le dimensioni della finestra di visualizzazione in uso per
consentire la visualizzazione di un maggior numero di righe di testo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1125E

Apici non corrispondenti: 'stringa'



Explanation:

Gli apici specificati nel modello non sono dello stesso tipo e non
costituiscono un insieme.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il modello usando apici corrispondenti nella sintassi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1126E

Lo spazio file non può essere eliminato poiché questo nodo non dispone
dell'autorizzazione per eliminare i dati archiviati o di cui è stato
eseguito il backup.



Explanation:

Non è possibile eliminare i dati dello spazio file, a meno che
l'amministratore di IBM Spectrum Protect non autorizzi il nodo ad
eseguire questa operazione. L'autorizzazione consente di eliminare i
dati di backup, i dati di archivio o entrambi.

System action:

L'eliminazione non riesce.

User response:

Utilizzare il comando SMC QUERY SESSION per verificare l'autorizzazione.
Chiedere all'amministratore di IBM Spectrum Protect di fornire
l'autorizzazione appropriata o di eliminare lo spazio file.

------------------------------------------------------------------------
ANS1127E

Il nodo non ha l'autorizzazione per eliminare i file archiviati.



Explanation:

Non è possibile eliminare i file archiviati, a meno che il responsabile
di IBM Spectrum Protect non disponga dell'autorizzazione appropriata.

System action:

IBM Spectrum Protect non elimina i file archiviati.

User response:

Utilizzare il comando SMC QUERY SESSION per verificare l'autorizzazione.
Chiedere al responsabile di IBM Spectrum Protect di fornire
l'autorizzazione appropriata.

------------------------------------------------------------------------
ANS1128S

La classe di gestione assegnata alle directory non esiste.



Explanation:

La classe di gestione denominata nell'opzione DIRMC non esiste nel
gruppo di impostazioni assegnate sul server. La registrazione degli
errori contiene una voce che mostra il nome di una classe di gestione
non valida.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione DIRMC corrente dal file delle opzioni client, quindi
eseguire DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL per visualizzare le informazioni
sulle classi di gestione disponibili. Verificare che la classe di
gestione selezionata presenti un gruppo di copie di backup. Se si
dispone di più server IBM Spectrum Protect, verificare che si stia
eseguendo la connessione al server corretto. Se non si è in grado di
individuare una classe di gestione adatta, rivolgersi al responsabile di
IBM Spectrum Protect per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1129S

Non esistono gruppi di copie di backup nella classe di gestione
utilizzata per le directory.



Explanation:

L'opzione DIRMC denomina una classe di gestione che non contiene gruppi
di copie di backup.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione DIRMC corrente dal file delle opzioni client, quindi
eseguire DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL per visualizzare le informazioni
sulle classi di gestione disponibili. Verificare che la classe di
gestione selezionata presenti un gruppo di copie di backup. Se si
dispone di più server IBM Spectrum Protect, verificare che si stia
eseguendo la connessione al server corretto. Se non si è in grado di
individuare una classe di gestione adatta, rivolgersi al responsabile di
IBM Spectrum Protect per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1130E

L'unità non ha etichetta. L'operazione non può continuare.



Explanation:

Il backup o l'archiviazione di supporti mobili richiede che i supporti
abbiano un'etichetta di volume. È stato eseguito un tentativo di
eseguire il backup dei dati o di archiviarli su un volume mobile che non
ha etichetta.

System action:

L'operazione richiesta non viene eseguita.

User response:

Creare un'etichetta di volume sui supporti mobili e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1131E

Esiste un'etichetta duplicata del volume. L'operazione non può
continuare.



Explanation:

Per i supporti mobili, IBM Spectrum Protect utilizza l'etichetta di
volume come nome spazio di file. Per evitare che i dati provenienti da
volumi differenti vengano memorizzati nello stesso spazio di file sul
server IBM Spectrum Protect, l'esecuzione del backup o
dell'archiviazione dei volumi dei supporti mobili che hanno etichette di
volume duplicate non è consentita.

System action:

L'operazione richiesta non viene eseguita.

User response:

Modificare le etichette di volume sui volumi dei supporti mobili in modo
che non vi siano etichette duplicate. Riavviare poi IBM Spectrum Protect
e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1132E

La regola di accesso 'regola di accesso' è già definita per il nodo
'nodo'.Occorre cancellare le vecchie regole prima di definirne una
nuova.



Explanation:

Si sta tentando di definire l'autorizzazione per il nodo specificato,
che però dispone già di un'autorizzazione precedentemente definita.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha ridefinito l'autorizzazione per il nodo
specificato.

User response:

Aggiornare l'autorizzazione, oppure cancellare la vecchia regola e
definirne una nuova, oppure usare l'autorizzazione corrente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1133W

Un'espressione può contenere un carattere jolly non racchiuso tra apici.



Explanation:

Il comando non può essere elaborato perché una shell UNIX espande
un'espressione definita con caratteri jolly, ad esempio, l'asterisco (*)
o il punto interrogativo (?), senza apici.

Se l'espressione non contiene alcun carattere jolly e si desidera
inserire un limite superiore di operandi nel comando Archive, Selective
o Incremental, aggiungere l'opzione -REMOVEOPERANDLIMIT al comando e
riprovare.

System action:

Dipende dal comando.

User response:

Racchiudere l'espressione con caratteri jolly tra apici o aggiungere
l'opzione -REMOVEOPERANDLIMIT e immettere di nuovo il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1134E

L'unità drive-name non è una specifica di unità valida.



Explanation:

Il nome unità specificato non è valido; probabilmente l'unità non è
stata definita.

System action:

Il processo ignora l'unità non valida e continua all'unità successiva.

User response:

Verificare l'unità non valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS1135E

L'unità drive-name1 è un'unità virtuale di drive-name2. Non è possibile
eseguirne il backup o l'archiviazione.



Explanation:

Una unità è una sostituta (SUBST) dell'altra unità. Non è possibile
eseguire il backup o l'archiviazione dell'unità SUBST.

System action:

L'unità SUBST viene ignorata. L'elaborazione continua con l'unità
successiva.

User response:

Non specificare alcuna specifica file per un'unità che è una sostituta
di un'altra unità. Rimuovere tutte le unità sostitute esplicite
dall'istruzione DOMAIN oppure utilizzare l'annotazione -<drive:> per
rimuovere un'unità sostituita se è specificato ALL-LOCAL.

------------------------------------------------------------------------
ANS1136E

Non proprietario del file



Explanation:

Non è possibile eseguire il backup del file poiché il client non è il
proprietario del file.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1137W

Ignorato indice 'numero' non valido.



Explanation:

E' stato immesso un numero non corretto per l'indice.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere la voce dell'Indice e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1138E

Il comando 'nome comando' deve essere seguito da un sottocomando



Explanation:

E' stato immesso un nome comando incompleto.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere la sintassi corretta del comando e continuare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1139W

'nome-oggettonome-oggettonome-oggetto' è stato ripristinato come
'nome-temp'. Per completare il ripristino è necessario un riavvio.



Explanation:

Il file che si stava ripristinando veniva utilizzato da un'altra
applicazione e quindi non è stato possibile sostituirlo immediatamente.
Il file verrà sostituito durante il successivo riavvio del sistema
operativo. È importante notare che fino a quando non si verifica il
riavvio, il sistema o le relative applicazioni potrebbero essere
instabili. Il grado di instabilità dipende dalla criticità del file per
il sistema operativo o per le applicazioni.

System action:

Il file è stato ripristinato con un nome temporaneo e al sistema
operativo è stato indicato di sostituire il file originale con quello
ripristinato durante il prossimo avvio del sistema operativo.

User response:

Riavviare la macchina appena possibile dopo il termine dell'operazione
di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1140E

Formato non valido per il comando di impostazione accesso.



Explanation:

Il comando SET ACCESS deve avere almeno tre operandi, il primo dei quali
deve essere BACKUP o ARCHIVE. successivamente deve essere presente una
specifica file ben strutturata.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata, il comando non è stato eseguito.

User response:

Utilizzare il comando HELP SET ACCESS per i dettagli completi di
utilizzo, quindi immettere il comando SET ACCESS utilizzando la sintassi
corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1141W

Comando sconosciuto - nome comando



Explanation:

E' stato immesso un nome comando non corretto.

System action:

Nessuna.

User response:

Immettere il comando corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1143E

Le opzione DIRSONLY e FILESONLY non possono essere utilizzate insieme



Explanation:

Le opzione DIRSONLY e FILESONLY non possono essere utilizzate insieme.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare di nuovo utilizzando l'opzione DIRSONLY oppure quella FILESONLY.

------------------------------------------------------------------------
ANS1144W

Autenticazione della password non attiva sul server



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Dato che l'autenticazione della password è disattivata sul server, non è
necessario aggiornare la password.

------------------------------------------------------------------------
ANS1145E

Il livello massimo di nidificazione macro è stato superato. Le macro
possono essere nidificate fino a 10 livelli.



Explanation:

IBM Spectrum Protect consente alle macro di richiamare altre macro, ad
esempio la macro 'A' richiama la macro 'B' che a sua volta, richiama la
macro 'C'. Questa è una nidificazione a tre livelli. Il limite è 10
livelli (la macro iniziale più nove livelli di richiami all'interno
della macro correntemente in esecuzione). Non esiste alcun limite per il
numero di richiami a macro differenti che possono essere effettuati
all'interno di una macro, sempre che i richiami non siano nidificati a
loro volta.

System action:

La macro viene ignorata e viene restituito un errore.

User response:

Ridurre il livello di nidificazione delle macro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1146E

Impossibile aprire il file macro 'spec file'.



Explanation:

E' stato immesso un comando macro che specifica il nome file macro
visualizzato. Tale file non può però essere aperto in lettura.

System action:

La macro viene ignorata e viene restituito un errore.

User response:

Immettere il comando con il nome macro opportuno.

------------------------------------------------------------------------
ANS1147E

Il file non è temporaneamente disponibile.



Explanation:

Il file è temporaneamente non disponibile.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Controllare se il file è bloccato da un altro processo. In caso
contrario, eseguire nuovamente il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1148I

Il comando 'nome-comando' è stato completato correttamente



Explanation:

nome-comando è stato completato correttamente.

System action:

Comando completato.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1149E

Non è disponibile alcun dominio per il backup incrementale. Il dominio
potrebbe essere vuoto o tutti i filesystem nel dominio sono stati
esclusi.



Explanation:

È stato avviato un backup incrementale, ma non è stato selezionato alcun
dominio. I possibili motivi per questo messaggio includono:

*  È stato effettuato un tentativo di eseguire il backup di un
   filesystem escluso con l'opzione EXCLUDE.FS.

*  DOMAIN è vuoto. Ossia, l'istruzione DOMAIN esclude uno o più file
   system, ma nei file system non sono state incluse istruzioni DOMAIN.

*  DOMAIN ALL-LOCAL è attivo ma nel sistema non sono presenti file
   system locali.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Verificare che le istruzioni DOMAIN siano configurate correttamente e
provare ad eseguire nuovamente il backup. Le istruzioni DOMAIN possono
trovarsi nel file delle opzioni del client (dsm.opt, dsm.sys), nelle
serie di opzioni del client, nelle definizioni di pianificazione e nei
comandi IBM Spectrum Protect con script. Le azioni correttive includono:

*  Assicurarsi che le impostazioni dell'opzione DOMAIN specifichino i
   file system di cui si desidera eseguire il backup.

*  Se un file system di cui deve essere eseguito il backup viene escluso
   da un'istruzione EXCLUDE.FS, rimuovere l'istruzione EXCLUDE.FS.

*  Se un file system di cui non deve essere eseguito il backup viene
   elencato in un'istruzione DOMAIN, rimuovere il file system
   dall'istruzione DOMAIN.

*  Assicurarsi che DOMAIN non sia vuoto. Ossia, se le istruzioni DOMAIN
   escludono i file system dal backup, assicurarsi che le istruzioni
   DOMAIN includano i file system di cui deve essere eseguito il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1150E

Impossibile ripristinare il profilo utente corrente perché l'utente è in
esecuzione come account di sistema locale.



Explanation:

L'account di sistema locale non ha un profilo. Quindi, non è possibile
ripristinare il profilo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Collegarsi all'utente di cui si desidera ripristinare il profilo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1151E

'nome-unità1' non è un disco cluster.



Explanation:

Il file system indicato non è un disco cluster. Poiché l'opzione
CLUSTERNODE è impostata su YES, non è possibile eseguire il backup o
l'archiviazione del file system.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Se l'opzione CLUSTERNODE è impostata erroneamente su YES, modificare
l'opzione su NO e ritentare l'operazione. In caso contrario, consultare
il manuale del client per ulteriori informazioni sulla configurazione
del client in modo da eseguirlo in un ambiente cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1152E

L'API VMware vStorage ha riportato un errore di quiesce della macchina
virtuale.



Explanation:

Si è verificato un errore VDDK durante il quiesce della macchina
virtuale.

System action:

Si è verificato un errore API VMware vStorage e il backup della macchina
virtuale non è riuscito.

User response:

L'errore può verificarsi se c'è molta attività sulla macchina virtuale
al momento dell'esecuzione dell'istantanea. Tentare di impostare
l'opzione INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS per risolvere questo problema.
Inoltre, controllare i log VMware per conoscere le possibili cause
dell'errore, quindi ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1153E

'nome-unità1' è un disco cluster.



Explanation:

Il file system indicato è un disco cluster. Poiché l'opzione CLUSTERNODE
è impostata su NO, non è possibile eseguire il backup o l'archiviazione
del file system.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Se l'opzione CLUSTERNODE è impostata erroneamente su NO, modificare
l'opzione su YES e ritentare l'operazione. In caso contrario, consultare
il manuale del client per ulteriori informazioni sulla configurazione
del client in modo da eseguirlo in un ambiente cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1154E

Il nome oggetto 'nome spazio filenome percorsonome file' contiene una
sequenza multibyte non valida per la locale corrente.



Explanation:

È stata trovata una sequenza multibyte non consentita per la locale
corrente nel nome oggetto. Il percorso o il nome file è danneggiato
oppure è codificato in una lingua diversa da quella della locale
corrente.

System action:

Oggetto ignorato.

User response:

Il nome file e il percorso non sono danneggiati, elaborare il file nella
locale per cui sono validi. In caso di backup snapdiff, contattare
l'amministratore per controllare l'ambiente ed eseguire il backup
incrementale completo dopo che l'errore è stato corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1155E

Non sono disponibili domini per il backup dell'immagine.



Explanation:

È stato avviato un backup dell'immagine, ma non è stato specificato
alcun dominio.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Scegliere un dominio e avviare nuovamente il backup dell'immagine.
Impostare il dominio dell'immagine utilizzando l'opzione domain.image
nel file dsm.opt, manualmente o utilizzando l'editor delle preferenze
della GUI.

------------------------------------------------------------------------
ANS1156E

NODENAME non può essere il nome della macchina locale se l'opzione
CLUSTERNODE è impostata su YES



Explanation:

Se IBM Spectrum Protect è in esecuzione come nodo cluster, il nome nodo
non può essere il nome della macchina locale.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Modificare il nome nodo utilizzando il nome cluster o un altro nome e
riavviare IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1157E

Non è possibile eseguire il backup o il ripristino del registro quando
il client è in esecuzione come un nodo cluster.



Explanation:

Quando l'opzione CLUSTERNODE è impostata su YES, non è possibile
eseguire il backup o il ripristino del registro.

System action:

Il backup o il ripristino del registro non è viene eseguito.

User response:

Se l'opzione CLUSTERNODE è impostata erroneamente su YES, modificare
l'opzione su NO e ritentare l'operazione. In caso contrario, consultare
il manuale del client per ulteriori informazioni sulla configurazione
del client in modo da eseguirlo in un ambiente cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1158E

Non è possibile eseguire il backup o il ripristino dei log eventi quando
il client è in esecuzione come un nodo cluster.



Explanation:

Quando l'opzione CLUSTERNODE è impostata su YES, non è possibile
eseguire il backup o il ripristino dei log eventi.

System action:

Il backup o il ripristino dei log eventi non viene eseguito.

User response:

Se l'opzione CLUSTERNODE è impostata erroneamente su YES, modificare
l'opzione su NO e ritentare l'operazione. In caso contrario, consultare
il manuale del client per ulteriori informazioni sulla configurazione
del client in modo da eseguirlo in un ambiente cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1159E

Un altro processo sta utilizzando il file specificato



Explanation:

Un altro processo sta utilizzando il file specificato. Si è tentato di
leggere o scrivere in un file che un altro processo sta correntemente
utilizzando.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che sia stato specificato correttamente il nome del file o
della directory, correggere le autorizzazioni oppure specificare una
nuova ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1162E

Impossibile montare il file system



Explanation:

La richiesta di sistema per il montaggio del file system non è riuscita.

System action:

Il file system non viene montato.

User response:

Utilizzare il comando mount per montare il file system. In AIX, eseguire
fsck se richiesto dal sistema operativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1163E

Impossibile smontare il file system



Explanation:

La richiesta di sistema di smontare il file system non è riuscita.

System action:

L'operazione del volume logico non viene eseguita.

User response:

Accertarsi che non sia consentito accedere all'unità o al file system e
ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1164E

File system non montato



Explanation:

Il file system specificato non è attualmente montato. E' necessario che
venga montato per eseguire un backup dell'immagine.

System action:

L'operazione del volume logico non viene eseguita.

User response:

Montare il file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS1165E

La destinazione è più piccola dell'origine



Explanation:

Lo spazio assegnato alla destinazione selezionata è inferiore a quello
dell'origine.

System action:

L'operazione di ripristino non viene eseguita.

User response:

Scegliere un'altra destinazione più grande o aumentare la dimensione
dello spazio per i file relativo alla dimensione specificata.

------------------------------------------------------------------------
ANS1166E

I tipi di file system di destinazione e di origine non corrispondono.



Explanation:

I tipi di file system di destinazione e di origine non corrispondono.

System action:

L'operazione del volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Scegliere una destinazione che presenta lo stesso tipo di file system
dell'origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1168E

ERRORE: Impossibile creare l'oggetto immagine.



Explanation:

La creazione dell'oggetto immagine non è riuscita a causa di uno dei
seguenti motivi:

*  Il comando image è stato eseguito da un utente non root.

*  La libreria plugin dell'immagine non è stata trovata.

System action:

La funzione di volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Ritentare l'operazione dopo aver corretto la causa dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS1169W

Non esiste un indice per nome immagine.



Explanation:

La voce immagine per la quale era stato richiesto un indice è un volume
logico RAW oppure è stato eseguito il backup di questa voce senza
l'opzione -TOC.

System action:

Non viene visualizzato alcun indice.

User response:

Selezionare un altro oggetto immagine per TOC.

------------------------------------------------------------------------
ANS1170I

È stato immesso un numero di selezione non valido. Provare di nuovo.



Explanation:

È stato selezionato un numero non visualizzato nell'elenco di messaggi.
È inferiore a uno o è superiore al numero più elevato di voce
visualizzato.

System action:

Il client richiede di immettere una selezione valida.

User response:

Immettere un numero dall'elenco oppure 'Q' per uscire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1177E

E' necessario specificare un percorso per questa operazione.



Explanation:

E' necessario specificare un percorso per l'esecuzione corretta di
questa operazione.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare un percorso valido e rieseguire il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1181E

È stato rilevato un errore di comunicazioni con il servizio di registro.



Explanation:

Si è verificato un errore nel servizio di registro utilizzando una
comunicazione pipe definita.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Riavviare il servizio di registro e riprovare. Se il problema persiste,
contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1183E

Si è verificato un errore sconosciuto durante l'elaborazione
dell'oggetto di sistema 'sys-obj-name':funzione API MS 'func-name' non
riuscita con errore error (error)



Explanation:

Si è verificato un errore sconosciuto durante l'elaborazione di un
oggetto di sistema. Le informazioni sull'errore indicano le cause del
malfunzionamento. E' possibile utilizzare queste informazioni per
individuare il problema.

System action:

IBM Spectrum Protect ha interrotto l'operazione corrente.

User response:

Contattare il responsabile di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1184W

Il comando command subcommand non è supportato su questo client.



Explanation:

Il comando command subcommand non è supportato dal client in esecuzione
sul sistema operativo di questo computer.

System action:

Il comando non può essere elaborato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1185E

L'argomento di ricerca guida fornito "string" è troppo lungo o contiene
quote non corrispondenti.



Explanation:

Gli argomenti validi sono i nomi di cose come numeri di sezione, nomi di
comandi, nomi di opzioni e numeri di messaggi. Tutti questi argomenti di
ricerca sono brevi e non richiedono citazioni.

System action:

La richiesta di assistenza non viene eseguira e viene fornita un'altra
possibilità di inserire un argomento valido, visualizzare l'indice o
uscire dalla guida.

User response:

Rispondere alla richiesta successiva.

------------------------------------------------------------------------
ANS1186I

Il file denominato non ha il contenuto per supportare la sezione della
guida. Le richieste di guida del messaggio produrranno tutte una
condizione di argomento non trovato. Immettere un numero di sezione, un
nome di opzione, un nome di comando oppure un comando e un comando
secondario. In caso contrario, premere invio o 't' per visualizzare il
sommario oppure 'q' per uscire dalla guida:



Explanation:

Reinstallare il prodotto per correggere il file della guida.

System action:

Il comando help viene messo in pausa ed è consentito effettuare un'altra
selezione.

User response:

Durante l'installazione è stato creato un file della guida appropriato.
L'amministratore di sistema può assistere l'utente nel recupero del file
della guida originale per sostituire il file non valido indicato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1187E

Il file della guida indicato "nomefile" ha del contenuto non valido.



Explanation:

Reinstallare il prodotto per correggere il file della guida.

System action:

Il comando help viene terminato.

User response:

Durante l'installazione è stato creato un file della guida appropriato.
L'amministratore di sistema può assistere l'utente nel recupero del file
della guida originale per sostituire il file non valido indicato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1188E

Il file system selezionato è gestito da HSM, pertanto non è un oggetto
valido per le operazioni di immagine



Explanation:

A causa di HSM, il backup dell'immagine non è consentito sui file system
gestiti.

System action:

L'operazione del volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1189E

Le opzioni DIRSONLY e V2ARCHIVE non sono valide insieme



Explanation:

Le opzioni DIRSONLY e V2ARCHIVE non possono essere utilizzate insieme.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Riprovare utilizzando l'opzione DIRSONLY oppure l'opzione V2ARCHIVE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1190E

Il collegamento simbolico 'nome link' a 'obiettivo' è stato cancellato
con successo.



Explanation:

Registrazione 'nome collegamento' non può essere un collegamento
simbolico.

System action:

Il collegamento simbolico 'nome collegamento' è stato cancellato, la
registrazione è stata creata e l'elaborazione è stata fermata.

User response:

Controllare la posizione del nuovo file. Per specificare la posizione
dei file di registrazione, fare riferimento all'opzione 'errorlogname',
'schedlogname' e alla variabile ambientale 'DSM_LOG' nel manuale utente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1191E

Impossibile cancellare il collegamento simbolico 'collegamento'.



Explanation:

Registrazione 'nome collegamento' non può essere un collegamento
simbolico.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Cancellare il collegamento simbolico 'nome collegamento'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1192E

Non è consentito specificare una registrazione dell'errore
'collegamento' come un collegamento simbolico.



Explanation:

Registrazione dell'errore 'nome collegamento' non può essere un
collegamento simbolico.

System action:

Il collegamento simbolico 'nome collegamento' è stato cancellato, la
registrazione dell'errore è stata creata e l'elaborazione è stata
fermata.

User response:

Controllare la posizione della registrazione del nuovo errore. Per
specificare la posizione delle registrazioni dell'errore, fare
riferimento all'opzione 'errorlogname' e alla variabile ambientale
'DSM_LOG' del manuale utente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1193E

Non è consentito specificare il file di traccia 'collegamento' come un
collegamento simbolico.



Explanation:

Per motivi di sicurezza e di integrità del sistema, il file di traccia
'nomecollegamento' non può essere un collegamento simbolico.

System action:

Il collegamento simbolico 'nomecollegamento' viene eliminato, il file di
traccia viene ricreato e l'elaborazione viene arrestata.

User response:

Utilizzare l'opzione TRACEFILE per specificare il percorso effettivo del
file di traccia senza l'uso dei collegamenti simbolici.

------------------------------------------------------------------------
ANS1194E

L'API VMware vStorage ha riportato che era in corso un'altra attività
per la macchina virtuale.



Explanation:

Si è verificato un errore API VMware vStorage perché era in corso
un'altra attività per la macchina virtuale.

System action:

Si è verificato un errore API VMware vStorage e il backup della macchina
virtuale non è riuscito.

User response:

Attendere il completamento dell'altra attività e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1197E

Si è verificato un errore di lettura API VDDK (VMware Virtual Disk Kit)
durante la lettura dei dati per il backup.



Explanation:

Si è verificato un errore di lettura API VDDK (VMware Virtual Disk Kit)
durante la lettura dei dati da sottoporre a backup.

System action:

Si è verificato un errore di lettura API VDDK (VMware Virtual Disk Kit)
e il backup della macchina virtuale non è riuscito.

User response:

Controllare i log VMware per conoscere le possibili cause dell'errore di
lettura, quindi ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1198E

L'API VDDK (VMware Virtual Disk Kit) ha riportato una condizione di
memoria esaurita durante la lettura dei dati per il backup.



Explanation:

Si è verificato un errore di lettura API VDDK (VMware Virtual Disk Kit)
a causa di una condizione di memoria esaurita durante la lettura dei
dati da sottoporre a backup.

System action:

Si è verificato un errore di lettura API VDDK (VMware Virtual Disk Kit).
Il backup della macchina virtuale non è riuscito.

User response:

Controllare i log VMware per conoscere le possibili cause dell'errore di
lettura, quindi ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1199E

Il comando PRESNAPSHOTCMD non è riuscito. Il backup di istantanea
dell'immagine non verrà eseguita.



Explanation:

E' necessario che il comando specificato dall'opzione PRESNAPSHOTCMD
termini correttamente per eseguire il backup di istantanea
dell'immagine. Il comando viene completato con codice di errore 0 (zero)
se eseguito correttamente. Se il codice di errore per il comando è
diverso da 0, il comando non è riuscito. In tal caso, il backup di
istantanea dell'immagine non viene eseguita.

System action:

Il client non esegue l'operazione di backup di istantanea dell'immagine.

User response:

Identificare e risolvere il problema che ha causato l'errore del
comando. Se viene emesso un codice di errore diverso da zero per questo
comando, è possibile includere il comando in uno script, il cui
risultato è sempre un codice di errore zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1200W

Il comando POSTSNAPSHOTCMD è stato completato con un codice di errore
diverso da zero.



Explanation:

Se il comando specificato dall'opzione POSTSNAPSHOTCMD viene completato
con codice di errore diverso da zero, l'operazione di backup di
istantanea dell'immagine continua, ma viene completata con
un'avvertenza. Si noti che il risultato del comando POSTSNAPSHOTCMD non
sostituirà un risultato maggiore del comando di backup di istantanea
dell'immagine. Ad esempio, se il comando di backup di istantanea
dell'immagine termina con un codice di errore uguale a 12, il backup di
istantanea dell'immagine viene considerato come completata con codice di
errore 12, senza considerare il risultato del comando POSTSNAPSHOTCMD.

System action:

L'esecuzione del backup di istantanea dell'immagine continua, ma con un
codice di errore di almeno 8.

User response:

Identificare e risolvere il problema che ha causato l'errore del
comando. Se viene emesso un codice di errore diverso da zero per questo
comando, è possibile includere il comando in uno script, il cui
risultato è sempre un codice di errore zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1201E

IBM Spectrum Protect non può creare alcun percorso di directory in
quanto esiste già un file con lo stesso nome come directory.



Explanation:

Nessuno

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rimuovere o ridenominare il file che ha lo stesso nome come directory.
In alternativa è possibile ripristinare la directory su un'ubicazione
diversa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1202E

Il backup TOC per l'immagine non è riuscita. Controllare i file di
registrazione.



Explanation:

Errore durante il backup dell'indice. Esaminare la registrazione degli
errori per ottenere ulteriori informazioni.

System action:

L'operazione del volume logico richiesta non viene eseguita.

User response:

Controllare la registrazione errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1203E

Indice non disponibile per la serie di backup selezionata. Rivolgersi
all'amministratore del server.



Explanation:

Non esiste alcun TOC per la serie di backup selezionata

System action:

L'espansione della serie di backup selezionata non sarà possibile. Sarà
possibile solo ripristinare l'intera serie di backup.

User response:

Per poter espandere la serie di backup, contattare l'amministratore del
server per rigenerare il TOC.

------------------------------------------------------------------------
ANS1204E

Questo client non è supportato da IBM Spectrum Protect Express Server



Explanation:

Questo client non è supportato da IBM Spectrum Protect Express Server.
Ciò può verificarsi se:

1. il client è configurato come client IBM Spectrum Protect Express
   mediante l'opzione CLIENTVIEW

2. il client sta tentando di collegarsi a un server IBM Spectrum Protect
   Express.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Collegarsi utilizzando il client IBM Spectrum Protect Express
supportato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1205E

Non è una piattaforma IBM Spectrum Protect Express supportata



Explanation:

Non è una piattaforma IBM Spectrum Protect Express supportata.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Collegarsi utilizzando il client IBM Spectrum Protect Express
supportato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1206E

Il backup TOC di un'unità di base non è supportata. Ma è stato eseguito
il backup dell'unità di base.



Explanation:

Il backup TOC di un'unità di base non è supportata. Ma è stato eseguito
il backup dell'unità di base.

System action:

E' stato eseguito il backup dell'unità di base senza alcun oggetto TOC.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1207E

Non esistono indici di cui è stato eseguito precedentemente il backup
per nome file system.



Explanation:

L'utente sta provando a interrogare un indice del file system. Non
esistono indici di cui è stato eseguito precedentemente il backup per
questo file system.

System action:

Interrogazione fermata.

User response:

Esegui di nuovo il backup del file system con l'opzione -TOC.

------------------------------------------------------------------------
ANS1209E

L'opzione nome_opzione non è supportata con il comando nome_comando che
utilizza l'opzione -FILELIST.



Explanation:

L'opzione specificata non è supportata con il comando specificato quando
è specificata anche l'opzione -FILELIST.

System action:

Il comando non viene elaborato.

User response:

Non specificare l'opzione in questione quando con il comando è
specificata anche l'opzione -FILELIST.

------------------------------------------------------------------------
ANS1212I

È stato immesso un numero processo non valido. Provare di nuovo.



Explanation:

È stato selezionato un numero non visualizzato nell'elenco di processi.
È inferiore a uno o è superiore al numero più elevato di voce
visualizzato.

System action:

Il client richiede una selezione valida.

User response:

Immettere un numero dall'elenco oppure 'Q' per uscire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1213W

Il backup dell'immagine istantanea non è possibile per l'unità
nome-unità.Avvio del backup dell'immagine statica.



Explanation:

Sulle piattaforme Linux il backup dell'immagine istantanea è possibile
solo per i volumi logici creati da LVM (Logical Volume Manager) di
Linux. Poiché il tipo di backup dell'immagine predefinito è il backup
dell'istantanea, il backup di una partizione non creata utilizzando LVM
porta automaticamente a un backup dell'immagine statica.

System action:

Il backup dell'immagine istantanea eseguirà il failover del backup
dell'immagine statica.

User response:

Per evitare questo messaggio, utilizzare l'opzione imagetype per
specificare il backup dell'immagine statica o dinamica.

------------------------------------------------------------------------
ANS1214E

Il gruppo del volume logico non dispone di memoria sufficiente per
contenere un'istantanea del volume.



Explanation:

L'istantanea viene creata nel gruppo del volume che contiene il volume
logico di cui ne è stato eseguito il back up. Nel gruppo del volume non
c'è spazio sufficiente perché possa contenere l'istantanea.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Ridurre il valore SNAPSHOTCACHESIZE o aumentare lo spazio disponibile
nel gruppo del volume logico. Quindi, tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1215E

Per volumi RAW o FAT32 formattati, la cache dell'istantanea non può
essere ubicata sullo stesso volume di cui si esegue il backup.



Explanation:

Quando la cache dell'istantanea si trova sullo stesso volume di cui si
esegue il backup, il volume deve essere formattato con NTFS. Il percorso
predefinito della cache è sullo stesso volume su cui viene eseguita
l'istantanea.

System action:

Il client non esegue l'operazione di backup dell'istantanea
dell'immagine.

User response:

Specificare una posizione della memoria cache istantanea diversa
utilizzando l'opzione SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1216E

Autorizzazione ad eseguire IBM Spectrum Protect non concessa. Rivolgersi
al responsabile del proprio sistema.



Explanation:

Il file delle opzioni di sistema per il server con il quale si sta
tentando di collegarsi contiene una voce utente, una voce gruppo o
entrambe. L'ID utente o ID gruppo non è stato trovato in nessuna di
queste voci. Non si è correntemente autorizzati ad eseguire IBM Spectrum
Protect su questo server.

System action:

L'inizializzazione di IBM Spectrum Protect non è riuscita e il programma
termina.

User response:

Contattare il responsabile IBM Spectrum Protect del proprio sistema e
chiedere di essere aggiunto all'elenco degli utenti o dei gruppi per
questo server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1217E

Nome server non trovato nel file delle opzioni di sistema



Explanation:

Il file delle opzioni di sistema non contiene l'opzione SERVERNAME.

System action:

L'inizializzazione di IBM Spectrum Protect non è riuscita e il programma
termina.

User response:

Contattare il responsabile IBM Spectrum Protect del proprio sistema ed
accertarsi che il file delle opzioni di sistema contenga il nome server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1218E

TCPSERVERADDRESS non definito per questo server nel file delle opzioni
di sistema



Explanation:

Il valore di TCPSERVERADDRESS per questo server non è definito nella
stanza relativa al nome del server nel file delle opzioni di sistema.

System action:

L'inizializzazione di IBM Spectrum Protect non è riuscita e il programma
termina.

User response:

Consultare il responsabile IBM Spectrum Protect del proprio sistema ed
accertarsi che il server al quale si sta tentando di collegarsi abbia
definito, all'interno del file delle opzioni di sistema, un
TCPSERVERADDRESS valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1219E

Un nome nodo virtuale non può essere uguale ad un nome nodo né al nome
host del sistema.



Explanation:

Un'opzione VIRTUALNODENAME è stata immessa con un nome uguale a quello
dell'opzione NODENAME o al nome host del sistema.

System action:

L'inizializzazione non riesce e il programma viene terminato.

User response:

Se il nome nodo virtuale immesso è uguale al nome host, rimuovere
l'opzione del nome nodo virtuale. Se era lo stesso dell'opzione
nodename, rimuovere uno dei due, a seconda dell'uso che se ne intende
fare. Il nome nodo viene utilizzato per assegnare un nome alternativo al
sistema. Il nome nodo virtuale viene utilizzato per accedere ai dati del
server di un altro sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1220E

Il server IBM Spectrum Protect ha esaurito le risorse.



Explanation:

Una condizione di non disponibilità di una risorsa di memoria oppure una
condizione di valore massimo non consente alcuna nuova attività.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Ripetere l'operazione successivamente. Se il problema persiste,
rivolgersi all'amministratore di IBM Spectrum Protect per determinare
qual è la risorsa che non è disponibile. L'amministratore di IBM
Spectrum Protect può controllare il log di attività del server IBM
Spectrum Protect per verificare l'eventuale presenza di messaggi che
potrebbero spiegare il problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1221E

Transazione interrotta



Explanation:

La transazione corrente tra il server e il client è stata arrestata.
Impossibile ripristinare un errore di comunicazione, del client o del
server.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi
all'amministratore di sistema per individuarlo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1222E

Raggiunto il limite di spazio su disco per questa elaborazione



Explanation:

Lo spazio su disco assegnato per il proprietario del client è pieno.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Liberare spazio su disco e tentare nuovamente l'operazione di ripristino
o richiamo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1223E

Il file non è compresso; errore di sistema.



Explanation:

Un file indicato come compresso non era tale, e si è verificato un
malfunzionamento del sistema.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Contattare il responsabile di sistema per segnalare questo problema.
Questo errore è un malfunzionamento del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1224E

File compresso su una macchina client differente che ha più memoria



Explanation:

Si sta tentando di ripristinare un file di cui è stato eseguito il
backup e la compressione su un'altra workstation client che disponeva di
più memoria rispetto alla propria workstation client. Non è possibile
ripristinare questo file. Quando il file viene ripristinato, viene
espanso e la workstation non dispone di sufficiente memoria.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Ottenere una macchina con più memoria e provare di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1225E

Memoria insufficiente per la compressione/espansione del file



Explanation:

Non è disponibile memoria sufficiente per effettuare la compressione o
l'espansione dei dati. Il file non può essere richiamato dal server per
un ripristino o un richiamo finché non sarà disponibile una maggiore
quantità di memoria. Per un backup o un'archiviazione, tentare
l'esecuzione senza compressione se non si può disporre di una maggiore
quantità di memoria.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Per continuare, liberare ulteriore memoria per l'operazione, oppure
eseguire l'elaborazione del backup o dell'archiviazione senza abilitare
la compressione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1226E

Il file o la directory di destinazione è bloccato in scrittura



Explanation:

Non si può scrivere nel file o nella directory che si sta ripristinando
o richiamando dal server perché la destinazione è bloccata in scrittura.
Un'altra operazione può aver aperto il file e non consente che esso
venga aggiornato.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Determinare quale operazione ha bloccato il file in scrittura, oppure
ripristinare il file con un altro nome e in un'altra ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1227E

Elaborazione arrestata; condizione di disco pieno



Explanation:

Non è possibile ripristinare o richiamare altri file perché il disco di
destinazione è pieno.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Liberare spazio su disco, oppure ripristinare o richiamare il file su un
altro disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS1228E

L'invio dell'oggetto 'object-nameobject-nameobject-name' non è riuscito.



Explanation:

Il file specificato (object-name) non può essere inviato al server.
Questo messaggio viene accompagnato da almeno un altro messaggio che
contiene informazioni più specifiche sul motivo per cui il file non può
essere elaborato.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Controllare i messaggi precedenti relativo a questo file che indicano il
motivo dell'errore. Dove applicabile, correggere le condizioni che
impediscono l'invio del file al server. Le azioni correttive specifiche
dipenderanno dal motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS1229E

MODE=INCREMENTAL non è valido su spazio_file. Backup immagine non
eseguito.



Explanation:

Dal momento che lo spazio file non è stato oggetto di almeno un backup
incrementale progressivo, l'opzione MODE=INCREMENTAL (incrementale per
data immagine) non è ammessa per il comando di backup immagine.

System action:

Il filesystem viene ignorato.

User response:

Se si vuole effettuare il backup dell'immagine dello spazio file,
immettere il comando senza l'opzione MODE=INCREMENTAL. Per evitare tale
problema, eliminare lo spazio file dal server e successivamente eseguire
solo i comandi BACKUP IMAGE -mode=selective e BACKUP IMAGE
-mode=incremental.

------------------------------------------------------------------------
ANS1230E

Identificativo file NFS scaduto



Explanation:

Un file system NFS è scaduto.

System action:

Il file system viene tralasciato.

User response:

Verificare il file system NFS montato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1231E

Nessun handle file disponibile



Explanation:

Tutti gli handle file del sistema sono attualmente in uso. Non ci sono
più handle disponibili.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Liberare alcuni handle file terminando altre elaborazioni, oppure
modificare l'impostazione del sistema in uso per consentire l'apertura
simultanea di più file.

------------------------------------------------------------------------
ANS1232E

Il file esiste e non può essere sovrascritto.



Explanation:

Il file da ripristinare o richiamare esiste e non può essere
sovrascritto per mancanza dell'autorizzazione o dei permessi di accesso.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Verificare che i permessi di accesso siano sufficienti a sovrascrivere
il file, quindi ritentare l'operazione. Se il problema persiste,
contattare il responsabile di sistema o il responsabile di IBM Spectrum
Protect per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1233E

È stato trasferito un handle di file non valido; errore di sistema.



Explanation:

Si è verificato un errore di sistema interno: un'operazione file non è
riuscita per un handle di file non valido.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se l'errore persiste, richiamare una traccia
service che visualizzi il problema e contattare il supporto tecnico IBM
per ulteriore assistenza. Il responsabile di IBM Spectrum Protect può
aiutare l'utente a configurare la traccia.

------------------------------------------------------------------------
ANS1234E

Violazione del protocollo



Explanation:

Si è verificato un errore nel protocollo di comunicazioni. Il
sottosistema di comunicazione non è definito correttamente o presenta un
errore.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che i processi di comunicazione stiano funzionando
correttamente e ritentare quindi l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1235E

Si è verificato un errore di sistema sconosciuto a cui IBM Spectrum
Protect non è in grado di rimediare.



Explanation:

Si è verificato un errore sconosciuto. Può trattarsi di un errore di
basso livello relativo al sistema o alle comunicazioni a cui IBM
Spectrum Protect non è in grado di rimediare.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, esaminare il log degli
errori di IBM Spectrum Protect per verificare se sono presenti eventuali
messaggi correlati. Ottenere una traccia di servizio che cattura il
problema e rivolgersi al supporto tecnico di IBM per ulteriore
assistenza. L'amministratore IBM Spectrum Protect può fornire assistenza
nella configurazione della traccia.

------------------------------------------------------------------------
ANS1236E

Si è verificato un errore imprevisto.



Explanation:

Si tratta di norma di un errore di basso livello relativo al sistema o
alle comunicazioni a cui IBM Spectrum Protect non è in grado di
rimediare.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Esaminare il log degli errori del client per verificare se sono presenti
ulteriori messaggi che possono essere correlati a questo problema.
Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto
tecnico di IBM Spectrum Protect per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1237E

Si è verificato un problema sul server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Il log degli errori del client e il log delle attività del server IBM
Spectrum Protect possono contenere ulteriori informazioni su questo
errore.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, esaminare il log degli
errori del client e il log delle attività del server IBM Spectrum
Protect per ulteriori informazioni su questo errore. Se non è possibile
risolvere il problema, ottenere una traccia SERVICE che cattura il
problema e rivolgersi al supporto tecnico di IBM per ulteriore
assistenza. L'amministratore IBM Spectrum Protect può fornire assistenza
nella configurazione della traccia.

------------------------------------------------------------------------
ANS1238S

Si è verificato un problema di gestione delle politiche sul server IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

Il log degli errori del client e il log delle attività del server IBM
Spectrum Protect possono contenere ulteriori informazioni su questo
errore.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, esaminare il log degli
errori del client e il log delle attività del server IBM Spectrum
Protect per ulteriori informazioni su questo errore. Se non è possibile
risolvere il problema, ottenere una traccia SERVICE che cattura il
problema e rivolgersi al supporto tecnico di IBM per ulteriore
assistenza. L'amministratore IBM Spectrum Protect può fornire assistenza
nella configurazione della traccia.

------------------------------------------------------------------------
ANS1241E

Il file è in uso; permesso di scrittura negato.



Explanation:

Il file specificato non può essere aperto in scrittura perché viene
attualmente utilizzato da un'altra operazione.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Arrestare l'operazione che sta utilizzando il file e tentare nuovamente
l'operazione, oppure ripristinare o richiamare il file con un altro nome
o in un'altra directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS1242E

Rilevati troppi collegamenti simbolici durante la risoluzione dei nomi



Explanation:

Durante la risoluzione del nome file, sono stati individuati troppi
collegamenti simbolici.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Accertarsi di non avere un collegamento simbolico iterativo per il file.

------------------------------------------------------------------------
ANS1243E

Il nome file è troppo lungo e non può essere elaborato da IBM Spectrum
Protect



Explanation:

Il limite di dimensione per i nomi file può variare in base al sistema
operativo. Il limite più comune è 256 caratteri. Il nome file elaborato
supera il limite supportato da IBM Spectrum Protect su questo sistema.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Immettere HELP FILE SPEC oppure fare riferimento al manuale del client
relativamente al sistema operativo su cui si sta ricevendo questo
errore. La sezione relativa alla sintassi specifica del file della
pubblicazione illustra le lunghezze dei nomi file supportate da IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1244E

Il file system è bloccato dal sistema



Explanation:

Non è possibile accedere al file system perché è bloccato dal sistema.

System action:

Impossibile completare l'operazione.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1245E

Il file presenta un formato sconosciuto.



Explanation:

Il processo ha provato a ripristinare o richiamare un file che aveva
però un formato sconosciuto.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Il backup del file è stato eseguito da un'altra applicazione oppure i
dati non sono validi. Se il file appartiene a questo sistema, tentare
nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto
tecnico di IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1246E

Un argomento della linea comandi supera la massima lunghezza (lunghezza
massima) per un solo simbolo.



Explanation:

Gli argomenti nella linea comandi non possono superare la lunghezza
massima di caratteri.

System action:

Il comando non può essere elaborato.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1247I

In attesa dei file dal server...



Explanation:

La richiesta ripristinata è stata inviata al server. Il periodo di
attesa dipende dal numero di file che si sta ripristinando.

System action:

IBM Spectrum Protect è in attesa dei file da ripristinare dal server.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1248E

Esiste già un ripristino attivo per la stessa specifica file origine.
Impossibile continuare l'elaborazione di questa richiesta.



Explanation:

Correntemente esiste già un ripristino attivo per la stessa specifica
file origine. Non è possibile avviare il ripristino della stessa
specifica file origine.

System action:

Il ripristino richiesto non ha avuto esito positivo.

User response:

Avviare un altro ripristino con una diversa specifica file origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1249W

Il server non può riavviare l'ultima richiesta di ripristino. Si
desidera ripristinare senza riavviare oppure annullare la richiesta?



Explanation:

Il token del ripristino di riavvio è scaduto. Il server non ha potuto
riavviare il ripristino dal punto in cui si era interrotto.

System action:

Elaborazione arrestata; in attesa di intervento dell'utente.

User response:

Ritentare la richiesta senza riavvio oppure annullarla.

------------------------------------------------------------------------
ANS1251E

File system/unità non pronti



Explanation:

Il file system o l'unità non erano pronti per l'accesso.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che l'unità sia disponibile e ritentare quindi l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1252W

Il server a cui si è connessi non supporta questa funzione.



Explanation:

Si è tentato di eseguire un'operazione del client di backup-archivio
quando si è connessi al server virtuale. Le operazioni del client
archivio di backup non sono supportate quando si è connessi al server
virtuale.

System action:

L'operazione non riesce.

User response:

Collegarsi ad un server valido prima di tentare questa funzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1253E

Errore di immissione/emissione file



Explanation:

E' stato individuato un errore durante un'operazione di lettura o
scrittura nel file.

System action:

Il file o il file system vengono ignorati.

User response:

Controllare il sistema per accertarsi che stia funzionando regolarmente.
In OS/2, eseguire CHKDSK /F per l'unità in errore che può essere trovata
in dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS1254E

Errore di scrittura file



Explanation:

E' stato individuato un errore durante la scrittura su un file.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Controllare il sistema per accertarsi che stia funzionando regolarmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1255E

Il file supera i limiti di sistema o impostati dall'utente



Explanation:

Un file in corso di ripristino o richiamo supera i limiti di sistema per
questo utente.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Verificare che i limiti di sistema siano impostati in modo appropriato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1256E

Impossibile creare il file o la directory



Explanation:

Il percorso della directory per i file in corso di ripristino o richiamo
non può essere creato.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Accertarsi di avere l'autorizzazione appropriata per creare la directory
per il file in corso di ripristino o richiamo. Assicurarsi di avere
l'accesso in scrittura.

------------------------------------------------------------------------
ANS1257E

Si è verificato un errore durante la preparazione al ripristino
dell'oggetto di sistema.



Explanation:

Questo messaggio viene in genere emesso quando il client non è in grado
di eliminare la directory di trasferimento di massa ADSM.SYS per la
preparazione al ripristino dell'oggetto di sistema.

System action:

L'oggetto del sistema non è ripristinato.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita, correggere i
problemi indicati e riprovare. Se il problema si ripresenta, eliminare
manualmente la directory ADSM.SYS e riprovare. Se il problema non può
essere risolto, rivolgersi al supporto tecnico IBM per ulteriore
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1258E

L'operazione di istantanea dell'immagine non è riuscita.



Explanation:

Il processo non è riuscito a eseguire un'istantanea del volume
specificato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Tentare di
correggere tutti i problemi indicati e ritentare l'operazione. Se il
problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriore
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1259E

L'operazione di istantanea dell'immagino non è riuscita. Testo di
diagnostica: testo_diag.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'elaborazione di istantanea di backup
dell'immagine. Il testo di diagnostica può variare a seconda
dell'errore.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Esaminare la registrazione errori client per altri messaggi che possono
indicare la causa del problema. Seguire i suggerimenti contenuti nei
messaggi e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1260E

Il file è in fase di richiamo o è stato richiamato.



Explanation:

Il file è in corso di richiamo da parte di un'altra elaborazione o è
stato richiamato.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS1261W

La descrizione di archivio specificata è una stringa vuota. Il processo
utilizzerà la descrizione predefinita (Data archivio: data corrente).



Explanation:

L'opzione description nel comando archive non può specificare una
stringa null.

System action:

L'elaborazione continua e l'opzione description viene ignorata.

User response:

Nessuna. Specificare almeno un carattere nella descrizione

------------------------------------------------------------------------
ANS1262E

La password non è aggiornata. È stata fornita una password corrente non
valida oppure la nuova password non soddisfa i requisiti della password
del server.



Explanation:

La password non viene aggiornata a causa di uno dei seguenti motivi:

*  È stata immessa una password corrente non valida o

*  È stata immessa una nuova password che non soddisfa i requisiti di
   lunghezza della password. Tali requisiti sono impostati sul server.

System action:

La password non è aggiornata sul server.

User response:

Immettere un'altra password.

------------------------------------------------------------------------
ANS1263E

Il gruppo di impostazioni attive non contiene gruppi di copie di backup.
L'operazione di backup non può continuare.



Explanation:

Per il backup dei file, il gruppo di impostazioni deve contenere almeno
un gruppo di copie di backup.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha eseguito il backup del file.

User response:

Il responsabile di IBM Spectrum Protect deve aggiornare o definire
almeno una classe di gestione nel gruppo di impostazioni che contiene un
gruppo di copie di backup o assegnare un dominio delle impostazioni
diverso che contenga almeno un gruppo di copie di backup. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al responsabile di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1264E

Il gruppo di impostazioni attive non contiene gruppi di copie di
archivio. L'operazione di archiviazione non può continuare.



Explanation:

Per archiviare i file, il gruppo di impostazioni deve contenere almeno
un gruppo di copie di archivio.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha eseguito l'archiviazione del file.

User response:

Il responsabile di IBM Spectrum Protect deve aggiornare o definire
almeno una classe di gestione nel gruppo di impostazioni che contiene un
gruppo di copie di archivio o assegnare un dominio delle impostazioni
diverso che contenga almeno un gruppo di copie di archivio. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile di IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1265E

E' stato rilevato un montaggio o un file system con errori, elaborazione
arrestata.



Explanation:

La chiamata di sistema getmnt ha restituito un'indicazione di errore. E'
stato rilevato un errore durante il tentativo di determinare quali sono
i file system montati.

System action:

L'elaborazione viene arrestata. Impossibile recuperare.

User response:

Sul sistema è presente un file system o un punto di montaggio
danneggiato. Esaminare i file system e i montaggi per correggere
qualsiasi errore. Se l'operazione non ha esito positivo, contattare il
responsabile di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1266E

Rilevato montaggio o filesystem errato, elaborazione arrestata.



Explanation:

Un errore è stato rilevato nel tentativo di determinare i filesystem
montati.

System action:

L'elaborazione viene arrestata. Impossibile eseguire il recupero.

User response:

Per ulteriori informazioni, contattare il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1267E

La classe di gestione per il file nome-file non consente la migrazione.
Questo file non verrà migrato.



Explanation:

La classe di gestione per questo file non consente la migrazione

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Chiedere all'amministratore di IBM Spectrum Protect di modificare la
tecnica di gestione spazio (Space Management Technique) nella classe di
gestione su un valore diverso da NONE oppure modificare l'elenco di
include/exclude per specificare una classe di gestione con il valore di
tecnica di gestione spazio appropriato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1268E

Questo file è stato migrato.



Explanation:

L'errore può essere causato dalla migrazione di un file con i
collegamenti reali. Una volta eseguita la migrazione di un file con i
collegamenti reali, il tentativo di migrare i file alias ha restituito
un errore.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Se questo errore non è un risultato di una migrazione di file con i
collegamenti reali, potrebbe essere dovuto all'operazione di migrazione
o richiamo precedentemente annullata. In questo caso, riavviare il
daemon dsmrecalld e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1269I

Il file è stato escluso implicitamente.



Explanation:

Si è tentato di eseguire il backup o il trasferimento di un file che ne
è implicitamente escluso.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha eseguito il backup o il trasferimento del
file escluso implicitamente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1270E

L'esecuzione di questo comando richiede un file di licenza NetApp
Snapshot Differential c-mode valido.



Explanation:

Un file di licenza NetApp Snapshot Differential c-mode non esiste o non
è valido.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Rivolgersi al supporto IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1271E

Il file compresso è danneggiato e non può essere espanso correttamente.



Explanation:

Il file compresso non può essere espanso correttamente a causa di uno
dei seguenti motivi: :

   Esiste un problema sul nastro.
   Esiste un problema di comunicazione.
   Il file compresso era danneggiato sul server IBM Spectrum Protect.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

1) Il file compresso è danneggiato in quanto si è verificato un problema
con il nastro. Per verificare che sia questo il problema, emettere il
seguente comando sul server IBM Spectrum Protect: audit volume
<nome_volume> fix=no Se si verifica un problema, è possibile spostare i
dati da quel volume a uno nuovo (vedere il comando MOVE DATA) e provare
a eseguire di nuovo il ripristino. 2) Esistono problemi di comunicazione
tra il server IBM Spectrum Protect e il client IBM Spectrum Protect e il
risultato è stato il danneggiamento del file durante la trasmissione. Se
si utilizza un adattatore Ethernet Gigabit sul server aggiornare il
driver della scheda (piattaforma AIX) oppure aggiungere le modifiche
suggerite da SUN alle opzioni di rete del sistema che hanno già risolto
il problema (piattaforma SUN). 3) Verificare con il supporto di rete che
durante il ripristino non vi sia alcun problema tra il client e il
server IBM Spectrum Protect che ha originato il danneggiamento del file.

------------------------------------------------------------------------
ANS1272W

Il backup del file secondario adattato è stato configurato sul client ma
il server non consente questo tipo di backup. Per questa operazione non
verrà utilizzato il backup del file secondario adattato.



Explanation:

Il backup del file secondario adattato è stato forzato dal server.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Impostare il server per consentire ai client di eseguire il backup dei
file secondari.

------------------------------------------------------------------------
ANS1273I

La hotfix di Microsoft Windows 'numero-hotfix' non è installata.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso su Windows 7, Windows Server 2008 R2,
Windows Vista e Windows Server 2008. Con questa hotfix vengono
rilasciati nuovi miglioramenti API per Windows per caricare in modo
corretto e sicuro le librerie esterne. Visitare la pagina di supporto di
Microsoft all'indirizzo http://support.microsoft.com per ulteriori
informazioni sulla hotfix.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Su Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista e Windows Server
2008, è necessario applicare il pacchetto KB2533623 prima di eseguire un
backup differenziale di istantanee. Se le operazioni del client di
backup-archivio che utilizzano OpenSSL non vengono completate
correttamente a causa di errori correlati a OpenSSL, installare la
hotfix, quindi provare ad eseguire di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1274E

Errore nel caricamento di WINSOCK.DLL



Explanation:

Errore durante il caricamento del file di supporto socket di Windows in
memoria. Questo errore si verifica solo quando si utilizzano le
comunicazioni TCP/IP.

System action:

La connessione con il server non è riuscita.

User response:

Poiché questo errore è causato da un'insufficienza di memoria, chiudere
le applicazioni in esecuzione e ritentare. Se il problema persiste,
contattare il responsabile del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1275E

Errore nel caricamento delle funzioni da WINSOCK.DLL



Explanation:

Errore durante il caricamento di una o più funzioni dal file di supporto
socket di Windows.

System action:

La connessione con il server non è riuscita.

User response:

Poiché questo errore potrebbe essere causato da un'insufficienza di
memoria, chiudere le applicazioni in esecuzione e ritentare. Se il
problema persiste, contattare il responsabile del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1276E

Rilevato un danneggiamento del backup della macchina virtuale. È
necessario eliminare lo spazio file sul server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

A causa di APAR IT22660, il backup sul server IBM Spectrum Protect è
danneggiato.

System action:

Il backup della macchina virtuale viene ignorato.

User response:

Richiedere all'amministratore di IBM Spectrum Protect di eliminare o
ridenominare la macchina virtuale sul server IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1277E

L'API VMware vStorage ha riportato che un file non è stato trovato per
la macchina virtuale.



Explanation:

Si è verificato un errore API VMware vStorage perché non è stato trovato
un file sulla macchina virtuale.

System action:

Si è verificato un errore API VMware vStorage e il backup della macchina
virtuale non è riuscito.

User response:

Controllare i log VMware per conoscere le possibili cause dell'errore,
quindi ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1278W

Il punto di montaggio virtuale 'nome spazio per i file' è un file
system. Ne verrà eseguito il backup come file system.



Explanation:

Un punto di montaggio virtuale che è un file system non è valido e deve
essere eliminato.

System action:

Il punto di montaggio virtuale viene ignorato.

User response:

Eliminare il punto di montaggio virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1279W

Il punto di montaggio virtuale 'nome spazio per i file' non può essere
utilizzato in un file system gestito da un programma di gestione
automatico e viene ignorato.



Explanation:

I punti di montaggio virtuali possono essere utilizzati in un file
system gestito da un programma di montaggio automatico. Se i punti di
montaggio risiedono in un file system elaborato da un programma di
montaggio automatico, i file di cui era stato eseguito il backup nei
punti di montaggio virtuali scadranno quando il file system viene
smontato.

System action:

Il punto di montaggio virtuale viene ignorato.

User response:

Eliminare il punto di montaggio virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1286E

-opzione nasnodename necessaria per questa operazione.



Explanation:

L'utente ha immesso un comando relativo a NAS e l'opzione NASNodename è
mancante.

System action:

Operazione annullata.

User response:

Utilizzare l'opzione -nasnodename con il comando oppure inserire tale
opzione nel file delle opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1287E

Il volume non può essere bloccato.



Explanation:

La chiamata di sistema per bloccare il volume ha avuto esito negativo.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che non ci siano applicazioni che stiano accedendo al volume.
Se a questo volume stanno accedendo applicazioni che non possono essere
arrestate durante il backup, eseguire un backup dell'immagine in linea
(istantanea). Durante il ripristino di un'immagine, IBM Spectrum Protect
deve avere un utilizzo esclusivo del volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1288E

È richiesta l'opzione (-TYPE) con il comando SET EVENT.



Explanation:

Non esiste valore predefinito per l'opzione TYPE. Deve essere immesso
esplicitamente con il comando.

System action:

Il comando corrente termina.

User response:

Immettere di nuovo il comando SET EVENT con l'opzione TYPE ed un valore
HOLD, RELEASE o ACTIVATERETENTION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1289W

Aree danneggiate su 'volume' tra i settori sup:inf e sup:inf



Explanation:

Durante l'operazione sull'immagine sono stati rilevati nel volume alcuni
settori danneggiati all'interno dell'intervallo specificato.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Accertarsi che i dati del volume non siano danneggiati utilizzando gli
strumenti di sistema, come chkdsk (Windows) o fsck (UNIX).

------------------------------------------------------------------------
ANS1299E

Impossibile generare una chiave di crittografia per memorizzare la
password



Explanation:

Si è tentato di avviare un'operazione che ha portato ad archiviare la
password sul lato client di IBM Spectrum Protect ma il client non è
riuscito a generare una chiave di crittografia, molto probabilmente a
causa di un ambiente del sistema operativo configurato abilitato a FIPS.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Il client di IBM Spectrum Protect non supporta un ambiente del sistema
operativo abilitato a FIPS (Federal Information Processing Standard) per
le password memorizzate in locale. Consultare l'amministratore di
sistema per assistenza nella riconfigurazione dell'ambiente del sistema
operativo abilitato a FIPS. Per ulteriori dettagli sul supporto FIPS,
vedere la seguente documentazione tecnica:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007756

------------------------------------------------------------------------
ANS1300E

Il file 'nome_file' non può essere ricostruito in quanto un componente
necessario non è stato ripristinato.



Explanation:

La tecnica di backup del file secondario è stata utilizzata per eseguire
il backup di questo file. Durante il ripristino, non è stato possibile
ottenere una parte del file dal server.

System action:

Il file indicato nel messaggio non viene ripristinato. Il ripristino per
tutti gli altri file continua.

User response:

Provare nuovamente il ripristino del file selezionandolo per il
ripristino dall'interfaccia dell'utente. È inoltre possibile controllare
il log di errori del client e il log di attività del server per i
messaggi correlati al file riportato nel messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1301E

Non è possibile continuare con l'operazione a causa di un errore sul
server IBM Spectrum Protect. Consultare l'amministratore del server IBM
Spectrum Protect per assistenza.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect ha rilevato una condizione di errore che
impedisce all'operazione del client IBM Spectrum Protect di continuare.
L'amministratore del server IBM Spectrum Protect può rivedere il log
dell'attività del server IBM Spectrum Protect per maggiori dettagli
sull'errore.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Contattare l'amministratore del server IBM Spectrum Protect per
assistenza. L'amministratore può rivedere il log dell'attività del
server IBM Spectrum Protect per ulteriori informazioni sulle condizioni
che hanno condotto a questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS1302E

Nessun oggetto sul server corrisponde all'operazione di interrogazione



Explanation:

Nessun oggetto presente sul server corrisponde all'operazione di
interrogazione che si sta eseguendo. Se l'oggetto fa parte di una serie
di backup generati su un nodo ed il nome nodo viene modificato sul
server, tutti gli oggetti della serie di backup generati prima della
modifica del nome non corrisponderanno al nuovo nome nodo.

System action:

Elaborazione arrestata.

User response:

Verificare che i nomi siano stati immessi correttamente. Se l'oggetto fa
parte di una serie di backup generata prima della modifica del nome
nodo, verificare che il nome nodo corrisponda a quello per cui è stata
generata la serie di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1303E

Transazione terminata dal client



Explanation:

Il sistema client ha terminato l'operazione con il server e ha terminato
la transazione corrente.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Avviare nuovamente la sessione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1304W

Non è stato possibile trovare una versione di backup attiva.



Explanation:

È stato effettuato un tentativo per far scadere un oggetto, ma il server
IBM Spectrum Protect non è stato in grado di individuare la versione di
backup attiva dell'oggetto. Questo messaggio è preceduto dal messaggio
ANS1228E che specifica il nome dell'oggetto. Ad esempio, questo
messaggio potrebbe essere emesso se il backup di due processi client
diversi venisse eseguito sullo stesso filesystem contemporaneamente. Se
uno dei processi determina la scadenza di un file, il server IBM
Spectrum Protect rende quel file inattivo. Se il secondo processo tenta
di conseguenza di determinare la scadenza dello stesso file, il server
IBM Spectrum Protect non individua la versione attiva del file, per cui
il secondo processo emette questo messaggio per quel file.

System action:

L'oggetto non scade. L'elaborazione continua con l'oggetto successivo.

User response:

*  Rivedere l'output della console, la registrazione di pianificazione o
   la registrazione degli errori e individuare il messaggio ANS1228E che
   precede questo messaggio. Il messaggio ANS1228E identifica l'oggetto
   di cui non è stato possibile determinare la scadenza.

*  Esaminare le condizioni in cui si è verificato il problema e
   stabilire se queste condizioni illustrano la visualizzazione del
   messaggio. Ad esempio, questo messaggio potrebbe essere visualizzato
   se più istanze del client tentano di eseguire il backup del
   filesystem contemporaneamente.

*  Se il motivo della visualizzazione di questo messaggio non può essere
   determinato e il messaggio viene visualizzato quando l'operazione
   viene tentata di nuovo, contattare il supporto di IBM per ulteriori
   informazioni. Provare anche a ricercare il numero di messaggio sul
   sito http://www.ibm.com per le possibili soluzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1305E

Il server IBM Spectrum Protect non presenta dati per l'oggetto.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha tentato di eseguire un'operazione di ripristino
o richiamo che non presenta dati associati. Se un'azione correttiva è
possibile, è con il server IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect termina l'operazione corrente.

User response:

Chiedere al responsabile di IBM Spectrum Protect di verificare la
registrazione attività di IBM Spectrum Protect per i messaggi correlati
a questo errore, in modo da identificare il problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1306E

È stata immessa una password errata.



Explanation:

È stata immessa una password corrente errata oppure la nuova password
immessa non soddisfa i requisiti di lunghezza della password impostati
sul server.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Ripetere la sessione con la password corretta. Se non riesce o se è
stata dimenticata la password, chiedere all'amministratore di IBM
Spectrum Protect di assegnare una nuova password.

------------------------------------------------------------------------
ANS1307E

Nodo in uso



Explanation:

Il nodo su cui si è in esecuzione è utilizzato da parte di un'altra
operazione sul server. Questa operazione può essere richiesta da un
altro client o da qualche attività sul server.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ritentare l'operazione oppure contattare il responsabile di sistema per
verificare quali altre operazioni sono in esecuzione sul nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1308E

La data di scadenza deve essere successiva a quella corrente



Explanation:

La data di scadenza dell'archiviazione deve essere successiva a quella
corrente.

System action:

IBM Spectrum Protect ha annullato l'operazione corrente.

User response:

Riprovare ad archiviare il file con una data di scadenza successiva a
quella corrente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1309I

I dati richiesti sono non in linea.



Explanation:

Per l'operazione di ripristino o di richiamo, uno o più file richiesti
devono essere richiamati dai supporti di memoria non in linea (in genera
nastro). Il tempo di attesa dipende dalle impostazioni di gestione della
memoria non in linea del sito.

System action:

IBM Spectrum Protect attende che i supporti di memoria non in linea
diventino disponibili e continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1310E

Oggetto troppo grande per i limiti del server



Explanation:

L'oggetto è troppo grande. La configurazione del server non dispone di
spazio di memoria per i dati in modo da accettare l'oggetto.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Contattare il responsabile di sistema per determinare la dimensione
massima (oggetto) dei file per la quale è configurato il server del
sito.

------------------------------------------------------------------------
ANS1311E

Il server ha esaurito lo spazio di archiviazione dati



Explanation:

Il server non ha spazio disponibile per archiviare l'oggetto.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

È possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

*  Richiedere all'amministratore di sistema di aggiungere spazio al pool
   di archiviazione.

*  Per il client IBM Spectrum Protect, impostare COMPRESSALWAYS=NO e
   COMPRESSIon=YES nel file delle opzioni (DSM.OPT), il file sarà
   rinviato non compresso se cresce durante la compressione.

*  Per le applicazioni API, consultare la documentazione
   dell'applicazione per le raccomandazioni relative alla compressione.

*  Disattivare la memorizzazione in cache del disco nel pool di
   archiviazione del disco e immettere i comandi MOVE DATA su ciascun
   volume del pool del disco per cancellare i bitfile memorizzati in
   cache.

------------------------------------------------------------------------
ANS1312E

Impossibile montare i supporti del server



Explanation:

Impossibile effettuare il montaggio dei supporti del server. Si è
verificato un supero tempo per il server in attesa di un volume fuori
linea.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Ritentare quando sarà possibile montare i volumi del server.Assicurarsi
che il valore MAXNUMMP (numero massimo di punti di montaggio) definito
sul server per questo nodo sia maggiore di 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS1313E

Dimensione stimata ecceduta



Explanation:

La quantità totale di dati per un'operazione di backup o di
archiviazione supera la dimensione stimata originariamente inviata al
server per l'allocazione dello spazio di memoria per i dati. Ciò si
verifica quando le dimensioni di molti file aumentano considerevolmente
durante l'operazione di backup o di archiviazione nella sessione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, verificare
quali altre elaborazioni che generano grandi quantità di dati sono in
esecuzione sulla macchina client. Disabilitare queste operazioni durante
l'esecuzione dell'operazione di backup o di archiviazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1314E

Dati file correntemente non disponibili sul server



Explanation:

I dati del file non sono momentaneamente disponibili sul server. E'
stata tentata un'operazione di ripristino o richiamo. Le cause possibili
sono:

*  I dati sul server sono danneggiati

*  Il server ha rilevato un errore durante la lettura

*  I file sono temporaneamente interessati da un'operazione di recupero
   memoria sul server

*  Il server ha richiesto un volume su nastro contrassegnato come non
   disponibile.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema per individuare il problema utilizzando la
console del server o la registrazione delle attività. Verificare se sono
state effettuate richieste di un volume su nastro che non era
disponibile. Un volume su nastro può essere contrassegnato come non
disponibile se, precedentemente, si sono verificati errori durante la
lettura o se il volume è stato eliminato dalla libreria dei nastri.

------------------------------------------------------------------------
ANS1315W

Richiesta di nuovo tentativo non prevista. Il server IBM Spectrum
Protect ha rilevato un errore durante la scrittura dei dati.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Se l'operazione corrente supporta un altro tentativo, il client proverà
ad eseguire di nuovo l'operazione. In caso contrario, l'elaborazione
verrà arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1316E

Il server non dispone di spazio di log di ripristino sufficiente per
continuare l'operazione corrente



Explanation:

Il server ha esaurito lo spazio di log di ripristino.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Questo errore è un problema temporaneo. Riprovare successivamente oppure
rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1317E

Il server non dispone di spazio database sufficiente per continuare
l'operazione corrente



Explanation:

Il server ha esaurito lo spazio database.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1318E

Il server non dispone di memoria sufficiente per continuare l'operazione
corrente.



Explanation:

Il server ha esaurito la memoria.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Questo è un problema temporaneo. Riprovare successivamente oppure
rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1319E

Si è verificato un errore sul server IBM Spectrum Protect durante il
tentativo di ridenominazione dello spazio file nome_spazio_file



Explanation:

Nessuna.

System action:

Poiché lo spazio file non può essere rinominato, l'operazione viene
interrotta.

User response:

Controllare la registrazione errori e il log dell'attività del server
IBM Spectrum Protect per tutti gli altri messaggi che potrebbero aiutare
ad identificare il problema. Se il problema non può essere risolto,
rivolgersi al supporto tecnico IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1320E

Lo spazio file specificato non esiste sul server. Lo sazio file potrebbe
essere stato eliminato da un altro client o da un amministratore.



Explanation:

Lo spazio file specificato non esiste sul server. L'amministratore di
sistema ha eliminato lo spazio file oppure è stato eliminato da un altro
client che utilizza il nome nodo del client dell'utente.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Controllare il nome dello spazio file per verificare che sia corretto e
ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1321S

La registrazione aperta non è riuscita perché il nome nodo specificato è
definito nel server



Explanation:

La registrazione aperta non è riuscita poiché nel server è definito un
nodo con lo stesso nome.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Ritentare con un altro nome nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1322S

La registrazione aperta non è riuscita perché non esiste alcun dominio
predefinito



Explanation:

La registrazione aperta non è riuscita perché non esiste un dominio
delle politiche predefinito nel quale posizionare il proprio nodo.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1323S

La registrazione aperta non è riuscita perché è stato specificato un
nome nodo non valido



Explanation:

La registrazione aperta non è riuscita perché il nome nodo specificato
contiene caratteri non validi.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Ritentare con un altro nome nodo che non contiene caratteri non validi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1326S

Il server IBM Spectrum Protect non ha attualmente dello spazio nel pool
di archiviazione per questo file. Questa può essere una condizione
temporanea.



Explanation:

Questo messaggio viene in genere emesso quando il pool di archiviazione
in cui si stanno inserendo i dati non dispone di spazio sufficiente per
memorizzare i dati ma tale spazio sarà disponibile a breve. Ad esempio,
una migrazione di un pool di archiviazione potrebbe liberare spazio
sufficiente per memorizzare i dati.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione successivamente. Se tale operazione non
riesce, rivolgersi all'amministratore di IBM Spectrum Protect e
richiedere ulteriore spazio del pool di archiviazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1327W

L'operazione di istantanea per 'nomevol' non è riuscita con codice di
errore: codiceerr.



Explanation:

Non è stato possibile eseguire un'istantanea del volume specificato.

System action:

L'elaborazione dell'istantanea è stata arrestata.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Se il problema non può
essere risolto, rivolgersi al supporto tecnico IBM per ulteriore
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1328W

Si è verificato un errore nel generare un file delta per 'nome-file'.
Codice di errore = codiceerr.



Explanation:

Si è verificato un errore che ha impedito la creazione del file delta. I
motivi possibili per questo errore includono:

*  Il file di base non può essere aperto per la lettura

*  Il file di cui si esegue il backup non può essere aperto per la
   lettura

*  Il file delta non può essere aperto per la lettura

*  Il file di cui si esegue il backup è cresciuto fino a una dimensione
   che supera 2 GB

*  Non è possibile creare una mappa file di memoria del file.

System action:

Viene eseguito un backup completo del file e nella cache di file
secondari viene memorizzata una nuova versione del file di riferimento.

User response:

Se il messaggio indica codice di errore 4504, ricercare nella directory
cache di file secondari del file delta altri file delta rimanenti. La
directory cache di file secondari è specificata nell'opzione client
SUBFILECACHEPATH. Ricercare nella directory i file \".dXXXXXXXX\" in cui
\"XXXXXXXX"\ è un numero di otto cifre. Se non sono in corso altre
operazioni di backup, non dovrebbero più esserci altri file in
SUBFILECACHEPATH con questo nome. Se non sono in corso altre operazioni
di backup e questi file esistono, essi possono essere rimosso in modo
sicuro. Se si continua a ricevere questo messaggio ma non sono presenti
file delta residui nella directory cache con dimensioni maggiori di 2
GB, rivolgersi al supporto tecnico di IBM per ricevere ulteriore
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1329S

Il server ha esaurito lo spazio di archiviazione dati



Explanation:

Il server non dispone di spazio per memorizzare l'oggetto.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Informare l'amministratore di sistema che un pool di archiviazione sul
server è pieno.

------------------------------------------------------------------------
ANS1330S

Questo nodo al momento ha una sessione di ripristino riavviabile in
sospeso. L'operazione richiesta non può essere completata fino a quando
la sessione non viene completata o annullata.



Explanation:

Questa operazione non può essere completata poiché una sessione di
ripristino riavviabile è in sospeso. L'operazione non è consentita
poiché la sessione riavviabile e l'operazione corrente interessano lo
stesso spazio file.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Immettere un comando query restore per visualizzare il conflitto.
Immettere il comando cancel restore per eliminare tutte le sessioni di
ripristino riavviabili non necessarie.

------------------------------------------------------------------------
ANS1331E

Solo un utente IBM Spectrum Protect autorizzato può eseguire questa
operazione.



Explanation:

Solo un utente IBM Spectrum Protect autorizzato può eseguire questa
operazione. La password dell'utente non è autorizzata e questa
operazione richiede l'autorizzazione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

L'utente deve essere un utente root o il proprietario dell'eseguibile e
l'opzione Impostare bit dell'ID utente effettivo deve essere impostata
su 'on' (bit 's').

------------------------------------------------------------------------
ANS1332E

Eseguire la versione '... per responsabili' dell'applicazione.



Explanation:

Per avviare IBM Spectrum Protect, l'utente deve essere un utente root o
un responsabile di sistema e utilizzare gli strumenti di autorizzazione
forniti.

System action:

IBM Spectrum Protect viene terminato.

User response:

Per avviare IBM Spectrum Protect, l'utente deve collegarsi come utente
root o essere un responsabile di sistema e utilizzare uno dei seguenti
strumenti di autorizzazione:

*  "IBM Spectrum Protect Backup for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler Daemon for Administrators"

------------------------------------------------------------------------
ANS1333E

Il nodo remoto non è configurato correttamente sul server IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Il nodo remoto non è configurato correttamente sul server IBM Spectrum
Protect.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Accertarsi che il nodo remoto sia configurato correttamente e connesso
al server IBM Spectrum Protect utilizzando TLS. Ciò convalida la
configurazione del nodo remoto e garantisce che le informazioni
correlate al nodo remoto vengano inviate al server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1334W

Il punto di montaggio volume filespace namepath-namedir-name' non è
stato ripristinato poiché la directory di destinazione non è vuota.



Explanation:

I punti di montaggio di volume possono essere ripristinati solo se la
directory di destinazione non esiste ancora o se la directory di
destinazione esiste ma è vuota. Se la directory di destinazione esiste e
non è vuota o è già un punto di giunzione, il punto di montaggio volume
non può essere ripristinato.

System action:

Il punto di montaggio volume non viene ripristinato. L'elaborazione
continua con l'oggetto successivo.

User response:

Correggere il conflitto con la directory che non risulta vuota e
riprovare. Questa situazione diventa rilevante quando questo messaggio
viene emesso per un punto di montaggio volume ubicato in SYSVOL, in
quanto un ripristino incompleto SYSVOL può causare problemi di stabilità
del sistema. Consultare le informazioni di riferimento per il comando
RESTORE nel manuale client per ulteriori informazioni sul ripristino del
punto di montaggio del volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1335E

Non è stato possibile ripristinare i file del database RSM.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Il database RSM non viene ripristinato. L'elaborazione continua.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Riavviare il sistema e
ritentare l'operazione di ripristino RSM. Se il problema non può essere
risolto, rivolgersi al supporto tecnico IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1336I

Riavviare il servizio RSM per rendere effettive le modifiche.



Explanation:

I file del database RSM sono stati ripristinati dal server ed importati.
Per rendere effettive le modifiche, è necessario riavviare il servizio
RSM.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1337I

Riavvio del servizio RSM in corso...



Explanation:

I file database RSM sono stati ripristinati dal server e importati. Il
processo sta per arrestare e quindi riavviare il servizio RSM.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1338I

Il riavvio del servizio RSM è stato completato.



Explanation:

I file database RSM sono stati ripristinati dal server e importati. Il
processo ha riavviato il servizio RSM per conto dell'utente.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1339E

Il riavvio del servizio RSM non è riuscito. Riavviare il servizio RSM
manualmente.



Explanation:

I file del database RSM sono stati ripristinati dal server IBM Spectrum
Protect e importati. Il processo ha provato a riavviare il servizio RSM
per conto dell'utente ma ha riscontrato un problema.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Riavviare il servizio RSM manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1340E

Si è verificato un errore durante il backup del database RSM.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il backup dei file del database RSM.
Non verrà eseguito il backup del database.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1341E

Un carattere non valido viene visualizzato nell'operando: operando.



Explanation:

L'operando operando contiene un carattere non valido nelle impostazioni
internazionali e nella codepage correnti. Non può essere convertito nel
relativo formato interno con caratteri grandi.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Modificare le impostazioni internazionali della stazione di lavoro per
creare una corrispondenza con la lingua in cui viene registrato
l'operando e riprovare il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1342E

La cache del client è bloccata; impossibile continuare l'operazione.



Explanation:

La cache del client è correntemente bloccata da un altro processo.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Segnalare l'errore di programma al tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1343E

L'opzione 'specified-option' può essere immessa solo quando è stato
inserito 'other-option'.



Explanation:

Il comando non è riuscito poiché è stata immessa l'opzione
(specified-option) specificata ma non l'altra opzione (other-option).

System action:

Il comando viene terminato.

User response:

Eseguire il comando senza l'opzione specificata. In alternativa,
eseguire il comando comando con l'altra opzione aggiunta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1344E

Il lavoro in esecuzione è in background. Impossibile richiedere la
chiave.



Explanation:

Se i lavoro in esecuzione sono in background, il client non può
richiedere la chiave.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Eseguire il lavoro in foreground.

------------------------------------------------------------------------
ANS1345E

Nessun oggetto sul server corrisponde a
'object-nameobject-nameobject-name'



Explanation:

Il file specificato non ha una corrispondenza sul server.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Eseguire il backup del file e provare ad eseguire di nuovo l'operazione.
Se il problema persiste, contattare l'amministratore di sistema per
isolare il problema utilizzando la console del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1346E

L'operazione di istantanea dell'immagine non è stata completata
correttamente. SNAPSHOTCACHELocation non dispone di spazio sufficiente
per eseguire il backup dell'immagine istantanea.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito ad eseguire un'istantanea del volume
specificato. SNAPSHOTCACHELocation punta ad una ubicazione che non
dispone di spazio necessario per gestire l'istantanea. E' possibile che
si sia verificato un sovraccarico di attività sul disco che ha generato
più modifiche di quante possano essere contenute nello spazio
disponibile per questo specifico riferimento temporale oppure è
risultato necessario modificare SNAPSHOTCACHELocation in quanto
l'ubicazione specificata non è sufficientemente grande da poter gestire
la normale quantità di modifiche sul volume. Un'altra causa di questo
problema potrebbe essere attribuita all'impostazione del valore di
SNAPSHOTCACHESize che non è sufficientemente elevato per gestire la
quantità di modifiche da apportare sul volume durante l'esecuzione del
backup dell'immagine dell'istantanea.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se il problema continua, aumentare il valore di SNAPSHOTCACHESize e/o
modificare il valore di SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1347E

L'operazione di istantanea dell'immagino non è riuscita. La percentuale
di spazio da utilizzare, specificato tramite SNAPSHOTCACHESize, è stata
superata.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a eseguire un'istantanea del volume
specificato. La percentuale di spazio assegnata tramite l'opzione
SNAPSHOTCACHESize non è stata sufficiente ad eseguire questo backup di
immagine dell'istantanea. Questo potrebbe essere dovuto ad una quantità
di attività disco non prevista che genere più modifiche di quanto non
possano essere contenute nello spazio assegnato in questo particolare
momento. Un altro motivo di questo errore è che la specifica
SNAPSHOTCACHESize non è impostata su un valore abbastanza ampio da
gestire la insolita quantità di modifiche al volume durante il backup
dell'immagine dell'istantanea.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se il problema persiste, aumentare la SNAPSHOTCACHESize oppure, per
Windows, modificare il valore di SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1348E

Impossibile rispettare le opzioni SNAPSHOTFSIDLEWait e
SNAPSHOTFSIDLERetries a causa dell'attività di scrittura del volume.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito ad eseguire un'istantanea del volume
specificato. Il servizio LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) non è
riuscito a rispettare i valori per le opzioni SNAPSHOTFSIDLEWait e
SNAPSHOTFSIDLERetries prima dell'avvio dell'istantanea del volume
specificato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se il problema continua, modificare i valori per le opzioni
SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries adattandoli all'attività di
scrittura normale sul disco di cui deve essere eseguito un backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1349E

Si è verificato un errore durante l'elaborazione dell'istantanea
dell'agente di istantanee del volume logico.



Explanation:

Si è verificato un errore ireversibile durante l'elaborazione
dell'istantanea. Questo problema può essere causato da diversi errori,
quindi si consiglia di consultare le registrazioni di errori e di eventi
del sistema per eventuali messaggi esplicativi.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ricercare nella registrazione errori ed eventi del sistema altri
eventuali messaggi che potrebbero aiutare ad identificare il problema.
Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto
tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1350E

LVSA sta attualmente eseguendo un'istantanea sullo stesso volume.



Explanation:

Un'altro processo IBM Spectrum Protect sta già eseguendo un'istantanea
di questo volume.

System action:

L'operazione è arrestata.

User response:

Attendere che l'altro processo IBM Spectrum Protect termini l'operazione
sul volume e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1351E

Sessione rifiutata: tutte le sessioni server sono attualmente in uso



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha tutte le sessioni disponibili in uso e non può
accettarne una nuova in questo momento.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi
all'amministratore di sistema per incrementare il numero di sessioni
attive simultaneamente nel server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1352E

La sessione è stata rifiutata. La password è scaduta.



Explanation:

La password per l'ID utente IBM Spectrum Protect è scaduta. Può essere
la password del nome nodo IBM Spectrum Protect, la password dell'ID
utente di gestione o entrambe.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata. Non è consentito connettersi al
server fino a quando la password non viene aggiornata.

User response:

Aggiornare la password. È possibile che sia necessario aggiornare la
password del nome nodo o la password dell'ID di gestione corrispondente
o entrambe. È possibile utilizzare il comando SET PASSWORD oppure
chiedere all'amministratore di IBM Spectrum Protect di aggiornare il
nodo o l'ID di gestione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1353E

Sessione rifiutata: l'ID utente non è corretto, non dispone
dell'autorizzazione di amministratore oppure non è noto al server



Explanation:

L'ID utente, che è l'ID utente di gestione o il nome nodo IBM Spectrum
Protect, non è noto al server. I motivi possibili includono quanto
segue:

   Il nome nodo non è registrato presso il server IBM Spectrum Protect
   Il nome nodo è corretto ma non ha un ID di gestione corrispondente
   con gli stessi nome e autorizzazione di proprietario client.
   Si sta provando ad accedere a un file che è stato migrato su un nodo
   differente.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Eseguire le seguenti verifiche:

   Verificare che l'ID utente di IBM Spectrum Protect sia stato immesso
   correttamente.
   Verificare l'ID di gestione associato al nodo IBM Spectrum Protect e
   verificare che il nome del nodo IBM Spectrum Protect disponga di un
   ID di gestione corrispondente con autorizzazione di gestione client
   per il nodo. In caso contrario, l'amministratore di IBM Spectrum
   Protect deve crearlo.
   Verificare che il server utilizzi la registrazione chiusa e che il
   nome nodo sia registrato con il server.
   Se si tenta di accedere a un file migrato, il nome nodo deve essere
   lo stesso nodo che ha migrato il file.

------------------------------------------------------------------------
ANS1354E

Sessione rifiutata: è stato immesso un ID duplicato



Explanation:

Un altro processo che utilizza tale nome nodo è attivo con il server.

System action:

IBM Spectrum Protect non può connettersi al server. L'operazione
corrente è stata annullata.

User response:

Se si sta eseguendo un sistema basato su UNIX, verificare che non sia
attivo un altro processo con IBM Spectrum Protect sotto lo stesso nome.
Verificare inoltre che il nome nodo sia univoco per il server in modo
che non possa essere utilizzato da un altro utente. Per identificare il
proprietario di tale nome nodo, consultare l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1355E

Sessione rifiutata: server disabilitato.



Explanation:

Il server si trova nello stato disabilitato e non è possibile accedervi
per la normale attività.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Sul server IBM Spectrum Protect, eseguire il comando di gestione ENABLE
SESSIONS. Provare ad eseguire di nuovo l'operazione dopo aver nuovamente
abilitato il server. Se il problema persiste, contattare
l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1356E

Il server non è configurato per consentire la registrazione aperta



Explanation:

Nessuna autorizzazione. La registrazione è richiesta dal responsabile di
sistema. Il server non è configurato per consentire la registrazione
aperta.

System action:

La sessione non viene avviata.

User response:

E' necessario ottenere una password ed un nodo IBM Spectrum Protect dal
responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1357S

Sessione rifiutata: versione codice client di livello inferiore



Explanation:

La versione del server e la versione del client non corrispondono. Il
codice client è di livello inferiore.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema per determinare quale versione
di IBM Spectrum Protect eseguire per la propria ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1358S

Sessione rifiutata: versione codice server di livello inferiore



Explanation:

La versione del server e la versione del client non corrispondono. Il
codice server è di livello inferiore.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema per determinare quale versione
di IBM Spectrum Protect eseguire per la propria ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1359E

Sessione rifiutata: Il nome del nodo specificato è attualmente in uso



Explanation:

Il nome del nodo specificato è utilizzato sul server.

System action:

La sessione non è stata avviata.

User response:

Il server sta probabilmente eseguendo un'attività che impedisce al nodo
di stabilire una sessione. Ritentare successivamente oppure contattare
il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1360I

Aumento dati compressi



Explanation:

La dimensione del file dopo la compressione è maggiore della sua
dimensione prima della compressione stessa.

System action:

Anche se la dimensione del file è aumentata, il file è stato compresso.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1361E

Sessione rifiutata: il nome nodo specificato è al momento bloccato.



Explanation:

Il nome nodo specificato è al momento bloccato sul server.

System action:

La sessione non è stata avviata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per determinare per quale motivo
il nome nodo è bloccato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1362S

SLM LICENSE EXCEEDED: il numero di licenze client per IBM Spectrum
Protect è stato superato. Contattare il responsabile di sistema.



Explanation:

L'aggiunta di una nuova registrazione causa la violazione del numero di
licenze per IBM Spectrum Protect.

System action:

L'esecuzione della registrazione del client o la richiesta di
connessione viene terminata.

User response:

Rivolgersi al responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1363E

Sessione rifiutata: il server non ha memoria sufficiente per stabilire
un collegamento.



Explanation:

Il server non dispone di memoria sufficiente per consentire al client di
stabilire una connessione con il server.

System action:

La sessione non è stata avviata.

User response:

Ritentare successivamente, oppure contattare il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1364E

Sessione rifiutata: il server non dispone di sufficiente spazio di
registrazione per il recupero per stabilire un collegamento.



Explanation:

Il server ha esaurito lo spazio di registrazione per il recupero.

System action:

La sessione non è stata avviata.

User response:

Questo errore è causato da un problema temporaneo. Ritentare
successivamente, oppure contattare il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1365E

Sessione rifiutata: il server non dispone di sufficiente spazio sul
database per stabilire un collegamento.



Explanation:

Il server ha esaurito lo spazio del database.

System action:

La sessione non è stata avviata.

User response:

Rivolgersi al responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1366E

La sessione è stata repinta. Il server IBM Spectrum Protect presenta un
errore interno.



Explanation:

Il client non può stabilire una connessione al server IBM Spectrum
Protect per un errore interno del server.

System action:

La sessione non è stata avviata.

User response:

Notificare questo errore al responsabile di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1367E

Il client non è in grado di registrarsi sul server IBM Spectrum Protect
in quanto il server non consente l'iscrizione di client Unicode.



Explanation:

Al client non è consentito collegarsi al server IBM Spectrum Protect.

System action:

La sessione non viene avviata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore IBM Spectrum Protect per assistenza alla
configurazione di un client IBM Spectrum Protect operativo sul proprio
ambiente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1368S

Sessione rifiutata: il server non dispone della licenza per questo tipo
di piattaforma. Contattare il responsabile di sistema.



Explanation:

Il server non è autorizzato per il tipo di client richiesto.

System action:

L'esecuzione della registrazione del client o la richiesta di
connessione viene terminata.

User response:

Rivolgersi al responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1369E

Sessione rifiutata: le sessione è stata annullata dall'amministratore
del server.



Explanation:

L'amministratore del server ha annullato la sessione client corrente.

System action:

L'esecuzione della richiesta di connessione client viene terminata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1370E

L'ID utente immesso non ha il livello di autorizzazione corretto per
accedere alla macchina client.



Explanation:

L'ID utente immesso non può accedere a questo client IBM Spectrum
Protect.

System action:

L'operazione termina.

User response:

Concedere l'autorizzazione a questo ID utente sul server IBM Spectrum
Protect in modo da possa accedere a questo client IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1371E

Impossibile ricostruire il file '' dai componenti del file secondario.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la ricostruzione di questo file dai
componenti del suo sottofile.

System action:

Il file indicato nel messaggio non viene ripristinato. Il ripristino per
tutti gli altri file continua.

User response:

Provare nuovamente il ripristino del file selezionandolo per il
ripristino dall'interfaccia dell'utente. È inoltre possibile controllare
il log di errori del client e il log di attività del server per i
messaggi correlati al file riportato nel messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1372E

È stata rilevata un'incongruenza tra il nodo client e il nodo registrato
presso il server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

L'utente ha probabilmente codificato l'opzione del nodo non
correttamente. Ad esempio, il nodo registrato presso il server IBM
Spectrum Protect potrebbe essere un tipo NAS ma il nodo è effettivamente
un client non NAS.

System action:

L'operazione termina.

User response:

Verificare che il nome nodo sia corretto nel file delle opzioni client.
Accertarsi di utilizzare un nodo di tipo NAS solo con l'opzione
nasnodename.

------------------------------------------------------------------------
ANS1373W

Il comando PRESNAPSHOTCMD per il volume filespace è stato completato con
un codice di ritorno non-zero.



Explanation:

Il comando specificato dall'opzione PRESNAPSHOTCMD deve essere
completato correttamente per eseguire l'operazione di backup/archivio
dell'istantanea. Se il comando viene completato con un codice di ritorno
di 0 (zero), è stato completato correttamente. Se il comando viene
completato con un altro codice di ritorno, non è riuscito. Se il comando
non è riuscito, il backup viene ancora eseguito, ma senza il vantaggio
della tecnologia dell'istantanea.

System action:

Il client esegue l'operazione di backup/archivio, ma senza usare
un'istantanea.

User response:

Identificare e correggere il problema che non ha consentito il
completamento del comando. Se un codice di ritorno non-zero è normale
per questo comando, considerare la sovrascrittura del comando in una
script che è sempre presente con un codice di ritorno di zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1374W

Il comando POSTSNAPSHOTCMD per il volume spaziofile è stato completato
con un codice di ritorno diverso da zero.



Explanation:

Il comando specificato dall'opzione POSTSNAPSHOTCMD è stato completato
con un codice di ritorno diverso da zero. L'operazione di backup basata
su istantanee genera un codice di ritorno di almeno 8.

System action:

L'operazione di backup basata su istantanee continua.

User response:

Identificare e risolvere il problema che non ha consentito il
completamento del comando di post-istantanea. Se un codice di ritorno
diverso da zero è normale per questo comando, eseguire la sovrascrittura
del comando di post-istantanea in uno script che è sempre presente con
un codice di ritorno zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1375W

File FilesystemPercorsoNomeFile ignorato dall'utente



Explanation:

L'utente ha richiesto di ignorare questo file durante l'operazione
corrente.

System action:

Il file viene ignorato durante l'operazione corrente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1376E

Errore di elaborazione 'nome spaziofile nome-percorsonome-file';
convalida digest end-to-end non riuscita.



Explanation:

Il digest crittografico dei dati ripristinati o richiamati non
corrispondeva al digest generato durante l'operazione di backup o
archiviazione. Le possibili cause sono un errore di trasmissione, un
danneggiamento dei dati o un conflitto hash.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione di ripristino. Se il problema persiste, contattare
il supporto tecnico di IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1377W

Il client non è riuscito ad ottenere un'istantanea di 'volname'.
L'operazione continuerà senza supporto dell'istantanea.



Explanation:

Per qualche motivo il client IBM Spectrum Protect non è stato in grado
di creare un'istantanea del volume. Invece di concludere l'operazione
con un errore, il client IBM Spectrum Protect eseguirà un backup non
basato sulle istantanee.

System action:

L'elaborazione dell'istantanea è stata arrestata.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1378E

L'operazione di istantanea non è riuscita. SNAPSHOTCACHELocation non
dispone di spazio sufficiente per l'operazione di istantanea.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito ad eseguire un'istantanea del volume
specificato. SNAPSHOTCACHELocation punta ad una ubicazione che non
dispone dello spazio necessario per gestire l'istantanea. Le possibili
cause sono:

*  Una quantità inattesa di attività su disco che ha generato più
   modifiche di quante possano essere contenute nello spazio disponibile
   in questo particolare momento.

*  La SNAPSHOTCACHELocation non è sufficientemente grande per gestire la
   quantità normale di modifiche del volume.

*  La SNAPSHOTCACHESize specificata non è impostata ad un valore
   sufficientemente grande da gestire la quantità normale di modifiche
   al volume durante l'operazione di backup o archiviazione
   dell'istantanea.

System action:

Elaborazione arrestata.

User response:

Se il problema persiste aumentare SNAPSHOTCACHESize oppure modificare il
valore di SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1379E

L'operazione di istantanea non è riuscita. La percentuale di spazio da
utilizzare per SNAPSHOTCACHELocation, specificata con SNAPSHOTCACHESize,
è stata superata.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito ad eseguire un'istantanea del volume
specificato. La percentuale di spazio assegnata tramite l'opzione
SNAPSHOTCACHESize non è sufficiente per eseguire questa operazione di
backup/archivio dell'istantanea. Le possibili cause sono:

*  La SNAPSHOTCACHELocation non è sufficientemente grande per gestire la
   quantità normale di modifiche del volume.

*  La SNAPSHOTCACHESize specificata non è impostata ad un valore
   sufficientemente grande da gestire la quantità normale di modifiche
   al volume durante l'operazione di backup o archiviazione
   dell'istantanea.

System action:

Elaborazione arrestata.

User response:

Se il problema persiste aumentare SNAPSHOTCACHESize oppure modificare il
valore di SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1380W

L'operazione di istantanea non è riuscita. L'operazione di scrittura sul
filesystem non è riuscita ad impostare i valori per le opzioni
SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries del servizio Logical Volume
Snapshot Agent.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a eseguire un'istantanea del volume
specificato. Il servizio Logical Volume Snapshot Agent non è riuscito ad
impostare i valori per le opzioni SNAPSHOTFSIDLEWait e
SNAPSHOTFSIDLERetries prima dell'avvio dell'istantanea del volume
specificato.

System action:

L'elaborazione dell'istantanea è stata arrestata.

User response:

Se il problema continua, modificare i valori per le opzioni
SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries adattandoli all'attività di
scrittura normale sul disco di cui deve essere eseguito un backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1381W

Per volumi RAW o FAT32 formattati, la cache dell'istantanea non può
essere ubicata sullo stesso volume di cui si esegue il backup.



Explanation:

Quando la cache dell'istantanea si trova sullo stesso volume di cui si
esegue il backup, il volume deve essere formattato con NTFS. Il percorso
predefinito della cache è sullo stesso volume su cui viene eseguita
l'istantanea. L'operazione continuerà senza supporto dell'istantanea.

System action:

Il client non esegue l'operazione di istantanea.

User response:

Specificare una posizione della memoria cache istantanea diversa,
utilizzando l'opzione SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1382E

Il server non permette collegamenti avviati dal client per questo nodo.



Explanation:

Al nodo non è permesso di avviare collegamenti in base ai parametri di
configurazione del nodo sul server. Il server non è in grado di avviare
collegamenti con lo scheduler del client che è in esecuzione nella
modalità richiesta.

System action:

L'operazione IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Contattare il responsabile di sistema per abilitare le sessioni avviate
dal client per il nodo o per aggiornare l'opzione SESSIONINITIATION ed
eseguire lo scheduler client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1383E

Porta del server non corretta.



Explanation:

Si cerca di aprire una sessione di backup/archivio del client sulla
porta del server destinata alle sole sessioni di gestione.

System action:

L'operazione IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Contattare il responsabile di sistema e/o utilizzare un valore corretto
per la porta TCP e la porta di gestione TCP.

------------------------------------------------------------------------
ANS1384E

Un oggetto nella transazione è stato associato ad una classe di gestione
non valida.



Explanation:

Uno degli oggetti nella transazione è associato a una classe di gestione
che non appartiene a questo nodo, oppure il tipo di classe di gestione
non è supportato da questo livello client.

System action:

L'operazione corrente viene terminata.

User response:

Assicurarsi che tutti gli oggetti siano associati a una classe di
gestione valida, o aggiornare il client al livello appropriato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1385E

Questo server non supporta le operazioni di backup.



Explanation:

Questo server supporta solo operazioni di archiviazione, il backup non è
consentito.

System action:

L'operazione corrente viene terminata.

User response:

Utilizzare solo operazioni di archiviazione con questo server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1386E

La cancellazione dell'oggetto "fshlll" non è consentita.



Explanation:

L'oggetto è in stato di attesa e non può essere eliminato, o appartiene
ad un server in cui la protezione di conservazione è abilitata e non è
ancora scaduta.

System action:

L'oggetto viene ignorato e l'elaborazione prosegue.

User response:

Controllare se l'oggetto è in attesa o qual è la data di scadenza con
una query.

------------------------------------------------------------------------
ANS1387E

Il numero di oggetti in questa transazione ha superato i valori di
TXNGROUPMAX.



Explanation:

Sono presenti troppi oggetti in questa transazione.

System action:

L'operazione corrente viene terminata.

User response:

Provare ad eseguire di nuovo l'operazione con un numero inferiore di
oggetti nella transazione, oppure aumentare il valore di TXNGROUPMAX sul
server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1388E

fshlll è già in attesa.



Explanation:

L'oggetto specificato è già in attesa, e non può essere posto in una
nuova attesa.

System action:

Questo oggetto viene ignorato e l'elaborazione continua.

User response:

Eseguire una query per visualizzare lo stato degli oggetti e riprovare
l'operazione, senza l'oggetto già in attesa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1389W

Opzione (opzione) non valida per il comando funzione pianificato



Explanation:

Esistono due possibili motivi per questo messaggio:

*  L'opzione opzione è stata specificata per un comando o sottocomando
   pianificato (funzione) che non può utilizzare quella opzione.

*  L'opzione viene visualizzata su un comando pianificato ma è valida
   solo sulla riga comandi iniziale del programma di pianificazione
   client e non sui comandi di una pianificazione del server.

System action:

L'opzione viene ignorata.

User response:

Per l'utilizzo corretto dell'opzione denominata, fare riferimento alla
pubblicazione Client di backup-archivio - Installazione e guida per
l'utente. Il responsabile di sistema deve rimuovere l'opzione non valida
dalla definizione della pianificazione sul server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1395E

Lo spazio file di destinazione o la lettera drive non è disponibile. Il
seguente oggetto non è stato elaborato: Filespace:'filespace-name'



Explanation:

Il sistema sta tentando di ripristinare o richiamare ad una destinazione
che impossibile da raggiungere. Il nome di spazio file specificato p la
lettera drive non è valida oppure non esiste oppure si sta specificando
un nome di condivisione locale che non può essere risolto.

System action:

Gli oggetti che fanno parte di questo spazio file non vengono elaborati.

User response:

Riprovare il comando e specificare una destinazione differente per
l'oggetto che non è stato elaborato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1396E

L'accesso al file di registrazione o di traccia specificato (nomefile)
viene negato.



Explanation:

L'accesso al file specificato viene negato. È stato specificato un nome
di file di registrazione o di traccia che non può essere scritto
dall'utente corrente.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che sia stato specificato correttamente il nome del file o
della directory, correggere le autorizzazioni oppure specificare una
nuova ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1397W

L'istantanea non può essere eseguita perché SNAPSHOTCACHELocation non
dispone di spazio sufficiente per l'operazione di istantanea.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a eseguire un'istantanea del volume
specificato. SNAPSHOTCACHELocation punta ad una ubicazione che non
dispone di spazio necessario per creare l'istantanea, il disco è
probabilmente pieno. L'operazione continua senza supporto
dell'istantanea.

System action:

Il client non esegue l'operazione di istantanea.

User response:

Modificare il valore di SNAPSHOTCACHELocation o ripulire il disco
indicato da SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1398E

Le funzioni di inizializzazione non possono aprire uno dei log di IBM
Spectrum Protect o un file correlato: log-name. errno = errno-value,
reason



Explanation:

Impossibile aprire il file "log-name" durante l'inizializzazione. Il
sistema ha impostato il codice di errore errno-value. Se il motivo
fornito è "accesso negato", l'utente corrente non dispone
dell'autorizzazione per scrivere nella directory specificata. È inoltre
possibile che non vi sia spazio disponibile nell'ubicazione di log
fornita.

Su sistemi Unix, non è possibile inserire il log nella directory root.
Tentativi di esecuzione di tale operazione genereranno un errore di
"accesso negato".

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Impostare la variabile d'ambiente DSM_LOG (o DSMI_LOG) su una directory
su cui l'utente può effettuare operazioni di scrittura. È inoltre
possibile utilizzare l'opzione ERRORLOGNAME per specificare un file su
cui l'utente corrente dispone dell'autorizzazione di scrittura.

------------------------------------------------------------------------
ANS1399W

LVSA (logical volume snapshot agent) sta eseguendo un'istantanea su
questo stesso volume.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a eseguire un'istantanea del volume
specificato perché un altro processo sta già eseguendo un'istantanea di
questo volume. L'operazione continua senza supporto dell'istantanea.

System action:

L'elaborazione dell'istantanea è stata arrestata.

User response:

Attendere che l'altro processo IBM Spectrum Protect venga completato con
il volume e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1400W

L'ubicazione dell'istantanea nella cache non è valida.



Explanation:

Il percorso della cache delle istantanee deve essere un volume locale
già formattato con NTFS. Il percorso predefinito della cache è sullo
stesso volume su cui viene eseguita l'istantanea. L'operazione
continuerà senza supporto dell'istantanea.

System action:

L'elaborazione dell'istantanea è stata arrestata.

User response:

Specificare una posizione della memoria cache istantanea diversa
utilizzando l'opzione SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1401W

Il volume virtuale dell'istantanea non è accessibile.



Explanation:

L'LVSA (logical volume snapshot agent) non può accedere al volume
virtuale durante un'operazione di backup/archiviazione abilitata a OFS
perché IBM Spectrum Protect è stato probabilmente avviato mediante i
servizi del terminale. L'operazione continua senza supporto
dell'istantanea.

System action:

L'elaborazione dell'istantanea è stata arrestata.

User response:

Non utilizzare i servizi del terminale per l'istantanea. Provare
nuovamente l'operazione sulla macchina locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1402W

L'istantanea non è supportata su un'unità remota, rimovibile o su
un'unità SAN.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a eseguire un'istantanea del volume
specificato perché un supporto file aperti è supportato solo sui volumi
fissi locali, inclusi i punti di montaggio del volume. L'operazione
continua senza supporto dell'istantanea.

System action:

Il client non esegue l'operazione di istantanea.

User response:

Per trarre vantaggio dal supporto file aperti, ritentare di nuovo
l'operazione sulla macchina locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1403E

Errore nel caricamento di un DLL filename richiesto



Explanation:

Si è verificato un errore durante il caricamento di una libreria di
collegamento dinamica. Il caricamento di DLL non è riuscito.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che il software di sistema sia aggiornato e che tutti i DLL
richiesti dal client IBM Spectrum Protect siano presenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS1404E

Errore nel caricamento di una o più funzioni da un DLL filename
richiesto



Explanation:

Si è verificato un errore durante il caricamento di una funzione da una
libreria di collegamento dinamica. Il caricamento di DLL non è riuscito.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che il software di sistema sia aggiornato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1405I

Il servizio 'nome-servizio' deve essere riavviato.



Explanation:

E' necessario riavviare il servizio per rendere effettive le modifiche.

System action:

Le modifiche non sono effettive.

User response:

Riavviare il servizio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1407W

Il valore dell'opzione DiskBuffSize viene ignorato poiché Lan-Free è
abilitata.



Explanation:

Poiché Lan-Free è abilitata, il valore dell'opzione DiskBuffSize sarà
reimpostato sul valore predefinito.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS1408W

Il commit delle modifiche precedenti non è stato eseguito. Prima di
eseguire l'istantanea, è necessario riavviare la macchina



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a eseguire un'istantanea del volume
specificato perché un'operazione precedente ha richiesto che la macchina
fosse riavviata per applicare le modifiche, ma la macchina non è stata
riavviata. L'operazione continuerà senza supporto dell'istantanea.

System action:

Il client non esegue l'operazione di istantanea.

User response:

Riavviare la macchina e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1409I

Verrà eseguito un backup completo per la macchina virtuale nome vm
perché è stata specificata un'opzione include.resetcbt per la macchina
virtuale.



Explanation:

La VM è stata specificata in un'istruzione include.resetcbt. Verranno
eseguiti un backup completo e una reimpostazione del CBT (Changed Block
Tracking).

System action:

Per questa macchina virtuale, il CBT (Changed Block Tracking) verrà
reimpostato e verrà eseguita un'operazione di backup completo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1410E

Impossibile accedere al percorso di rete.



Explanation:

Impossibile accedere al percorso di rete a causa di un probabile
problema della rete.

System action:

Il client terminata.

User response:

Accertarsi che la rete sia attiva e che sia possibile accedere al
percorso utilizzando un comando di sistema e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1411E

E' stata interrotta una sessione per le comunicazioni.



Explanation:

Una sessione per le comunicazioni è stata interrotta a causa di un
probabile problema di rete.

System action:

Il client terminata.

User response:

Accertarsi che la rete sia attiva e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1412E

La directory o il file contengono dati EA danneggiati o incongruenti.



Explanation:

La directory o il file contengono dati EA danneggiati o incongruenti.

System action:

Il client Þ stato interrotto.

User response:

Esaminare la directory o il file che hanno causato l'errore per
individuare i dati EA danneggiati. Copiare la directory in una nuova
ubicazione e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1413W

Il file 'nome spazio per i filenome percorsonome file' non è
riconosciuto dal sistema come file disco e non può essere elaborato. Il
file viene ignorato.



Explanation:

Il client non è in grado di elaborare tipi di file che non sono 'disk',
come 'character', 'pipe'. Questo messaggio viene generalmente, ma non
sempre, emesso per nomi file che normalmente sono riservati per il
sistema operativo. In ambiente Windows, i nomi riservati comprendono
AUX, CON, NUL, PRN, COMx o LPTx, dove 'x' rappresenta qualsiasi cifra da
1 a 9 (ad esempio, COM1, LPT3, etc.).

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Cancellare il file se non è necessario oppure utilizzare un'istruzione
EXCLUDE nelle opzioni del client per impedire al client l'elaborazione
del file. In ambiente Windows, i comandi di cancellazione normali
potrebbero non funzionare. Sarà necessario anteporre al nome file i
caratteri '\\.\'. Ad esempio, "del c:\mydir\lpt4" non funzionerà, ma
"del \\.\c:\mydir\lpt4" funzionerà.

------------------------------------------------------------------------
ANS1414W

Autorizzazione non sufficiente per cancellare il gruppo aperto sul
server.



Explanation:

Sul server IBM Spectrum Protect è presente un gruppo di immagine aperto
e non è possibile cancellarlo poiché mancano i permessi di cancellazione
del backup per questo nodo.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Rivolgersi al responsabile IBM Spectrum Protect per l'assegnazione dei
permessi di cancellazione di backup per il nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1417W

Il backup del file di stato del sistema protetto 'filename' è stato
eseguito nello spazio file dell'unità e non nello spazio file di stato
del sistema.



Explanation:

I file protetti da Microsoft Windows File Protection (WFP) o da
Microsoft Windows Resource Protection (WRP) fanno parte di Microsoft
Volume ShadowCopy Services (VSS) System Writer, che a sua volta fa parte
dello stato del sistema. Tali file sono di solito sottoposti a backup
come parte dello stato del sistema e non sul file system su cui si
trovano. Un problema nell'ambiente del sistema operativo ha impedito la
numerazione del file protetto riportato nel testo del messaggio come
file di stato del sistema e pertanto il backup è stato eseguito come
parte dello stato del sistema. Le condizioni che portano a questo
messaggio non sono normali. Per assicurarsi che il file sia protetto, il
backup verrà eseguito come parte del file system su cui si trova.

System action:

Il backup del file verrà eseguito come parte del file system su cui si
trova.

User response:

È possibile eseguire il ripristino del sistema utilizzato i backup del
file system e di stato del sistema. Tuttavia, le condizioni che
impediscono la corretta numerazione dei file di stato del sistema
dovrebbero essere risolte. Su Microsoft Windows 2008 e Microsoft Windows
2008 R2 è possibile utilizzare il comando secondario LIST WRITERS
DETAILED dell'utilità DiskShadow per numerare i file di stato del
sistema. Su altre versioni di Microsoft Windows è possibile utilizzare
l'utilità vshadow con l'opzione -wm2. Verificare che il file riportato
in questo messaggio non sia riportato. Nota: vshadow è un programma di
utilità che può essere ottenuto da Microsoft. Dopo aver verificato che i
file non sono numerati, contattare l'assistenza tecnica del sistema
operativo in modo da eseguire una diagnosi e risolvere il problema che
impedisce la numerazione del file come parte dello stato del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1418E

Errore di autenticazione. La password di gestione e/o nodo per nomenodo
è scaduta.



Explanation:

L'autenticazione della sessione ha avuto esito negativo con il server in
quanto la password di gestione o del nodo per il nodo è scaduta.

System action:

L'elaborazione dell'operazione corrente viene arrestata.

User response:

Aggiornare la password di gestione e/o nodo per il nodo identificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1420E

Documento di associazione volumi (tsmvolmap.txt) non trovato.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'esecuzione del ripristino automatico
del sistmea (ASR) VSS. Controllare dsmerror.log per ulteriori
informazioni.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Chiedere all'amministratore di sistema di controllare il log degli
errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1421E

L'oggetto dell'immagine 'object-type' è stata rilevata sul server.



Explanation:

Impossibile individuare l'oggetto dell'immagine specificata di tipo
object-type sul server. Senza tale progetto l'operazione non può essere
completata.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Esaminare la registrazione errori client per altri messaggi che possono
indicare la causa del problema. Seguire i suggerimenti contenuti nei
messaggi e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1423W

'filesystem' è un punto di montaggio virtuale. La migrazione non è
supportata in punti di montaggio virtuali.



Explanation:

IBM Spectrum Protect HSM non supporta punti di montaggio virtuali in
sistemi di file gestiti. Non è possibile eseguire la migrazione di file
nella cartella del punto di montaggio virtuale.

System action:

IBM Spectrum Protect tenta di continuare l'operazione corrente.

User response:

Non utilizzare punti di montaggio virtuali in file system gestiti da
HSM. Utilizzare, invece, regole di inclusione/esclusione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1424W

Il richiamo non è riuscito per l'operazione di immagine per il volume
nome-spazio per file.



Explanation:

La transazione per l'operazione di immagine per il volume nome-spazio
per file non è riuscita per i problemi descritti nei precedenti
messaggi.

System action:

L'operazione di immagine richiesta verrà ritentata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1425E

L'operazione di immagine per il volume nome-spaziofile non può essere
ritentata a causa di un errore grave.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'operazione di immagine non riesce per il volume indicato.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1426E

Si è verificato un errore nella creazione della struttura della
directory di backup del registro



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect utilizza una struttura di directory
intermedia sulla macchina client come parte del processo di backup del
registro di Windows. Il client non è riuscito a creare questa struttura
di directory intermedia e non è stato pertanto possibile eseguire il
backup del registro di Windows. Questo problema può verificarsi se non
si dispone di privilegi sufficienti per eseguire le operazioni di
backup, se il client non è in grado di allocare ulteriore memoria dal
sistema o se un componente nella struttura di directory già esiste come
un file.

System action:

Non viene effettuato un backup del registro di Windows.

User response:

Consultare il log degli errori del client per verificare se sono
presenti eventuali altri messaggi che potrebbero essere stati registrati
quando è stato scritto questo messaggio e eseguire le eventuali azioni
correttive suggerite da questi messaggi. Assicurarsi che l'account che
esegue l'operazione disponga di privilegi sufficienti. Assicurarsi che
il sistema disponga di memoria sufficiente per eseguire il processo.
Rimuovere la directory ADSM.SYS dalla root dell'unità di sistema, quindi
tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi al
supporto IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1427I

La funzione di backup del registro è stata completata con esito
positivo.



Explanation:

Il backup del registro di configurazione è stato effettuato con esito
positivo.

System action:

Nessuna.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1428E

Backup del registro non riuscito.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Non viene effettuato alcun backup del registro.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1429I

La funzione di ripristino del registro è stata completata con esito
positivo.



Explanation:

Il ripristino del registro ha avuto un esito positivo.

System action:

Nessuna.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1430W

E' necessario riavviare la macchina per rendere effettive le modifiche.



Explanation:

L'operazione di ripristino ha apportato delle modifiche che diventeranno
effettive solo dopo il riavvio della macchina. È importante notare che,
fino a quando non si verifica il riavvio, il sistema o le relative
applicazioni potrebbero essere instabili.

System action:

Nessuna

User response:

Riavviare la macchina appena possibile dopo il termine dell'operazione
di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1431E

Ripristino del registro non riuscita.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Il registro non è ripristinato.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1432E

Prevista parola chiave dopo la parola chiave 'parola chiave'.



Explanation:

E' stato immesso un comando del registro di configurazione in modo non
corretto.

System action:

La funzione di registrazione non viene richiamata.

User response:

Consultare il riferimento relativo a questo comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1433E

'Immissione' argomento esterno dopo la parola chiave 'parola chiave'



Explanation:

E' stato immesso un comando del registro di configurazione in modo non
corretto.

System action:

La funzione di registrazione non viene richiamata.

User response:

Consultare il riferimento relativo a questo comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1434E

'Immissione' argomento non valido dopo la parola chiave 'parola chiave'



Explanation:

E' stato immesso un comando del registro di configurazione in modo non
corretto.

System action:

La funzione di registrazione non viene richiamata.

User response:

Consultare il riferimento relativo a questo comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1435E

Si è verificato un errore durante il salvataggio di una chiave di
registro.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Non viene effettuato alcun backup del registro.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1436E

Si è verificato un errore durante la sostituzione di una chiave di
registro.



Explanation:

Nessuna.

System action:

La chiave di registro viene ripristinata dal server, ma non può essere
attivata nel registro. La chiave di registro corrente rimane attiva.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1437I

La funzione di backup della registrazione eventi è stata completata con
esito positivo.



Explanation:

Il backup della registrazione eventi è stato effettuato con esito
positivo.

System action:

Nessuna.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1438E

Backup di Registrazione eventi non riuscito.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Non viene effettuato alcun backup di Registrazione eventi.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1439I

La funzione di ripristino della registrazione eventi è stata completata
con esito positivo.



Explanation:

Il ripristino della registrazione eventi ha avuto esito positivo.

System action:

Nessuna.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1440E

Ripristino di Registrazione eventi non riuscito.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Le registrazioni eventi non vengono ripristinate.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1441E

Prevista parola chiave dopo la parola chiave 'parola chiave'.



Explanation:

E' stato immesso un comando della registrazione eventi in modo non
corretto.

System action:

La funzione di registrazione eventi non viene richiamata.

User response:

Consultare il riferimento relativo a questo comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1442E

'Immissione' argomento esterno dopo la parola chiave 'parola chiave'



Explanation:

E' stato immesso un comando della registrazione eventi in modo non
corretto.

System action:

La funzione di registrazione eventi non viene richiamata.

User response:

Consultare il riferimento relativo a questo comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1443E

'Immissione' argomento non valido dopo la parola chiave 'parola chiave'



Explanation:

E' stato immesso un comando della registrazione eventi in modo non
corretto.

System action:

La funzione di registrazione eventi non viene richiamata.

User response:

Consultare il riferimento relativo a questo comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1444E

Si è verificato un errore nella creazione della struttura della
directory di backup del log degli eventi



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect utilizza una struttura di directory
intermedia sulla macchina client come parte del processo di backup del
log degli eventi di Windows. Il client non è riuscito a creare questa
struttura di directory intermedia e non è stato pertanto possibile
eseguire il backup del log degli eventi di Windows. Questo problema può
verificarsi se non si dispone di privilegi sufficienti per eseguire le
operazioni di backup, se il client non è in grado di allocare ulteriore
memoria dal sistema o se un componente nella struttura di directory già
esiste come un file.

System action:

Non viene effettuato un backup dei log degli eventi di Windows.

User response:

Consultare il log degli errori del client per verificare se sono
presenti eventuali altri messaggi che potrebbero essere stati registrati
quando è stato scritto questo messaggio e eseguire le eventuali azioni
correttive suggerite da questi messaggi. Assicurarsi che l'account che
esegue l'operazione disponga di privilegi sufficienti. Assicurarsi che
il sistema disponga di memoria sufficiente per eseguire IBM Spectrum
Protect. Rimuovere la directory ADSM.SYS dalla root dell'unità di
sistema, quindi tentare nuovamente l'operazione. Se il problema
persiste, rivolgersi al supporto IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1445E

ERRORE: impossibile creare l'oggetto immagine NAS.



Explanation:

La creazione dell'oggetto immagine NAS non è riuscita per uno dei
seguenti motivi:

*  Un utente non autorizzato ha richiamato il comando NAS

*  Le operazioni NAS non sono supportate sulla piattaforma corrente

*  Non è possibile trovare la libreria di plugin NAS.

System action:

L'operazione NAS richiesta non viene eseguita.

User response:

Ritentare l'operazione dopo aver corretto la causa dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS1446E

Documento backup ASR VSS (ASRBackupDoc.xml) non trovato.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'esecuzione del ripristino automatico
del sistmea (ASR) VSS. Controllare dsmerror.log per ulteriori
informazioni. Le cause possibili dell'errore sono le seguenti:

*  Si sta tentando il ripristino di una macchina che esegue un sistema
   operativo di tipo legacy, ad esempio Windows XP o Windows 2003. Il
   ripristino ASR VSS non è supportato per sistemi operativi di tipo
   legacy.

*  Si sta tentando l'esecuzione di un ripristino ASR da un backup creato
   da un client la cui versione è precedente a 6.2.2. Alcuni backup non
   includono il file ASRBackupDoc.xml.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Chiedere all'amministratore di sistema di controllare il log degli
errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1447W

Il file contenente la password memorizzata per la stanza nome-server
specificata non può essere aperto a causa di un errore interno.



Explanation:

Si è verificato un errore interno nel client IBM Spectrum Protect for
Space Management. Non è possibile aprire il file dove sono memorizzate
le credenziali di IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare
l'amministratore di sistema o il tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1448E

Il comando command non è supportato dal server corrente.



Explanation:

Il server a cui è connesso il client non supporta il comando.

1. Se il comando è "set event," il server non supporta la politica
   basata sugli eventi. Questo comando richiede che il server supporti
   la politica basata sugli eventi. Tale supporto è disponibile solo per
   IBM Spectrum Protect Server ai livelli 5.2.2 e successivi.

2. Se il messaggio riporta un qualsiasi altro comando, il server è
   configurato per supportare la protezione della conservazione archivio
   e non può elaborare operazioni non associate a tale funzione.

System action:

Il comando viene ignorato e le altre elaborazioni continuano.

User response:

Eseguire il login ad un server appropriato ed eseguire di nuovo il
comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1449W

Si è verificato un errore imprevisto non critico. L'eliminazione di
un'istantanea (Serie/Volume) non è riuscita. Il motivo probabile è che
l'istantanea non esiste più. Continuazione del processo in corso... ID
istantaneaIBM Spectrum Protect : id-istantanea nome funzione IBM
Spectrum Protect : nome-funzione funzione IBM Spectrum Protect :
desc-funzione codice di ritorno IBM Spectrum Protect : cr-TSM file IBM
Spectrum Protect : nome-file (numero-riga)



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1450W

L'opzione -FILENAME è stata specificata senza un nome file. L'emissione
sarà scritta su nome_file.



Explanation:

L'opzione -FILENAME è stata specificata, ma è stato omesso il nome del
file.

System action:

L'emissione viene scritta sul file predefinito.

User response:

Reimmettere il comando e specificare un nome file valido, oppure
utilizzare le informazioni scritte sul file predefinito.

------------------------------------------------------------------------
ANS1453W

L'opzione IMAGEGAPSIZE non è supportata per i file system non-NFTS.
Verrà eseguito un backup di tutto il volume.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Non viene effettuato alcun backup dell'intero volume.

User response:

Fare riferimento al manuale client per ulteriori informazioni circa
l'opzione IMAGEGAPSIZE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1454W

Le informazioni sui blocchi utilizzati non possono essere ottenuti per
nome. Verrà eseguito un backup di tutto il volume.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Non viene effettuato alcun backup dell'intero volume.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero aiutare ad identificare il problema. Ripetere l'operazione.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1455E

Il valore dell'opzione -vmname 'vmname-option-value' comporterebbe il
ripristino di più macchine virtuali con lo stesso nome. Utilizzare le
parole chiave '*', <ora>, o <data/ora> per differenziare i nomi di
macchine virtuali ripristinate.



Explanation:

Il comando di ripristino della macchina virtuale specifica due o più
macchine virtuali. Il valore dell'opzione -vmname comporterebbe che le
macchine virtuali ripristinate avrebbero lo stesso nome.

System action:

Il ripristino è stato arrestato.

User response:

Utilizzare le parole chiave '*', '<ora>' o '<data/ora>' nell'opzione
-vmname in modo che ogni macchina virtuale venga ripristinata con un
nome diverso. Se l'opzione -vmname non è specificata, ogni macchina
virtuale viene ripristinata con il nome originale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1458I

Il file OBF per il volume nome è troppo piccolo per il trasferimento dei
dati serverfree.



Explanation:

Il file OBF per il volume ha dimensioni troppo ridotte per poter
eseguire un trasferimento dei dati server-free. Il file non potrà essere
trasferito su un percorso di dati server-free.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1459E

Ripristino automatico del sistema (ASR) VSS non riuscito.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'esecuzione del ripristino automatico
del sistmea (ASR) VSS. Controllare dsmerror.log per ulteriori
informazioni.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Chiedere all'amministratore di sistema di controllare il log degli
errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1461E

Errore durante l'elaborazione di 'nome spazio
filenome-percorsonome-file': tipo di codifica non supportata.



Explanation:

Sui file che si tenta di ripristinare o di richiamare è stata eseguita
un'operazione di backup o di archiviazione da una versione precedente
del client IBM Spectrum Protect. Il metodo di codifica file non è
supportato dal client corrente.

System action:

L'oggetto viene ignorato.

User response:

Ripristinare o richiamare il file con la versione più recente del client
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1463E

Errore imprevisto nella libreria di codifica.



Explanation:

Si è verificato un errore imprevisto nella libreria di codifica. Per
ulteriori informazioni, consultare la registrazione degli errori.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Cercare ANS1467E nella registrazione degli errori per determinare la
causa dell'errore. Verificare che il client IBM Spectrum Protect sia
stato installato correttamente. Se necessario, reinstallare il client
e/o l'API. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica di
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1464S

Impossibile caricare la libreria di codifica ICC.



Explanation:

Il processo sta utilizzando una libreria di codifica che viene
installata automaticamente con il client ed viene caricata al runtime.
Il client non può continuare se la libreria non viene caricata.

System action:

Il client viene chiuso.

User response:

Cercare ANS1467E nel log degli errori per determinare la causa
dell'errore. Verificare che il client IBM Spectrum Protect sia
installato correttamente. Se necessario, reinstallare il client e/o la
API. Se il problema persiste, rivolgersi al supporto tecnico di IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1465E

Sono state specificate le opzioni in conflitto ERRORLOGMAX e
ERRORLOGRETENTION.



Explanation:

Sono stati specificati dei valori per entrambe le opzioni ERRORLOGMAX e
ERRORLOGRETENTION. Queste opzioni si escludono a vicenda.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Specificare un valore diverso da zero per l'opzione ERRORLOGMAX se si
desidera che il log degli errori ritorni all'inizio (wrapping) quando
raggiunge il valore massimo specificato. Utilizzare l'opzione
ERRORLOGRETENTION se si desidera che il log degli errori sia limitato
nelle dimensioni in base a una pianificazione basata sul tempo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1466E

Sono state specificate le opzioni in conflitto SCHEDLOGMAX e
SCHEDLOGRETENTION.



Explanation:

Sono stati specificati dei valori per entrambe le opzioni SCHEDLOGMAX e
SCHEDLOGRETENTION. Queste opzioni si escludono reciprocamente.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare un valore diverso da zero per SCHEDLOGMAX, se si desidera
che la registrazione del programma di pianificazione di IBM Spectrum
Protect venga portata a capo quando raggiunge il valore massimo
specificato. Utilizzare SCHEDLOGRETENTION se si desidera che la
registrazione del programma di pianificazione venga limitata nelle
dimensioni in base a una pianificazione basata sul tempo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1467E

La routine ICC icc-routine ha restituito: majRC = majRC, minRC = minRC,
desc = 'desc'.



Explanation:

È stato rilevato un errore in una libreria di codifica ICC. Questo
messaggio riporta i codici di errore e una descrizione del problema che
può essere utilizzata dal personale del supporto tecnico di IBM Spectrum
Protect per determinare la causa dell'errore.

System action:

Il client viene chiuso.

User response:

Verificare che il client IBM Spectrum Protect sia stato installato
correttamente. Se necessario, reinstallare il client e/o l'API. Se il
problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica di IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1468E

Backup dei file ASR (Automated System Recovery) non riuscito. Non verrà
eseguito il backup di alcun file.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il backup dei file necessari per ASR
(Automated System Recovery). Non è stato eseguito il backup di alcun
file.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Chiedere al responsabile di sistema di controllare la registrazione
errori. Verificare che l'account Windows da cui viene eseguito questo
comando disponga dell'autorizzazione di responsabile e riprovare il
comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1469E

Errore durante l'elaborazione 'nome spazio filenome-percorsonome-file';
chiave di codifica non valida.



Explanation:

La chiave immessa non corrisponde alla chiave utilizzata per codificare
il file durante il backup. Il file non può essere ripristinato a meno
che non venga immessa la chiave corrispondente.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione e fornire la chiave corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1470E

Impossibile caricare le funzioni GPFS necessarie per il supporto di ACL
e degli attributi estesi: ignorare percorso



Explanation:

Le funzioni GPFS che gestiscono l'ACL GPFS e gli attributi estesi non
sono state caricate.

System action:

L'oggetto viene ignorato. L'elaborazione continua con l'oggetto
successivo.

User response:

Verificare che il software GPFS sia installato sul sistema e provare a
eseguire di nuovo l'operazione. Su Linux, verificare che sia stato
creato un collegamento simbolico appropriato nella directory /usr/lib/
per la libreria condivisa GPFS libgpfs.so.

------------------------------------------------------------------------
ANS1471E

La creazione del file delle informazioni di sistema ASR non è riuscita.
Il backup ASR non riesce.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la creazione del file delle
informazioni di sistema (asr.sif) necessario per ASR (Automated System
Recovery). Il backup ASR non riesce.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Chiedere al responsabile di sistema di controllare la registrazione
errori. Verificare che l'account Windows da cui viene eseguito questo
comando disponga dell'autorizzazione di responsabile e che l'utente
disponga dell'accesso alla directory contenente l'oggetto di sistema,
<unità sistema> :\adsm.sys. Tentare nuovamente il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1472E

Non è stato possibile aggiungere una voce al file delle informazioni di
sistema ASR. Il backup ASR non riesce.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'aggiunta di una voce al file delle
informazioni di sistema (asr.sif) necessario per ASR (Automated System
Recovery). Il backup ASR non riesce.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Chiedere al responsabile di sistema di controllare la registrazione
errori. Verificare che l'account Windows da cui viene eseguito questo
comando disponga dell'autorizzazione di responsabile e riprovare il
comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1473E

Sessione rifiutata: errore della connessione TCP/IP per la Memoria
Condivisa.



Explanation:

Il tentativo di connettersi al server locale, utilizzando il protocollo
Memoria Condivisa non è riuscito durante le comunicazioni iniziali
TCP/IP. Questo errore può verificarsi se il server non si trova in
ricezione sulla porta corretta o se il server non è attivo.

System action:

Sessione rifiutata. L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ritentare l'operazione, oppure attendere finché il server non viene
riattivato, quindi ritentare l'operazione. Se il problema persiste,
richiedere l'assistenza del responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1474E

Errore durante l'utilizzo del protocollo Memoria Condivisa



Explanation:

Si è verificato un errore durante la lettura o la scrittura di dati per
mezzo del protocollo di comunicazioni Memoria Condivisa.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Controllare la registrazione della traccia per ulteriori informazioni e
ritentare l'operazione. Se il problema persiste, richiedere l'assistenza
del responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1475E

Autorizzazione non sufficiente per il collegamento all'area della
memoria condivisa



Explanation:

L'utente che ha emesso il comando non possiede un'autorizzazione
sufficiente per collegarsi al segmento di memoria condivisa. Quando il
segmento di memoria viene creato dal server, sarà di proprietà dell'uid
effettivo del processo server (dsmserv). Il collegamento al segmento (e
quindi al server) sarà consentito solo ai processi in esecuzione con
quell'uid o root.

System action:

La sessione è stata rifiutata e l'elaborazione arrestata.

User response:

Eseguire, se possibile, il comando con l'uid dell'elaborazione che sta
eseguendo dsmserv. Altrimenti, contattare il responsabile di sistema per
ulteriore aiuto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1476E

CLUSTERNODE è impostato a YES ma il daemon delle informazioni cluster
non èavviato.



Explanation:

Il Daemon delle informazioni cluster HACMP deve essere avviato per
specificare l'opzione CLUSTERNODE.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Avviare il Daemon delle informazioni cluster HACMP.

------------------------------------------------------------------------
ANS1477E

CLUSTERNODE è impostato a YES ma la libreria di caricamento cluster non
è valida.



Explanation:

La libreria di caricamento fornita dal sistema operativo per richiamare
il nome cluster non è valida. Una delle possibili cause è una libreria
di caricamento non aggiornata, che non contiene le routine attese.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Accertarsi che sul sistema sia installato il software cluster all'ultimo
livello.

------------------------------------------------------------------------
ANS1478E

CLUSTERNODE è impostato su Sì ma il software cluster non è
disponibilesul sistema.



Explanation:

La libreria di caricamento fornita dal sistema operativo per richiamare
il nome cluster non è disponibile sul sistema.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Accertarsi che sul sistema sia installato il software cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1479E

CLUSTERNODE è impostato su Sì ma questa macchina non è membro di
uncluster.



Explanation:

Questa macchina non è membro di un nodo cluster. Possibili cause sono
un'errata configurazione del servizio cluster oppure che il cluster sia
in fase di inizializzazione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che il software cluster sia configurato correttamente. Se il
cluster è in fase di inizializzazione, tentare l'operazione in un
momento successivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1480E

CLUSTERNODE è impostato a YES ma il servizio cluster non è abilitatosu
questo sistema.



Explanation:

Il servizio cluster non è stato abilitato su questo sistema.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Abilitare il servizio cluster sul sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1481E

L'opzione CLUSTERNODE non è supportata su questo sistema.



Explanation:

Questa opzione non è obbligatoria sul sistema.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Disabilitare l'opzione CLUSTERNODE nel file delle opzioni locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1482E

Si è verificato un errore (retcode) non previsto mentre il programma
tentava di ottenere il nome cluster dal sistema.



Explanation:

Si è verificato un errore imprevisto mentre il programma tentava di
ottenere il nome cluster dal servizio cluster. Il codice di errore viene
fornito direttamente dal servizio cluster utilizzato nell'ambiente di
questo sistema operativo.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Consultare la documentazione relativa al software del cluster per una
spiegazione del codice di errore. Verificare che il servizio di cluster
sia funzionante e tentare di nuovo l'operazione IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1483I

E' stata avviata la riduzione della registrazione di pianificazione.



Explanation:

La funzione di riduzione della registrazione della pianificazione è
stata avviata.

System action:

La registrazione di pianificazione viene ridotta.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1484I

La riduzione della registrazione di pianificazione è terminata con esito
positivo.



Explanation:

La riduzione della registrazione di pianificazione è stata completata
senza errori.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1487E

Si è verificato un errore durante il backup del repository WMI. Non
verrà eseguito il backup del database.



Explanation:

Il log degli errori e il log degli eventi di Windows potrebbero
contenere ulteriori informazioni correlate a questo errore.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Esaminare il log degli errori e il log degli eventi di Windows per
verificare se sono presenti eventuali messaggi correlati a WMI.
Verificare che il servizio Windows Management Instrumentation sia stato
avviato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1489E

Impossibile arrestare il servizio WMI. Non verrà ripristinato alcun
file.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'arresto del servizio WMI (Windows
Management Instrumentation). Il database non verrà ripristinato.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Esaminare il log degli errori client e il log degli eventi di Windows
per verificare se sono presenti eventuali messaggi correlati a WMI
(Windows Management Instrumentation). Potrebbe essere necessario
sospendere l'attività WMI o riavviare la macchina per liberare le
risorse che stanno impedendo l'arresto del servizio WMI.

------------------------------------------------------------------------
ANS1490W

La specifica file 'spec file' è stata ignorata. Un elenco di file è già
stato specificato.



Explanation:

E' stato rilevato un argomento (specifica file) senza opzioni dopo
l'esecuzione di -FILELIST.

System action:

L'argomento viene ignorato.

User response:

Nel comando è consentito immettere un'opzione -FILELIST o le specifiche
file esplicite, ma non entrambi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1492S

Punto di montaggio virtuale non valido nome_spazio_file: file non
trovato.



Explanation:

L'opzione VIRTUALMOUNTPOINT specificata nel file delle opzioni di
sistema non è valida perché non è stato possibile trovarla nel file
system.

System action:

Il processo prova a continuare l'operazione corrente.

User response:

Controllare il punto di montaggio virtuale nel file delle opzioni di
sistema e accertarsi che esista nel file system. Ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1493S

Punto di montaggio virtuale non valido nome_spazio_file: accesso negato.



Explanation:

L'opzione VIRTUALMOUNTPOINT specificata nel file delle opzioni di
sistema non è valida perché l'accesso a essa è stato negato.

System action:

Il processo prova a continuare l'operazione corrente.

User response:

Controllare il valore dell'opzione VIRTUALMOUNTPOINT nel file delle
opzioni di sistema e accertarsi che il punto di montaggio virtuale sia
accessibile. Ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1494S

Punto di montaggio virtuale non valido nome_spazio_file: collegamento
simbolico



Explanation:

L'opzione VIRTUALMOUNTPOINT specificata nel file delle opzioni di
sistema non è valida perché è un collegamento simbolico e l'opzione
FOLLOWSYMBOLIC non è impostata.

System action:

Il processo prova a continuare l'operazione corrente.

User response:

Impostare l'opzione FOLLOWSYMBOLIC su YES nel file delle opzioni utente.
Ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1495S

Punto di montaggio virtuale non valido nome_spazio_file: altro errore,
codice di ritorno = codice_ritorno.



Explanation:

L'opzione VIRTUALMOUNTPOINT specificata nel file delle opzioni di
sistema non è valida.

System action:

Il processo prova a continuare l'operazione corrente.

User response:

Accertarsi che il punto di montaggio virtuale sia una directory e che
sia accessibile dalla shell e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1496W

Opzione include/exclude duplicata 'opzione nome file ' rilevata durante
l'elaborazione del file di opzioni del client. Ciò potrebbe produrre
risultati imprevisti.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato un'istruzione duplicata durante
l'elaborazione del file di opzioni del client che potrebbe produrre
risultati imprevisti.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Verificare di aver ottenuto i risultati desiderati. In caso contrario, è
necessario correggere il file di opzioni del client eliminando
l'istruzione di opzione duplicata.

------------------------------------------------------------------------
ANS1497W

Opzione include/exclude duplicata 'opzione nome file' rilevata durante
l'elaborazione delle opzioni del client inviate dal server. Ciò potrebbe
produrre risultati imprevisti



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato un'istruzione duplicata durante
l'elaborazione delle opzioni client inviate dal server che potrebbe
produrre risultati imprevisti.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Verificare di aver ottenuto i risultati desiderati. In caso contrario, è
necessario correggere il file di opzioni del client o le opzioni client
trasmesse dal server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1498E

Impossibile arrestare i servizi IIS. Non verrà ripristinato alcun file.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'arresto dei servizi IIS (Internet
Information Services). Il metabase non verrà ripristinato.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Esaminare il log degli errori client e il log degli eventi di Windows
per verificare se sono presenti eventuali messaggi correlati a IIS
(Internet Information Services). Potrebbe essere necessario sospendere
l'attività IIS o riavviare la macchina per liberare le risorse che
stanno impedendo l'arresto del servizio IIS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1499E

Creazione dell'indice non riuscita.



Explanation:

Si è verificato un errore sul server durante la creazione dell'indice.

System action:

L'indice non è stato creato.

User response:

Questo codice di errore indica che si è verificato un problema nella
creazione dell'indice sul server. Il responsabile di sistema deve
consultare la registrazione della attività sul server per determinare la
causa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1500E

Il modulo dsmtca non è stato trovato nella directory di installazione.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non riesce a trovare il modulo dsmtca nella
directory appropriata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Installare nuovamente il prodotto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1501E

Le autorizzazioni di esecuzione/proprietario dsmtca non sono valide



Explanation:

Le autorizzazioni di esecuzione/proprietario dsmtca non sono valide.

System action:

IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Richiedere all'amministratore di sistema di controllare le istruzioni di
installazione per il client per assicurarsi che le autorizzazioni dsmtca
siano impostate correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1502E

L'accesso per eseguire il modulo dsmtca o dsmenc è stato negato.



Explanation:

L'utente del client di backup-archivio non dispone dell'autorizzazione
per eseguire il modulo dsmtca o dsmenc.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1503E

Password valida non disponibile per il server 'nome-server'.
L'amministratore di sistema deve eseguire il client di backup-archivio e
immettere la password per memorizzarla localmente.



Explanation:

Il file contenente la password memorizzata per il server specificato
nome-server non è disponibile.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

L'amministratore di sistema deve impostare e memorizzare una nuova
password.

------------------------------------------------------------------------
ANS1504E

Errore di avvio del processo dsmtca o dsmenc.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'avvio del processo dsmtca o dsmenc;
specificamente, non è riuscita la funzione fork().

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Probabile errore di sistema. Se il problema persiste, riavviare la
workstation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1505W

Elaborazione del backup di immagine dell'intero volume per nome volume.
Il valore dell'opzione IMAGEGAPSIZE di dimensioni gap immagine viene
ignorato poiché questo livello del sistema operativo non supporta il
backup del blocco immagine utilizzato. Aggiornare ad AIX 5.3 Maintenance
Level 7 o successivo per elaborare il backup del blocco immagine
utilizzato.



Explanation:

AIX 5.3 Maintenance Level 7 o successivo presenta alcune correzioni
necessarie per supportare il backup del blocco immagine utilizzato.

System action:

Non viene effettuato alcun backup dell'intero volume.

User response:

Aggiornare ad AIX 5.3 Maintenance Level 7 o successivo per elaborare il
backup del blocco immagine utilizzato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1506E

dsmtca di IBM Spectrum Protect ha ricevuto una richiesta non valida.



Explanation:

Il processo dsmtca o dsmenc è stato richiamato dal client di
backup-archivio e ha ricevuto un argomento di richiesta sconosciuto
nella chiamata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

È possibile che il processo dsmtca o dsmenc sia stato richiamato
erroneamente da un processo diverso dal client di backup-archivio. Se
così non fosse, si tratta di un errore interno. Se il problema persiste,
rivolgersi al rappresentante del servizio di IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1507E

Questa azione richiede l'autorizzazione di gestione IBM Spectrum Protect
su questo sistema.



Explanation:

È stata tentata un'attività che deve essere eseguita dall'amministratore
IBM Spectrum Protect (ad esempio, la registrazione aperta,
l'eliminazione di spazio file o l'aggiornamento di password).

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Se l'attività è necessario, l'amministratore per questo sistema deve
eseguirla.

------------------------------------------------------------------------
ANS1508E

Errore nell'assegnazione dei semafori.



Explanation:

Si è verificato un errore perché i semafori da assegnare sono risultati
insufficienti.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Contattare l'assistenza tecnica ed aumentare possibilmente il numero di
semafori sul sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1509E

Errore nell'impostazione del valore del semaforo o durante l'attesa del
semaforo.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il tentativo di impostare o di
attendere un semaforo.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Possibile errore di sistema. Se il problema persiste riavviare la
stazione di lavoro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1510W

La serie di backup specificata non esiste o non contiene i dati del
file.



Explanation:

La serie di dati specificata non esiste o non contiene i dati del file
per il nome di nodo specificato. Il comando della serie di backup di
ripristino è limitato alle serie di backup che contengono dati di file.
Per ripristinare un backup di immagini da una serie di backup,
utilizzare il comando per l'immagine di ripristino.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se è stato specificato un nome errato per la serie di backup, riprovare
il comando con il nome corretto per la serie di backup. Se si tenta di
ripristinare un'immagine da una serie di backup, utilizzare il comando
per l'immagine di ripristino relativo alla sintassi corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1511I

È stato immesso un numero di sessione di ripristino non valido. Provare
di nuovo.



Explanation:

È stato immesso un numero non visualizzato nell'elenco di ripristini
riavviabili. Il numero immesso è inferiore a uno o è superiore al numero
più elevato di voce visualizzato.

System action:

Il client richiede una selezione valida.

User response:

Immettere un numero dall'elenco oppure 'Q' per uscire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1512E

L'evento pianificato 'event' non è riuscito. Codice di ritorno = value.



Explanation:

Sono state rilevate una o più condizioni di errore che hanno impedito
che la pianificazione venisse completata correttamente. Questo messaggio
viene preceduto da altri messaggi che indicano i problemi specifici
rilevati durante l'operazione.

System action:

L'evento pianificato non è riuscito.

User response:

Controllare i file di log della pianificazione e degli errori che
specificano i problemi rilevati durante l'operazione. Correggere le
condizioni che hanno provocato l'emissione di tali errori. Le azioni
correttive specifiche dipenderanno dagli errori rilevati.

Per ulteriori informazioni sui codici di ritorno, cercare "client return
codes" nelle informazioni sul prodotto
(www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7/).

------------------------------------------------------------------------
ANS1513E

L'oggetto 'nome_oggetto' è stato ignorato nell'operazione di
ridenominazione. Condizione_errore.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ignora nella ridenominazione l'oggetto specificato
poiché l'oggetto con lo stesso nome esteso, ma con diversi attributi, è
presente sul server.

System action:

L'operazione di backup continua. L'oggetto specificato scadrà durante il
successivo backup incrementale.

User response:

L'oggetto viene ignorato se si verifica una delle seguenti condizioni:

   L'oggetto long name (LN) (nome esteso) ha una data di inserimento più
   recente rispetto all'oggetto short name (SN) (nome breve).
   Le classi di gestione per LN e SN non corrispondono.
   I gruppi di copie per LN e SN non corrispondono.
   LN e SN hanno proprietari diversi.
   Le date di creazione per LN e SN non corrispondono.
   L'attributo del nome breve per LN non corrisponde a SN.

Se non si è in grado di determinare cosa non è corretto, notificare
l'errore all'assistenza clienti.

------------------------------------------------------------------------
ANS1514W

Le password delle chiavi di codifica non corrispondono.



Explanation:

Le password delle chiavi sono diverse.

System action:

Il processo consente di riprovare.

User response:

Immettere la password corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1515E

Caricamento dell'indice non riuscito.



Explanation:

Si è verificato un errore sul server durante il caricamento dell'indice.

System action:

L'indice non è stato caricato.

User response:

Questo codice di errore indica che si è verificato un problema nel
caricamento dell'indice sul server. Il responsabile di sistema deve
consultare la registrazione della attività sul server per determinare la
causa.

------------------------------------------------------------------------
ANS1519E

Il nodo non dispone dell'autorizzazione per eliminare i file di backup.



Explanation:

Il server non consente al nodo di eliminare i file di backup.

System action:

Il processo non ha eliminato i file di backup.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1520E

Errore di scrittura nel file di registrazione degli errori di IBM
Spectrum Protect: num err = valore-num-err,



Explanation:

Si è verificato un errore durante la scrittura sul file di registrazione
dsmerror o dsierror. Il sistema imposta il codice di errore
valore-numerr. È possibile anche che nel percorso di registrazione non
vi sia spazio disponibile.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Impostare la variabile di ambiente DSM_LOG (o DSMI_LOG) su una directory
con spazio sufficiente per registrare i dati.

------------------------------------------------------------------------
ANS1521E

Impossibile scrivere su un log di IBM Spectrum Protect o su un file
relativo: nome-file, numerr = valore-numerr, motivo



Explanation:

Si è verificato un errore durante la scrittura di uno dei file di log o
di un file relativo denominato nome-file. Il sistema imposta il codice
di errore valore-numerr. motivo è la spiegazione di sistema del codice
di errore. Tra le altre cose, è possibile che non sia disponibile spazio
sufficiente in un determinato percorso.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Impostare la variabile di ambiente DSM_LOG (o DSMI_LOG) su una directory
con spazio sufficiente per registrare i dati.

------------------------------------------------------------------------
ANS1522W

Il tipo di file system spaziofile è troppo vecchio ed è possibile
eseguire solo il ripristino



Explanation:

Il file system è obsoleto il client di backup-archiviazione supporta
solo il ripristino

System action:

Per questo file system, è possibile eseguire solo il ripristino.

User response:

Il file system non è più supportato da Apple, pertanto su questo file
system è possibile eseguire solo l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1523E

Si è verificato un errore durante la connessione al servizio TSA/SMDR.



Explanation:

Si è verificato un errore durante una chiamata al servizio TSA/SMDR.
Questo messaggio segue in genere i messaggi precedenti che contengono
informazioni più specifiche sul problema.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai messaggi precedenti nel
file dsmerror.log. Se questi messaggi non sono utili a identificare la
causa del problema, rivolgersi al responsabile di sistema per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1528I

Il processo sta convertendo file-di-log dalla modalità continua
(eliminazione) alla modalità di ritorno all'inizio (wrapping). Questo
processo può richiedere diversi minuti.



Explanation:

file-di-log era precedentemente in modalità continua dove il solo
controllo della dimensione era effettuato utilizzando l'opzione
ERRORLOGRETENTION o SCHEDLOGRETENTION. Questa è la prima occasione in
cui l'opzione ERRORLOGMAX o SCHEDLOGMAX viene specificata per questo
log, quindi è necessario modificarne il formato e salvare i dati
precedenti.

System action:

L'elaborazione della transizione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1529I

Il processo sta convertendo file-di-log dalla modalità di ritorno a capo
(wrapping) alla modalità continua (eliminazione). Questo processo può
richiedere diversi minuti.



Explanation:

file-di-log era precedentemente in modalità di ritorno a capo (wrapping)
dove il controllo della dimensione effettuato utilizzando l'opzione
ERRORLOGMAX o SCHEDLOGMAX. Questa è la prima occasione in cui l'opzione
ERRORLOGMAX or SCHEDLOGMAX non viene specificata per questo log, quindi
è necessario modificarne il formato e salvare i dati precedenti.

System action:

L'elaborazione della transizione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1530I

numero record di log elaborati.



Explanation:

Questo è un report di avanzamento che consente di verificare se il
processo è ancora in esecuzione.

System action:

L'elaborazione della transizione continuerà.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1532E

Proxy respinto: l'autorizzazione del proxy non è stata garantita per
questo nodo.



Explanation:

Al nodo non è stata concessa l'autorizzazione proxy per accedere al nodo
denominato dall'opzione ASNODENAME. Il responsabile di IBM Spectrum
Protect deve prima concedere l'autorizzazione proxy.

System action:

L'operazione di IBM Spectrum Protect viene terminata.

User response:

Il responsabile del server IBM Spectrum Protect deve concedere
l'autorizzazione proxy per questo nodo. Fare riferimento al comando di
gestione "Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS1533E

Proxy respinto: il nome nodo specificato nell'opzione ASNODENAME è
bloccato.



Explanation:

Il responsabile IBM Spectrum Protect ha bloccato il nodo specificato
come opzione ASNODENAME.

System action:

L'operazione di IBM Spectrum Protect viene terminata.

User response:

Il responsabile del server IBM Spectrum Protect deve sbloccare il nodo
prima di accedervi. Tentare l'operazione più tardi o contattare il
responsabile del IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1534E

Proxy rifiutato: il server IBM Spectrum Protect ha esaurito la memoria.



Explanation:

La memoria disponibile non è sufficiente per consentire la continuazione
di questa operazione.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi
all'amministratore di sistema per aumentare la quantità di memoria del
server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1535E

Proxy rifiutato: le opzioni ASNODENAME e NODENAME hanno lo stesso
valore.



Explanation:

Le opzioni ASNODENAME e NODENAME non possono avere lo stesso valore.

System action:

L'operazione corrente viene annullata.

User response:

Utilizzare l'opzione ASNODENAME solo per accedere a un altro nodo. Non è
necessario impostare l'opzione ASNODENAME per accedere al proprio nodo.
Rimuovere l'opzione ASNODENAME dal file delle opzioni a meno che non si
stia effettivamente provando ad accedere a un nodo per cui è stata
concessa l'autorizzazione all'accesso con il comando di gestione "Grant
Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS1536E

Proxy rifiutato: il server presenta un errore interno.



Explanation:

Il client non può eseguire il proxy sul nodo indicato dall'opzione
ASNODENAME a causa di un errore interno del server.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema immediatamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1537E

L'opzione ASNODENAME non è valida con l'opzione FROMNODE.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione ASNODENAME dal file delle opzioni o non utilizzare
l'opzione FROMNODE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1538E

L'operazione tentata non può essere richiamata tramite l'opzione
ASNODENAME.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Rimuovere l'opzione ASNODENAME e provare di nuovo ad eseguire
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1539E

L'opzione ASNODENAME non può essere utilizzata con l'opzione
CLUSTERNODE.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione ASNODENAME e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1540E

L'opzione 'option-name' richiede un datamover abilitato alle tag.



Explanation:

L'opzione client 'VMTAGDATAMOVER' deve essere impostata su YES affinché
le tag e le categorie IBM possano essere applicate alle macchine
virtuali. Il datamover attivo non è un datamover abilitato alle tag.

System action:

L'operazione del datamover si arresta.

User response:

Abilitare il supporto tag su questo datamover impostando l'opzione
'VMTAGDATAMOVER' su 'YES' quindi riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1541E

L'operazione richiede un datamover abilitato alle tag.



Explanation:

L'opzione client 'VMTAGDATAMOVER' deve essere impostata su YES affinché
le tag e le categorie IBM possano essere applicate alle macchine
virtuali. Il datamover attivo non è un datamover abilitato alle tag.

System action:

L'operazione del datamover si arresta.

User response:

Abilitare il supporto tag su questo datamover impostando l'opzione
'VMTAGDATAMOVER' su 'YES' quindi riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1544E

Si è verificato un errore nell'elaborazione WAS.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Nessuno

User response:

Inserire il seguente comando per visualizzare i nodi di cui è possibile
eseguire un backup: dsmc query was -wastype=local Assicurarsi che i
risultati siano corretti per il proprio ambiente e riprovare. Se il
problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM Spectrum
Protect per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1545W

IT22692: le dimensioni dei file logici non corrispondono: (migrato)
migrated_file_size != (locale) local_file_size per (file_path)



Explanation:

Il comando dsmreconcile viene eseguito in modalità di rilevamento
problema APAR IT22692 ('testflag HSM_IT22692_DETECTION' specificato in
dsm.opt). In questa modalità, questo messaggio di avvertenza è riportato
per ogni file potenzialmente influenzato dal problema APAR IT22692.

System action:

Il processo di riconciliazione procede con l'oggetto successivo.

User response:

Attendere il completamento del processo di riconciliazione, quindi
eseguire le seguenti azioni correttive per ogni file identificato
dall'avvertenza: - se esiste una copia di backup, ripristinarla
sovrascrivendo il file influenzato: root> dsmc restore /affected_file
-repl=yes - se non esiste una copia di backup, scollegare i file
influenzati e ripristinare gli stub appropriati utilizzando il comando
dsmmigundelete: root> rm /affected_file1 /affected_file2
/affected_file_n root> dsmmigundelete /HSM_fs - per assicurarsi che il
resto dei file premigrati non contenga dati corrotti da IT22692,
ricreare gli stub di tutti i file premigrati esistenti: root> dsmmigrate
-stubpremigrated -R /HSM_fs

------------------------------------------------------------------------
ANS1546W

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di bloccare il repository di
configurazione WebSphere.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Il blocco del repository di configurazione WebSphere non è riuscito.

User response:

Assicurarsi che il server WebSphere sia in esecuzione. Se il server è
già in esecuzione, accertarsi che il repository non sia bloccato.
Eseguire il backup del nodo corretto. Per visualizzare un elenco di nodi
disponibili per il backup, eseguire: 'dsmc q was -wastype=local'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1547W

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di sbloccare il repository di
configurazione WebSphere.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Lo sblocco del repository di configurazione WebSphere non è riuscito.

User response:

Assicurarsi che il server WebSphere sia in esecuzione. Se il repository
è bloccato, sbloccarlo e ritentare l'operazione. Assicurarsi che venga
eseguito il backup del nodo corretto. Per visualizzare un elenco di nodi
disponibili per il backup, eseguire: 'dsmc q was -wastype=local'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1548E

Su questa macchina non è installata alcuna versione supportata di
WebSphere.



Explanation:

Su questa macchina non è installata alcuna versione supportata di
WebSphere. L'unica versione di WebSphere supportata è 5.0.x.

System action:

Nessuno

User response:

Installare WebSphere 5.0 sulla macchina.

------------------------------------------------------------------------
ANS1549E

Non è stata trovata alcuna istanza del server di applicazioni.
Impossibile eseguire il backup.



Explanation:

Il server di applicazioni non è installato su questa macchina.

System action:

Il backup non viene eseguito.

User response:

Installare il server di applicazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1550E

Nessuna istanza del programma di gestione per la distribuzione in rete
disponibile per il backup.



Explanation:

Il programma di gestione per la distribuzione in rete non è installato
su questa macchina.

System action:

Il backup non viene eseguito.

User response:

Installare il programma di gestione per la distribuzione in rete.

------------------------------------------------------------------------
ANS1551E

Il numero massimo di risposte di ricerca è stato superato.



Explanation:

I risultati della ricerca del file system locale hanno superato il
massimo consentito.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Perfezionare i criteri di ricerca per restituire meno risultati o
aumentare il massimo configurato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1552E

La ricerca nel file system locale è andata in timeout.



Explanation:

La ricerca nel file system locale non è stata completata entro il
periodo di tempo assegnato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Perfezionare i criteri di ricerca o aumentare il timeout configurato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1553W

Il nome utente e la password forniti per Data Protection per WebSphere
non sono validi.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Data Protection per WebSphere non può essere eseguito.

User response:

Eseguire il comando dsmc set WASPassword per impostare il nome utente e
la password della sicurezza WebSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS1556E

L'impostazione dell'utente e della password WAS non è riuscita.



Explanation:

La convalida della password per l'utente e la password WAS non è
riuscita.

System action:

La convalida della password WAS non è riuscita.

User response:

Rieseguire il comando set WASPassword con i valori corretti per utente e
password.

------------------------------------------------------------------------
ANS1557W

Il server WAS non è in esecuzione e il file delle password è stato
salvato senza convalida.



Explanation:

Se il server WAS non è attivo, non è possibile collegarsi al server e
convalidare la password immessa dall'utente. La password è stata
comunque salvata ma non è stata eseguita la convalida.

System action:

Il comando set WAS password non ha convalidato la password. La password
è stata comunque salvata ma non è stata eseguita la convalida. La
password potrebbe non essere corretta.

User response:

Esistono due opzioni:

*  Tentare un backup. Se il backup esegue un failover, e la
   registrazione degli errori contiene un messaggio di password non
   corretta, la password immessa è sbagliata.

*  Avviare il server WAS e rieseguire il comando set password. Poiché
   ora il server è attivo, la convalida verrà eseguita normalmente e
   l'utente verrà informato se è stata immessa una password valida/non
   valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS1560W

Il server WebSphere non è in esecuzione.



Explanation:

Il server WebSphere non è in esecuzione. Il WAS è in esecuzione per la
operazioni di backup.

System action:

Il server WebSphere non è in esecuzione.

User response:

Avviare il server WAS ed eseguire nuovamente il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1562E

Ripristino di WAS non riuscito durante l'espansione di EAR.



Explanation:

L'espansione di EAR viene eseguita per un server di applicazioni
WebSphere dopo il ripristino dei file.

System action:

Il ripristino di WAS non è riuscito.

User response:

Eseguire di nuovo l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1565E

Non è stato individuato alcuno strumento WebSphere EARExpander. Copiare
lo strumento EARExpander dalla directory bin WebSphere di base nella
directory bin dell'istanza, quindi eseguire di nuovo l'operazione di
ripristino.



Explanation:

I file EAR vengono estesi per un'istanza di un server di applicazione e
lo strumento EARExpander non esiste nella directory bin dell'istanza.

System action:

Non è stato individuato alcuno strumento WebSphere EARExpander.

User response:

Copiare lo strumento WAS EARExpander dalla directory bin di
installazione di base nella directory bin dell'istanza. Quindi eseguire
di nuovo l'operazione di ripristino WAS, una volta copiato lo strumento
EARExpander.

------------------------------------------------------------------------
ANS1566E

La versione di WebSphere presente sulla macchina non corrisponde alla
versione di WebSphere di cui è stato eseguito il backup. Per
un'operazione di ripristino WAS, queste versioni devono corrispondere.



Explanation:

La versione di WebSphere presente sulla macchina non corrisponde alla
versione di WebSphere di cui è stato eseguito il backup. Per
un'operazione di ripristino WAS, queste versioni devono corrispondere.

System action:

L'operazione di ripristino di WAS non è riuscita.

User response:

Prima di eseguire l'operazione di ripristino, installare la versione
corretta di WebSphere sulla macchina.

------------------------------------------------------------------------
ANS1568E

L'acceptor client ha provato a registrare i suoi valori di porta tcp e
indirizzo tcpip senza utilizzare l'opzione TCPCADADDRESS.



Explanation:

L'acceptor client ha inviato le informazioni su porta e indirizzo al
server; tuttavia, si è verificato un problema di registrazione di tali
informazioni presso il server. Il problema si è verificato poiché non è
stato fornito alcun valore predefinito per l'indirizzo tcpip. Il server
non è stato in grado di determinare un valore predefinito per
l'indirizzo tcpip poiché il metodo di comunicazione non era tcpip.

System action:

Il server non è in grado di registrare le informazioni per l'acceptor
client. L'elaborazione dell'acceptor client continuerà, ma alcune sue
funzioni potrebbero non funzionare correttamente.

User response:

Utilizzare TCPCADADDRESS nel file delle opzioni client per indicare
l'indirizzo TCP/IP corretto per questo acceptor client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1569E

L'acceptor client ha provato a registrare i suoi valori di porta tcp e
indirizzo tcpip ma l'indirizzo TCP/IP è stato risolto nell'indirizzo di
loopback ed è stato rifiutato dal server.



Explanation:

L'acceptor client ha inviato le informazioni su porta e indirizzo al
server; tuttavia, si è verificato un problema di registrazione di tali
informazioni presso il server. Il problema si è verificato poiché il
server ha rilevato che l'indirizzo fornito è stato risolto
nell'indirizzo di loopback.

System action:

Il server non ha registrato le informazioni per l'acceptor client.
L'elaborazione dell'acceptor client continuerà, ma alcune sue funzioni
potrebbero non funzionare correttamente.

User response:

Utilizzare TCPCADADDRESS nel file delle opzioni client per indicare
l'indirizzo TCP/IP corretto per questo acceptor client. L'indirizzo di
loopback non è valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1570E

La registrazione di questa istanza dell'acceptor client presso il server
non è riuscita. Il processo acceptor client continua.



Explanation:

L'acceptor client non è riuscito a registrare le informazioni
sull'indirizzo presso il server a causa di un errore. Il messaggio
immediatamente precedente a questo indica più precisamente il problema.

System action:

Il server non ha registrato le informazioni per l'acceptor client.
L'elaborazione dell'acceptor client continua, ma alcune sue funzioni
potrebbero non funzionare correttamente.

User response:

Esaminare i messaggi che precedono immediatamente questo messaggio per
un ausilio nel determinare quale errore si è verificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1571E

L'opzione opzione-ora non può essere utilizzata senza specificare
l'opzione opzione-data



Explanation:

Se vengono specificate le opzioni dell'ora to/from/pit allora è
necessario specificare le relative opzioni della data to/from/pit.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione dell'ora to/from/pit oppure aggiungere la
corrispondente opzione della data to/from/pit.

------------------------------------------------------------------------
ANS1572E

È stato ricevuto un errore imprevisto dalla query del server,
CR=codice-ritorno.



Explanation:

È stato ricevuto un errore imprevisto dal client. Potrebbe essere
causato da problemi di rete o da un errore di programmazione.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Verificare che il percorso di comunicazione stia funzionando
correttamente e provare ad eseguire nuovamente l'operazione. Se il
problema persiste, contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect
per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1573E

Non è stato possibile utilizzare FROMDATE e TODATE con PITDATE.



Explanation:

L'opzione PITDATE specifica criteri di scelta di data differenti e in
conflitto da quelle delle opzioni FROMDATE e TODATE. Di conseguenza
queste opzioni non possono essere combinate.

System action:

L'operazione di ripristino non viene eseguita.

User response:

Stabilire se si richiede la funzionalità di PITDATE o FROMDATE e TODATE
e poi ripetere l'operazione. Per ripristinare i file di una data e ora,
utilizzare PITDATE e PITTIME. Per ripristinare i file di un intervallo
di date, utilizzare FROMDATE, TODATE, FROMTIME e TOTIME. Fare
riferimento al manuale client IBM Spectrum Protect relativo al proprio
sistema operativo per ulteriori informazioni circa queste opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1574E

Query journal non riuscita.



Explanation:

Impossibile per il daemon journal elaborare la query journal richiesta.

System action:

Elaborazione backup journal interrotta.

User response:

Ripetere l'operazione di backup, controllare la registrazione errori del
daemon journal per conoscere la causa dell'errore. Il backup di altri
file system continuerà nel dominio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1575E

Errore comunicazioni daemon jouranl.



Explanation:

Si è verificato un errore di comunicazione con il daemon journal.

System action:

Elaborazione backup journal interrotta.

User response:

Ripetere l'operazione di backup, controllare la registrazione errori del
daemon journal per conoscere la causa dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS1577I

Il gestore eventi della console Windows ha ricevuto un evento di console
'evento'.



Explanation:

L'evento di console è stato ricevuto da uno dei processi o programmi IBM
Spectrum Protect. Possono essere ricevuti i seguenti eventi:

*  Ctrl-C - Indica che un utente ha immesso la sequenza ctrl-c oppure
   che uno dei servizi Windows è stato arrestato.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1578E

Il percorso specificato 'path' non è valido per il backup o
l'archiviazione.



Explanation:

Il percorso specificato è un file system speciale o una parte di esso. I
file system speciali contengono informazioni dinamiche generate dal
sistema operativo e non possono essere salvati o archiviati. Fare
riferimento al manuale client di IBM Spectrum Protect per un elenco
completo di file system speciali per il sistema operativo.

System action:

L'elaborazione continuerà se sono presenti altri file system di cui
eseguire il backup.

User response:

Non specificare file system speciali per il backup o l'archiviazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1579E

Funzione GSKit nome-funz non riuscito concodice-errore: sessione



Explanation:

Una funzione GSKit non è riuscita con il codice di errore specificato.

System action:

Elaborazione arrestata

User response:

Verificare di aver configurato il database di chiavi per la
comunicazione SSL, come descritto nella documentazione. Se il problema
persiste, contattare il supporto clienti di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1580W

Un'istruzione Include.Fs con l'impostazione dell'algoritmo delle
prestazioni esiste già per l'unità specificata. Si desidera sostituire
l'istruzione?



Explanation:

L'utente ha provato a creare una voce Include.Fs duplicata su una unità
che ha già un algoritmo per le prestazioni associato. Ciò è valido per
l'editor delle preferenze nella GUI MFC.

System action:

L'utente può sostituire l'istruzione con una nuova oppure può
annullarla.

User response:

All'utente verrà richiesto di sostituire l'istruzione con una nuova
oppure potrà fare clic su No per annullare questa operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1581W

'nome-oggetto' è stato ripristinato come 'nome-temp'. Per completare il
ripristino è necessario un riavvio.



Explanation:

Questo è un file di sistema ripristinato e non è stato possibile
sostituirlo immediatamente. Il file verrà sostituito durante il
successivo riavvio del sistema operativo. È importante notare che, fino
a quando non si verificherà il riavvio, le modifiche non verranno
applicate.

System action:

Il client ha ripristinato il file con un nome temporaneo e ha indicato
al sistema operativo di sostituire il file originale con quello
ripristinato durante il prossimo avvio del sistema operativo.

User response:

Riavviare la macchina appena possibile dopo il termine dell'operazione
di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1582E

Il client web non è più supportato durante la connessione ai server IBM
Spectrum Protect V8.1.2 e successive.



Explanation:

La funzionalità del client web non è più supportata e non è disponibile
per la connessione ai server IBM Spectrum Protect V8.1.2 e successive.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata

User response:

Utilizzare una delle altre interfacce client supportate per eseguire le
operazioni di IBM Spectrum Protect. Fare riferimento alla documentazione
di IBM Spectrum Protect per informazioni sulle interfacce client
supportate.

------------------------------------------------------------------------
ANS1583E

Il modulo di plug-in Hardware Utility non è stato trovato oppure non è
stato possibile caricarlo.



Explanation:

L'elaborazione termina.

System action:

Nessuna.

User response:

Eseguire il comando "dsmc show plugins" al prompt del client di riga
comandi per visualizzare i plug-in disponibili sul sistema e verificare
il percorso utilizzato per caricare i plug-in. Se il percorso dei
plug-in è disponibile e il plug-in Hardware Utility, libPiHDW.a, è
presente, accertarsi che la variabile LIBPATH sia impostata sul percorso
della libreria del prodotto Hardware. Ad esempio,
LIBPTH=/usr/opt/db2_08_01/lib.

------------------------------------------------------------------------
ANS1584E

Errore durante il caricamento della libreria di sistema
'libdevmapper.so' richiesta per le operazioni di immagine per i volumi
LVM2.



Explanation:

Non è stato possibile caricare la libreria di sistema libdevmapper.so
richiesta per le operazioni di immagine LVM2. Questo errore può
verificarsi quando la libreria non esiste sul sistema o la libreria è di
un livello precedente al livello richiesto. Questo errore si verifica
inoltre quando la libreria non può essere aperta dal processo client di
IBM Spectrum Protect.

System action:

Le operazioni di immagine per i volumi LVM2 non sono disponibili.

User response:

Controllare i pacchetti installati e le versioni della libreria sul
sistema. Se sono installate versioni corrette, controllare i problemi
correlati all'accesso. Se sul sistema non sono installate queste
librerie, contattare il distributore del sistema operativo Linux.
Inoltre, fare riferimento alla nota tecnica 1452629:
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21452629

------------------------------------------------------------------------
ANS1587W

Impossibile leggere gli attributi estesi per l'oggetto
nome_completo_oggetto a causa dell'errore: valore_errore, motivo:
spiegazione_errore



Explanation:

Impossibile leggere gli attributi estesi dell'oggetto. Il sistema ha
impostato il codice di errore valore_errore e il motivo
spiegazione_errore. Se il motivo spiegazione_errore è "accesso negato" o
"autorizzazione negata", l'utente corrente non dispone delle
autorizzazioni per leggere gli attributi estesi dell'oggetto.

System action:

L'oggetto viene ignorato. L'elaborazione continua con l'oggetto
successivo.

User response:

L'errore potrebbe essere normale se l'operazione prova a leggere gli
attributi estesi da un oggetto che non possiede o a cui non è possibile
accedere. Se il motivo indica un errore di input/output, eseguire la
procedura di controllo di coerenza del file system e provare a eseguire
di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto
tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1588W

Attributo del file di lettura errore I/O: nome-attr per: nome-file.
errno = errno-value,



Explanation:

L'attributo nome-attr del file "nome-file non può essere recuperato. Il
sistema ha impostato il codice di errore errno-value. Se il motivo è
"accesso negato", l'utente corrente non dispone delle autorizzazioni per
leggere gli attributi file.

System action:

L'elaborazione continua senza backup dell'attributo di file specificato.

User response:

Correggere la condizione che produce l'errore fisico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1589W

Impossibile scrivere gli attributi estesi per nome_completo_oggetto a
causa dell'errore: valore_errore, motivo: spiegazione_errore



Explanation:

Impossibile scrivere gli attributi estesi dell'oggetto. Il sistema ha
impostato il codice di errore valore_errore e il motivo
spiegazione_errore. Se il motivo è "accesso negato" o "autorizzazione
negata", l'utente corrente non dispone delle autorizzazioni per scrivere
gli attributi estesi dell'oggetto.

System action:

L'elaborazione continua senza il ripristino degli attributi estesi.

User response:

L'errore potrebbe essere normale se l'operazione prova a scrivere gli
attributi estesi da un oggetto che non possiede o a cui non è possibile
accedere. Se il motivo indica un errore di input/output, eseguire la
procedura di controllo di coerenza del file system e provare a eseguire
di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto
tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1590W

Attributo del file di scrittura errore I/O: nome-attr per: nome-file.
errno = errno-value,



Explanation:

L'attributo nome-attr del file "nome-file non può essere impostato. Il
sistema ha impostato il codice di errore errno-value. Se il motivo è
"accesso negato", l'utente corrente non dispone delle autorizzazioni per
impostare gli attributi del file.

System action:

L'elaborazione continua senza ripristino dell'attributo di file
specificato.

User response:

Correggere la condizione che produce l'errore fisico.

------------------------------------------------------------------------
ANS1592E

Impossibile inizializzare il protocollo SSL.



Explanation:

Il processo non è stato in grado di inizializzare il protocollo SSL.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata

User response:

Ricercare i messaggi correlati a GSKit nel log degli errori. Verificare
di aver configurato il database di chiavi per la comunicazione SSL, come
descritto nella documentazione. Se il problema persiste, rivolgersi al
supporto clienti di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1593E

Impossibile aprire il database di chiavi.



Explanation:

Il processo non è stato in grado di aprire il file di chiavi che era
previsto contenesse il certificato server per le comunicazioni SSL.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata

User response:

Verificare di aver configurato il database di chiavi per la
comunicazione SSL, come descritto nella documentazione. Se il problema
persiste, rivolgersi al supporto clienti di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1594E

La password del database chiave non è corretta o non è disponibile.



Explanation:

Il client non è riuscito ad aprire il database chiave del certificato
utilizzando la password memorizzata o non è stato possibile leggere la
password memorizzata.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi di aver configurato il database chiave per la comunicazione
SSL come descritto nella Client Installation and User's Guide.
Assicurarsi anche che il file di stash, dsmcert.sth, sia leggibile
dall'utente corrente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1595E

Certificato server non corretto.



Explanation:

Il processo non è stato in grado di aprire la connessione SSL al server
a causa di un certificato non corretto. Questo errore si verifica di
solito quando il certificato del server non può essere verificato dal
client.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata

User response:

Verificare di aver configurato il database di chiavi per la
comunicazione SSL, come descritto nella documentazione. Verificare di
importare il certificato corretto dal server IBM Spectrum Protect con
cui si sta provando a stabilire una connessione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1596E

Il protocollo SSL non è supportato.



Explanation:

Il protocollo SSL non è supportato su questa piattaforma.

System action:

Elaborazione arrestata

User response:

Per un elenco delle piattaforme supportate, fare riferimento alla
documentazione di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1597E

Le opzioni -pick e -deltype=all non sono valide insieme.



Explanation:

-deltype=all è utilizzato per eliminare un'intera struttura di
directory. Non è possibile utilizzare l'opzione -pick per selezionare i
singoli oggetti dalla struttura. L'opzione -pick è valida solo con
-deltype=active o -deltype=inactive.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Provare a eseguire di nuovo l'operazione con una combinazione valida di
opzioni. Se si desidera eliminare un'intera struttura, utilizzare
-deltype=all, ma non utilizzare -pick. Se si desidera selezionare le
versioni di backup da eliminare, specificare -deltype=active o
-deltype=inactive e utilizzare l'opzione -pick. Utilizzare inoltre
-subdir=yes se si desidera che la selezione file includa i file nelle
sottodirectory della specifica file. Fare riferimento al manuale client
o alla guida della riga comandi per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1598E

-deltype=all non è valido per questa specifica file.



Explanation:

-deltype=all è utilizzato per eliminare un'intera struttura di
directory. È necessario specificare una directory jolly quando si
utilizza -deltype=all.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Provare a eseguire di nuovo l'operazione con una combinazione valida di
opzioni. Se si desidera eliminare un'intera struttura, utilizzare
-deltype=all, ma non utilizzare -pick. Se si desidera selezionare le
versioni di backup da eliminare, specificare -deltype=inactive o
-deltype=active. Utilizzare inoltre -subdir=yes se si desidera eliminare
le versioni di backup nelle sottodirectory della specifica file. Fare
riferimento al manuale client o alla guida della riga comandi per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1599E

Impossibile caricare la libreria di runtime SSL.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di caricare dinamicamente la
libreria di runtime SSL necessaria per il protocollo SSL

System action:

Elaborazione arrestata

User response:

Verificare che il client IBM Spectrum Protect sia installato
correttamente. Provare a reinstallare il software del client. Se il
problema persiste, contattare il supporto clienti di IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1600E

Impossibile caricare la libreria di Data Protection per Lotus Domino.



Explanation:

Impossibile caricare la libreria di Data Protection per Lotus Domino.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che il plugin Domino sia correttamente configurato e
controllare il log degli errori sulla macchina del client per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1601E

Operazione di plugin Domino non riuscita a causa di un errore interno.



Explanation:

Si è verificato un errore interno del plugin Domino.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, controllare il log degli errori sulla
macchina del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1602E

Operazione di plugin Domino non riuscita in quanto non è stato rilevato
il file delle preferenze.



Explanation:

Il file delle preferenze di Data Protection per Lotus Domino non è stato
rilevato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Il file di configurazione di Data Protection per Lotus Domino (nome
predefinito domdsm.cfg) non è stato rilevato. Per ulteriori
informazioni, controllare il log degli errori sulla macchina del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1603E

Operazione di plugin Domino non riuscita a causa di un errore TCP/IP
interno.



Explanation:

Si è verificato un errore TCP/IP.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, controllare il log degli errori sulla
macchina del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1604E

L'operazione del plugin Domino non è riuscita durante l'avvio dello
spazio indirizzi dsmdomp.



Explanation:

Impossibile avviare lo spazio dei nomi dsmdomp. Questo errore è
probabilmente un errore di installazione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che la directory lotus/bin abbia un collegamento simbolico
alla directory tools per dsmdomp e che la directory lotus/notes abbia un
collegamento simbolico all'eseguibile dsmdomp. Se il problema persiste,
contattare l'amministratore del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1605E

L'operazione del plugin Domino non è riuscita durante l'inizializzazione
delle comunicazioni con lo spazio indirizzi dsmdomp.



Explanation:

Inizializzazione della comunicazione del plugin Domino non riuscita.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Lo spazio indirizzi dsmdomp ha riportato un errore durante
l'inizializzazione. Questo errore è probabilmente un errore di
installazione. Verificare che la directory lotus/bin abbia un
collegamento simbolico alla directory tools per dsmdomp e che la
directory lotus/notes abbia un collegamento simbolico all'eseguibile
dsmdomp. Se il problema persiste, contattare l'amministratore del
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1606E

L'operazione di plugin Dominio non è riuscita durante l'avvio dello
spazio indirizzo dsmdomp.



Explanation:

Non è stato possibile avviare lo spazio indirizzo dsmdomp.

System action:

L'elaborazione di Data Protection for Domino viene arrestata.

User response:

Lo spazio indirizzo dsmdomp ha avuto esito negativo durante
l'inizializzazione. Si tratta probabilmente di un errore di
installazione. Verificare che la directory lotus/bin abbia un
collegamento simbolico alla directory tools per dsmdomp e che la
directory lotus/notes abbia un collegamento simbolico all'eseguibile
dsmdomp. Esaminare il file /tmp/dsmdomp* per ulteriori informazioni. Se
il problema persiste, contattare il responsabile di sistema per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1607E

Un plugin individuato nella libreria dei plugin non è supportato dal
livello corrente del client IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Il plugin non viene caricato e l'elaborazione continua.

System action:

Il plugin non viene caricato e l'elaborazione continua.

User response:

Si tratta probabilmente di un errore di installazione. Verificare che la
directory di plugin contenga delle librerie di plugin valide e che sia
stato installato il livello corretto del client IBM Spectrum Protect. Se
il problema persiste, contattare il responsabile di sistema per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1608E

Operazione di plugin Domino non riuscita con il seguente
messaggio:messaggio



Explanation:

Si è verificato un errore dell'operazione del plugin Domino.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Correggere l'errore che ha provocato il problema con l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1609E

Processo del plugin Domino non riuscito. I seguenti messaggi sono
associati all'errore. messaggio.



Explanation:

Si è verificato un errore dell'operazione del plugin Domino.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Correggere l'errore che ha provocato il problema con l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1611E

Un'operazione di plugin non è riuscita a causa di un errore interno.



Explanation:

Si è verificato un errore di plugin interno.

System action:

L'operazione del plugin viene arrestata.

User response:

Se l'errore persiste, eseguire l'applicazione con la traccia abilitata e
contattare il responsabile di sistema e l'IBM per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1612E

Operazione di plugin Domino non riuscita a causa di un errore dell'API
IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Si è verificato un errore con l'API IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, controllare il log degli errori sulla
macchina del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1613E

Impossibile caricare l'API IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Non è stato possibile caricare l'API di IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, controllare il log degli errori sulla
macchina del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1614E

La licenza prova del plugin Domino è scaduta.



Explanation:

La licenza di prova rilevata è scaduta.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Questo prodotto non potrà più essere utilizzato. È necessario richiedere
una licenza valida prima di eseguire il prodotto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1615E

Operazione di plugin Domino non riuscita a causa di un errore di
licenza.



Explanation:

Verifica della licenza del plugin Domino non riuscita.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Esaminare il log degli errori per ottenere ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1616E

Operazione di plugin Domino non riuscita in quanto non è stata caricata
l'API Lotus Domino.



Explanation:

Non è stato possibile caricare l'API Lotus Domino.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che il server Lotus Domino sia stato installato
correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1617E

L'operazione di plugin Domino non è riuscita a causa di un errore
dell'API di Data Protection for Domino.



Explanation:

Si è verificato un errore dell'API di Data Protection for Domino durante
un'operazione del plugin Domino.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Per maggiori dettagli, fare riferimento ai seguenti log di errori di IBM
Spectrum Protect.

Il log di errori dell'API (dsierror.log) e il log dell'attività di Data
Protection for Domino (domdsm.log). Il percorso predefinito di questi
log è la directory di installazione di Data Protection for Domino.

Il log di errori del client di backup-archivio (dsmerror.log), il log di
errori del client web (dsmwebcl.log) e il log delle attività dello
scheduler (dsmsched.log). Il percorso predefinito di questi log è la
directory di installazione del client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1618E

Un'operazione di plugin Domino è già in corso. Attendere il
completamento dell'operazione.



Explanation:

Un'operazione di plugin Domino è in corso.

System action:

L'operazione di plugin Domino verrà arrestata.

User response:

Attendere il completamento dell'operazione di plugin Domino prima di
avviare una nuova operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1619E

Il client applicativo IBM Spectrum Protect non funziona con la versione
del plugin Domino installato.



Explanation:

La versione del plugin Domino installata sul sistema è precedente alla
versione utilizzata per creare il client applicativo IBM Spectrum
Protect.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Installare una versione del plugin Domino successiva o allo stesso
livello del client applicativo IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1621E

Impossibile aggiornare gli attributi di backup sul server per il backup
locale per 'nome_spazio_filenome_percorsonome_file', id oggetto -
'id_oggetto':'id_oggetto' codice di ritorno 'codice_di_ritorno'.



Explanation:

Il processo non è riuscito ad aggiornare gli attributi per l'oggetto di
backup indicato sul server. È possibile che il server non rispecchi lo
stato corretto del backup.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare i precedenti messaggi nel log
degli errori. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi
all'amministratore di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1622I

Il numero di oggetti di backup eliminati dal server: 'numero'; numero di
risorse istantanee locali rese disponibili: 'numero'.



Explanation:

Durante il controllo di congruenza tra il database del server e il
repository locale gestito dal sistema client, sono state riscontrate
incongruenze. I backup incongruenti non possono essere ripristinati,
pertanto IBM Spectrum Protect elimina tutti gli oggetti di backup
incongruenti e libera lo spazio occupato nel repository locale.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Consultare la registrazione degli errori per ulteriori informazioni
sugli oggetti eliminati dal server. Se il numero fosse esageratamente
alto, verificare la configurazione e se la situazione si ripete,
contattare il responsabile IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1623W

Il backup del database NSF Db2 è stato ignorato. I database NSF Db2 non
sono supportati.



Explanation:

Questa versione del plug-in DP for Domino non supporta i database NSF
Db2.

System action:

Il backup dei database NSF Db2 viene ignorato.

User response:

Escludere i database NSF Db2 dal backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1624E

'value' è un valore non valido per l'opzione 'option' per il comando
'command'



Explanation:

Il valore di opzione specificato non è valido in questo contesto.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Specificare un valore valido per l'opzione. Consultare la documentazione
per i valori validi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1626E

Si è verificato un errore non previsto durante l'elaborazione di IBM
Spectrum Protect un'operazione mediante una funzione di istantanea o
hardware. IBM Spectrum Protect nome funzione : function-name IBM
Spectrum Protect funzione : function-desc IBM Spectrum Protect codice
errore : TSM-rc IBM Spectrum Protect file : file-name (line-number)



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1632I

'option name' non specificata, il valore predefinito è 'default value'



Explanation:

Non è stato specificato un valore per l'opzione, verrà utilizzato il
valore predefinito.

System action:

L'operazione continua utilizzando il valore predefinito per l'opzione

User response:

Per sovrascrivere il valore predefinito, specificare un valore valido
per l'opzione. Consultare la documentazione per i valori validi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1647E

'spec input': formato di specifica input non valido.



Explanation:

L'input specificato per questo comando non è valido.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Verificare che la sintassi specificata con il parametro sia corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1648W

Il valore dell'opzione PREViewsize è superiore alla dimensione stub
specificata.



Explanation:

Il valore dell'opzione CLI PREViewsize specificato non deve essere
superiore alla dimensione stub del file.

System action:

L'operazione è stata arrestata. Il file è stato ignorato.

User response:

Modificare il valore di PREViewsize di conseguenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1649E

L'opzione 'specified-option' non è congruente con l'opzione
'other-option'.



Explanation:

Il comando non è riuscito perché le due opzioni non possono essere
utilizzate contemporaneamente.

System action:

Il comando viene arrestato.

User response:

Eseguire il comando e non specificare entrambe le opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1650I

Comando: stringa-comando



Explanation:

La stringa di comando elencata nel messaggio è stata emessa dal client
di backup-archivio.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1651I

Backup eseguito: fshlll



Explanation:

L'operazione di backup per l'oggetto è stata eseguita correttamente.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1652I

Archiviato: fshlll



Explanation:

L'operazione di archiviazione per l'oggetto è stata eseguita
correttamente.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1653I

Aggiornato: fshlll



Explanation:

L'operazione di aggiornamento per l'oggetto è stata eseguita
correttamente.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1654E

Non riuscito: fshlll



Explanation:

L'operazione backup, archive, restore o retrieve per l'oggetto non è
riuscita.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo. Per informazioni
sull'errore, fare riferimento al log degli errori del client di
backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1655I

Ripristinato: fshlll



Explanation:

L'operazione di ripristino per l'oggetto è stata eseguita correttamente.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1656I

Richiamato: fshlll



Explanation:

L'operazione di richiamo per l'oggetto è stata eseguita correttamente.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1657I

Scaduto: fshlll



Explanation:

La versione attiva dell'oggetto è scaduta nel database di IBM Spectrum
Protect.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1658I

Eliminato: fshlll



Explanation:

L'oggetto è stato eliminato dal database di IBM Spectrum Protect.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1659I

Ignorato: fshlll



Explanation:

L'oggetto è stato ignorato dall'utente durante l'elaborazione del backup
o dell'archiviazione.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1660I

Escluso: fshlll



Explanation:

L'oggetto è stato escluso dall'elaborazione del backup o
dell'archiviazione.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1661I

Non modificato: fshlll



Explanation:

L'oggetto non è stato modificato dall'ultimo backup incrementale
eseguito e non deve essere reinviato.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1662I

Nodo agente: 'agent_node' Nodo di destinazione: 'target_node'



Explanation:

Informazioni nodi proxy

System action:

Nessuno

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS1663W

L'opzione di riserva frazionale sul volume vol_name è stata ridotta di
meno del 100 percento.



Explanation:

Network Appliance suggerisce che quando la riserva frazionale è
impostata su meno del 100 percento, l'utente monitorizza attivamente il
consumo di spazio e il livello di modifica di dati nel volume per
assicurarsi di non superare lo spazio riservato alle sovraiscrizioni. In
questo caso, se si supera lo spazio di riserva di sovraiscrizione, le
scritture al file system attivo falliscono e l'applicazione host o il
sistema operativo potrebbero rompersi.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Assicurarsi di monitorare il consumo di spazio. Consultare Network
Appliance per gli strumenti di monitoraggio dello spazio disponibile nei
volumi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1664E

Il ripristino istantanea per il volume volname con il nome istantanea
snapname elimina le successive istantanee richieste per altre
applicazioni o per cloni di volume.



Explanation:

ONTAP eliminerà le nuove istantanee di un volume quando un'istantanea
specifica viene usata per un ripristino snap.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Prima di un ripristino snap, assicurarsi che le nuove istantanee non
sono utilizzate in altre applicazioni o in altri cloni volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1665W

IBM Spectrum Protect per ACS non è stata individuata alcuna istantanea
per il volume volname nel filer serie N.



Explanation:

Nessuna istantanea è stata individuata per questo volume nel filer serie
N.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1666W

IBM Spectrum Protect per ACS non è stata individuata alcuna informazione
sul volume della serie N volname.



Explanation:

La query per le informazioni su questo volume non ha restituito alcun
dato.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1667E

Il nome istantanea snapname per il volume volname non è stato trovato
nell'elenco istantanee nel filer serie N.



Explanation:

L'istantanea identificata da questo nome non esiste.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1668E

Il 'drive-name1' non è un disco locale.



Explanation:

Il filesystem specificato è un disco di rete o una condivisione di rete.
Dal momento che l'opzione CLUSTERNODE è impostata a YES, il file system
non può essere copiato o archiviato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Se l'opzione CLUSTERNODE è erratamente impostata su YES, modificare
l'opzione su NO e riprovare. In caso contrario consultare il manuale del
client per ulteriori informazioni sulla configurazione del client IBM
Spectrum Protect in modo da eseguirlo in un ambiente cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1669W

Il comando command subcommand può essere eseguito solo in modalità
Windows WinPE.



Explanation:

Il comando command subcommand non è supportato in un sistema operativo
in esecuzione corrente. Occorre riavviare in modalità Windows WinPE per
eseguire questo comando.

System action:

Il comando non viene elaborato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1670E

La specifica del file non è valida. Specificare un volume NFS N-Series o
Network Appliance (AIX, Linux) o CIFS (Windows) valido.



Explanation:

La specifica del file non è valida. Il backup incrementale con
differenza tra istantanee con l'opzione -SNAPDIFF può essere eseguito
solo in volumi NFS N-Series o Network Appliance in AIX e Linux e in
volumi CIFS in Windows. Non specificare Qtrees N-Series o Network
Appliance oppure un percorso nel volume N-Series o Network Appliance.
Sono supportati solo volumi completi.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione di backup incrementale utilizzando
l'opzione -SNAPDIFF. Specificare un volume NFS valido N-Series o Network
Appliance in AIX o Linux oppure un volume CIFS valido in Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS1672I

Impossibile portare non in linea la risorsa nome risorsa. MS rc retcode.
L'errore viene ignorato.



Explanation:

Microsoft consiglia di portare le risorse cluster non in linea durante
il ripristino del database cluster di autorizzazione. Tuttavia, il
ripristino può essere ancora effettuato se le risorse non possono essere
portate fuori linea. L'errore viene ignorato.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1673W

Impossibile avviare il servizio cluster nel nodo nome nodo. Occorre
avviare manualmente il servizio.



Explanation:

Il database del cluster è stato ripristinato. Durante il ripristino, il
servizio service è stato portato fuori linea. IBM Spectrum Protect non è
riuscito a riavviare il servizio cluster.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

È possibile avviare manualmente il servizio per questo nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1674I

Il database cluster è stato ripristinato, ma il servizio cluster in
alcuni nodi non può essere avviato. utilizzare lo strumento di gestione
cluster di failover per avviare manualmente i nodi.



Explanation:

Il database del cluster è stato ripristinato. Durante il ripristino, i
servizi cluster sono stati portati fuori linea, tranne il nodo da
ripristinare. IBM Spectrum Protect non è riuscito a riavviare questi
servizi cluster. Occorre avviarli manualmente. I nodi i cui servizi non
sono stati avviati vengono registrati nel registro errori del client.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

È possibile avviare manualmente i servizio cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1675W

Impossibile ottenere un elenco di nodi cluster da riavviare dopo il
ripristino del database cluster. La chiamata 'cmd' ha restituito MS rc
retcode. Occorre riavviare il servizio cluster su tutti i nodo al
termine del ripristino.



Explanation:

A causa di un errore, IBM Spectrum Protect non può richiamare un elenco
di nodi nel cluster da riavviare. I servizi cluster si questi nodi
devono essere avviati manualmente. I log di errori del client potrebbe
contenere informazioni aggiuntive a seconda del punto in cui si è
verificato l'errore.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Avviare manualmente i servizi cluster su tutti i nodi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1676W

Si sta effettuando un ripristino del database di cluster attendibile. Il
processo potrebbe sembrare sospeso prima e dopo che il file è stato
ripristinato. Ciò è dovuto al fatto che potrebbe essere necessario
riavviare il servizio cluster se non è attivo e portare tutte le risorse
fuori linea. Dopo che il database di cluster è ripristinato, il servizio
cluster verrà riavviato per le consentire l'applicazione delle
modifiche. Anche il servizio service in tutti gli altri nodi deve essere
arrestato. I nodi verranno riavviati. Questa operazione potrebbe
richiedere alcuni minuti.



Explanation:

Il ripristino sembrerà in pausa in alcuni momenti poiché prima del
ripristino IBM Spectrum Protect verifica che il servizio cluster sia
attivo nel nodo di ripristino e che tutte le risorse vengano portate
fuori linea. Dopo il ripristino del database di cluster, il servizio
cluster nel nodo di ripristino è in stato di pausa. Il servizio cluster
in altri nodi viene arrestato. Tutti i servizi devono essere riavviati.
Se non è possibile avviare alcuni dei servizi automaticamente,
riavviarli manualmente.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1677W

IBM Spectrum Protect non è riuscito a impostare i dischi per la
formattazione rapida a causa di un errore. Per ulteriori informazioni,
consultare la registrazione degli errori. La formattazione lenta dei
dischi comporterà un processo di ripristino lento.



Explanation:

Per impostazione predefinita, IBM Spectrum Protect tenta di impostare il
valore QuickFormat della chiave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession per formattare rapidamente tutti i
dischi. A causa di un errore, verrà eseguita una formattazione lenta
nella ricreazione dei dischi. Questo processo causerà un ripristino più
lento.

System action:

Nessuno

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS1678E

Percorso ASR 'path': non trovato.



Explanation:

La directory specificata non esiste.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

controllare l'ortografia e la punteggiatura, in particolare i
delimitatori di directory (ad esempio, "\"). Correggere la sintassi se
non è corretta, quindi provare a eseguire di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1679W

L'aggiornamento del registro per identificare i volumi ripristinati è
fallito. Non influisce sui volumi già ripristinati. Per ulteriori
informazioni, consultare la registrazione degli errori. L'errore viene
ignorato e l'elaborazione prosegue.



Explanation:

Dopo il ripristino dei volumi importanti, IBM Spectrum Protect tenta di
aggiornare il valore RestoredVolumes della chiave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession per indicare i volumi ripristinati.
A causa di un errore di accesso al registro, l'errore viene registrato
ma il processo continua.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS1680E

Il backup differenziale delle istantanee è disponibile solo per volumi
di protezione dati (SnapVault o SnapMirror). Il volume 'NetApp-Volume'
non è SnapVault o SnapMirror.



Explanation:

La licenza NetApp consente solo l'utilizzo di differenziazione di
istantanea per volumi di protezione dati (SnapVault o SnapMirror).

System action:

Il comando non viene elaborato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1681E

DSM_DIR non è impostato e l'opzione ASRFILESPATH non è stata
specificata.



Explanation:

I file ASR possono essere posizionati nel percorso DSM_DIR per
impostazione predefinita o sovrascritti con l'opzione ASRFILESPATH. Una
viene impostata.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Impostare la variabile d'ambiente DSM_DIR oppure specificare l'opzione
ASRFILESPATH nel comando "RESTORE MACHINEASR".

------------------------------------------------------------------------
ANS1682E

Il volume 'NetApp-Volume' è un volume di protezione dati di sola lettura
(SnapMirror o SnapVault). Impossibile creare istantanee backup
differenziale delle istantanee su un volume di sola lettura, le opzioni
USEEXISTINGBASE e DIFFSNAPSHOT=latest devono essere specificate per
selezionare istantanee esistenti per l'uso da parte del backup.



Explanation:

Il volume NetApp specificato è di sola lettura, ciò impedisce la
creazione di istantanee utilizzate dal backup differenziale delle
istantanee. Le opzioni USEEXISTINGBASE e DIFFSNAPSHOT=latest specificano
l'uso di istantanee esistenti e possono essere utilizzate insieme con le
opzioni BASESNAPSHOTNAME e DIFFSNAPSHOTNAME.

System action:

Il comando non viene elaborato.

User response:

Utilizzare le opzioni appropriate per la specifica delle istantanee
esistenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS1684W

Errore di disco completo durante l'accesso alla cache del file
secondario: exception-name



Explanation:

Si è verificato un errore di disco completo durante il tentativo di
accesso o di scrittura sul file della cache del disco secondario
specificato durante un backup incrementale di un disco secondario. Fare
riferimento al log degli errori del client per maggiori informazioni.

System action:

L'elaborazione continua senza subfile.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1685E

L'operazione di backup incrementale utilizzando la differenza di
istantanea è disponibile solo per volumi filer N series/NetApp, non è un
volume NetApp.



Explanation:

Impossibile eseguire l'operazione di backup incrementale NAS NFS/CIFS
utilizzando la differenza di istantanea sul volume montato o associato
poiché il volume non è un volume filer N series/NetApp.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Riprovare l'operazione di backup incrementale specificando un volume NAS
NFS o CIFS intero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1686I

Il collegamento SIS (Single Instance Store) 'nome-file' verrà
ripristinato o richiamato come un file normale.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ripristina i collegamenti SIS (Single Instance
Store) come file normali. Se la versione ripristinata è un duplicato
della copia nell'archivio comune SIS, SIS Groveler alla fine ricreerà il
collegamento SIS.

System action:

Il processo crea dei file normali invece del punto di rianalisi.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS1687E

L'operazione di ripristino istantaneo VSS ha avuto esito negativo. Per
ulteriori dettagli, esaminare il file di log degli errori del client IBM
Spectrum Protect (DSMERROR.LOG), il log eventi dell'applicazione
Windows, il log eventi di sistema Windows e il file di log del provider
VSS (se applicabile). Consultare la documentazione del provider VSS per
il significato del codice di ritorno di errore.



Explanation:

Il provider hardware VSS ha avuto esito negativo durante l'esecuzione
dell'operazione di ripristino della copia a livello di volume.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Provare a determinare l'origine dell'errore esaminando il file di log
Application Client, il file di log degli errori client (DSMERROR.LOG),
il log eventi dell'applicazione Windows, il log eventi di sistema
Windows e il file di log del provider VSS, se applicabile. Ulteriori
istruzioni per le operazioni VSS Windows sono disponibili nel manuale
Problem Determination Guide di IBM Spectrum Protect. Correggere il
problema e ritentare l'operazione. Se l'errore persiste, rivolgersi al
rappresentante del servizio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1688I

Impossibile eseguire il backup di attributi sparse per 'nome-file'
poiché il volume da cui viene eseguito il backup del file non supporta
file sparse.



Explanation:

Se il volume da cui viene eseguito il backup di un file non supporta
file di tipo sparse, gli intervalli allocati per il file di tipo sparse
non possono essere sottoposti a backup. Ciò si verifica anche se per un
file è impostato il relativo attributo sparse. Un esempio di tale
situazione è un file sparse creato in un volume NAS quando il backup del
volume viene eseguito su CIFS, laddove CIFS non supporta file sparse.

System action:

Il backup dell'attributo sparse e degli intervalli allocati per il file
non viene eseguito. Se il file viene ripristinato, non sarà un file
sparse.

User response:

Non occorre alcuna azione se non è necessario l'attributo sparse ed è
stato eseguito il backup degli intervalli allocati. Se occorre il backup
dell'attributo sparse del file e degli intervalli allocati, il volume da
cui IBM Spectrum Protect esegue il backup deve supportare file di tipo
sparse.

------------------------------------------------------------------------
ANS1689E

Il registro non è stato aggiornato dopo il ripristino di ASR VSS.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'aggiornamento del registro dopo il
ripristino automatico del sistema (ASR) VSS. Controllare dsmerror.log
per ulteriori informazioni.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Chiedere all'amministratore di sistema di controllare il log degli
errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1690E

Il backup differenziale delle istantanee è disponibile solo per volumi
di protezione dati (SnapVault o SnapMirror). Il volume 'NetApp-Volume'
non è SnapVault o SnapMirror.



Explanation:

L'accordo di licenza NetApp per l'utilizzo di differenziazione di
istantanea consente solo il backup di volumi di protezione dati
(SnapVault o SnapMirror).

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS1691I

L'opzione 'opzione' trovata nel file di opzioni 'nome-file' nel numero
riga numero non è supportata e verrà ignorata dal client.



Explanation:

L'opzione specificata è valida ma non è supportata sulla piattaforma
corrente e verrà ignorata dal client.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

È possibile ignorare il messaggio o rimuovere l'opzione dal file di
opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1692E

Il certificato non è affidabile.



Explanation:

Il client non è stato in grado di aprire una connessione SSL al server
poiché il certificato server non è attendibile.

System action:

Elaborazione arrestata

User response:

Verificare di aver configurato il database di chiavi per la
comunicazione SSL, come descritto nella documentazione. Se il server IBM
Spectrum Protect utilizza un certificato autofirmato, accertarsi di
importare il certificato corretto dal server a cui si sta tentando di
connettersi. Quando il server utilizza un certificato firmato da
un'autorità, verificare che il certificato root dell'autorizzazione
venga importato nel database di chiavi del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1693E

Il periodo di validità del certificato è errato.



Explanation:

Il client non è stato in grado di aprire una connessione SSL al server
poiché il periodo di validità del certificato è errato.

System action:

Elaborazione arrestata

User response:

Riportare tale situazione all'amministratore del server IBM Spectrum
Protect. Sul server deve essere installato il certificato corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1694E

Impossibile verificare l'identità del certificato.



Explanation:

Il processo non è stato in grado di aprire una connessione SSL al server
perché non è stato possibile verificare l'identità del certificato. Ciò
accade quando le informazioni sulla proprietà del certificato non
corrispondono al nome dominio o all'indirizzo IP di IBM Spectrum
Protect.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata

User response:

Assicurarsi che il nome del dominio o l'indirizzo IP del server (il
valore dell'opzione TCPSERVERADDRESS) sia corretto. Se il problema
persiste, segnalarlo all'amministratore del server IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1695E

Il certificato non è valido.



Explanation:

Il processo non è stato in grado di aprire una connessione SSL al server
a causa di un certificato non valido. Il client non è stato in grado di
determinare la causa esatta dell'errore.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata

User response:

È richiesta una ulteriore analisi del certificato server e/o del
database di chiavi del client. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alla documentazione di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1696E

Soltanto l'utente root può eseguire questa azione.



Explanation:

L'utente deve essere l'utente root per eseguire questa azione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Collegarsi come root e provare a eseguire di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1698I

L'opzione 'option_name' trovata nel comando non è supportata e verrà
ignorata dal client.



Explanation:

L'opzione specificata è valida ma non è supportata sulla piattaforma
corrente e verrà ignorata dal client.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Rimuovere l'opzione specificata dalla riga comandi e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1700W

Il database 'database' (save date=data) è stato correttamente
ripristinato.



Explanation:

Il database specificato (salvato nella data specificata) è stato
ripristinato correttamente.

System action:

Il database specificato è stato ripristinato con l'ultima versione
salvata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1704W

L'opzione 'nome_opzione' non può essere fornita dall'applicazione e
verrà ignorata.



Explanation:

Un'applicazione dell'API ha fornito un'opzione. L'opzione non può essere
specificata da un'applicazione. L'opzione può essere specificata solo
nel file di opzioni dsm.sys.

System action:

L'opzione fornita verrà ignorata. L'elaborazione continua.

User response:

Correggere la configurazione dell'applicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1705E

I System Writer nomewriter non esistono.



Explanation:

Questi writer sono componenti essenziali del sistema operativo. Quando
non sono disponibili, il backup verrà completato correttamente ma i dati
per tali writer non verranno sottoposti a backup nel server IBM Spectrum
Protect. Per tale motivo, l'avvio del computer potrebbe non riuscire
dopo un ripristino dello stato del sistema.

System action:

Backup dello stato del sistema arrestato.

User response:

Verificare che questi writer esistano utilizzando il comando 'vssadmin
list writers'. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste,
rivolgersi all'amministratore del sistema o all'amministratore di IBM
Spectrum Protect per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1706E

Errore durante la creazione della directory ' directory'.



Explanation:

Il sistema non è riuscito a creare la directory specificata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che il sistema abbia le autorizzazioni appropriate per creare
questa directory, quindi riavviare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1707E

Non è stato possibile creare il collegamento fisico 'nuovo-nome-file'
per il file esistente 'nome-file-esistente'. Codice di ritorno di
Microsoft Windows: 'codice-ritorno-Windows' 'testo-errore-Windows'



Explanation:

Alcuni file di stato del sistema sono collegamenti fisici che si
riferiscono a un altro file. Durante il ripristino dello stato del
sistema, IBM Spectrum Protect crea nuovamente i collegamenti fisici per
i file di stato del sistema ripristinati. Se esiste un file con nome
identico al collegamento fisico al momento del ripristino, IBM Spectrum
Protect tenta di sostituirlo con il collegamento fisico. Questo
messaggio viene emesso quando IBM Spectrum Protect non riesce a
sostituire un file esistente con un collegamento fisico. Il messaggio
include il nome del collegamento fisico, il nome del file di stato del
sistema a cui si riferisce il collegamento fisico e informazioni sul
codice di ritorno di Microsoft Windows. Le informazioni sul codice di
ritorno indicano il motivo per cui non è stato possibile sostituire il
file. Se non è possibile creare nuovamente il collegamento fisico, si
potrebbe verificare un malfunzionamento del sistema operativo o delle
applicazioni.

System action:

Il collegamento fisico viene ignorato; il ripristino dello stato del
sistema continua.

User response:

Utilizzare le informazioni sul codice di ritorno di Microsoft Windows
fornite nel messaggio per determinare la causa originaria dell'errore.
In base alla causa originaria dell'errore ed al motivo del ripristino
dello stato del sistema, è possibile scegliere di risolvere la causa
originaria ed eseguire nuovamente il ripristino o tentare di creare
manualmente il collegamento fisico. Dal momento che questo messaggio di
errore rappresenta una condizione insolita e non prevista, è opportuno
valutare attentamente le conseguenze potenziali dell'una o dell'altra
scelta. Per creare manualmente il collegamento fisico, rinominare il
file il cui nome è identifico a quello del collegamento fisico.
Utilizzare, quindi, il programma di utilità di Microsoft Windows
fsutil.exe come di seguito indicato: FSUTIL HARDLINK CREATE
nomecollegamentofisico nomefileoriginario

------------------------------------------------------------------------
ANS1708E

Operazione di backup non riuscita. Questa operazione può essere eseguita
solo da un utente root.



Explanation:

I backup avviati da utenti non root sono disabilitati
dall'amministratore di IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Chiedere all'amministratore di IBM Spectrum Protect di abilitare backup
non root.

------------------------------------------------------------------------
ANS1710I

Ricollegato: fshlll



Explanation:

La versione attiva dell'oggetto è stata ricollegata a un MC nel database
IBM Spectrum Protect.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1711E

Impossibile accedere al disco 'nome disco' della VM 'nomevm' durante il
backup.



Explanation:

Il client non è in grado di accedere al disco VM. Nel caso di un backup
scaricato, ciò può accadere se esiste un disco RDM nella VM e non è
accessibile sull'host ESX ausiliario.

System action:

Il backup della macchina virtuale non viene eseguito.

User response:

Verificare che il disco VM sia accessibile su ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS1712W

Operazione su volume istantanea di un'istantanea 'uncVolumePath' non
supportata per il tipo di provider disco 'LUN-provider-name'
(LUN-provider-type).



Explanation:

Funzionalità non disponibile su questo tipo di LUN.

System action:

Le operazioni continuano.

User response:

Eliminare manualmente la LUN sul dispositivo di archiviazione o
sottosistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1714E

Uno spazio file già esiste per la macchina virtuale
(nome_macchina_virtuale) ma con un UUID macchina virtuale differente
rispetto all'UUID macchina virtuale corrente.



Explanation:

È stato eseguito il backup di una macchina virtuale con questo nome ed
ha un UUID di macchina virtuale diverso dalla macchina virtuale
sottoposta a backup adesso. Questo può verificarsi quando due macchine
virtuali con lo stesso nome vengono sottoposte a backup nello stesso
nome nodo data center. In questo caso, il backup non può continuare
perché il client di backup-archivio utilizza il nome della macchina
virtuale per fare riferimento in modo univoco alla macchina virtuale sul
server IBM Spectrum Protect.

Questo può verificarsi anche quando l'UUID della macchina virtuale è
cambiato dopo una precedente operazione di backup. Ciò avviene dopo i
seguenti eventi:

1. Backup della macchina virtuale VM_1.

2. La macchina virtuale VM_1 viene ripristinata con un nuovo nome: VM_2.
   Un nuovo UUID viene assegnato a VM_2.

3. La macchina virtuale VM_1 viene eliminata.

4. La macchina virtuale VM_2 viene ridenominata in VM_1.

System action:

Il backup di questa macchina virtuale ha esito negativo. Il processo di
backup può continuare con altre macchine virtuali.

User response:

Se sono presenti due o più macchine virtuali con lo stesso nome
nell'inventario del data center, è possibile completare una delle
seguenti azioni:

*  Ridenominare la macchina virtuale in modo che tutti i nomi
   nell'inventario del data center siano univoci.

*  Eseguire il backup delle macchine virtuali con lo stesso nome in
   server IBM Spectrum Protect differenti.

Se l'UUID della macchina virtuale è cambiato, eseguire un comando BACKUP
VM con l'opzione VMBACKUPUPDATEGUID. L'opzione VMBACKUPUPDATEGUID
aggiorna l'UUID sul server IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1715E

Uno spazio file già esiste per la macchina virtuale
(nome_macchina_virtuale), ma con un UUID macchina virtuale differente
(UUID_macchina_virtuale) rispetto all'UUID macchina virtuale corrente
(UUID_macchina_virtuale).



Explanation:

È stato eseguito il backup di una macchina virtuale con questo nome ed
ha un UUID di macchina virtuale diverso dalla macchina virtuale
sottoposta a backup adesso. Questo può verificarsi quando due macchine
virtuali con lo stesso nome vengono sottoposte a backup nello stesso
nome nodo data center. In questo caso, il backup non può continuare
perché il client di backup-archivio utilizza il nome della macchina
virtuale per fare riferimento in modo univoco alla macchina virtuale sul
server IBM Spectrum Protect.

Questo può verificarsi anche quando l'UUID della macchina virtuale è
cambiato dopo una precedente operazione di backup. Ciò avviene dopo i
seguenti eventi:

1. Backup della macchina virtuale VM_1.

2. La macchina virtuale VM_1 viene ripristinata con un nuovo nome: VM_2.
   Un nuovo UUID viene assegnato a VM_2.

3. La macchina virtuale VM_1 viene eliminata.

4. La macchina virtuale VM_2 viene ridenominata in VM_1.

System action:

Il backup di questa macchina virtuale ha esito negativo. Il processo di
backup può continuare con altre macchine virtuali.

User response:

Se sono presenti due o più macchine virtuali con lo stesso nome
nell'inventario del data center, è possibile completare una delle
seguenti azioni:

*  Ridenominare la macchina virtuale in modo che tutti i nomi
   nell'inventario del data center siano univoci.

*  Eseguire il backup delle macchine virtuali con lo stesso nome in
   server IBM Spectrum Protect differenti.

Se l'UUID della macchina virtuale è cambiato, eseguire un comando BACKUP
VM con l'opzione VMBACKUPUPDATEGUID. L'opzione VMBACKUPUPDATEGUID
aggiorna l'UUID sul server IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1716E

Un'attività del servizio Web VMware vStorage è scaduta.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect ha interrotto l'attesa di VMware vCenter
o dell'host ESX per il completamento di un'attività del servizio Web
richiesta. Le risorse potrebbero non essere sufficienti oppure il
sistema potrebbe essere occupato.

System action:

Elaborazione interrotta

User response:

Controllare VMware vCenter o l'host ESX per eventuali errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1717E

Un'attività del servizio Web VMware vStorage non è riuscita.



Explanation:

Un'attività del servizio Web VMware vCenter o dell'host ESX non è
riuscita.

System action:

Elaborazione interrotta

User response:

Controllare VMware vCenter o l'host ESX per eventuali errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1729E

L'elenco file inoltrato 'elenco_file' non è un elenco di file di input
valido. Inoltrare un elenco di file standard o un elenco di file di
raccolta al comando dsmrecall.



Explanation:

L'utente ha inoltrato un tipo di elenco file non valido al comando
dsmrecall.

System action:

Elaborazione interrotta

User response:

Inoltrare un elenco di file standard o un elenco di file di raccolta al
comando dsmrecall.

------------------------------------------------------------------------
ANS1730E

La query al server IBM Spectrum Protect per le informazioni
sull'ordinamento non è riuscita.



Explanation:

Il richiamo ottimizzato per nastro non è riuscito a richiamare le
informazioni sull'ordinamento dal server IBM Spectrum Protect.

System action:

Elaborazione interrotta

User response:

Controllare la connessione al server IBM Spectrum Protect per verificare
che il server IBM Spectrum Protect sia disponibile e che si dispone dei
diritti di accesso corretti configurati.

------------------------------------------------------------------------
ANS1731E

Richiamo ottimizzato per nastro per l'elenco file 'elenco_file' non
riuscito con rc = codice.



Explanation:

Il richiamo ottimizzato per nastro non è riuscito a richiamare le
informazioni sull'ordinamento dal server IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare tutti i messaggi di errore precedenti a questo messaggio per
visualizzare maggiori dettagli sul problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1732W

Il file 'file' proviene da un file system differente. Il file verrà
scritto nell'elenco di file non elaborati: 'elenco_file'.



Explanation:

Il comando dsmrecall specifica un file system da elaborare. I file di
altri file system verranno ignorati e scritti in un elenco di file non
elaborati.

System action:

Il file verrà ignorato e le informazioni saranno scritte in un elenco di
file non elaborati.

User response:

Verificare che tutti i file nell'elenco di file di input provengano dal
file system corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1733I

È stato specificato un file di raccolta 'elenco_file'. Il processo di
ordinamento verrà ignorato.



Explanation:

Un file di raccolta è stato inoltrato come elenco di file di input. Non
è necessario l'ordinamento in quanto il file è già ordinato. Verrà
avviato soltanto il richiamo.

System action:

Ordinamento elaborato non è stato avviato, verrà avviato soltanto il
richiamo.

User response:

Nessuna azione aggiuntiva è necessaria.

------------------------------------------------------------------------
ANS1734W

La macchina virtuale 'nome-VM' contiene uno o più dischi indipendenti. I
backup non sono supportati in questa configurazione. Specificare
l'opzione '-vmprocessvmwithindependent=yes' per escludere questi dischi
dal backup.



Explanation:

I dischi indipendenti non sono interessati dalle istantanee pertanto il
client IBM Spectrum Protect non ne supporta il backup.

System action:

Non verrà eseguito il backup della macchina virtuale.

User response:

Spegnere la macchina virtuale e cambiare la modalità indipendente dei
dischi oppure rimuoverli dalla macchina virtuale. In alternativa,
specificare l'opzione '-vmprocessvmwithindependent=yes' per escludere
questi dischi dal backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1735W

La macchina virtuale 'nome-VM' contiene una o più RDM (Raw Device
Mapping) fisiche. I backup non sono supportati in questa configurazione.
Specificare l'opzione '-vmprocessvmwithprdm=yes' per escludere questi
dischi dal backup.



Explanation:

Le RDM fisiche non sono interessate dalle istantanee pertanto il client
IBM Spectrum Protect non ne supporta il backup.

System action:

Non verrà eseguito il backup della macchina virtuale.

User response:

Spegnere la macchina virtuale e cambiare le RDM in modalità virtuale
oppure rimuoverle dalla macchina virtuale. In alternativa, specificare
l'opzione '-vmprocessvmwithprdm=yes' per escludere i dischi dal backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1736W

La macchina virtuale 'VM-name' non può essere sottoposta a backup perché
contiene uno o più dischi di tipo non supportato.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non supporta macchine virtuali con tipi di disco
non supportati.

System action:

Il backup della macchina virtuale non viene eseguito.

User response:

Convertire i dischi non supportati in un tipo supportato o rimuovere i
dischi non supportati dal la macchina virtuale o escludere la macchina
virtuale dal backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1737E

Il comando PRESNAPSHOTCMD non è riuscito.



Explanation:

Il comando specificato dall'opzione PRESNAPSHOTCMD deve essere
completato correttamente per poter eseguire il backup dell'istantanea
VSS. Se il comando viene completato con un codice di ritorno uguale a 0
(zero), viene considerato completato correttamente. Se il comando viene
completato con qualsiasi altro codice di ritorno, viene considerato non
riuscito. Se il comando non è riuscito, allora il backup dell'istantanea
VSS non verrà eseguito.

System action:

Il client non esegue l'operazione di backup dell'istantanea VSS.

User response:

Identificare e correggere il problema che non ha consentito il
completamento del comando. Se un codice di ritorno diverso da zero è
normale per questo comando, considerare la sovrascrittura del comando in
una script che è sempre presente con un codice di ritorno di zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1738W

Il comando POSTSNAPSHOTCMD non è riuscito.



Explanation:

Se il comando specificato dall'opzione POSTSNAPSHOTCMD è stato
completato con un codice di ritorno diverso da zero, allora l'operazione
di backup dell'istantanea VSS continuerà. L'operazione continua con un
risultato a livello di avvertenza. Il risultato del comando
POSTSNAPSHOTCMD non sostituirà un risultato superiore dal comando di
backup dell'istantanea VSS. Ad esempio, se il comando di backup
dell'istantanea VSS viene completato con un codice uguale a 12, un
codice di ritorno inferiore da parte del comando POSTSNAPSHOTCMD non
modificherà il codice di ritorno.

System action:

Il backup dell'istantanea VSS continuerà, ma con un codice di ritorno di
avvertenza pari almeno a 8.

User response:

Identificare e correggere il problema che non ha consentito il
completamento del comando. Considerare la scrittura del comando in uno
script che restituisce sempre un codice di ritorno pari a zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1739E

Il ripristino di un'unità di sistema non è consentito.



Explanation:

L'unità su cui si sta eseguendo il ripristino contiene il sistema
operativo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Provare a eseguire di nuovo l'operazione senza specificare un'unità di
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1740W

Impossibile leggere gli ACL per l'oggetto: file_system percorso nome.
Fare riferimento al file dsmerror.log per ulteriori informazioni.



Explanation:

Impossibile leggere gli ACL dell'oggetto.

System action:

L'oggetto viene ignorato. L'elaborazione continua con l'oggetto
successivo.

User response:

Esaminare la registrazione errori client per altri messaggi che possono
indicare la causa del problema. Provare a completare le azioni
correttive suggerite (se disponibili) e a eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1741W

Impossibile leggere gli attributi estesi per file_system percorso nome.
Fare riferimento al file dsmerror.log per ulteriori informazioni.



Explanation:

Impossibile leggere gli attributi estesi dell'oggetto.

System action:

L'oggetto viene ignorato. L'elaborazione continua con l'oggetto
successivo.

User response:

Esaminare la registrazione errori client per altri messaggi che possono
indicare la causa del problema. Completare le azioni correttive
suggerite (se disponibili) e provare a eseguire di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1742E

Istantanea di utilizzo non riuscita per il backup 'nome_backup'.



Explanation:

Istantanea di utilizzo non riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Fare riferimento al file dsmerror.log per maggiori dettagli.

------------------------------------------------------------------------
ANS1743E

Istantanea di annullamento utilizzo non riuscita per il backup
'nome_backup'.



Explanation:

Istantanea di annullamento utilizzo non riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Fare riferimento al file dsmerror.log per maggiori dettagli.

------------------------------------------------------------------------
ANS1744E

Una o più istantanee (volumi) necessarie per l'operazione di ripristino
non sono state trovate. Fare riferimento al file dsmerror.log per
maggiori dettagli.



Explanation:

Una o più delle istantanee necessarie per il ripristino non sono state
trovate.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Fare riferimento al file dsmerror.log per maggiori dettagli.

------------------------------------------------------------------------
ANS1745I

La macchina virtuale da ripristinare ha uno o più gruppi di porte
distribuite. Potrebbe essere necessario eseguire un'ulteriore
configurazione per selezionare un numero di porta una volta completato
il ripristino.



Explanation:

La macchina virtuale è stata salvata con una o più schede NIC salvate da
gruppi di porte distribuite. A causa di conflitti durante il ripristino,
i numeri di porta non sono stati salvati.

System action:

Il ripristino continua.

User response:

Modificare le impostazioni della macchina virtuale e selezionare una
porta, se necessario.

------------------------------------------------------------------------
ANS1746E

Nessuna LUN disponibile trovata. Verificare che gli adattatori di
archiviazione siano configurati correttamente sull'host e che le LUN non
siano associate a un'altra macchina virtuale.



Explanation:

La macchina virtuale è stata memorizzata con un disco RDM (Raw Device
Mappings) di cui è stato eseguito il backup con una LUN. La LUN
richiesta non è presente o è ancora associata a un'altra macchina
virtuale.

System action:

Impossibile ripristinare la macchina virtuale.

User response:

Verificare che gli adattatori di archiviazione siano configurati
correttamente sull'host e che le LUN non siano associate a un'altra
macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1747E

La password della chiave di codifica non è disponibile.



Explanation:

Il client non è abilitato per le operazioni di backup/ripristino
codificate da utenti non autorizzati oppure la password della chiave di
codifica non è memorizzata dall'amministratore.

System action:

Gli oggetti che non è possibile codificare o decodificare vengono
ignorati.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per configurare le operazioni
codificate per gli utenti non autorizzati.

------------------------------------------------------------------------
ANS1748E

La macchina virtuale è stata memorizzata con un disco RDM (Raw Device
Mappings) di cui è stato eseguito il backup con una LUN. La LUN
richiesta non è presente o è ancora associata a un'altra macchina
virtuale: UUID LUN lun.



Explanation:

La macchina virtuale è stata memorizzata con un disco RDM (Raw Device
Mappings) di cui è stato eseguito il backup con una LUN. La LUN
richiesta non è presente o è ancora associata a un'altra macchina
virtuale.

System action:

Impossibile ripristinare la macchina virtuale.

User response:

Trovare la LUN richiesta e renderla disponibile per la macchina
virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1749W

L'oggetto 'filespace-namehl-namell-name' è stato copiato con l'attributo
di tipo di file system non valido.



Explanation:

Il tipo di file system viene utilizzato dal client per stabilire se un
nome di oggetto è sensibile alla differenza tra maiuscole e minuscole.
Il tipo di file system sbagliato potrebbe produrre un ordinamento non
corretto della struttura del server per i filesystem che presentano una
differenza tra maiuscole e minuscole. In fine, alcuni file invariati
possono scadere e quindi essere ricopiati durante il backup
incrementale.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Si consiglia di rinominare il filespace corrispondente sul server IBM
Spectrum Protect ed eseguire il backup incrementale completo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1750I

Il punto di montaggio del volume 'volumemountpoint' è montato sul volume
'volume'. Utilizzo del volume di istantanea per 'volume' sul backup.



Explanation:

Il punto di montaggio del volume risolto su un volume che è stato
ignorato. Verrà utilizzato lo stesso volume di istantanea.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1751E

Errore durante l'elaborazione di 'filespace name': impossibile accedere
al file system.



Explanation:

Il client non è in grado di accedere al file system. Ciò si verifica per
due motivi: l'account con cui è in esecuzione il client non ha accesso
alla root del file system oppure il file system non esiste.

System action:

Il file system inaccessibile viene ignorato. L'elaborazione continua con
il file system successivo.

User response:

Ricercare nel log degli errori altri messaggi che potrebbero contenere
ulteriori informazioni sul problema che impedisce l'accesso al file
system. Correggere il problema, quindi ritentare l'operazione. Se
l'account non ha accesso al file system, l'amministratore di sistema
deve concedere l'accesso oppure deve essere utilizzato un account con
questo accesso al file system. Se il file system non esiste, rimuovere o
correggere la specifica del file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS1752E

Impossibile accedere al file system.



Explanation:

Il client non è in grado di accedere al file system. Ciò si verifica per
due motivi: l'account con cui è in esecuzione il client non ha accesso
alla root del file system oppure il file system non esiste.

System action:

Il file system inaccessibile viene ignorato.

User response:

Ricercare nel log degli errori altri messaggi che potrebbero contenere
ulteriori informazioni sul problema che impedisce l'accesso al file
system. Correggere il problema, quindi ritentare l'operazione. Se
l'account non ha accesso al file system, l'amministratore di sistema
deve concedere l'accesso oppure deve essere utilizzato un account con
questo accesso al file system. Se il file system non esiste, rimuovere o
correggere la specifica del file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS1753E

È stato eseguito il backup dello spazio file 'nome spazio file' mediante
una versione client precedente e non è possibile eseguire il ripristino
con questa versione client. Lo spazio file verrà ignorato.



Explanation:

Il formato della serie di backup nelle versioni client precedenti per
SYSTEM STATE e SYSTEM SERVICES è incompatibile con la versione client
corrente. Questi spazi file verranno ignorati. Il ripristino potrebbe
essere interrotto mentre il client ignora gli oggetti presenti in quegli
spazi file. I dati negli spazi file rimanenti verranno ripristinati.

System action:

Gli oggetti in questo spazio file vengono ignorati. I dati negli spazi
file rimanenti verranno ripristinati.

User response:

Ripristinare questo spazio file specifico nella serie di backup con un
client di livello precedente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1754E

Impossibile ripristinare lo spazio file 'filespace name' quando
l'opzione ASNODENAME è attiva. Lo spazio file verrà ignorato.



Explanation:

I dati dello stato di sistema di un altro nodo non devono essere
ripristinati in un nodo diverso. Questi spazi file verranno ignorati. Il
ripristino potrebbe essere interrotto mentre il client ignora gli
oggetti presenti in quegli spazi file. I dati negli spazi file rimanenti
verranno ripristinati.

System action:

Gli oggetti in questo spazio file vengono ignorati. I dati negli spazi
file rimanenti verranno ripristinati.

User response:

Rimuovere l'opzione ASNODENAME prima di ripristinare questo spazio file
specifico della serie di backup oppure utilizzare il nome del nodo
utilizzati per eseguire il backup dei dati dello stato di sistema da
ripristinare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1755W

SI è verificato un errore di comunicazione con Active Directory.
L'opzione USEDIRECTORY verrà ignorata e l'elaborazione continuerà.



Explanation:

Il processo ha provato ad eseguire una query della Active Directory per
i parametri del server IBM Spectrum Protect ma si è verificato un
errore. Ciò può essere causato da Active Directory o dalla
configurazione del server IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect ignorerà l'opzione USEDIRECTORY e continuerà con
l'elaborazione client.

User response:

Verificare che il computer sia configurato correttamente nel dominio con
Active Directory. Verificare inoltre che l'amministratore di IBM
Spectrum Protect abbia configurato correttamente il server IBM Spectrum
Protect per il nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1756W

The Journal per 'backup-specification' è stato ripristinato: lo spazio
file del server è stato eliminato dal completamento dell'ultimo backup.



Explanation:

Il client ha reimpostato il journal perché lo spazio file del server
corrispondente è stato eliminato dal completamento dell'ultimo backup.

System action:

Il journal è reimpostato, il backup corrente non utilizza il journal e
il journal non sarà disponibile per il backup fino al completamento del
backup incrementale completo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1757W

The Journal per 'backup-specification' è stato ripristinato: lo spazio
file del server è stato eliminato dal completamento dell'ultimo backup.



Explanation:

Il client ha reimpostato il journal perché lo spazio file del server
corrispondente è stato eliminato dal completamento dell'ultimo backup.

System action:

Il journal è reimpostato, il backup corrente non utilizza il journal e
il journal non sarà disponibile per il backup fino al completamento del
backup incrementale completo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1758W

The Journal per 'backup-specification' è stato ripristinato: lo spazio
file del server è stato eliminato dal completamento dell'ultimo backup.



Explanation:

Il client ha reimpostato il journal perché lo spazio file del server
corrispondente è stato eliminato dal completamento dell'ultimo backup.

System action:

Il journal è reimpostato, il backup corrente non utilizza il journal e
il journal non sarà disponibile per il backup fino al completamento del
backup incrementale completo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1759W

Il Journal per 'backup-specification' è stato ripristinato: la politica
impostata è stata aggiornata dal completamento dell'ultimo backup.



Explanation:

Il client ha reimpostato il journal per il file system specificato
perché la politica del nodo è stata aggiornata dal completamento
dell'ultimo backup.

System action:

Il journal è reimpostato, il backup corrente non utilizza il journal e
il journal non sarà disponibile per il backup fino al completamento del
backup incrementale completo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1760I

Journal per 'backup-specification' abilitato per il nodo 'nodename' e il
server 'servername'



Explanation:

Il journal per il file system specificato adesso è valido e verrà
utilizzato dal successivo backup incrementale dal nodo e server IBM
Spectrum Protect specificato.

System action:

Il successivo backup incrementale completo del file system utilizza il
journal.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1761I

Il Journal per 'backup-specification' verrà abilitato al successivo
completamento del backup.



Explanation:

Un journal attivo, ma non valido è presente per il file system di cui
viene eseguito il back up. Una volta che il backup viene completato con
successo il journal sarà disponibile per l'uso dal successivo backup
incrementale completo del file system con lo stesso nodo e server IBM
Spectrum Protect.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1763W

Impossibile smontare il punto di montaggio dell'istantanea snapshot
mountpoint durante il cleanup dell'istantanea 'snapshot' del volume
'volume'.L'errore è 'error'.L'operazione continuerà. Smontare
manualmente, rimuovere la directory del punto di montaggio
dell'istantanea ed eliminare l'istantanea una volta terminato il backup.



Explanation:

Durante la fase di terminazione dell'operazione del client IBM Spectrum
Protect, per qualche motivo non è stato possibile smontare l'istantanea.
Tuttavia, l'operazione IBM Spectrum Protect è stata completata
correttamente.

System action:

L'elaborazione continua e l'errore di smontaggio viene ignorato.

User response:

Ripulire manualmente le istantanee nel modo seguente: Interrogare
l'istantanea: snapshot -q -c: <source FS>. Il nome dell'istantanea sarà
del formato: tsmxxxxxxxxxx. Verificare se è montato: df -k | grep
tsmxxxxxxxxxx. Smontare l'istantanea: umount -f tsmxxxxxxxxxx. Eliminare
il punto di montaggio dell'istantanea: rmdir tsmxxxxxxxxxx. Eliminare
l'istantanea: snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx. Se l'eliminazione
dell'istantanea non riesce con errore "Device Busy" o con altri errori,
smontare il filesystem di origine dell'istantanea: umount -f <source
FS>. Riprovare l'eliminazione dell'istantanea: snapshot -d
/dev/tsmxxxxxxxxxx. Verificare se rimangono alcuni volumi logici: ls -l
/dev/tsm*. Eliminare i volumi logici rimanenti: rmlv -f tsmxxxxxxxxxx.
Montare nuovamente il file system, se precedentemente smontati: mount
<source FS>.

------------------------------------------------------------------------
ANS1764W

Impossibile rimuovere la directory del punto di montaggio
dell'istantanea snapshot mountpoint durante il cleanup dell'istantanea
'snapshot' del volume 'volume'.L'errore è 'error'.L'operazione
continuerà. Rimuovere manualmente la directory di montaggio
dell'istantanea ed eliminare l'istantanea una volta terminato il backup.



Explanation:

Durante la fase di terminazione dell'operazione del client TSM, per
qualche motivo non è stato possibile rimuovere la directory del punto di
montaggio dell'istantanea. Tuttavia, l'operazione IBM Spectrum Protect è
stata completata correttamente.

System action:

L'elaborazione continua e l'errore rmdir viene ignorato.

User response:

Ripulire manualmente le istantanee nel modo seguente: Interrogare
l'istantanea: snapshot -q -c: <source FS>. Il nome dell'istantanea sarà
del formato: tsmxxxxxxxxxx. Verificare se è montato: df -k | grep
tsmxxxxxxxxxx. Smontare l'istantanea: umount -f tsmxxxxxxxxxx. Eliminare
il punto di montaggio dell'istantanea: rmdir tsmxxxxxxxxxx. Eliminare
l'istantanea: snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx. Se l'eliminazione
dell'istantanea non riesce con errore "Device Busy" o con altri errori,
smontare il filesystem di origine dell'istantanea: umount -f <source
FS>. Riprovare l'eliminazione dell'istantanea: snapshot -d
/dev/tsmxxxxxxxxxx. Verificare se rimangono alcuni volumi logici: ls -l
/dev/tsm*. Eliminare i volumi logici rimanenti: rmlv -f tsmxxxxxxxxxx.
Montare nuovamente il file system, se precedentemente smontati: mount
<source FS>.

------------------------------------------------------------------------
ANS1765W

Impossibile eliminare l'istantanea durante il cleanup dell'istantanea
'istantanea' del volume 'volume'.L'errore è 'errore'. L'operazione
continuerà. Eliminare manualmente l'istantanea una volta terminato il
backup.



Explanation:

Durante un'operazione del client di backup-archivio, per qualche motivo
non è stato possibile eliminare l'istantanea. Tuttavia, l'operazione è
stata completata correttamente. L'errore potrebbe essere causato da un
ordine imprevisto di comandi snapshot. AIX JFS2 prevede che le richieste
di eliminazione di istantanee per uno specifico file system vengano
immesse in un ordine che vede prima l'istantanea meno recente, quindi la
seconda istantanea meno recente e così via. Se non ci sono altri
processi che utilizzano istantanee meno recenti per lo stesso file
system, la richiesta di eliminazione ha esito negativo. Inoltre, il
client di backup-archivio elimina solo le istantanee create da uno dei
suoi processi. Non eliminerà le istantanee meno recenti create da altre
applicazioni o altri utenti. In tal caso, l'utente dovrà eliminare
manualmente tutte le istantanee meno recenti in modo che il successivo
comando di backup-archivio possa essere completato correttamente.

System action:

L'elaborazione continua e l'errore di eliminazione dell'istantanea viene
ignorato.

User response:

Eseguire manualmente il cleanup delle istantanee nel seguente modo:
Eseguire una query dell'istantanea: snapshot -q -c: <FS_di_origine> Il
nome dell'istantanea avrà il formato: tsmxxxxxxxxxx. Controllare se
l'istantanea è montata: df -k | grep tsmxxxxxxxxxx Smontare
l'istantanea: umount -f tsmxxxxxxxxxx Rimuovere il punto di montaggio
dell'istantanea: rmdir tsmxxxxxxxxxx Eliminare l'istantanea: snapshot -d
/dev/tsmxxxxxxxxxx Se l'operazione di eliminazione dell'istantanea ha
esito negativo con l'errore di unità occupata ("Device Busy") o qualche
altro errore, smontare il file system di origine dell'istantanea: umount
-f <FS_di_origine> Riprovare l'eliminazione dell'istantanea: snapshot -d
/dev/tsmxxxxxxxxxx Verificare se rimangono dei volumi logici: ls -l
/dev/tsm* Rimuoverei volumi logici rimanenti: rmlv -f tsmxxxxxxxxxx
Montare nuovamente il file system, se era stato precedentemente
smontato: mount <FS_di_origine>

------------------------------------------------------------------------
ANS1766E

Impossibile inizializzare SSH2: rc=codice-errore.



Explanation:

Si è verificato un problema durante l'inizializzazione SSH2.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Controllare rete, DNS e impostazioni di connessione all'host di
destinazione oppure controllare se SSH funziona correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1767E

Impossibile creare un volume logico dell'istantanea utilizzando il
comando: 'cmd'.L'errore è 'error'.Verificare che il gruppo di volumi
disponga di partizioni libere sufficienti per soddisfare la richiesta di
assegnazione.



Explanation:

Durante la fase di inizializzazione dell'operazione del client IBM
Spectrum Protect, non è stato possibile creare un volume logico per
l'istantanea.

System action:

L'elaborazione continua e l'errore di creazione del volume logico
dell'istantanea viene ignorato. L'operazione IBM Spectrum Protect viene
eseguita senza l'istantanea.

User response:

Verificare che il gruppo del volume abbia sufficienti partizioni libere
per soddisfare la richiesta di assegnazione mklv e riprovare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1768E

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di trovare lo spazio per una
nuova istantanea. IBM Spectrum Protect nome funzione : function-name IBM
Spectrum Protect funzione : function-desc IBM Spectrum Protect codice
restituzione : TSM-rc IBM Spectrum Protect file : file-name
(line-number)



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

I backup precedenti potrebbero essere ancora in attesa. Se il problema
persiste contattare il responsabile IBM Spectrum Protect con le
informazioni fornite in questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1769E

Il server di file NetApp 'nome-server' con versione Data ONTAP
'versione.modifica.sottomodifica' non è supportato per l'esecuzione di
backup incrementali con differenza tra istantanee.



Explanation:

Il backup incrementale con differenza tra istantanee richiede Data ONTAP
V7.3 o versione successiva. Tuttavia, se viene eseguito l'aggiornamento
da Data ONTAP V7.3.3 o versione successiva alla V8.0, il supporto
differenza tra istantanee per i nomi file unicode verrà perduto.
Eseguire l'aggiornamento a ONTAP V8.1 o successive.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Aggiornare il server di file a un livello di Data ONTAP supportato e
tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1770E

Impossibile risolvere l'indirizzo 'indirizzo tcpip'. Errore = codice
errore, 'messaggio di errore'



Explanation:

Il sistema non è stato in grado di ottenere l'indirizzo TCP/IP v6.

System action:

Elaborazione interrotta

User response:

Verificare che l'indirizzo visualizzato sia un indirizzo TCP/IP v6 e che
possa essere risolto con ping o ping6.

------------------------------------------------------------------------
ANS1771W

Impossibile ripristinare lo spazio file dello stato del sistema 'nome
spazio file' in un'ubicazione differente.



Explanation:

Impossibile ripristinare lo spazio file dello stato del sistema in
un'ubicazione differente. Tale spazio file viene ignorato.

System action:

Gli oggetti nello spazio file dello stato del sistema vengono ignorati.
Altri spazi file rimanenti vengono ripristinati. Il ripristino potrebbe
sembrare interrotto mentre il client ignora gli oggetti presenti al suo
interno.

User response:

Ripristinare lo stato del sistema nella relativa ubicazione originale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1772E

Errore nel caricamento del plug-in dell'istantanea. Il plugin potrebbe
non essere installato.



Explanation:

Il plugin dell'istantanea non è stato caricato in quanto è possibile che
non sia installato.

System action:

Il backup dell'istantanea viene arrestato.

User response:

Sulla piattaforma Linux 86/86_64, installare il pacchetto TIVsm-BAhdw,
se non è già stato installato. Ripetere l'operazione. Sulla piattaforma
AIX, installare le serie file hdw e snphdw, se non sono già installate.
Ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1773I

La macchina virtuale 'nome VM' contiene uno o più dischi indipendenti
che vengono esclusi dal backup della VM.



Explanation:

Non è possibile eseguire un'istantanea di dischi indipendenti.
Specificare l'opzione '-vmprocessvmwithindependent=yes' per ignorare
tali dischi.

System action:

Non verrà eseguito il backup dei dischi indipendenti della macchina
virtuale.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1774I

La macchina virtuale 'nome VM' contiene uno o più dischi RDM (Raw Device
Mappings) fisici che vengono esclusi dal backup della VM.



Explanation:

Non è possibile eseguire un'istantanea di dischi RDM fisici. Specificare
l'opzione '-vmprocessvmwithprdm=yes' per ignorare tali dischi.

System action:

Non verrà eseguito il backup dei dischi RDM fisici della macchina
virtuale.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1780E

nome_programma di scrittura non ha inizializzato VSS e non ha completato
la registrazione.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riportato un errore durante la creazione di
nome_programma di scrittura sotto il controllo di Windows Volume Shadow
Copy Service (VSS). Esaminare il log di errori di IBM Spectrum Protect e
il log di eventi delle applicazioni per maggioriinformazioni su questo
errore.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se l'errore persiste, esaminare il log di errori
di IBM Spectrum Protect e il log di eventi di Windows per maggiori
informazioni su questo errore.

Riavviare Windows Volume Shadow Copy Service (VSS), quindi provare a
eseguire di nuovo l'operazione.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario riavviare la macchina in modo
da cancellare lo stato di errore VSS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1782E

nome_programma di scrittura non è stato arrestato.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riportato un errore durante l'arresto di
nome_programma di scrittura. Esaminare il log di errori di IBM Spectrum
Protect e il log di eventi delle applicazioni per maggioriinformazioni
su questo errore.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se l'errore persiste, esaminare il log di errori
di IBM Spectrum Protect e il log di eventi di Windows per maggiori
informazioni su questo errore.

Riavviare Windows Volume Shadow Copy Service (VSS), quindi provare a
eseguire di nuovo l'operazione.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario riavviare la macchina in modo
da cancellare lo stato di errore VSS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1784E

Il backup incrementale con differenza tra istantanee non può essere
eseguito su 'nome_volume' in quanto è un volume vFiler.



Explanation:

Il backup incrementale con differenza tra istantanee non è supportato su
volumi vFiler.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Eseguire il backup incrementale con differenza tra istantanee solo su
normali volumi NetApp/N-Series.

------------------------------------------------------------------------
ANS1787I

Il backup della scheda NIC della macchina virtuale è stato eseguito da
un gruppo di porte virtuali distribuite ma non contiene l'attributo
portgroupKey. La NIC non potrà essere ripristinata.



Explanation:

La scheda NIC della macchina virtuale non contiene l'attributo
portgroupKey richiesto.

System action:

Sarà possibile eseguire il ripristino della macchina virtuale ma non
della scheda NIC.

User response:

Una volta ripristinata la macchina virtuale, potrà essere aggiunta una
nuova scheda NIC.

------------------------------------------------------------------------
ANS1788I

L'ESX di destinazione non contiene il gruppo di porte virtuali
distribuite richiesto, la scheda NIC della macchina virtuale non potrà
essere ripristinata. Utilizzare l'opzione VMDEFAULTDVPORTGROUP per
specificare il nuovo gruppo di porte. Se il server ESXi di destinazione
non dispone di gruppi di porte, utilizzare l'opzione VMDEFAULTNETWORK.



Explanation:

Il backup della scheda NIC della macchina virtuale è stato eseguito da
un gruppo di porte virtuali distribuite ma l'host ESX di destinazione
non contiene questo gruppo di porte.

System action:

Sarà possibile eseguire il ripristino della macchina virtuale ma non
della scheda NIC.

User response:

Una volta ripristinata la macchina virtuale, potrà essere aggiunta una
nuova scheda NIC.

------------------------------------------------------------------------
ANS1789I

Nessun gruppo di porte virtuali distribuite trovato sull'host ESX di
destinazione. Impossibile ripristinare la scheda NIC della macchina
virtuale.



Explanation:

Il backup della scheda NIC della macchina virtuale è stato eseguito da
un gruppo di porte virtuali distribuite ma l'host ESX di destinazione
non ha un gruppo di porte disponibile.

System action:

Sarà possibile eseguire il ripristino della macchina virtuale ma non
della scheda NIC.

User response:

Una volta ripristinata la macchina virtuale, potrà essere aggiunta una
nuova scheda NIC.

------------------------------------------------------------------------
ANS1790E

Impossibile eseguire il backup del volume 'nome_volume' in quanto
sull'unità di archiviazione è impostato 'nosnapdir=on'.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso quando l'opzione 'nosnapdir=on' è
impostata per il volume riportato nel messaggio. Quando questa opzione è
impostata, le istantanee del volume vengono nascoste e pertanto non è
possibile eseguirne il backup.

System action:

Non verrà eseguito il backup del volume riportato nel messaggio.
L'elaborazione continua con il volume successivo.

User response:

Per eseguire il backup del volume, modificare il volume sull'unità di
archiviazione; impostare l'opzione'nosnapdir=off'. Quindi provare a
eseguire di nuovo l'operazione di backup per questo volume. Se non viene
eseguito il backup del volume, rimuoverlo dall'impostazione DOMAIN del
client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1794I

L'opzione 'cifs.enable_share_browsing = off' è impostata sul filer 'nome
filer'.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso quando l'opzione
'cifs.enable_share_browsing = off' è impostata sul filer NAS riportato
nel messaggio.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Impostare l'opzione 'cifs.enable_share_browsing = on'. Quindi, provare a
eseguire di nuovo l'operazione di backup della differenza tra
istantanee.

------------------------------------------------------------------------
ANS1795I

L'operazione continuerà senza utilizzare il provider di istantanee, in
quanto il file system 'nomevol' non dispone delle autorizzazioni di
scrittura.



Explanation:

Il file system di origine per un'istantanea deve essere di
lettura-scrittura in quanto, per definizione, un'istantanea è
un'immagine in un determinato momento del file system modificato. La
creazione dell'istantanea aggiorna il superblocco del file system che
richiede che il file system sia di lettura-scrittura

System action:

L'elaborazione continuerà senza utilizzare il provider di istantanee.

User response:

Se è necessario eseguire il backup del volume mediante un provider di
istantanee, modificare le autorizzazioni in lettura-scrittura.

------------------------------------------------------------------------
ANS1796I

Il nome breve per 'fullpath-name' non è stato impostato sul nome breve
originale 'file-name': la funzione di Windows 'func-name' non è riuscita
con codice di ritorno return-code, motivo: 'error text'



Explanation:

Il client non ha potuto impostare il nome breve per l'oggetto
specificato. Ciò di solito si verifica in quanto il nome breve viene già
utilizzato da un altro oggetto che si trova nella stessa directory. Un
altro possibile motivo è che l'account in cui il client è in esecuzione
non dispone del privilegio SE_RESTORE_NAME.

System action:

Il nome breve per l'oggetto specificato non è stato impostato. L'oggetto
manterrà il nome breve predefinito. In caso contrario, l'elaborazione
continua.

User response:

Questo messaggio ha solo carattere informativo e può essere ignorato. Se
è necessario che l'oggetto sia ripristinato con il nome breve originale,
sarà necessario spostare o eliminare l'oggetto in conflitto. Da un
prompt dei comandi del sistema operativo, spostarsi sulla directory che
contiene l'oggetto da ripristinare. Quindi utilizzare il comando \"dir
/x\" per identificare l'oggetto in conflitto. Verificare inoltre di
disporre del privilegio SE_RESTORE_NAME. Per assistenza, contattare
l'amministratore di sistema. Una volta risolto il conflitto, tentare di
ripristinare di nuovo il file.

------------------------------------------------------------------------
ANS1797E

La funzione function-name ha ricevuto un errore imprevisto dalla API
Microsoft MS-function-name: rc=error durante il tentativo di accesso
all'oggetto 'object-name'. Si è verificato un errore nel file file-name
(line-number).



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'elaborazione dell'oggetto. Il codice
di errore indica il motivo del malfunzionamento. Queste informazioni
possono essere utilizzate per diagnosticare il problema.

System action:

L'operazione potrebbe riuscire o meno per il client IBM Spectrum
Protect, a seconda del codice.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1798W

Si è verificato un errore nell'accesso ai dati codificati dell'oggetto
'nome-oggetto', oggetto ignorato. Codice errore di sistema Windows
errore, motivo 'motivo-errore'



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'elaborazione dei dati codificati
dell'oggetto. Le informazioni di errore indicano il motivo del
malfunzionamento. Queste informazioni possono essere utilizzate per la
diagnosi del problema.

System action:

L'oggetto viene ignorato.

User response:

Per ulteriori informazioni, contattare il responsabile del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1799I

Non è stato possibile reimpostare la data dell'ultimo accesso per
'nome-percorsocompleto' perché il file è di sola lettura.



Explanation:

L'opzione PRESERVELASTACCESSDATE YES è attiva, ma il client IBM Spectrum
Protect non è stato in grado di reimpostare la data dell'ultimo accesso
per il file specificato, perché è abilitato l'attributo di sola lettura
del file. Il client non è in grado di reimpostare la data dell'ultimo
accesso dei file di sola lettura.

System action:

La data dell'ultimo accesso per il file specificato non viene
reimpostata. In caso contrario, l'elaborazione continua.

User response:

Questo messaggio è solo informativo e può essere ignorato. È possibile
disattivare l'attributo di sola lettura del file in modo che nei backup
successivi possa essere reimpostata la data dell'ultimo accesso. Prima
di disattivare l'attributo, è necessario verificare che ciò non influirà
sull'integrità del file o sulle applicazioni che utilizzano il file. È
necessario inoltre accertarsi che la disattivazione dell'attributo non
sarà in conflitto con le impostazioni di gestione file
dell'organizzazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1800W

Non è stato possibile reimpostare la data dell'ultimo accesso per
'nome-percorsocompleto': la funzione Windows 'nome-funz' non è riuscita
con il codice di ritorno codice-ritorno



Explanation:

L'opzione PRESERVELASTACCESSDATE YES è attiva, ma il client IBM Spectrum
Protect non è stato in grado di reimpostare la data dell'ultimo accesso
per il file specificato. Il messaggio include il nome della funzione non
riuscita e il codice di ritorno della funzione.

System action:

La data dell'ultimo accesso per il file specificato non viene
reimpostata. In caso contrario, l'elaborazione continua.

User response:

Se il problema è riproducibile, ottenere una traccia SERVICE che cattura
un'istanza di questo problema. Eseguire il comando QUERY SYSTEMINFO e
procurarsi il file dsminfo.txt. Rivolgersi all'assistenza IBM e
riportare il testo esatto del messaggio di errore. Fornire il supporto
con i file dsminfo.txt e dsmerror.log e (se disponibile) con la traccia
SERVICE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1801E

Impossibile registrare il nuovo ID con il server.



Explanation:

Le cause di questo problema possono essere la mancanza di memoria del
sistema client o un errore del protocollo server. Il log delle attività
di IBM Spectrum Protect potrebbe contenere un messaggio di errore
corrispondente con maggiori informazioni sulla causa.

System action:

Il nuovo ID non è registrato con il server.

User response:

Verificare la connessione di rete e provare di nuovo in un secondo
momento. Se l'errore persiste, contattare l'amministratore della
macchina client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1802E

Backup incrementale di 'file-name' terminato con failCount errore(i)



Explanation:

Questo messaggio viene emesso al completamento di un'operazione di
backup incrementale per la specifica file indicata, quando non è stato
possibile eseguire il backup di uno o più oggetti in tale file.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Esaminare il log di errori del client per esaminare ulteriori messaggi
che indichino i motivi per cui non è stato possibile eseguire il backup
di ciascun oggetto in errore. Intraprendere l'eventuale azione
correttiva suggerita dai messaggi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1803E

L'elaborazione di archiviazione di 'nome-spazio file' è stata completata
con errori.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso dopo il completamento di un'operazione di
archiviazione per la specifica del file definita quando non è possibile
archiviare uno o più oggetti di quella specifica di file.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Esaminare la registrazione errori del client per altri messaggi relativi
a questo errore. Eseguire l'azione correttiva suggerita dai messaggi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1804E

L'elaborazione di backup selettivo di 'nome-spazio file' è stata
completata con errori.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso dopo il completamento di un'operazione di
backup selettivo per la specifica del file definita quando non è
possibile eseguire il backup di uno o più oggetti di quella specifica di
file.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Esaminare la registrazione errori del client per altri messaggi relativi
a questo errore. Eseguire l'azione correttiva suggerita dai messaggi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1805E

Impossibile ripristinare il collegamento simbolico 'nome file'.



Explanation:

Il sistema operativo del client non è stato in grado di creare un
collegamento simbolico poiché il collegamento specifica un nome di file
non fornito.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Tentare di ripristinare su un sistema operativo diverso.

------------------------------------------------------------------------
ANS1806W

La dimensione ha superato il limite massimo di dimensione file sul
sistema per 'nome_spazio_filenome_percorsonome_file' di
'dimensione_file'.



Explanation:

Si è tentato di richiamare o ripristinare un file che ha superato il
limite massimo di dimensione file consentito sul sistema.

System action:

Il processo non può ripristinare o richiamare il file.

User response:

Ripristinare o richiamare questo file su un sistema che ne supporti la
dimensione. Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1807E

Impossibile richiamare il file dal server a causa di un errore dal
daemon di richiamo.



Explanation:

Impossibile richiamare il file. Il daemon di richiamo ha rilevato un
errore mentre tentava di richiamare un file. Esaminare la registrazione
degli errori del daemon per ottenere ulteriori informazioni. Questo può
verificarsi se il server non è attivo, la connessione è interrotta
oppure il file non è presente sul server. E' anche possibile che il
server di trasferimento nel file di opzioni di sistema sia stato
sostituito con un server diverso. Il daemon di richiamo non verifica più
le modifiche nel file delle opzioni di sistema una volta che viene
avviato.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Verificare che il server sia attivo e ritentare. Se il problema
persiste, esaminare la registrazione degli errori. Inoltre è necessario
che il responsabile della stazione di lavoro esegua il dsmreconcile del
file system e verificare quindi se viene visualizzato nel file
.SpaceMan/orphan.stubs. Se il file delle opzioni di sistema è stato
modificato, arrestare tutti i daemon di richiamo e riavviare il daemon
di richiamo principale, per non ignorare le modifiche apportate.

------------------------------------------------------------------------
ANS1808E

L'agente LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) non si trova al livello
corretto. E' possibile che solo il client sia stato aggiornato a un
livello più recente e che il driver LVSA sia stato lasciato al livello
obsoleto. Utilizzare il wizard di impostazione per configurare il
supporto dell'immagine in linea o di file aperti e scegliere di
aggiornare LVSA (Logical Volume Snapshot Agent).



Explanation:

L'operazione selezionata richiede il livello corrente di LVSA (Logical
Volume Snapshot Agent). Utilizzare il wizard di impostazione per
aggiornare LVSA.

System action:

L'operazione selezionata non viene eseguita.

User response:

Ripetere l'operazione dopo aver aggiornato LVSA.

------------------------------------------------------------------------
ANS1809W

È stata scollegata una sessione con il server IBM Spectrum Protect.
Verrà eseguito un tentativo di ristabilire la connessione.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso dopo che la sessione con il server IBM
Spectrum Protect è stata persa in modo imprevisto. Alcuni motivi per
questo messaggio potrebbero essere: - È presente un problema con la
rete. - Il server IBM Spectrum Protect è stato chiuso. -
L'amministratore del server IBM Spectrum Protect ha annullato la
sessione client.

System action:

Il client tenterà di ristabilire una connessione con il server. Se
l'amministratore del server IBM Spectrum Protect ha annullato la
sessione, il tentativo di ristabilire la connessione non riuscirà e
verrà emesso il messaggio ANS1369E. Se il tentativo di ristabilire la
connessione ha esito positivo, l'elaborazione proseguirà. Se il
tentativo di ristabilire la connessione non riesce, il client continua a
tentare di ristabilire la connessione in base alle impostazioni delle
opzioni client COMMRESTARTDURATION e COMMRESTARTINTERVAL.

User response:

Se la sessione è stata annullata dall'amministratore del server IBM
Spectrum Protect e non si conosce il motivo o se il client non è in
grado di ristabilire una sessione con il server IBM Spectrum Protect,
rivolgersi all'amministratore del server IBM Spectrum Protect per
ulteriori informazioni. Frequenti ricorrenze del messaggio ANS1809W
possono indicare un problema con la rete. Se il messaggio viene rilevato
ripetutamente in dsmerror.log, investigare su eventuali problemi di rete
come, ad esempio, una scheda di interfaccia di rete non funzionante o un
problema di router. Un problema comune è la velocità dei supporti degli
adattatori di rete: se gli adattatori di rete sono impostati su
"automatico" spostarli su "Duplex 100%%". Se il problema persiste,
chiedere all'amministratore del server IBM Spectrum Protect di
incrementare temporaneamente le impostazioni delle opzioni COMMTIMEOUT e
IDLETIMEOUT sul server IBM Spectrum Protect. Ciò potrebbe ridurre la
frequenza di questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS1810I

La sessione con il server IBM Spectrum Protect è stata ristabilita.



Explanation:

La sessione con il server è stata ristabilita dopo un'interruzione della
connessione. Questo messaggio viene in genere preceduto dal messaggio
ANS1809W.

System action:

L'elaborazione continuerà.

User response:

Nessuna. Questo messaggio è solo informativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1811S

Non è stato possibile ristabilire la sessione IBM Spectrum Protect.



Explanation:

La sessione con il server è andata perduta. I tentativi di ristabilire
la sessione hanno avuto esito negativo. Di seguito vengono riportate
alcune fra le cause più probabili:

*  Il server è stato arrestato.

*  Il collegamento di rete al server non è attivo.

*  Sono stati riscontrati dei problemi nel programma di comunicazione
   con cui sta interagendo IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Controllare il collegamento di rete al server. Accertarsi che il server
IBM Spectrum Protect sia in esecuzione. Accertarsi che il programma di
comunicazione utilizzato da IBM Spectrum Protect sia in esecuzione
correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1813E

Elaborazione del backup dell'immagine di 'nome-spaziofile' completata
senza errori.



Explanation:

L'operazione di backup dell'immagine non è riuscita. Questo messaggio
viene in genere preceduto da altri messaggi che indicano la natura
dell'errore.

System action:

Lo spazio file in errore viene ignorato e l'elaborazione continua.

User response:

Esaminare i messaggi che precedono questo messaggio e la registrazione
degli errori del client IBM Spectrum Protect per indicazioni più
specifiche sul problema. Una causa comune risiede nel montaggio non
riuscito di un nastro sul server IBM Spectrum Protect, forse per un
numero insufficiente di punti di montaggio. Se viene indicato un
problema sul server, rivolgersi al responsabile di sistema per
l'assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1814E

Impossibile avviare l'evento pianificato 'event-name'



Explanation:

L'evento pianificato non è più valido sul server. La finestra è stata
chiusa o la pianificazione è stata eliminata.

System action:

Il programma di pianificazione del client richiede al server il prossimo
evento pianificato.

User response:

Se il problema persiste, contattare il responsabile di sistema per
correggerlo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1815E

La finestra è stata chiusa o la pianificazione è stata cancellata



Explanation:

L'evento pianificato non era più valido sul server.

System action:

Il programma di pianificazione del client richiede al server il prossimo
evento pianificato.

User response:

Se il problema persiste, contattare il responsabile di sistema per
correggerlo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1816E

Modo di pianificazione non valido



Explanation:

Il modo immesso per l'evento pianificato non era corretto.

System action:

L'evento non si verifica.

User response:

Immettere il modo di pianificazione corretto e tentare nuovamente
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1817E

La funzione di pianificazione può essere fatta solo da un utente IBM
Spectrum Protect autorizzato.



Explanation:

Un tentativo di utilizzare la funzione di pianificazione non è riuscito
a causa dell'autorizzazione non appropriata.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Contattare l'utente autorizzato IBM Spectrum Protect per informazioni
relative alla funzione di pianificazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1818E

Il comando SCHEDULE non è consentito in modo LOOP (interattivo).



Explanation:

Il comando SCHEDULE può essere specificato solo sulla riga comandi
iniziale. Immettere il comando HELP SCHED per una descrizione completa
del comando SCHEDULE.

System action:

Il client non esegue alcun evento pianificato.

User response:

Avviare il programma di pianificazione da OS prompt. Ad esempio anche i
clientdsmc schedule di Windows possono utilizzare il servizio di
pianificazione (scheduler) del client. Consultare il manuale del client
per informazioni sull'uso del comando SCHEDULE e su come utilizzare le
funzioni scheduler del client IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1819E

Il server IBM Spectrum Protect non è riuscito a registrare l'indirizzo
per questo nodo.



Explanation:

Si tratta di una situazione che si presenta raramente ed è di solito
indicazione di un problema con il server IBM Spectrum Protect

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ricercare nella registrazione degli errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Richiedere
all'amministratore del server IBM Spectrum Protect di ricercare nella
registrazione attività del server IBM Spectrum Protect dei messaggi che
possano indicare un problema sul server. Tentare di correggere tutti i
problemi indicati e ritentare l'operazione. Se il problema persiste,
contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1820E

Le opzioni della riga comandi devono essere precedute da '-'



Explanation:

E' stata specificata un'opzione senza un delimitatore '-'.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere nuovamente il comando facendo precedere ciascuna opzione da un
trattino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1821E

Impossibile avviare POSTSCHEDULECMD/ PRESCHEDULECMD 'command'



Explanation:

Per l'azione richiesta era necessaria la creazione di un nuovo processo.
E' stata immessa un'opzione o un'"azione" che richiede un comando di
sistema operativo per essere eseguita.

System action:

La richiesta viene ignorata.

User response:

Eliminare la richiesta dal file delle opzioni o la pianificazione
definita sul server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1822E

Troppi oggetti selezionati per il ripristino. Selezionare meno di
oggetti_massimi oggetti



Explanation:

Il ripristino non può essere eseguito a causa dei troppi oggetti
selezionati.

System action:

L'operazione di ripristino non viene eseguita.

User response:

Ripetere l'operazione dopo aver ridotto il numero di oggetti
selezionati.

------------------------------------------------------------------------
ANS1823E

L'opzione TESTFLAGS o TRACEFLAGS specifica un nome indicatore
sconosciuto 'parola chiave' o il valore fornito non è valido per la
parola chiave denominata..



Explanation:

Il nome testflag o traceflag è stato scritto in modo errato o il valore
fornito per l'indicatore non è valido.

System action:

Se l'opzione TESTFLAGS o TRACEFLAGS è stata specificata nel file delle
opzioni del client o sulla riga comandi durante l'inizializzazione del
client, il programma client non viene avviato. Se l'opzione è stata
specificata sul client di riga comandi durante l'esecuzione in modo LOOP
(interattivo), l'operazione non viene eseguita.

User response:

Correggere il nome indicatore TESTFLAGS o TRACEFLAGS o correggere il
valore specificato per la parola chiave TESTFLAG visualizzata nel
messaggio. Queste opzioni vengono in genere utilizzate secondo
indicazioni del supporto tecnico di IBM o come specificate nella guida
alla definizione dei problemi di IBM Spectrum Protect. Se non si è
sicuri sui nomi indicatori da utilizzare, consultare la guida alla
definizione dei problemi di IBM Spectrum Protect per ulteriori
informazioni o rivolgersi al supporto tecnico di IBM per richiedere
ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1824E

Nome file di traccia non valido (troppo lungo).



Explanation:

Un'opzione TRACEFILE nel file delle preferenze utilizza un nome file
troppo lungo.

System action:

Il programma client non è stato inizializzato.

User response:

Modificare il nome file utilizzato come TRACEFILE per renderlo inferiore
o uguale a 255 caratteri.

------------------------------------------------------------------------
ANS1827W

Impossibile selezionare directory con l'indice attualmente caricato sul
server.



Explanation:

L'indice attualmente caricato sul server per questo volume non contiene
oggetti che corrispondono ad un unico backup con riferimento temporale.
L'indice contiene un riferimento temporale incompleto o più riferimenti
temporali.

System action:

La directory non viene selezionata per il ripristino.

User response:

Per selezionare un'intera directory per il ripristino, scegliere
"Utilizza ultimo" o "Utilizza riferimento temporale nella finestra di
dialogo Riferimento temporale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1828E

La dimensione dello schermo è troppo piccola per l'uso dell'opzione
PICK.



Explanation:

Non è possibile utilizzare l'opzione PICK su una stazione di lavoro che
dispone di uno schermo che non può visualizzare più di 20 caratteri in
larghezza e 10 righe in altezza.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha completato l'operazione.

User response:

Eseguire nuovamente l'operazione utilizzando una stazione di lavoro che
disponga di uno schermo con le dimensioni minime richieste, oppure non
utilizzare l'opzione PICK.

------------------------------------------------------------------------
ANS1831E

La password è scaduta. Il responsabile di sistema deve eseguire IBM
Spectrum Protect per aggiornare la password.



Explanation:

La password è scaduta.

System action:

IBM Spectrum Protect viene chiuso.

User response:

Il responsabile di sistema deve aggiornare la password.

------------------------------------------------------------------------
ANS1832W

L'opzione 'opzione' non è più supportata e verrà ignorata dal client IBM
Spectrum Protect in questa release.



Explanation:

L'opzione specificata sta per essere resa obsoleta e verrà ignorata dal
client in questa release. Tale opzione verrà rimossa nella release
successiva e non sarà più valida.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Rimuovere l'opzione dal file di opzioni. Consultare inoltre la
documentazione per controllare se tale opzione è stata sostituita da una
più recente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1834S

Impossibile scrivere nel 'nome file' per memorizzare la password



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha potuto scrivere nel nome file specificato.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Controllare i permessi di accesso e lo spazio su disco. Se l'operazione
non riesce, contattare il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1835E

PASSWORDACCESS è GENERATE, ma la password richiesta per il server è
'nome server'. La password non è memorizzata localmente oppure è stata
modificata sul server.



Explanation:

La password non è memorizzata localmente oppure è stata modificata sul
server.

System action:

IBM Spectrum Protect richiede la password se IBM Spectrum Protect è in
esecuzione nella finestra attiva.

User response:

Se IBM Spectrum Protect è in esecuzione in background, emettere un
qualsiasi comando IBM Spectrum Protect dalla finestra attiva. Immettere
la password quando richiesta. Quindi ritentare il comando IBM Spectrum
Protect in background.

------------------------------------------------------------------------
ANS1836I

Impossibile elaborare il file di informazioni sulla scansione hardware
PVU (Processor Value Unit) 'nome file', num_err, causa.



Explanation:

Il file dati per uso interno non era leggibile.

System action:

Le informazioni sulla PVU (Processor Value Unit) non sono state inviate
al server IBM Spectrum Protect. L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna risposta. Questa opzione non influisce sulla
normale elaborazione. Correggere gli eventuali problemi di accesso ai
file e provare a eseguire di nuovo il comando. Se il file esiste già,
eliminare il file e provare a eseguire di nuovo il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS1837S

Lo spazio file nome_spazio_file viene ignorato. L'elaborazione continua.



Explanation:

Lo spazio file specificato nel file delle opzioni di sistema non è
valido.

System action:

Il processo prova a continuare l'operazione corrente.

User response:

Verificare lo spazio file nel file delle opzioni di sistema e utilizzare
uno spazio file valido. Ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1838E

Si è verificato un errore durante l'apertura del file delle opzioni
specificato dall'utente 'nome_spazio_file'.



Explanation:

Non è stato possibile individuare o aprire il file delle opzioni
specificato.

System action:

Il processo prova ad aprire il file delle opzioni predefinito.

User response:

Assicurarsi che il file delle opzioni specificato esista e sia valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS1839E

Impossibile leggere la password.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'impostazione del file di immissione
da leggere (per esempio, relativo al terminale).

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Controllare gli attributi del terminale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1852E

Richiamo non riuscito: offset 'offset' e dimensione di lettura 'size'
vanno oltre la dimensione file 'filesize'.



Explanation:

Si è tentato di leggere oltre la fine del file.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

La lettura va effettuata entro la dimensione del file. Quando si
determinano i valori di dimensione lettura e offset, tutti i valori sono
elaborati come byte.

------------------------------------------------------------------------
ANS1853E

Impossibile caricare l'indice sul server. Stato: stato



Explanation:

Sul server si è verificato un errore nel caricamento di un indice a
livello file per un volume NDMP. Sul volume non può essere eseguita
alcuna interrogazione a livello file fino a quando il problema non viene
risolto.

System action:

L'indice non è stato caricato.

User response:

Controllare la registrazione delle attività del server per determinare
la causa dell'errore. Ripetere l'operazione dopo aver risolto il
problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1862W

Sul server non sono disponibili informazioni sull'indice per questo
volume.



Explanation:

Sul server non esistono oggetti per il volume selezionato per i quali
sia stato eseguito il backup con informazioni di indice. Di conseguenza
sul volume non può essere eseguita alcuna interrogazione a livello file.

System action:

nessuna

User response:

Se si desiderano informazioni a livello file, utilizzare l'opzione TOC
durante il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1865E

Sessione rifiutata: errore nel collegamento Named Pipes.



Explanation:

Il tentativo di connettersi al server usando le comunicazioni Named
Pipes non è riuscito. Ciò può verificarsi se è stato specificato un
valore non corretto per NAMEDPIPENAME nel file delle opzioni o se il
responsabile di sistema ha annullato un backup.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ritentare l'operazione, oppure attendere finché il server non viene
riattivato, quindi ritentare l'operazione. Accertarsi che il valore
specificato nell'opzione NAMEDPIPENAME sia lo stesso di quello
utilizzato dal server. Se il problema persiste, contattare il
responsabile di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1867E

Il server ha generato un CRC per tipo verbo verbo CRC che non
corrisponde al verbo verbo ricevuto ricevuto.



Explanation:

È fallito un controllo CRC (cyclic redundancy check) nella comunicazione
client e server di IBM Spectrum Protect.

System action:

L'oggetto corrente viene ignorato. L'elaborazione continua con l'oggetto
successivo.

User response:

Si tratta di una condizione insolita e potrebbe indicare un problema di
comunicazioni tra client e server di IBM Spectrum Protect. Ripetere
l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi al supporto IBM per
ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1871W

La versione CRC del server è server CRC version e non corrisponde alla
versione client CRC version del client.



Explanation:

Si tratta comunque di una condizione rara. Il server e il client stanno
utilizzando versioni differenti di algoritmi CRC (cyclic redundancy
check).

System action:

L'elaborazione continua senza verifica CRC.

User response:

Per i client è consentito un solo livello di versione inferiore a quello
del server IBM Spectrum Protect. Assicurarsi che il client e il server
siano di livelli compatibili. Il client di riga comandi riporta
visualizzate entrambe le versioni client e server quando il client viene
avviato e si collega al server. Il comando QUERY SESSION visualizza
anche la versione server. Sulla GUI utilizzare la voce di menu
\"?/Informazioni sul prodotto\" per identificare la versione client e la
voce di menu \"File/Informazioni sulla connessione\" per identificare la
versione server. Se le versioni client e server non sono compatibili e
quindi l'amministratore del server IBM Spectrum Protect può spegnere il
controllo CRC per il proprio nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS1873E

Si è verificato un errore sconosciuto durante l'elaborazione
dell'oggetto di sistema 'sys-obj-name':funzione di utility 'func-name'
non riuscita con errore error



Explanation:

Si è verificato un errore sconosciuto durante l'elaborazione di un
oggetto di sistema. Le informazioni sull'errore indicano le cause del
malfunzionamento. E' possibile utilizzare queste informazioni per
individuare il problema.

System action:

IBM Spectrum Protect ha interrotto l'operazione corrente.

User response:

Contattare il responsabile di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1877E

La stringa esaminata è troppo lunga per l'elaborazione IBM Spectrum
Protect ed è stata troncata per prevenire un sovraccarico buffer.



Explanation:

Si tratta comunque di una condizione rara. Le stringhe molto lunghe
vanno immesse in una riga comandi, in un file dsm.opt o in un elenco
file. La stringa supera la dimensione massima consentita di stringa di
immissione che è 1024 byte.

System action:

IBM Spectrum Protect ha troncato la stringa ad una lunghezza massima
possibile di 1024 ed ha poi continuato l'operazione. L'operazione
potrebbe in seguito avere esito negativo a causa di questo troncamento.

User response:

Consultare la registrazione errori per gli altri messaggi che potrebbero
essere stati registrati quando è stato scritto questo messaggio e
intraprendere tutte le azioni correttive suggerite da questi messaggi.
Se il problema persiste, rivolgersi al supporto tecnico di IBM per
ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1878E

Si è verificato un errore sconosciuto durante l'elaborazione
dell'oggetto di sistema 'sys-obj-name':Impossibile arrestare il servizio
'service-name' ed i relativi servizi dipendenti.



Explanation:

Si è verificato un errore sconosciuto durante l'elaborazione di un
oggetto di sistema. Non è possibile arrestare il servizio indicato nel
messaggio e tutti i relativi servizi dipendenti. Non è possibile
completare l'elaborazione finché non viene arrestato il servizio.

System action:

IBM Spectrum Protect ha interrotto l'operazione corrente.

User response:

Arrestare manualmente il servizio e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1882E

Impossibile arrestare il servizio 'service-name'; errore error



Explanation:

Non è possibile arrestare il servizio da questo programma.

System action:

IBM Spectrum Protect ha interrotto l'operazione corrente.

User response:

Arrestare manualmente il servizio e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1891W

SUBDIR non è un'opzione valida se si utilizza FILELIST. SUBDIR verrà
ignorata.



Explanation:

Quando si specifica FILELIST, ciascuna voce è un singolo oggetto e
quindi SUBDIR non viene applicata.

System action:

L'opzione SUBDIR viene ignorata.

User response:

E' possibile utilizzare sia -FILELIST che SUBDIR per questo comando ma
non è possibile utilizzarli contemporaneamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1892W

Non è possibile utilizzare il comando Expire con lo spazio per i file
IBM Spectrum Protect di tipo Journal 'filespace'.



Explanation:

Non è possibile forzare la scadenza dei file dal server per uno spazio
per il file IBM Spectrum Protect di tipo Journal.

System action:

Il comando Expire non funzionerà su questo spazio per i file

User response:

Se si desidera far scadere questo spazio per i file rimuoverlo dal file
system locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1895I

Il codice di ritorno della macro con valore più elevato era valore
codice di ritorno.



Explanation:

Questo messaggio viene visualizzato una volta completati tutti i comandi
in una macro client. Il codice di ritorno rappresenta il codice di
ritorno con valore più elevato emesso durante l'elaborazione della
macro. In ordine crescente di severità, i codici restituiti indicano:

   0 - Il comando è stato completato correttamente
   4 - Uno o più file sono stati tralasciati
   8 - Sono stati emessi uno o più messaggi di avvertenza
   12 - Sono stati emessi uno o più messaggi di errore (tranne per file
   tralasciati)

System action:

Nessuna.

User response:

Per i codici di errore diversi da 0, l'utente può verificare i risultati
dell'operazione client ed eseguire attività per la risoluzione del
problema e attività di diagnostica, se necessario.

------------------------------------------------------------------------
ANS1898I

***** Numero file elaborati *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect il numero di file specificato è stato elaborato.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1899I

***** Numero file esaminati *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect il numero di file specificato è stato elaborato.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1900I

Il codice di errore è valore codice di errore.



Explanation:

Il codice di errore è stato emesso per il comando client precedente. In
ordine crescente di severità, i codici restituiti indicano:

   0 - Il comando è stato completato correttamente
   4 - Uno o più file sono stati tralasciati
   8 - Sono stati emessi uno o più messaggi di avvertenza
   12 - Sono stati emessi uno o più messaggi di errore (tranne per file
   tralasciati)

Il codice di errore indica il messaggio di severità più grave emesso
durante l'eccezione del comando client. Per un evento pianificato,
l'evento è riuscito se il codice di errore è 0, 4 o 8. L'evento viene
considerato non riuscito se il codice di errore è 12.

System action:

Nessuna.

User response:

Per i codici restituiti diversi da 0, l'utente può verificare i
risultati dell'operazione client ed eseguire attività per la risoluzione
del problema e attività di diagnostica, se necessario.

------------------------------------------------------------------------
ANS1901I

Il codice di ritorno con valore più elevato era valore codice di
ritorno.



Explanation:

Questo messaggio indica il codice di errore principale per tutti i
comandi client eseguiti. In ordine crescente di severità, i codici
restituiti indicano:

   0 - Il comando è stato completato correttamente
   4 - Uno o più file sono stati tralasciati
   8 - Sono stati emessi uno o più messaggi di avvertenza
   12 - Sono stati emessi uno o più messaggi di errore (tranne per file
   tralasciati)

System action:

Nessuna.

User response:

Per i codici di errore diversi da 0, l'utente può verificare i risultati
dell'operazione client ed eseguire attività per la risoluzione del
problema e attività di diagnostica, se necessario.

------------------------------------------------------------------------
ANS1902E

Il comando PRESCHEDULECMD non è riuscito. L'evento pianificato non verrà
eseguito.



Explanation:

E' necessario che il comando specificato dall'opzione PRESCHEDULECMD
termini correttamente per eseguire l'evento pianificato. Il comando
viene completato con codice di errore 0 (zero) se eseguito
correttamente. Se il codice di errore per il comando è diverso da 0, il
comando non è riuscito. In tal caso, l'evento pianificato non viene
eseguito.

System action:

Il client non esegue l'evento pianificato e il codice di errore
dell'evento pianificato sarà 12.

User response:

Identificare e risolvere il problema che ha causato l'errore del
comando. Se non è necessario che il comando venga completato
correttamente prima di avviare l'evento pianificato, è possibile
utilizzare l'opzione PRENSCHEDULECMD, che non richiede il completamento
corretto del comando. Se viene emesso un codice di errore diverso da
zero per questo comando, è possibile includere il comando in uno script,
il cui risultato è sempre un codice di errore zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1903W

Il comando POSTSCHEDULECMD non è riuscito.



Explanation:

Se il comando specificato dall'opzione POSTSCHEDULECMD è stato
completato con un codice di ritorno diverso da zero, allora l'evento
pianificato è considerato come completato correttamente, ma con un
risultato con avvertenza. Tenere presente che il risultato del comando
POSTSCHEDULECMD non sostituirà un risultato superiore dal comando client
pianificato. Ad esempio, se il comando client pianificato è stato
completato con un codice di ritorno pari a 12, l'evento pianificato sarà
considerato completato con un codice di ritorno pari a 12,
indipendentemente dal risultato del comando POSTSCHEDULECMD.

System action:

Come minimo, il codice del risultato dell'evento pianificato è 8.

User response:

Identificare e correggere il problema che non ha consentito il
completamento del comando. Se non è necessario che il comando sia
completato prima di pubblicare il risultato dell'evento pianificato,
considerare l'utilizzo dell'opzione POSTNSCHEDULECMD. Se un codice di
ritorno non-zero è normale per questo comando, considerare la
sovrascrittura del comando in una script che è sempre presente con un
codice di ritorno di zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1904E

La descrizione di archiviazione non può contenere caratteri jolly quale
'?' o '*'.



Explanation:

La descrizione per i file di archiviazione non deve contenere caratteri
jolly.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere una descrizione di archiviazione che non contenga caratteri
jolly.

------------------------------------------------------------------------
ANS1906I

È necessario specificare una destinazione per questa operazione quando
si utilizza FROMNODE.



Explanation:

È necessario specificare una destinazione con un comando
Ripristina/Richiama quando si utilizza l'elaborazione FROMNODE.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Ripetere il comando Ripristina/Richiama con una destinazione
specificata.

Ad esempio, con il client di backup-archivio:

restore -fromnode=cougar \\cougar\d$\projx\* d:\projx\

Oppure con i client di backup-archivio UNIX e Linux:

restore -fromn=node1 -fromo=ann "/home/proj/*" /home/gillis/

------------------------------------------------------------------------
ANS1907E

Si è verificato un errore nel tentativo di eseguire un'operazione di
unione oggetto sul server.



Explanation:

Per client NetWare: il server IBM Spectrum Protect non è in grado di
eseguire una conversione nome esteso di NetWare. Per backup di immagine
Unix o Windows: non è stato possibile chiudere il gruppo utilizzato per
memorizzare i componenti di immagine associati.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Per NetWare: è possibile che un livello più attuale del server IBM
Spectrum Protect sia in grado di eseguire la conversione. Rivolgersi
all'amministratore del server IBM Spectrum Protect per ricevere
assistenza. Per Unix o Windows: questo errore indica un problema di
autorizzazione. Rivolgersi all'amministratore del server IBM Spectrum
Protect per ricevere e assistenza. Se il problema non viene ancora
risolto, rivolgersi al supporto tecnico IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1908I

Il comando pianificato è stato completato correttamente.



Explanation:

Il comando pianificato è stata completato con un codice di errore pari a
zero, cioè correttamente.

System action:

L'evento pianificato è riuscito. Il codice di errore dell'evento è 0.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1909E

Il comando pianificato non è riuscito.



Explanation:

Il comando pianificato è stata completato con un codice di errore
diverso da zero, ovvero, non è riuscito.

System action:

L'evento pianificato non è riuscito. Il codice di errore dell'evento è
12.

User response:

Identificare e risolvere il problema che ha causato l'errore del
comando. Se viene emesso un codice di errore diverso da zero per questo
comando, è possibile includere il comando in uno script, il cui
risultato è sempre un codice di errore zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS1912E

E' stato specificato un comando del registro non valido.



Explanation:

Il comando del registro specificato non è valido.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1913E

E' stata specificata una sottochiave del registro non valida.



Explanation:

La specificata sottochiave del registro non è valida.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1914E

La sottochiave specificata non è valida per il comando specificato.



Explanation:

La specificata sottochiave del registro non è valida per lo specificato
comando del registro.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1915E

Troppi argomenti specificati per il comando BACKUP REGISTRY.



Explanation:

Sono stati specificati troppi argomenti per il comando BACKUP REGISTRY.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1916E

Troppi argomenti specificati per il comando RESTORE REGISTRY.



Explanation:

Sono stati specificati troppi argomenti per il comando RESTORE REGISTRY.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1917E

Insufficiente numero di argomenti specificati per il comando BACKUP
REGISTRY.



Explanation:

E' stato specificato un numero insufficiente di argomenti per il comando
BACKUP REGISTRY.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1918E

Insufficiente numero di argomenti specificati per il comando RESTORE
REGISTRY.



Explanation:

E' stato specificato un numero insufficiente di argomenti per il comando
RESTORE REGISTRY.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1919E

La specificata registrazione degli errori non è valida.



Explanation:

La specificata registrazione degli errori non è valida.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1920E

Troppi argomenti specificati per il comando BACKUP EVENTLOG.



Explanation:

Sono stati specificati troppi argomenti per il comando BACKUP EVENTLOG.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1921E

Troppi argomenti specificati per il comando RESTORE EVENTLOG.



Explanation:

Sono stati specificati troppi argomenti per il comando RESTORE EVENTLOG.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1922E

Insufficiente numero di argomenti specificati per il comando BACKUP
EVENTLOG.



Explanation:

Sono stati specificati troppi argomenti per il comando BACKUP EVENTLOG.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1923E

Insufficiente numero di argomenti specificati per il comando RESTORE
EVENTLOG.



Explanation:

E' stato specificato un numero insufficiente di argomenti per il comando
RESTORE EVENTLOG.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1924E

Lo specificato oggetto del sistema non è valido.



Explanation:

Lo specificato oggetto del sistema non è valido.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1925E

Il tipo di oggetto del sistema specificato non è valido.



Explanation:

Il tipo di oggetto del sistema specificato non è valido.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1926E

Il tipo di oggetto del sistema specificato non è valido per Windows NT.



Explanation:

Il tipo di oggetto del sistema specificato non è valido per Windows NT.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1928E

Le sessioni avviate dal server non sono disponibili in modalità senza
LAN.



Explanation:

Sono state specificate le opzioni in conflitto SESSIONINIT=serveronly e
ENABLELANFREE=yes. Questa combinazione non è consentita.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Utilizzare le sessioni avviate dal client o disabilitare la LAN.

------------------------------------------------------------------------
ANS1929E

Si è verificato un errore durante il salvataggio della chiave di
registro.



Explanation:

La chiave di registro attiva non può essere copiata nella directory
ADSM.SYS.

System action:

L'operazione di backup del registro viene arrestata.

User response:

Verificare lo spazio disponibile sulla partizione di avvio Windows per
accertarsi che lo spazio sia sufficiente per contenere una copia del
registro Windows. Potrebbero essere necessari vari megabyte di spazio
disponibile. Controllare inoltre le autorizzazioni Windows per la
directory ADSM.SYS e accertarsi che l'utente Windows utilizzato per
eseguire IBM Spectrum Protect disponga dell'accesso completo a questa
directory ed al relativo contenuto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1930W

Vista client di IBM Spectrum Protect Express non supportata con un
server IBM Spectrum Protect Enterprise. Opzione CLIENTVIEW ignorata.



Explanation:

La vista del client IBM Spectrum Protect è supportata solo quando si
accede a un server IBM Spectrum Protect Express. Quando un client IBM
Spectrum Protect si collega a un server IBM Spectrum Protect Enterprise,
l''opzione CLIENTVIEW viene ignorata e viene visualizzata invece la
vista del client IBM Spectrum Protect Standard.

System action:

L'opzione CLIENTVIEW viene ignorata e viene visualizzata la vista del
client IBM Spectrum Protect Enterprise.

User response:

Se si desidera utilizzare il server IBM Spectrum Protect Enterprise,
aggiornare l'opzione CLIENTVIEW al valore STANDARD. In alternativa,
aggiornare l'opzione in modo che faccia riferimento al server
TCPSERVERADDRESS IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1931E

Errore durante il salvataggio di una o più registrazioni degli errori.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il salvataggio di una o più
registrazioni degli errori.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1932E

Si è verificato un errore durante la sostituzione di una o più chiavi di
registro.



Explanation:

La chiave o le chiavi di registro da sostituire sono gestite
esclusivamente da un altro processo. Le chiavi di registro sono state
precedentemente ripristinate ma il sistema non è stato avviato.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Questo errore di verifica perché la chiave o le chiavi di registro da
sostituire sono gestite esclusivamente da un altro processo. Ciò può
accadere se le chiavi di registro sono state precedentemente
ripristinate ma il sistema non è stato avviato. Riavviare il sistema e
tentare di nuovo l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1933E

Errore durante l'accesso al file o all'unità 'nome'.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'accesso al file o all'unità.

System action:

L'operazione della serie di riserva non viene completata.

User response:

Verificare che il file o l'unità esista e sia accessibile.

------------------------------------------------------------------------
ANS1934E

Serie di riserva 'nome' non trovata.



Explanation:

Il nome della serie di riserva non è stato trovato sul server.

System action:

L'operazione della serie di riserva non viene eseguita.

User response:

Verificare che il nome della serie di riserva sia corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1935E

Troppi argomenti specificati per il comando BACKUP NTDS.



Explanation:

Sono stati specificati troppi argomenti per il comando BACKUP NTDS.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1936E

Numero insufficiente di argomenti specificati per il comando BACKUP
NTDS.



Explanation:

Sono stati specificati pochi argomenti per il comando BACKUP NTDS.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1937E

Non è stato specificato alcun nome server NTDS per il comando BACKUP
NTDS.



Explanation:

Non è stato specificato alcun nome server NTDS per il comando BACKUP
NTDS.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare il nome server NTDS nel comando e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1938E

NT Active Directory non è supportato su questo sistema operativo.



Explanation:

NT Active Directory non è supportato su questo sistema operativo.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Installare Active Directory prima di eseguire operazioni di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1939E

Il backup del servizio duplicazione file ha avuto esito negativo.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato un errore durante il backup dei file
controllati dal servizio di duplicazione file di Windows 2000

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione degli eventi del servizio duplicazione file
di Windows 2000 per assicurarsi che il servizio duplicazione file abbia
operato correttamente. Far ripartire il servizio e ritentare
l'operazione di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS1940E

Il ripristino del servizio duplicazione file è fallito.



Explanation:

IBM Spectrum Protect C'è stato un errore durante l'operazione di
ripristino, i file sono sotto il controllo del servizio duplicazione
file di Windows 2000

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione degli eventi del servizio duplicazione file
di Windows 2000 per assicurarsi che il servizio duplicazione file abbia
operato correttamente. Far ripartire il servizio e ritentare
l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1941E

Backup del System Volume non eseguito.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato un errore durante il backup dei file
del system volume di Windows 2000

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione degli eventi del servizio duplicazione file
di Windows 2000 per assicurarsi che il system volume è stato
inizializzato con successo. Far ripartire il servizio e ritentare
l'operazione di backup

------------------------------------------------------------------------
ANS1942E

Il ripristino del System Volume è fallito.



Explanation:

IBM Spectrum Protect C'è stato un errore durante l'operazione di
ripristino, i file sono sotto il controllo del servizio duplicazione
file di Windows 2000

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione degli eventi del servizio duplicazione file
di Windows 2000 per assicurarsi che il system volume è stato
inizializzato con successo. Far ripartire il servizio e ritentare
l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1943E

L'operazione non è supportata: versione server non è aggiornata.



Explanation:

L'operazione non può essere eseguita perché la versione del server non è
aggiornata.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Utilizzare la versione corretta del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1944E

Errore durante l'accesso al file o all'unità.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'accesso al file o all'unità.

System action:

L'operazione della serie di riserva non viene completata.

User response:

Verificare che il file o l'unità esista e sia accessibile.

------------------------------------------------------------------------
ANS1945E

Lo spazio nome esteso è stato rimosso dallo spazio file locale. Se si
desidera procedere con l'operazione di backup/archivio, ridenominare il
proprio spazio file sul server.



Explanation:

Il processo ha riscontrato che lo spazio nome del server è NTW:LONG, ma
il volume locale non ha il supporto per i nomi estesi. Se si desidera
eseguire il backup del volume utilizzando i nomi brevi, ridenominare lo
spazio file sul server. Se si desidera eseguire il backup utilizzando i
nomi estesi, aggiungere di nuovo il supporto per lo spazio nomi esteso
al volume in questione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Aggiungere il supporto per gli spazi nome estesi al volume o
ridenominare (rimuovere) lo spazio file del server corrispondente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1946W

Il file esiste, ignorato



Explanation:

Il client ha cercato di ripristinare o richiamare il file specificato,
ma il file esiste già nell'ubicazione di destinazione del ripristino e
l'utente ha scelto di non sostituire il file esistente.

System action:

Il file è ignorato, viene registrato un messaggio in dsmerror.log, ed il
processo di ripristino o richiamo continua con l'oggetto successivo.

User response:

Il file è stato ignorato in quanto era stata selezionata l'opzione
REPLACE NO, che chiede di ignorare tutti i file e le directory
esistenti, oppure l'opzione REPLACE PROMPT, ed al momento della
richiesta l'utente ha scelto di ignorare questo file o tutte le
directory e file esistenti. Non è richiesta alcuna azione se la scelta
di ignorare il file era deliberata. Altrimenti ripetere l'operazione
utilizzando l'opzione REPLACE ALL (sostituire automaticamente le
directory e i file esistenti) oppure REPLACE PROMPT (richiedere
all'utente se sostituire il file).

------------------------------------------------------------------------
ANS1947W

La seguente directory esiste e verrà ignorata: nome_spazio_file
percorso_directory nome_directory



Explanation:

Il client ha provato a ripristinare o a richiamare la directory
specificata. La directory è già presente nel percorso di ripristino
della destinazione e l'utente ha scelto di non sostituire la directory
esistente.

La directory può essere ignorata in quanto è impostata l'opzione
REPLACE=NO, che consente di ignorare tutti i file e le directory
esistenti. La directory può essere ignorata in quanto è impostata
l'opzione REPLACE=PROMPT, e l'utente ha scelto di ignorare la directory
quando richiesto.

System action:

La directory viene ignorata, viene registrato un messaggio nel file di
log dsmerror.log e l'elaborazione di ripristino o di richiamo continua
con l'oggetto successivo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione aggiuntiva.

Per sostituire i file, provare a eseguire di nuovo l'operazione e
impostare l'opzione REPLACE=ALL. È possibile impostare REPLACE=PROMPT e
quando richiesto, scegliere di sostituire la directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS1948E

Non è stato possibile eseguire query dei componenti del sistema di copia
shadow del volume Microsoft.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riscontrato un errore durante l'esecuzione di
una query dei writer del sistema sotto il controllo del servizio di
copia shadow del volume di Windows. Il log degli errori e il log eventi
di Windows potrebbero contenere ulteriori informazioni su questo errore.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ripetere l'operazione. Se l'errore persiste, consultare il log degli
errori e il log eventi di Windows per informazioni correlate a questo
errore. Potrebbe essere necessario riavviare il servizio di copia shadow
del volume e quindi tentare nuovamente l'operazione. Potrebbe essere
necessario riavviare la macchina per cancellare lo stato di errore della
copia shadow del volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1949E

L'inizializzazione dell'istantanea della copia shadow del volume
Microsoft non è riuscita.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riscontrato un errore durante l'inizializzazione
del servizio di copia shadow del volume Microsoft per il backup o il
ripristino. Il log degli errori e il log eventi di Windows possono
contenere ulteriori informazioni su questo errore.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se l'errore persiste, consultare il log degli
errori e il log eventi di Windows per informazioni correlate a questo
errore. Utilizzare il comando di Windows 'vssadmin list writers' per
determinare lo stato del servizio di copia shadow del volume. È
possibile riavviare la macchina per cancellare lo stato dell'errore di
copia shadow del volume. Se il sistema è un controller di dominio e il
servizio Active Directory è arrestato, riavviando il servizio Active
Directory si risolve il problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1950E

Il backup utilizzando la copia shadow del volume Microsoft non è
riuscito.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riscontrato un problema durante l'esecuzione di
un'operazione di backup utilizzando il servizio di copia shadow del
volume Microsoft. Il log degli errori e il log eventi di Windows
potrebbero contenere ulteriori informazioni su questo errore.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Esaminare il log degli errori e il log eventi Windows per informazioni
correlate a questo errore. Riavviare tutti i servizi del sistema con
errori indicati nel log eventi di Windows. Riavviare il servizio di
copia shadow del volume. È possibile utilizzare il comando Windows
'vssadmin list writers' per determinare lo stato del servizio di copia
shadow del volume. Potrebbe essere necessario riavviare la macchina per
cancellare lo stato di errore della copia shadow del volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1951E

Il ripristino utilizzando la copia shadow del volume Microsoft non è
riuscito.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riscontrato un errore durante il ripristino con
il servizio di copia shadow del volume Microsoft.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Esaminare il log degli errori e il log eventi Windows per informazioni
correlate a questo errore. Riavviare tutti i servizi del sistema con
errori indicati nel log eventi di Windows. Riavviare il servizio di
copia shadow del volume. È possibile utilizzare il comando Windows
'vssadmin list writers' per determinare lo stato del servizio di copia
shadow del volume. Potrebbe essere necessario riavviare la macchina per
cancellare lo stato di errore della copia shadow del volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1952E

E' stato immessa la destinazione di collegamento simbolico 'file-name'
non valida



Explanation:

E' stata immessa una specifica di destinazione restore/retrieve
file-name che è un collegamento simbolico. Per ripristinare il
collegamento simbolico, verificare che le seguenti opzioni siano
impostate su yes. Verificare inoltre dove punta questo collegamento
simbolico. E' possibile eseguire un'operazione restore/retrieve su un
collegamento simbolico che punta ad un oggetto esistente.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere una specifica file corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS1954E

L'elaborazione di backup di 'nome.-spazio file' è terminata con errori.



Explanation:

Questo messaggio indica che il backup del filesystem è stato completato
ma ha rilevato errori durante l'elaborazione del backup.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Esaminare la registrazione errori del client per altri messaggi relativi
a questo errore. Eseguire l'azione correttiva suggerita dai messaggi.

------------------------------------------------------------------------
ANS1956E

Argomenti mancanti per il comando BACKUP GROUP.



Explanation:

Per il comando BACKUP GROUP è stato specificato un numero di argomenti
troppo basso.

System action:

Elaborazione arrestata.

User response:

Correggere il comando e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1957E

I parametri di una query showmembers e inactive si escludono a vicenda.



Explanation:

I parametri di una query showmembers e inactive si escludono a vicenda.<
/p>

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare uno solo dei parametri nella query

------------------------------------------------------------------------
ANS1958W

Nessun gruppo di base individuato; è in corso il tentativo di effettuare
un backup completo.



Explanation:

Un backup differenziale richiede un precedente backup completo.< /p>

System action:

L'elaborazione continua, ma ci cerca di eseguire un backup completo.

User response:

Nessuna. Eseguire un backup completo prima di eseguire un backup
differenziale

------------------------------------------------------------------------
ANS1959I

Rimozione del precedente gruppo incompleto 'nome' Id:sup-inf



Explanation:

Un precedente backup gruppo non è riuscito senza la pulitura corretta
dei gruppi temporanei.

System action:

I precedenti gruppi incompleti vengono rimossi e l'elaborazione
continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1971E

L'agente del client remoto (dsmagent) non è stato avviato.



Explanation:

Non è stato possibile avviare l'agent del client remoto. Questo
messaggio di errore viene in genere preceduto o seguito da altri
messaggi.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ricercare nella registrazione degli errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Verificare che
il client Web sia stato installato correttamente. Tentare di correggere
tutti i problemi indicati e ritentare l'operazione. Se il problema
persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1972E

La connessione all'agent del client remoto (dsmagent) non è riuscita.
Non è stato possibile leggere il numero porta o il numero porta non è
valido.



Explanation:

Si è verificato un errore nel tentativo di leggere il numero porta. Non
è stato possibile eseguire una connessione all'agent del client remoto.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ricercare nella registrazione degli errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Verificare che
il client Web sia stato installato correttamente. Tentare di correggere
tutti i problemi indicati e ritentare l'operazione. Se il problema
persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS1973I

Il programma di scrittura VSS per l'oggetto di sistema 'nome' non
esiste. L'operazione di ripristino viene ignorata.



Explanation:

VSS (Microsoft Volume Shadowcopy Service) non ha rilevato un programma
di scrittura per questo componente di sistema. Il componente non è
installato o non è attivo.

System action:

L'oggetto viene ignorato.

User response:

Installare o abilitare il servizio di sistema indicato e ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1974W

Errore nell'eliminazione di un precedente ID gruppo incompleto:sup-inf



Explanation:

Un precedente backup di gruppo è terminato in errore senza eliminare i
gruppi temporanei, e l'errore non può essere ancora risolto.

System action:

I precedenti gruppi incompleti restano presenti e l'elaborazione
continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS1975W

Si è verificato IBM Spectrum Protect l'errore server motivo nella
chiusura e ridenominazione del gruppo



Explanation:

È stato rilevato un errore durante la chiusura e la ridenominazione del
gruppo temporaneo.

System action:

Il backup non riesce.

User response:

Assicurarsi che l'utente disponga dell'autorizzazione appropriata per
aggiornare il gruppo e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS1976E

Il servizio di sistema specificato non è valido.



Explanation:

Il servizio di sistema specificato non è valido.

System action:

Elaborazione arrestata.

User response:

Correggere il comando e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1977E

Il richiamo della pianificazione dsmcad non è riuscito. Questo comando
verrà ritentato fra 10 minuti.



Explanation:

Dsmcad non è stato in grado di richiamare le informazioni sullo
scheduler valide dal processo di pianificazione dsmc. Ciò potrebbe
essere dovuto ad alcuni problemi durante l'inizializzazione dello
scheduler, ad esempio, un utilizzo non corretto dell'opzione.

System action:

Dsmcad proverà a richiamare di nuovo lo scheduler entro 10 minuti per
ottenere delle informazioni valide.

User response:

Controllare i log della console e degli errori per determinare il tipo
di errore che si è verificato durante il processo dsmc e risolvere il
problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS1978E

Il server IBM Spectrum Protect è di una versione non aggiornata e non
supporta la funzione richiesta. Per informazioni sulla versione
consultare la registrazione degli errori.



Explanation:

La funzione in uso richiede un server IBM Spectrum Protect più attuale.

System action:

L'operazione non è riuscita.

User response:

Aggiornare il server IBM Spectrum Protect ad un livello che supporti
questa funzione. Per informazioni sulla versione consultare la
registrazione degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1979E

L'agente di memorizzazione IBM Spectrum Protect è di una versione non
aggiornata e non supporta la funzione richiesta. Per informazioni sulla
versione consultare la registrazione degli errori.



Explanation:

La funzione in uso richiede un agente di memorizzazione IBM Spectrum
Protect più attuale.

System action:

L'operazione non è riuscita.

User response:

Aggiornare l'agente di memorizzazione IBM Spectrum Protect ad un livello
che supporti questa funzione. Per informazioni sulla versione consultare
la registrazione degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1980E

Il server IBM Spectrum Protect e l'agente di memorizzazione IBM Spectrum
Protect sono di una versione non aggiornata e non supportano la funzione
richiesta. Per informazioni sulla versione consultare la registrazione
degli errori.



Explanation:

La funzione in uso richiede un server ed un agente di memorizzazione IBM
Spectrum Protect più attuali.

System action:

L'operazione non è riuscita.

User response:

Aggiornare il server e l'agente di memorizzazione IBM Spectrum Protect
ad un livello che supporti questa funzione. Per informazioni sulla
versione consultare la registrazione degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS1981E

Server :Versione ver, Rilascio rel, Livello lev.subl Agente
memoriz.:Versione SAver, Rilascio SArel, Livello SAlev.SAsubl



Explanation:

Questo messaggio fornisce ulteriori dettagli sui messaggi di versioni
non aggiornate.

System action:

L'operazione non è riuscita.

User response:

Questo messaggio fornisce ulteriori dettagli sui messaggi di versioni
non aggiornate.

------------------------------------------------------------------------
ANS1986E

Le funzioni di inizializzazione non sono in grado di aprire il file di
traccia specificato.



Explanation:

Non è stato possibile aprire il file durante l'inizializzazione. Il
percorso specificato potrebbe non essere corretto. È anche possibile che
l'utente corrente non disponga dell'autorizzazione per scrivere nel file
di traccia nella directory specificata. È anche possibile che non sia
disponibile spazio nell'ubicazione del file di traccia.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Assicurarsi che l'opzione tracefile punti a un percorso valido e che
l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate per scrivere nel file
specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1987E

Una specifica del file di destinazione non è consentita con questo
comando.



Explanation:

Di tutti i comandi di ripristino oggetti del sistema, soltanto RESTORE
ASR consente l'immissione di una specifica file di destinazione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere di nuovo il comando senza specificare il file di destinazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1989E

Le funzioni di inizializzazione non sono in grado di aprire il file di
log degli errori specificato.



Explanation:

Non è stato possibile aprire il file di log degli errori durante
l'inizializzazione. Il percorso specificato potrebbe non essere
corretto. È anche possibile che l'utente corrente non disponga
dell'autorizzazione per scrivere nel file di log nella directory
specificata. È anche possibile che non vi sia spazio disponibile
nell'ubicazione del file di log specificata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che l'opzione del file di log punti a un percorso valido e
che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate per scrivere sul
file specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS1990W

Non è stato possibile accedere al punto di montaggio del volume 'nome
filesystem'. Il codice di ritorno IBM Spectrum Protect è 'cr'.



Explanation:

Il client non riesce ad accedere al punto di montaggio del volume. Ciò
si verifica in quanto l'account su cui è in esecuzione client non
dispone dell'accesso al punto di montaggio del volume o perché il volume
è montato su un volume cluster che non è al momento disponibile.

System action:

Il punto di montaggio inaccessibile viene ignorato e l'elaborazione
prosegue al punto di montaggio o volume successivi.

User response:

Ricercare la registrazione errori altri messaggi che potrebbero
contenere ulteriori informazioni sul problema che impedisce l'accesso al
punto di montaggio del volume. Accertarsi che il client IBM Spectrum
Protect sia in esecuzione su un account che disponga dell'accesso al
punto di montaggio del volume. Assicurarsi che il punto di montaggio non
tenti di accedere ad un volume di cluster. Fare riferimento a Microsoft
KB Article 280297 per ulteriori informazioni su come configurare i punti
di montaggio di volume su un server di cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1991E

Si è verificato un errore durante l'elaborazione della chiave di
registro 'nome-chiave', valore dati 'nome-valore'. Esaminare la
registrazione errori del client per altri messaggi relativi a questo
errore.



Explanation:

Si è verificato un errore non previsto quando il client ha tentato di
leggere o aggiornare il registro di Windows. In genere le altre
informazioni relative all'errore sono ubicate nella registrazione
errori.

System action:

È possibile che l'operazione non venga eseguita correttamente, a seconda
dell'errore.

User response:

Consultare la registrazione errori per gli altri messaggi che potrebbero
essere stati registrati quando è stato scritto questo messaggio e
intraprendere tutte le azioni correttive suggerite da questi messaggi.
Se il problema persiste, rivolgersi al supporto tecnico di IBM per
ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS1995W

Impossibile eliminare oggetti di tipo differente allo stesso tempo.



Explanation:

L'eliminazione di oggetti di tipo differente non è consentita. Ad
esempio, non è possibile l'eliminazione di serie di backup e di oggetti
file regolari allo stesso tempo.

System action:

Nessuna elaborazione in corso.

User response:

Selezionare gli oggetti dello stesso tipo per eseguire l'operazione di
eliminazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS1996W

L'enumerazione di punti di montaggio del volume sul volume 'nome
filesystem' non è riuscita. Codice di errore del sistema Windows:
errore; motivo: 'motivo-errore'.



Explanation:

Il client non è stato in grado di eseguire la scansione del volume
specificato per punti di montaggio del volume. Le informazioni di errore
acquisite indicano il motivo dell'errore. Generalmente, ciò si verifica
perché l'account con cui è in esecuzione il client non ha accesso al
volume.

System action:

L'elaborazione continua con il volume successivo.

User response:

Verificare che il client sia in esecuzione con un account che abbia
accesso al volume e ai relativi punti di montaggio. Correggere la
condizione che causa l'errore e ripetere l'operazione. Se il problema
persiste, contattare l'amministratore del sistema o l'amministratore di
IBM Spectrum Protect per ulteriore supporto.

------------------------------------------------------------------------
ANS1997W

In precedenza, non è stato eseguito alcun backup per il componente VSS
'nome-componente'.



Explanation:

Si è tentato di ripristinare il componente Stato del sistema della Copia
shadow del volume Microsoft che non contiene dati del file. Questo non è
necessariamente un problema.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Ricercare nel log errori altri eventuali messaggi verificatisi durante
il backup. I log potrebbero indicare il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS1998W

Il limite di byte della transazione 'nome' non è supportato dal server.
Il valore è stato reimpostato su limite



Explanation:

TXNBYTELIMIT è superiore a quello supportato dal server. Il valore verrà
reimpostato su un limite supportato.

System action:

TXNBYTELIMIT viene reimpostato e l'elaborazione continua.

User response:

Impostare l'opzione su un valore supportato dal server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1999E

Elaborazione tipo di operazione di 'nome-spaziofile' arrestata.



Explanation:

Il client ha rilevato una condizione per cui non può continuare
l'elaborazione dello spazio file specificato. La registrazione degli
errori o la registrazione della pianificazione del client IBM Spectrum
Protect dovrebbe contenere ulteriori messaggi relativi a questo errore.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione degli errori e la registrazione della
pianificazione del client IBM Spectrum Protect per ulteriori messaggi
relativi a questo errore. Intraprendere le eventuali azioni correttive
suggerite dai messaggi correlati e ritentare l'operazione. Se il
problema persiste, contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect
per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2025W

L'oggetto 'nome-oggetto' è stato rimosso dal DB (Fix IT19964).



Explanation:

Fix dell'APAR IT19964

System action:

Nessuna

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS2026W

Nel volume 'nome_volume' sono stati riscontrati dei settori difettosi.



Explanation:

I settori difettosi sono ignorati durante le operazioni di
backup/ripristino dell'immagine.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Accertarsi che i dati del volume non siano danneggiati utilizzando gli
strumenti di sistema, come chkdsk (Windows) o fsck (Unix).

------------------------------------------------------------------------
ANS2027E

La funzione GSKit func-name non è riuscita con error-code: durante
l'handshake SSL/TLS, il client non ha accettato una versione del
protocollo SSL/TLS supportata da utilizzare con il server. session



Explanation:

Una funzione GSKit non è riuscita con GSK_ERROR_BAD_MESSAGE.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata

User response:

Verificare di aver configurato il database di chiavi per la
comunicazione SSL, come descritto nella documentazione. I problemi
potrebbero essere durante l'handshake SSL/TLS, il client potrebbe non
accettare una versione del protocollo SSL/TLS supportata da utilizzare
con il server. Se il problema persiste, rivolgersi al supporto clienti
di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2032I

Il ripristino VM del client ignorerà il disco indipendente non
supportato: discovm



Explanation:

Le API vStorage VMware non supportano le istantanee di dischi
indipendenti, pertanto non è stato creato alcun backup.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2033W

'nome collegamento simbolico': è un collegamento simbolico ad un file o
una directory in un altro file system.



Explanation:

L'operando dsmls delle specifiche del file o l'elenco dei file
utilizzati contiene un collegamento simbolico ad un file o una directory
in un altro file system. L'elaborazione potrebbe portare ad uno stato
non corretto dell'oggetto a cui fa riferimento il collegamento
simbolico.

System action:

Viene visualizzato lo stato degli oggetti.

User response:

Per visualizzare lo stato corretto degli oggetti, utilizzare dsmls con
il percorso completo degli oggetti.

------------------------------------------------------------------------
ANS2036W

Le funzioni di eliminazione non possono aprire uno dei file di
eliminazione di IBM Spectrum Protect: log-name. errno = errno-value,



Explanation:

Il file "log-name" non può essere aperto durante l'eliminazione. Il
sistema ha impostato il codice di errore errno-value. Se il motivo è
"accesso negato", l'utente corrente non dispone delle autorizzazioni per
scrive re sul file nella directory specificata. È inoltre possibile che
non vi sia spazio disponibile nel percorso file o che un altro processo
IBM Spectrum Protect avviato da un ID utente differente sta eseguendo il
processo di eliminazione contemporaneamente.

System action:

L'operazione di eliminazione viene interrotta, l'elaborazione continua.

User response:

Impostare la variabile d'ambiente DSM_LOG (o DSMI_LOG) su una directory
su cui l'utente corrente può scrivere.

------------------------------------------------------------------------
ANS2037W

Eliminazione della registrazione di pianificazione non riuscita.



Explanation:

La funzione di eliminazione della registrazione di pianificazione è
stata completata con errori.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Controllare il log degli errori per ulteriori cause.

------------------------------------------------------------------------
ANS2038W

Opzione 'option-name' non valida ricevuta dal gruppo di opzioni client
del server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Il client ha ricevuto un'opzione non valida dal gruppo di opzioni client
del server IBM Spectrum Protect. Sebbene la maggior parte dei controlli
della sintassi delle opzioni incluse nel gruppo di opzioni siano
effettuati dal server, esistono ancora degli errori che possono essere
rilevati solo dal client. Tali errori includono:

*  Valore dell'opzione non corretto.

*  Opzioni sostituite da versioni più nuove del client IBM Spectrum
   Protect.

*  Parentesi o delimitatori di directory che mancano.

*  Modelli di inclusione ed esclusione troppo complessi.

System action:

L'opzione viene ignorata dal client IBM Spectrum Protect.

User response:

Contattare il responsabile del server IBM Spectrum Protect per
determinare se l'opzione può essere rimossa dal gruppo di opzioni
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2039E

Specifica file di destinazione immessa 'nome_file' non valida



Explanation:

La specifica del file di destinazione deve terminare con il delimitatore
di directory quando si esegue un ripristino dell'elenco di file o quando
la specifica di ripristino è relativa a più di un file o quando si
utilizza l'opzione SUBDIR YES.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare una destinazione che termini con il delimitatore di
directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS2040E

Mentre si tenta di comunicare con il client remoto, un controllo di
versione rivela che le versioni non corrispondono. La versione è
versioneremota ma la versione prevista è versionelocale.



Explanation:

Durante l'inizializzazione tra il client locale e il client remoto, un
controllo di versione rivela che le versioni non corrispondono. In
genere, questo è il risultato di un aggiornamento di un modulo client
senza l'aggiornamento di altri moduli client che fanno parte della
soluzione del prodotto.

System action:

La procedura di richiamo ritorna indietro e il controllo viene passato
di nuovo all'utente.

User response:

Controllare le versioni di tutti i prodotti IBM Spectrum Protect Client
che comunicano tra loro ed accertarsi che abbiano la stessa versione,
release e livello.

------------------------------------------------------------------------
ANS2041E

Il supporto per la differenza tra istantanee non è disponibile sul filer
NetApp specificato.



Explanation:

Il backup incrementale basato sulla differenza tra istantanee non può
essere eseguito perché il supporto richiesto sul filer NetApp
specificato non è disponibile. .

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2042W

'symboliclink': è un collegamento simbolico ad un file o ad una
directory in un altro file system. Gli ACL o gli attributi estesi
potrebbero non essere sottoposti a backup.



Explanation:

L'operando di backup o archiviazione contiene un collegamento simbolico
a un file o a una directory su un altro file system. L'elaborazione
potrebbe causare la perdita di ACL o di altri attributi estesi perché
non elaborati.

System action:

Il dati del file sono sottoposti a backup. L'elaborazione continua con
l'oggetto successivo.

User response:

Se è necessario garantire che ACL e altri attributi estesi siano
sottoposti a backup correttamente, non utilizzare collegamenti simbolici
per eseguire il backup di file su altri file system o su tipi di file
system diversi. Al contrario, utilizzare IBM Spectrum Protect per
elaborare gli altri file system direttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2043I

Il modello della virtual machine 'nome' è già stato sottoposto a backup.



Explanation:

I modelli delle virtual machine verranno ignorati se non si è verificata
alcuna modifica dall'ultimo backup.

System action:

L'elaborazione ignorerà questo modello di virtual machine.

User response:

Per eseguire il backup di questo modello di virtual machine, eseguire
un'operazione di backup completo incremental forever.

------------------------------------------------------------------------
ANS2044E

La virtual machine modello 'nome' non può essere ripristinata se il nodo
di spostamento dati di IBM Spectrum Protect sul server di backup
vStorage è connesso direttamente a un host ESX/ESXi.



Explanation:

L'API VMware vStorage non supporta operazioni di virtual machine modello
se si è connessi direttamente a un host ESX/ESXi.

System action:

L'elaborazione viene arrestata per questa virtual machine modello.

User response:

Le operazioni dei modelli di virtual machine sono supportate solo se il
nodo di spostamento dati di IBM Spectrum Protect si collega direttamente
a un host ESX/ESXi. Modificare il valore VMCHOST per eseguire la
connessione al programma di spostamento dati di IBM Spectrum Protect ad
un vCenter Server.

------------------------------------------------------------------------
ANS2045E

L'opzione VMENABLETEMPLATEBACKUPS non è specificata. Il modello della
virtual machine 'nome' non può essere sottoposto a backup.



Explanation:

L'opzione del modello VMENABLETEMPLATEBACKUPS deve specificare YES in
modo che un modello della virtual machine possa essere incluso in
un'operazione di backup. Il valore predefinito è NO.

System action:

L'elaborazione viene arrestata per questa virtual machine modello.

User response:

Utilizzare l'opzione -vmenabletemplatebackups=yes ed eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2046S

Si è verificato un errore 'errtxt' (errno=errno) nel tentativo di
scrivere nella registrazione di controllo 'file-name'. La funzione della
registrazione di controllo è disabilitata.



Explanation:

Rilevato un errore durante la scrittura nella registrazione di controllo
(ad esempio, sul disco non vi è spazio sufficiente).

System action:

La registrazione di controllo è disabilitata per il resto
dell'operazione. Il codice di ritorno per l'operazione è impostato su 12
per indicare che il contenuto della registrazione di controllo è
incompleto.

User response:

Se questa è una condizione di spazio esaurito, liberare dello spazio sul
volume o tentare di scrivere la registrazione di controllo su un volume
che disponga di maggiore spazio.

------------------------------------------------------------------------
ANS2047E

Si è verificato un errore non previsto nell'elaborazione di una
richiesta stato/servizi. Nome funzione IBM Spectrum Protect :
nome-funzione Funzione IBM Spectrum Protect : desc-funzione Codice
errore IBM Spectrum Protect : coderr-TSM Spiegazione IBM Spectrum
Protect : msg-TSM File IBM Spectrum Protect : nome-file (numero-riga)



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione dello stato di sistema si è interrotta.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS2048W

Il flusso dell'oggetto specificato 'nome-oggetto nome-percorso
nome-file' è danneggiato.



Explanation:

Uno o più flussi specificati del file sono danneggiati.

System action:

Il flusso specificato non viene ripristinato/richiamato.

User response:

La copia di backup del flusso specificato è danneggiata. Il file viene
ripristinato per quanto possibile, ma si consiglia di esaminarlo per
verificare che sia utilizzabile.

------------------------------------------------------------------------
ANS2049W

Named stream dell'oggetto 'object-name' potrebbe non essere corretto.



Explanation:

Uno o più named stream del file potrebbero non essere corretti.

System action:

Il named stream viene ripristinato/richiamato.

User response:

Il backup del named stream potrebbe essere danneggiato. Il file viene
ripristinato, ma deve essere esaminato per verificarne la correttezza.

------------------------------------------------------------------------
ANS2050E

IBM Spectrum Protect deve richiedere la password ma non può farlo perché
il processo è in esecuzione in background.



Explanation:

Se PASSWORDACCESS=PROMPT o se la password memorizzata in locale non è
corretta, IBM Spectrum Protect prova a richiedere la password
all'utente. Il tentativo di richiesta all'utente non riesce perché il
processo è in esecuzione in background. Quando un processo è in
esecuzione in background, la richiesta non è consentita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se RUNASSERVICE=YES, non impostare PASSWORDACCESS=PROMPT. Utilizzare
PASSWORDACCESS=GENERATE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2051W

Il repository dell'istantanea locale non è stato trovato in percorso.



Explanation:

La directory specificata per il percorso dell'istantanea locale non
esiste.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Un nuovo repository dell'istantanea locale verrà creato nella directory
specificata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2052E

Informazioni sul sistema secondario del disco mancanti.



Explanation:

Il repository dell'istantanea locale non può essere inizializzato a
causa di informazioni mancanti sul sistema secondario del disco.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

L'applicazione verifica che il sistema secondario del disco sia stato
inizializzato correttamente. Consultare i messaggi di errore precedenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS2053E

Si è verificato un errore di assegnazione di memoria nel file nomefile,
numero di riga numeroriga.



Explanation:

Impossibile continuare l'elaborazione: memoria insufficiente.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Accertarsi che il sistema disponga di memoria reale e virtuale
sufficiente. Chiudere le applicazioni non utilizzate.

------------------------------------------------------------------------
ANS2054E

Errore sistema operativo errno: messagetext.



Explanation:

L'applicazione ha riscontrato un errore di messaggio non previsto
durante l'esecuzione di una funzione di sistema. Il rispettivo errore
del sistema operativo e testo del messaggio verranno visualizzati.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare il messaggio di errore specifico.

------------------------------------------------------------------------
ANS2055I

Impossibile bloccare la gestione dell'istantanea locale.



Explanation:

Il repository locale è bloccato da un'altra applicazione. Questo
processo prosegue quando l'altra applicazione sblocca il repository
locale.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2056I

Attesa di massimo timeout secondi fino a quando il blocco non viene
rilasciato dall'altra applicazione.



Explanation:

Mentre il repository locale è bloccato da un'altra applicazione, il
programma attende un intervallo di tempo specifico per proseguire.
Nell'ambiente mySAP è 1 ora.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2057E

Gestore dell'istantanea locale non inizializzato.



Explanation:

Il repository dell'istantanea locale è stato utilizzato senza
un'inizializzazione precedente.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Normalmente, il sistema verifica che il repository locale sia stato
inizializzato. Consultare i messaggi di errore precedenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS2058E

Impossibile aggiornare il contenitore dati con ID IDdc nel repository
locale.



Explanation:

Durante un backup FlashCopy, il record della serie di destinazione nel
repository locale viene aggiornato con le proprietà corrispondenti.
Durante tale processo, si è verificato un errore.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Consultare i messaggi di errore precedenti, ad esempio gli errori di
assegnazione di memoria o altri errori di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2059E

Impossibile rilevare un contenitore di dati di destinazione
corrispondente a quello di origine.



Explanation:

Durante una funzione hardware o di backup di tipo istantanea, il
processo prova a trovare un contenitore di dati di destinazione
corrispondente a quello di origine per soddisfare l'operazione. Non è
stato possibile rilevare un contenitore di dati di destinazione
corrispondente.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Consultare le regole per selezionare uno o più contenitori di dati di
destinazione. Ad esempio, questo messaggio verrà visualizzato se
l'utente sta provando ad avviare un backup FlashCopy di tipo 'INCR' e si
stanno utilizzando tutte le serie di destinazione per il tipo FlashCopy
'COPY'. Verificare anche che i volumi di destinazione siano disponibili
per il sistema di backup e che la sintassi sia corretta per i seguenti
parametri del file di impostazione: 1. shark_target_volume 2.
shark_copy_service_code 3. java_home_directory 4.
primary_copyservices_servername 5. shark_username 6. shark_password

------------------------------------------------------------------------
ANS2060W

Impossibile trovare un volume nel contenitore dati di destinazione IDdc
che corrisponda all'origine volsrc.



Explanation:

Questo messaggio di avvertenza indica che per l'origine specifica non è
stato possibile trovare alcun volume di destinazione in questo
contenitore dati di destinazione che corrisponda ad un'operazione
FlashCopy. Se più contenitori dati di destinazione sono in uso,
l'elaborazione continua la verifica dei volumi del successivo
contenitore dati di destinazione.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2061W

Un contenitore dati di destinazione con l'ID idcd non è stato trovato
nel repository locale.



Explanation:

Una richiesta del contenitore dati con l'ID specificato non può essere
soddisfatta poiché tale serie di destinazione non esiste nel repository
locale.

System action:

L'elaborazione potrebbe continuare.

User response:

L'applicazione che effettua la richiesta stabilisce se l'errore deve
terminare il programma. Consultare i seguenti messaggi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2062W

Impossibile rilevare un contenitore dati di destinazione nello stato
stato per soddisfare i criteri richiesti.



Explanation:

Un contenitore dati nello stato specificato non è stato trovato nel
repository locale per soddisfare i criteri specifici richiesti
dall'applicazione.

System action:

L'elaborazione potrebbe continuare.

User response:

I criteri trasferiti sono specifici dell'applicazione. Consultare i
seguenti messaggi. L'applicazione stabilisce se tale avvertenza deve
terminare o meno il programma.

------------------------------------------------------------------------
ANS2063W

Il repository dell'istantanea locale esiste già nella directory
percorso.



Explanation:

Un'applicazione ha tentato di creare il repository locale in una
directory già esistente.

System action:

L'elaborazione potrebbe continuare.

User response:

L'applicazione stabilisce se tale avvertenza deve terminare o meno il
programma. Consultare i seguenti messaggi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2064I

Il repository dell'istantanea locale verrà creato nella directory
percorso.



Explanation:

Il repository dell'istantanea locale che contiene le informazioni sullo
stato dei contenitori dati è in fase di creazione.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2065I

Impossibile creare il repository dell'istantanea locale nella directory
percorso.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la creazione del repository
dell'istantanea locale.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Cercare un messaggio di errore del sistema operativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2066E

Impossibile leggere il file .fct nomefile.



Explanation:

Il file .fct che contiene i contenitori dati di destinazione non è stato
trovato oppure non è accessibile.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Verificare il nome, il percorso ed il diritto del file.

------------------------------------------------------------------------
ANS2067E

È stata rilevata l'eccezione CLsmException. Causa: txt.



Explanation:

Si è verificato un errore non previsto durante l'elaborazione di una
funzione del repository dell'istantanea locale.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Consultare la causa specifica.

------------------------------------------------------------------------
ANS2068E

Nessun LUN di destinazione è stato rilevato per il contenitore dati IDcd
nel file .fct nomefile.



Explanation:

Il programma ricerca nel file .fct per ciascun contenitore dati
specifico un elenco di voci con l'etichetta <PREFIX>TARGET_VOLUME dove
il prefisso dipende dal tipo di hardware. Si dispone di un'etichetta
errata per i volumi di destinazione del contenitore dati specificato o
questo contenitore dati nel file .fct non dispone di alcun LUN di
destinazione.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Questo errore può verificarsi solo se l'applicazione non dispone di
un'interfaccia GUI, dove l'utente fornisce l'input dei contenitori dati
di destinazione ed il formato verrà verificato automaticamente. In tal
caso, verificare il formato del file .fct.

------------------------------------------------------------------------
ANS2069E

Impossibile leggere il file nomefile del repository dell'istantanea
locale.



Explanation:

Il sistema mantiene alcune informazioni sullo stato dei contenitori dati
in locale in un file. Questo file non è stato trovato oppure non è
accessibile.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Verificare il nome, il percorso ed il diritto del file.

------------------------------------------------------------------------
ANS2070E

Il file di stato del repository nomefile è vuoto oppure il formato non è
valido.



Explanation:

Il sistema mantiene alcune informazioni sullo stato dei contenitori dati
in locale in un file. Questo file è stato trovato ma il formato previsto
dei dati non è corretto.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Normalmente, il sistema verifica che il formato di questo file sia
corretto. Consultare l'errore precedente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2071E

Impossibile inserire il contenitore dati IDcd nel repository
dell'istantanea locale.



Explanation:

Il sistema mantiene alcune informazioni sullo stato dei contenitori dati
in locale in un file. L'inserimento di una voce per un nuovo contenitore
dati ha generato un errore.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Si tratta di un errore non previsto. Consultare l'errore precedente. Se
non è possibile vedere altri errori, raccogliere i file di log e le
tracce e contattare il supporto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2072E

Un errore imprevisto è stato riscontrato durante l'elaborazione di IBM
Spectrum Protect un'operazione utilizzando una funzione di istantanea o
hardware. IBM Spectrum Protect nome funzione : function-name IBM
Spectrum Protect funzione : function-desc IBM Spectrum Protect codice
errore : TSM-rc IBM Spectrum Protect file : file-name (line-number)



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS2073E

Impossibile aprire il file nomefile del repository dell'istantanea
locale per la scrittura.



Explanation:

Il sistema mantiene alcune informazioni sullo stato dei contenitori dati
nel repository dell'istantanea locale. L'apertura di un file di questo
repository ha generato un errore.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Verificare l'autorizzazione dei diritti di tale file.

------------------------------------------------------------------------
ANS2074E

Impossibile aprire il file di destinazione FlashCopy 'fct_file'
dell'input dell'utente.



Explanation:

Non è possibile leggere il file di destinazione FlashCopy fornito
dall'utente.

System action:

L'operazione non è riuscita.

User response:

Eseguire il programma di utilità client e fornire un file di immissione
dell'utente di destinazione FlashCopy valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS2075E

Non sono presenti dati VTOC disponibili per il volume. Impossibile
eseguire il backup del volume.



Explanation:

Il tipo di etichetta del disco di volume non è VTOC. È possibile che il
disco sia formattato con un'etichetta EFI. Il IBM Spectrum Protect
client su Solaris attualmente supporta solo etichette di dischi VTOC.

System action:

Non viene effettuato alcun backup del volume.

User response:

Non tentare di eseguire il backup di volumi formattati con un'etichetta
di disco non VTOC.

------------------------------------------------------------------------
ANS2076E

nome-programma: la gestione spazio non può essere aggiunta per il file
system 'file system' La lunghezza del nome del file system supera il
valore massimo 'lunghezza-massima' che può essere memorizzato in un
attributo DMAPI.



Explanation:

Il DMAPI ha una limitazione nella dimensione dei dati che possono essere
memorizzati in un attributo DMAPI. Se la lunghezza del nome file system
supera questo limite, il client IBM Spectrum Protect non può aggiungere
space management al file system.

System action:

Non è possibile aggiungere Gestione spazio al file system.

User response:

Accertarsi che la lunghezza del nome del file system non superi il
limite DMAPI.

------------------------------------------------------------------------
ANS2077E

nome-programma: impossibile avviare la riconciliazione per il file
system 'filesystem' per la modalità selezionata in un ambiente non di
ricerca. Utilizzare invece la riconciliazione di controllo orfani
bidirezionale.



Explanation:

Impossibile avviare il programma di riconciliazione client di IBM
Spectrum Protect in modalità di ripristino stub o di controllo orfano
quando il sistema HSM è configurato per essere eseguito senza il daemon
di ricerca.

System action:

Impossibile eseguire la riconciliazione in un ambiente non di ricerca.

User response:

Se è stato configurato un ambiente non di ricerca, è necessario
utilizzare la riconciliazione di controllo orfani bidirezionale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2078E

Il backup dello stato del sistema non è consentito. CLUSTERNODE è
impostato su YES.



Explanation:

Quando l'opzione CLUSTERNODE è impostata su YES, il comando backup
systemstat non è valido.

System action:

Il backup dello stato del sistema viene arrestato.

User response:

Se l'opzione CLUSTERNODE è erratamente impostata su YES, modificare
l'opzione su NO e riprovare. Altrimenti, consultare il manuale del
client di backup-archivio per ulteriori informazioni sulla
configurazione del client in modo da eseguirlo in un ambiente cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS2079E

Errore durante l'elaborazione di 'nome spazio filepercorsonome_file':
errore durante la scansione dell'istantanea.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso quando il client IBM Spectrum Protect non
riesce a leggere i dati da un'istantanea utilizzata per il backup. Se si
esegue un backup di istantanee Microsoft Volume Shadowcopy Service
(VSS), è possibile che il sistema operativo abbia eliminato
un'istantanea VSS in quanto non è stato possibile aumentare la memoria
della copia shadow. Se si sta eseguendo il backup incrementale con
differenze tra istantanee su volumi NetApp/N-Series normali, è possibile
che l'istantanea di base sia stata accidentalmente rimossa dal server di
file NetApp.

System action:

L'elaborazione del backup per il file system viene arrestata.

User response:

Se si esegue un backup basato su istantanee VSS, consultare il log di
errori client e il log degli eventi di sistea Microsoft Windows per
eventuali altri messaggi che potrebbero consentire di identificare il
problema. Se non esistono motivi evidenti per l'errore, provare a
eseguire di nuovo l'operazione: è possibile che vi siano stati dei
conflitti di I/O temporanei tra VSS e altre attività di I/O del disco di
sistema. Se si esegue un backup incrementale con differenze tra
istantanee, contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect per
verificare che l'istantanea di base non sia stata eliminata
accidentalmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2080W

Il valore 'opzione' per l'opzione 'opzione' non è più supportato e sarà
ignorato dal client IBM Spectrum Protect in questa release.



Explanation:

Il valore dell'opzione specificato sta per essere reso obsoleto e sarà
ignorato dal client in questa release. Il valore dell'opzione sarà
rimosso nella release successiva e non sarà più valido.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Aggiornare il valore dell'opzione oppure rimuovere l'opzione dal file di
opzioni. Consultare inoltre la documentazione per controllare se tale
opzione è stata sostituita da una più recente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2083W

Non sono state trovate vApp che corrispondono alla specifica di input.



Explanation:

Non è stato possibile trovare un'vApp che corrisponde all'input
specificato o al valore VAPP nell'opzione DOMAIN.VCD.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Assicurarsi che il valore VAPP nell'opzione DOMAIN.VCD sia corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2084I

Creazione di una nuova vApp



Explanation:

L'estore sta tentando di creare la vApp di destinazione.

System action:

Lo scopo di questo messaggio è unicamente informativo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2085E

La macchina virtuale viene configurata come macchina virtuale con
tolleranza di errore. Quindi, non può essere sottoposta a backup.



Explanation:

vSphere non consente l'istantanea o il backup delle macchine virtuali
con tolleranza di errore con l'API vStorage per la protezione dati.

System action:

Non verrà eseguito il backup della macchina virtuale.

User response:

Per eseguire il backup di una macchina virtuale con tolleranza di errore
con l'API vStorage per la protezione dati, disabilitare la tolleranza di
errore. Quindi, una volta completato il backup, abilitare la tolleranza
di errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2088E

Sessione rifiutata: il client non utilizza unicode.



Explanation:

Il server non può accettare la sessione client poiché il client non
utilizza unicode e il nodo contiene già uno spazio file unicode. Il
server registra se i dati del client sono unicode e non consente al nodo
di modificare questo attributo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Accedere al server da un client con una piattaforma che utilizza dati
unicode. Ad esempio, la piattaforma originale utilizzata per creare gli
spazi file esistenti per questo nodo. In alternativa, se il nodo del
client deve essere modificato nella piattaforma in fase di tentativo,
contattare l'amministratore del server per rimuovere gli spazi file che
contengono i dati unicode e tentare nuovamente la connessione al nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2089E

Impossibile convertire la stringa testo_stringa in Unicode.



Explanation:

Un oggetto contiene una sequenza a più byte che non è valida per la
locale corrente.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Verificare che la locale sia appropriata per gli oggetti elaborati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2090I

La cartella della virtual machine non è stata trovata in questo
percorso: 'nome'.



Explanation:

La destinazione non presenta il percorso di inventario originale salvato
con la virtual machine. Di conseguenza, la virtual machine sarà
ripristinata al livello superiore dell'inventario ESX/ESXi.

System action:

L'elaborazione continua

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2091I

La risorsa della virtual machine non è stata trovata nel seguente
percorso: 'nome'.



Explanation:

La destinazione non contiene il percorso della risorsa originale salvato
con la virtual machine. Di conseguenza, la virtual machine sarà
ripristinata al livello superiore dell'inventario ESX/ESXi.

System action:

L'elaborazione continua

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2092I

Il processo di ripristino sovrascriverà il percorso di inventario
originale salvato con questa virtual machine.



Explanation:

La specifica dell'opzione -datacenter o -host sovrascriverà il percorso
di inventario originale salvato con la virtual machine. Di conseguenza,
la virtual machine sarà ripristinata al livello superiore
dell'inventario ESX/ESXi.

System action:

L'elaborazione continua

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2093E

L'agent del file system remoto è di livello inferiore e non supporta
questa operazione. NOME NODO : nodo NOME MULTI-NODO : multi-nodo Nome
host : host Indirizzo TCP/IP : tcpaddr:tcpport Versione :
versione.rilascio.livello..mod



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'operazione non è riuscita.

User response:

Aggiornare l'agent del file system remoto a un livello supportato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2097E

Impossibile stabilire una sessione con il server IBM Spectrum Protect
come nodo di destinazione 'destinazione' utilizzando il nodo agent
'agent'.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione viene terminata.

User response:

Assicurarsi che il nome del multi-nodo esista sul server e che il nodo
agent disponga dell'autorizzazione appropriata al nodo di destinazione
specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2100E

Il backup della macchina virtuale 'virtual-machine-name' non può
continuare perché è stata rilevata un'area disco non valida durante il
backup.



Explanation:

Durante un backup della macchina virtuale, uno o più dei dischi fissi
virtuali indicano un'area disco non valida per il backup, come una
lunghezza zero, una lunghezza maggiore della dimensione del disco,
posizione iniziale non valida o valori negativi.

System action:

Il backup è stato arrestato.

User response:

Verificare che l'archiviazione della macchina virtuale sia configurata
correttamente, funzioni correttamente e che tutto l'hardware di
archiviazione sia collegato correttamente alla macchina virtuale.
Provare ad eseguire di nuovo il comando. Se il problema persiste
rivolgersi al supporto clienti di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2101E

I dati compressi sono cresciuti.



Explanation:

La dimensione dei dati sta crescendo dopo la compressione

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

L'applicazione deve interrompere la transazione.

Disattivare la compressione e provare a reinviare l'oggetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2102E

Elaborazione dell'elenco di file non avviata



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'avvio dell'elaborazione dell'elenco
di file.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione errori client per altri messaggi che possono
indicare la causa del problema. Provare a completare le azioni
correttive suggerite (se disponibili) e a eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2104E

Si è verificato un errore durante l'elaborazione dell'elenco di file.



Explanation:

Si è verificato un errore in seguito al completamento dell'elaborazione
dell'elenco di file.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione errori client per altri messaggi che possono
indicare la causa del problema. Provare a completare le azioni
correttive suggerite (se disponibili) e a eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2105I

Voce dell'elenco file non elaborata: voce elenco file



Explanation:

Un'operazione dell'elenco file ha riportato un errore. Questa voce
dell'elenco file non è stata elaborata.

System action:

Questo messaggio è solo per scopi di controllo.

User response:

Questo messaggio ha il solo scopo di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2106I

La connessione al server IBM Spectrum Protect primario server primario;
non è riuscita



Explanation:

Si è verificato un errore nel tentativo di connettersi al server
primario. Il nodo è configurato per la replica e tenterà di connettersi
al server secondario.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Contattare l'amministratore del server IBM Spectrum Protect per
verificare se il server primario è disponibile. Se il server primario è
disponibile, controllare il log degli errori per verificare l'eventuale
presenza di errori di comunicazione e correggere eventuali problemi di
configurazione. Se il server IBM Spectrum Protect non è disponibile,
consentire al nodo di eseguire il failover al nodo secondario come
configurato dall'amministratore del server IBM Spectrum Protect
primario.

------------------------------------------------------------------------
ANS2107I

Tentativo di connettersi al server secondario secondary server; al
secondary server; : TCP/IP Port;



Explanation:

Il nodo è configurato per la replica e tenterà di connettersi al server
secondario. L'indirizzo del server secondario e la porta sono
configurati dall'amministratore del server primario IBM Spectrum Protect
e sono salvati nel file delle opzioni.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Contattare l'amministratore del server IBM Spectrum Protect per
verificare se il server primario è disponibile. Se il server primario è
disponibile, controllare il log di errori IBM Spectrum Protect per gli
errori di comunicazione e correggere eventuali problemi di
configurazione. Se il server IBM Spectrum Protect non è disponibile,
consentire al nodo di eseguire il failover al nodo secondario come
configurato dall'amministratore del server IBM Spectrum Protect
primario.

------------------------------------------------------------------------
ANS2108I

Connesso al server secondario secondary server;.



Explanation:

Il nodo è configurato per la replica ed è riuscito a connettersi al
server secondario.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2110I

Connessione al server secondario IBM Spectrum Protect server secondario;
non riuscita



Explanation:

Si è verificato un errore di comunicazioni nel tentativo di connettersi
al server secondario. Il nodo è configurato per la replica e il
tentativo di connettersi al server secondario non è riuscito.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Contattare l'amministratore del server IBM Spectrum Protect per
verificare se il server secondario è disponibile. Se il server
secondario è disponibile, controllare il log degli errori per verificare
la presenza di eventuali errori di comunicazione e correggere eventuali
problemi di configurazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2111E

Impossibile trovare la voce REPLSERVERNAME per l'opzione
MYREPLICATIONSERVER specificata.



Explanation:

L'opzione MYREPLICATIONSERVER deve avere una voce REPLSERVERNAME
corrispondente nel file delle opzioni. Devono essere specificate anche
REPLSERVERGUID, REPLTCPPORT e REPLTCPSERVERADDRESS. Queste opzioni sono
impostate normalmente dall'amministratore del server IBM Spectrum
Protect e salvate nel file delle opzioni durante l'accesso al server
primario.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Modificare manualmente il file delle opzioni per correggere o rimuovere
le opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2112I

Il server secondario è configurato come di 'sola lettura'. Le operazioni
di backup e archivio non sono supportate quando il server secondario è
in modalità 'sola lettura'



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect ha stabilito una sessione con un server
configurato in 'sola lettura'. Il server IBM Spectrum Protect è
configurato come server di replica e non accetterà di dati da questo
nodo.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

IBM Spectrum Protect potrebbe essere utilizzato per operazioni di
ripristino, richiamo e query. I comandi di backup e archivio avranno
esito negativo. L'amministratore del server IBM Spectrum Protect può
abilitare le operazioni di backup e archivio per il nodo con il comando
'Update Node'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2113E

Il comando non è abilitato quando si è connessi al server secondario in
modalità failover.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect è in failover e ha stabilito una sessione
con un server secondario. Il server IBM Spectrum Protect sia configurato
come server di replica e non accetterà dati da questo nodo. I comandi
che memorizzano i dati sul server vengono disabilitati.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

È possibile utilizzare il client IBM Spectrum Protect per le operazioni
Ripristino, Richiamo e Query. Le operazioni di backup e archivio non
riusciranno.

------------------------------------------------------------------------
ANS2114W

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non ha copiato i
file Manifest VSS dalla VM 'VM'.



Explanation:

I file Manifest VSS non sono stati trovati sulla macchina guest.

System action:

I file Manifest VSS non possono essere copiati. Verificare che i servizi
VSS ed SQL Writer siano in esecuzione sulla VM guest

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2115I

Informazioni di connessione del server di replica salvate: connection
information;



Explanation:

Questo nodo è configurato per la replica. Le informazioni di connessione
del server di replica sono state salvate nel file delle opzioni. Le
opzioni del server di replica sono impostate dall'amministratore IBM
Spectrum Protect, inviate al client durante l'accesso e salvate nel file
delle opzioni.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2116W

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non ha eseguito il
backup dei file Manifest VSS dalla VM 'VM'.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il backup dei file che sono necessari
per la protezione dell'applicazione.

System action:

Impossibile eseguire il backup di questa VM.

User response:

Controllare dsmerror.log per ulteriori informazioni. Quindi, tentare
nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2117E

Il volume di origine è di sottotipo dev-type e la destinazione è di
sottotipo dev-type. La destinazione deve essere di dimensioni maggiori
dell'origine.



Explanation:

I volumi logici da gruppi di volumi scalabili (sottotipo DS_LVZ) non
contengono un LVCB. In altre parole, il primo blocco contiene i dati
utente. I volumi LVM AIX da gruppi di volumi originali (sottotipo LVM)
contengono un LVCB (Logical Volume Control Block) sul primo blocco (512
byte) del volume. Quando si esegue un ripristino a un volume di
sottotipo LVM, il primo blocco deve essere ignorato in modo da
conservare l'LVCB esistente del volume di destinazione. In altre parole,
l'operazione di ripristino inizia scrivendo nel secondo blocco del
volume. Ciò significa che se due volumi hanno dimensione identica, uno
di sottotipo DS_LVZ e l'altro di sottotipo LVM, quest'ultimo avrà un
blocco da 512 byte in meno su cui archiviare i dati utente. Pertanto,
quando si ripristina un volume di sottotipo DS_LVZ a un volume di
sottotipo LVM, non sarà sufficiente che il volume di destinazione sia
della stessa dimensione del volume di origine. Per contro, il volume di
destinazione deve avere almeno un blocco da 512 più grande del volume di
origine.

System action:

L'operazione di ripristino non viene eseguita.

User response:

Verificare che entrambi i volumi logici di origine e di destinazione
siano dello stesso tipo, oppure scegliere un volume di destinazione
maggiore o aumentare la dimensione del volume di destinazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2118I

Si è verificato un errore di scrittura nel tentativo di salvare i valori
del failover di replica del nodo nel file delle opzioni.



Explanation:

Un errore di scrittura è spesso il risultato di autorizzazioni di
accesso non sufficienti per il file delle opzioni, ma potrebbe essere
causato anche dalla mancanza di spazio su disco disponibile. Le
informazioni di connessione del server di replica non possono essere
salvate e non sarà possibile il failover.

System action:

Operazione non riuscita.

User response:

Controllare il disco locale per le cause possibili dell'errore di
scrittura e controllare che sia configurato accesso sufficiente al file
delle opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2119I

È stato ricevuto un codice di ritorno indirizzo server di replica non
valido rc value = rc-value.



Explanation:

Un codice di ritorno dell'indirizzo del server di replica non valido
indica che il server non è riuscito ad acquisire le informazioni sulla
connessione.

System action:

Possibile problema di server.

User response:

Controllare il log del server per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2120W

La data dell'ultima operazione di memorizzazione riportata dal server
replication server; server commit date; UTC non corrisponde alla data
client commit date; UTC memorizzata dal client per lo spazio file
filespace;.



Explanation:

La data dell'ultima operazione di memorizzazione riportata sul server
non corrisponde alla data memorizzata localmente sul client. Se connesso
al server di replica, è possibile che la replica sia stata effettuata
prima dell'ultima operazione di memorizzazione dal client al server
primario. Quindi, la replica è obsoleta. Se connesso al server primario,
è possibile che il backup precedente sia stato eseguito da un'altra
macchina.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Contattare l'amministratore del server IBM Spectrum Protect. Il
ripristino da una replica obsoleta potrebbe comportare una perdita di
dati. Se non è possibile ripristinare il server primario, potrebbe
essere appropriato un backup completo della replica. Se connesso al
server primario, il messaggio può essere ignorato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2122E

Il nome della macchina virtuale 'VM-name' termina con un punto. Non è
supportato il backup/ripristino di macchine di questo tipo.



Explanation:

Il nome della macchina virtuale specificato termina con un punto, ciò
non è supportato per le operazioni di backup e ripristino della macchina
virtuale.

System action:

Il backup della macchina virtuale specificata non è riuscito.

User response:

Ridenominare la macchina virtuale in modo che non termini con un punto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2123W

Immettere il comando dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'vCloud Director
hostname' 'userid' 'password' per salvare una password crittografata.



Explanation:

L'opzione VCDPW è stata rilevata in un file delle opzioni o come
immissione della riga comandi. Sebbene siano concessi entrambi i metodi
di immissione, presentano un rischio di sicurezza poiché la password è
in testo semplice e non crittografata.

System action:

L'opzione è accettata e la password VCD viene utilizzata nella sessione
corrente.

User response:

Per salvare una password crittografata, immettere il seguente comando:
dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'VirtualCenter hostname' 'userid' 'password'

------------------------------------------------------------------------
ANS2124W

La tabella di replica del nodo client è bloccata da un altro processo.



Explanation:

Un altro processo sta utilizzando la tabella di replica del nodo client.
Tale cache può essere utilizzata da un solo processo alla volta.

System action:

Questo processo non utilizza la tabella di replica del nodo client.

User response:

È possibile serializzare i processi utilizzando la tabella di replica
del nodo client. Oppure è possibile riconfigurare il processo corrente
per utilizzare un percorso tabella differente per evitare conflitti.

------------------------------------------------------------------------
ANS2126E

Il nodo VDC organizzazione che contiene istantanee del VDC
organizzazione 'org vdc name' dell'organizzazione 'org name' non è stato
trovato.



Explanation:

Il nodo VDC organizzazione contiene i dati di backup da ripristinare.
L'organizzazione specificata e il VDC organizzazione non sono associati
a questo nodo VDC organizzazione. Quindi, non è possibile procedere con
l'operazione di ripristino.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Verificare che l'organizzazione specificata, il VDC organizzazione e la
vApp siano corretti.

------------------------------------------------------------------------
ANS2127E

I dati dell'istantanea richiesti per ripristinare 'vapp name' non sono
stati richiamati dal server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

I dati dell'istantanea richiesti non sono stati richiamati dal server
IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione è stata interrotta.

User response:

Controllare il file dsmerror.log per informazioni relative al motivo per
cui i dati non sono stati richiamati. Quindi, ripetere l'operazione. Se
il problema persiste, visitare il portale del supporto IBM per ulteriori
informazioni all'indirizzo http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2128E

Impossibile creare una versione ripristinata della vApp 'vapp name'.



Explanation:

L'operazione per creare una vApp ripristinata su vCloud non è riuscita.
I dati associati all'istantanea vApp non possono essere completati.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Controllare il file dsmerror.log per le informazioni relative al motivo
per cui non è riuscita l'operazione. Quindi, ripetere l'operazione. Se
il problema persiste, visitare il portale del supporto IBM per ulteriori
informazioni all'indirizzo http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2129E

Una VM che si è tentato di ridenominare 'rename' non compare nell'elenco
di VM da ripristinare 'list'.



Explanation:

L'opzione VMNAME per il ripristino parallelo richiede la coppia di campi
del nome e del nuovo nome. Non è possibile ridenominare una VM che non
si sta tentando di ripristinare.

System action:

L'operazione non inizierà.

User response:

Verificare la sintassi del comando e l'ortografia delle VM che si tenta
di ripristinare.

------------------------------------------------------------------------
ANS2135E

Il nodo sul server IBM Spectrum Protect è in modalità di sola lettura.



Explanation:

Il server ha impedito un'operazione di ripristino sul server IBM
Spectrum Protect. La spiegazione più probabile è che il nodo ha eseguito
il failover sul server secondario.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Contattare l'amministratore del server IBM Spectrum Protect per
verificare se il server primario è disponibile. Se il server primario è
disponibile, controllare il log degli errori per verificare l'eventuale
presenza di errori di comunicazione e correggere eventuali problemi di
configurazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2136E

Operazione non consentita. Il server secondario riporta che il server
primario è disponibile. Uscire e riavviare il client IBM Spectrum
Protect e ripetere il comando.



Explanation:

Il server ha impedito a un'operazione di ripristino sul server
secondario IBM Spectrum Protect. Il server secondario riporta che il
server primario è disponibile. Tuttavia, il client IBM Spectrum Protect
ha eseguito il failover sul server secondario.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Riavviare il client IBM Spectrum Protect e verificare che la connessione
al server primario sia stabilita. Se il client IBM Spectrum Protect non
riesce a connettersi al server primario, contattare l'amministratore del
server IBM Spectrum Protect per verificare se il server primario è
disponibile. Se il server primario è disponibile, controllare il log
degli errori per verificare l'eventuale presenza di errori di
comunicazione e correggere eventuali problemi di configurazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2138E

Impossibile ripristinare le proprietà della vApp nella vApp: 'vapp
name'.



Explanation:

Le proprietà vApp non sono state ripristinate nella vApp creata. Questo
errore potrebbe essere causato da un problema bella vApp sottoposta a
backup o nei metadati.

System action:

L'operazione è completata. Tuttavia, è possibile che l'oggetto
ripristinato non contenga tutto il contenuto previsto.

User response:

Controllare le vApp sottoposte a backup su vCloud. Inoltre, controllare
il file dsmerror.log per qualsiasi ulteriore messaggio che potrebbe
essere correlato a questo problema. Ripetere l'operazione. Se il
problema persiste, visitare il portale del supporto IBM per ulteriori
informazioni all'indirizzo http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2143E

Verifica della vApp non riuscita. È stata rilevata un'incoerenza di
dati.



Explanation:

Durante la verifica di una vApp, è stata rilevata un'incoerenza nei dati
di backup.

System action:

L'operazione di ripristino è stata arrestata.

User response:

Esaminare il log di errori del client per ulteriori messaggi che
potrebbero essere correlati a questo problema e contattare il supporto
tecnico IBM Spectrum Protect per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS2145W

Avvertenza: aggiornamento di una virtual machine esistente denominata
'nome'. L'operazione di ripristino continuerà.



Explanation:

La virtual machine esiste e sarà aggiornata con i dischi specificati.

System action:

La virtual machine verrà aggiornata dall'operazione di ripristino.

User response:

Non è necessaria alcuna azione dell'utente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2146E

Il vCenter o l'host ESX/ESXi di destinazione non è più supportato per i
backup delle virtual machine da questa versione di IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Il vCenter o l'host ESX/ESXi di destinazione non è più supportato per i
backup delle virtual machine da questa versione di IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione viene arrestata per questa virtual machine.

User response:

Specificare un altro vCenter o ESX/ESXi di destinazione supportato da
questa versione di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2147E

La virtual machine denominata 'nome' esiste già sul sistema di
destinazione.



Explanation:

La virtual machine non può essere ripristinata perché il nome esiste già
sul sistema di destinazione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata per questa virtual machine.

User response:

Utilizzare l'opzione -vmname per ridenominare la virtual machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2148I

I modelli di virtual machine non possono essere sottoposti a backup in
modalità incrementale, si sta per passare alla modalità completa.



Explanation:

Il backup dei modelli di virtual machine sono supportati solo come
backup completi.

System action:

L'elaborazione continua in modalità completa per questa virtual machine
modello.

User response:

Per eseguire il backup di questo modello di virtual machine, utilizzare
la modalità completa.

------------------------------------------------------------------------
ANS2149E

L'operazione di ripristino per questa virtual machine sull'host ESX/ESXi
di destinazione non è supportata in quanto la versione hardware della
virtual machine non è compatibile.



Explanation:

L'host ESX/ESXi di destinazione non supporta la versione hardware
virtuale della virtual machine. Di conseguenza, un ripristino della
virtual machine specificate su questo host non è supportato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata per questa virtual machine.

User response:

Specificare un'altra virtual machine da ripristinare o specificare un
altro host ESX/ESXi di destinazione che supporta la versione hardware
virtuale della virtual machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2150E

Impostare HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES nel file dsm.opt per l'utilizzo
della funzionalità multi-server HSM.



Explanation:

Impostare HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES nel file dsm.opt per l'utilizzo
della funzionalità multi-server HSM.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM viene arrestata.

User response:

Impostare HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES in dsm.opt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2155W

Il file 'nome-file' viene ignorato. File correlato a 'nome-server'.



Explanation:

Il file è già abbinato a un altro server.

System action:

HSM continua a funzionare normalmente.

User response:

Utilizzare il server corretto per elaborare il file.

------------------------------------------------------------------------
ANS2156E

Il server 'nome-server' non è stato aggiunto all'ambiente.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect richiesto non è stato aggiunto
all'ambiente multi-server. Esistono varie cause per questo errore:

*  Il file system non è gestito da HSM.

*  La gestione HSM non è attiva per il file system.

*  Lo spazio del file system si è esaurito.

*  Il server IBM Spectrum Protect predefinito per il file system non è
   stato ancora aggiunto all'ambiente multi-server.

*  Il nome del server IBM Spectrum Protect non è valido.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM viene arrestata.

User response:

Eliminare le cause possibili di questo problema ed eseguire un nuovo
tentativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2157E

Il server 'nome-server' non è stato rimosso dall'ambiente.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect richiesto non è stato aggiunto
all'ambiente multi-server. Esistono varie cause per questo errore:

*  Il file system non è gestito da HSM.

*  La gestione HSM non è attiva per il file system.

*  Il server IBM Spectrum Protect è il server predefinito per il file
   system e deve essere rimosso per ultimo.

*  Il nome del server IBM Spectrum Protect non è valido.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM viene arrestata.

User response:

Eliminare le cause possibili di questo problema ed eseguire un nuovo
tentativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2158E

Il server 'nome-server' non è stato aggiunto all'ambiente. È necessario
aggiungere prima il server IBM Spectrum Protect predefinito
('nome-server-predefinito') per questo file system.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect richiesto non è stato aggiunto
all'ambiente multi-server. Il server IBM Spectrum Protect richiesto non
è il server predefinito per il file system.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM viene arrestata.

User response:

Aggiungere prima il server IBM Spectrum Protect predefinito.

------------------------------------------------------------------------
ANS2159I

Il server 'nome-server' è stato aggiunto all'ambiente.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect richiesto è stato aggiunto all'ambiente
multi-server.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2160I

Il server 'nome-server' è stato rimosso dall'ambiente.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect richiesto è stato rimosso dall'ambiente
multi-server.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2161E

Il server 'nome-server' non è un server IBM Spectrum Protect valido per
questo ambiente.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect richiesto non è stato aggiunto
all'ambiente multi-server.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM viene arrestata.

User response:

Controllare che il nome server IBM Spectrum Protect sia corretto nel
file dsm.sys.

------------------------------------------------------------------------
ANS2162E

HSM non può essere rimosso dal file system. L'elenco multi-server di IBM
Spectrum Protect non è vuoto.



Explanation:

La gestione HSM non è stata rimossa dal file system.

System action:

L'elaborazione HSM continua.

User response:

Rimuovere tutti i server IBM Spectrum Protect dall'elenco multi-server
prima di rimuovere HSM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2163E

Il server IBM Spectrum Protect predefinito ('nome-server') per il file
system verrà rimosso.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect predefinito verrà rimosso. Dopo questa
operazione, l'elenco server IBM Spectrum Protect per multi-server sarà
vuoto.

System action:

L'elaborazione HSM continua senza supporto multi-server.

User response:

nulla.

------------------------------------------------------------------------
ANS2165I

Il server 'nome-server' è il server predefinito ed è stato rimosso per
ultimo.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect richiesto è stato rimosso dall'ambiente
multi-server.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM continua.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS2166I

Il server IBM Spectrum Protect 'nome-server' non è incluso nell'ambiente
multi-server.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect richiesto non fa parte dell'ambiente
multi-server.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2167W

Impossibile leggere l'attributo SERVERNAME.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non riesce a leggere l'attributo SERVERNAME dal
file.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2168W

Impossibile scrivere l'attributo SERVERNAME.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non riesce a scrivere l'attributo SERVERNAME nel
file.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2169E

Ignorato - Il server richiesto non è incluso nell'ambiente multi-server
per il file system 'file-system'.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect richiesto non fa parte dell'ambiente
multi-server.

System action:

L'elaborazione multi-server HSM continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2170W

Ignorato - File collegato a un altro server.



Explanation:

Il file è già abbinato a un altro server IBM Spectrum Protect.

System action:

HSM continua a funzionare normalmente.

User response:

Utilizzare il server corretto per elaborare il file.

------------------------------------------------------------------------
ANS2171E

La versione di DMAPI 'versione-dmapi' non è supportata.



Explanation:

La versione di DMAPI installata in questo nodo non è supportata dal
client IBM Spectrum Protect fornito.

System action:

A causa di questo problema, il processo HSM interessato termina.

User response:

Utilizzare la documentazione per identificare le versioni di DMAPI
supportate. Installare una DMAPI supportata e tentare di nuovo il
comando o processo HSM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2172E

Comando non supportato in HSMBACKENDMODE TSMFREE.



Explanation:

Questo comando non è supportato con un backend HSM esterno.

System action:

Esci dal programma

User response:

Non utilizzare il comando

------------------------------------------------------------------------
ANS2173E

Il volume 'volume name' da vFiler 'vFiler name' viene montato
utilizzando AIX NFS versione 4. Questa configurazione non è supportata
per i backup incrementali con differenza tra istantanee.



Explanation:

I backup incrementali con differenza tra istantanee non sono supportati
per i volumi vFiler montati utilizzando AIX NFS versione 4.

System action:

Il backup con differenza tra istantanee non è riuscito

User response:

Questo problema è documentato da NetApp BURT 630200. Applicare la
correzione come disponibile da NetApp. Specificare "testflag
snapdiffenablevfilernfs4" nel file dsm.opt e ritentare il backup con
differenza tra istantanee.

------------------------------------------------------------------------
ANS2174E

Sono state specificate opzioni HSMLOGMAX e HSMLOGRETENTION in conflitto.



Explanation:

Sono stati specificati valori per le opzioni HSMLOGMAX e
HSMLOGRETENTION. Queste opzioni si escludono a vicenda.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare un valore diverso da zero per HSMLOGMAX se si desidera
applicare il ritorno a capo al log hsm di IBM Spectrum Protect quando
raggiunge il valore massimo specificato. Utilizzare HSMLOGRETENTION se
si desidera che il log hsm presenti dimensioni limitate in una
pianificazione basata sul tempo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2175I

I dati dal server 'server-name' dovrebbero essere richiamati utilizzando
lo script 'dsmMultiServerRemove.pl'.



Explanation:

I file migrati devono essere richiamati prima di rimuovere un server
dalla configurazione multiserver.

System action:

Impossibile rimuovere il server.

User response:

Controllare la documentazione per informazioni dettagliate relative allo
script 'dsmMultiServerRemove.pl'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2176E

Il file di configurazione del journal campione '' non può essere copiato
in ''.



Explanation:

La procedura guidata di installazione del Motore journal di IBM Spectrum
Protect ha tentato di creare un nuovo file di configurazione del journal
copiando il file di configurazione campione. Tuttavia il file di
configurazione campione potrebbe non essere stato copiato correttamente.

System action:

La procedura guidata di installazione del Motore journal di IBM Spectrum
Protect viene arrestata.

User response:

Copiare manualmente il file di configurazione del journal campione
"config\tsmjbbd.ini.smp" in "baclient\tsmjbbd.ini", quindi tentare la
procedura guidata di installazione del Motore journal di IBM Spectrum
Protect. Non è possibile trovare le directory "baclient" e "config"
nella directory dove è stato installato il client di backup-archivio di
IBM Spectrum Protect. Ad esempio, "C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient"
e "C:\Program Files\Tivoli\TSM\config"

------------------------------------------------------------------------
ANS2177E

La vApp vCloud denominata 'vapp name' esiste già sul sistema di
destinazione.



Explanation:

Il comando restore vApp non supporta il ripristino di una vApp con un
nome esistente.

System action:

Ripristino non eseguito.

User response:

Eseguire nuovamente il comando di ripristino, considerando che il nome
fornito per la vApp ripristinata non è utilizzato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2181I

Opzione primary server; salvata.



Explanation:

Questo nodo è configurato per la replica. L'opzione del nome del server
primario è adesso salvata nel file delle opzioni. Le opzioni del server
di replica sono impostate dall'amministratore IBM Spectrum Protect,
inviate al client durante l'accesso e salvate nel file delle opzioni.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2182I

Opzione secondary server; salvata.



Explanation:

Questo nodo è configurato per la replica. L'opzione server di replica
adesso è salvata nel file delle opzioni. Le opzioni del server di
replica sono impostate dall'amministratore IBM Spectrum Protect, inviate
al client durante l'accesso e salvate nel file delle opzioni.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2183E

Organizzazione 'Org name' non rilevata nel vCloud Director.



Explanation:

L'organizzazione specificata non è riconosciuta dal vCloud Director.

System action:

L'azione richiesta per l'organizzazione è annullata.

User response:

Verificare che un'organizzazione esista con il nome specificata nel
vCloud. I nomi delle organizzazioni sono sensibili al
maiuscolo/minuscolo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2184E

VDC organizzazione 'Org vDC name' non rilevato nell'organizzazione 'Org
name'.



Explanation:

Il VDC organizzazione specificato non è parte dell'organizzazione
specificata.

System action:

L'azione richiesta per il VDC organizzazione è stata annullata.

User response:

Verificare che nell'organizzazione specificata sia presente un VDC
organizzazione dal nome specificato. I nomi organizzazione e VDC
organizzazione sono sensibili al maiuscolo / minuscolo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2185E

Impossibile accedere al vCloud Director su 'vCD host name' con il nome
utente 'vCD user name': autenticazione non riuscita.



Explanation:

Le credenziali vCloud specificate nelle opzioni VCDUser e VCDPass sono
state rifiutate dal vCloud director.

System action:

Impossibile eseguire le operazioni vCloud.

User response:

Aggiornare le opzioni VCDUser e VCDPass con credenziali valide per
vCloud Director.

------------------------------------------------------------------------
ANS2187E

Impossibile stabilire una connessione al vCloud Director su 'vCD host
name'.



Explanation:

Impossibile stabilire una connessione al vCloud Director sull'host
specificato dalle opzioni VCDHost e VCDPort.

System action:

Impossibile eseguire le operazioni vCloud.

User response:

Verificare che i valori delle opzioni VCDHOst e VCDPort siano validi, la
connettività di rete sull'host esista e che il servizio vCloud Director
sia in esecuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2188E

La libreria di runtime di protezione vCloud non è installata oppure il
suo caricamento ha avuto esito negativo.



Explanation:

La libreria di runtime di protezione vCloud non è installata oppure non
può essere caricata.

System action:

Impossibile eseguire le operazioni vCloud.

User response:

Verificare che la libreria di runtime di protezione vCloud IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments sia installata. Se necessario,
installare nuovamente IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

------------------------------------------------------------------------
ANS2189E

Impossibile inizializzare la libreria di runtime di protezione vCloud.



Explanation:

Impossibile inizializzare la libreria di runtime di protezione vCloud.
Questo problema potrebbe essere causato dal Java Runtime non installato.

System action:

Impossibile eseguire le operazioni vCloud.

User response:

Verificare che Java sia installato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2190E

La libreria di runtime di protezione vCloud ha rilevato un errore
interno.



Explanation:

Si è verificato un errore interno nella libreria di runtime di
protezione vCloud.

System action:

Impossibile eseguire le operazioni vCloud.

User response:

Controllare il fil dsmerror.log per qualsiasi ulteriore messaggio che
potrebbe essere correlato a questo problema. Ripetere l'operazione. Se
il problema persiste, visitare il portale del supporto IBM per ulteriori
informazioni all'indirizzo http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2191E

Si è verificato un errore durante la creazione della directory di
gestione temporanea VSS predefinita 'path'.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect utilizza una directory di gestione
temporanea VSS per memorizzare i file correlati alle operazioni di
istantanea VSS. Il client IBM Spectrum Protect non è riuscito a creare
la struttura di questa directory.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect si è arrestato.

User response:

Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico IBM per
ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS2192E

Impossibile leggere le informazioni di configurazione nodo dal nodo
'node name'.



Explanation:

Le informazioni di associazione nodo sono richieste per questa
operazione vCloud. Tuttavia, le informazioni di associazione non
esistono o non possono essere lette dal nodo specificato.

System action:

L'operazione è annullata.

User response:

Assicurarsi che si stia accedendo al nodo corretto. Le informazioni di
associazione nodo sono memorizzate nel nodo VDC provider. Se necessario,
andare alla pagina di configurazione e fare clic sull'esecuzione della
procedura guidata di configurazione per apportare le correzioni
all'associazione nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2193E

Lo spazio file richiesto per il backup della vApp 'vapp name' non
esiste.



Explanation:

Non esiste alcuno spazio file per il backup della vApp specificato.

System action:

Ripristino non eseguito.

User response:

Assicurarsi che la vApp specificata sia corretta. Quindi, riprovare
l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS2194E

I dati dell'istantanea non sono completi per la vApp 'vapp name'.



Explanation:

Dati non coerenti rilevati nella vApp sottoposta a backup. Non è
possibile ripristinare la vApp specificata.

System action:

Ripristino non eseguito.

User response:

Controllare il fil dsmerror.log per qualsiasi ulteriore messaggio che
potrebbe essere correlato a questo problema. Se il problema persiste,
visitare il portale del supporto IBM per ulteriori informazioni
all'indirizzo http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2195E

Il numero di VM che sono disponibili per il ripristino è diverso da
quello previsto secondo i metadati della vApp 'nome vapp'.



Explanation:

Dati non coerenti rilevati nei metadati della vApp. Non è possibile
ripristinare la vApp specificata. È stato eseguito il backup di un
numero di VM superiore alla quantità attuale di VM disponibili per il
ripristino. Questo problema può verificarsi a causa di una replica nodi
incompleta oppure se uno spazio file è stato eliminato.

System action:

Ripristino non eseguito.

User response:

Controllare il file dsmerror.log per trovare eventuali messaggi che
possano indicare il problema. Eseguire una query dettagliata per questa
vApp per verificare che siano presenti tutti i backup delle VM. Se si
utilizza la replica nodi, assicurarsi che funzioni correttamente. Se il
problema persiste, visitare il portale del supporto IBM per ulteriori
informazioni all'indirizzo http://www.ibm.com/support/entry/portal/.
Contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2196W

È stata rilevata una configurazione disco incompatibile per il seguente
disco: 'disk name'. Non è supportato il singolo ripristino database per
il seguente database:'database name'.



Explanation:

Uno o più file database file in questa operazione si trovano in dischi
dinamici o GPT (GUID Partition Table). In questa configurazione, il
singolo ripristino database non è supportato.

System action:

Il backup dell'intera macchina virtuale prosegue.

User response:

Per ripristinare l'ambiente ad uno stato precedente, immettere un
ripristino dell'intera macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2197E

Il test di verifica della vApp 'vapp name' indica che i dati della VM
sono incompleti nella vApp. Impossibile ripristinare la vApp.



Explanation:

Dati non coerenti rilevati nella VM per la vApp specificata. Non è
possibile ripristinare la vApp specificata. Questo problema può
verificarsi a causa di una replica nodi incompleta oppure se uno spazio
file è stato eliminato.

System action:

Le operazioni continuano.

User response:

Controllare il fil dsmerror.log per qualsiasi ulteriore messaggio che
potrebbe essere correlato a questo problema. Eseguire una query
dettagliata per questa vApp per verificare che siano presenti tutti i
backup delle VM. Se si utilizza la replica nodi, assicurarsi che
funzioni correttamente. Se il problema persiste, eseguire un nuovo
backup COMPLETO della vApp e visitare il portale del supporto IBM per
ulteriori informazioni all'indirizzo
http://www.ibm.com/support/entry/portal/. Contattare l'amministratore di
IBM Spectrum Protect per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2198I

Backup della vApp VMware vCloud Director 'vApp name' nel VDC
organizzazione 'Org VDC name' dell'organizzazione 'Org name' completato
correttamente. VM: Backup di number of VM backed up VM su number of VMs
in vApp completo.



Explanation:

L'operazione di backup è stata completata. Vengono visualizzati il
numero di VM sottoposte a backup e il numero totale di VM in vApp.

System action:

Lo scopo di questo messaggio è unicamente informativo.

User response:

Se il numero di VM di cui è stato eseguito il backup è inferiore al
totale nella vApp, controllare i log degli errori per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2200I

***** Inserimento di count file nella cache *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect il numero di file specificato è stato aggiunto alla
cache del disco.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2201I

***** Analisi dei count file della cache *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect il numero di file specificato è stato analizzato
nella cache del disco.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2202E

Errore di disco completo durante l'accesso alla cache del disco.



Explanation:

Si è verificato un errore di disco completo durante il tentativo di
accesso o di scrittura sul file della cache su disco specificato durante
un backup incrementale della cache su disco. Fare riferimento al log
degli errori del client per maggiori informazioni.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Questo errore può essere risolto liberando lo spazio nel file system
contenente il file di cache oppure specificando una posizione differente
per il file di cache. Utilizzare l'opzione diskcachelocation per
specificare la posizione del file di cache.

------------------------------------------------------------------------
ANS2203E

Errore durante l'accesso alla cache del disco.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il tentativo di accesso al file della
cache su disco specificato durante un backup incrementale della cache su
disco. Fare riferimento al log degli errori del client per maggiori
informazioni. IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2204E

Cache su disco riavviata.



Explanation:

La lunghezza del nome di un oggetto ha superato la lunghezza della
chiave della cache su disco configurata durante un backup incrementale
della cache su disco. È necessario riavviare il backup. IBM Spectrum
Protect.

System action:

Il backup è stato riavviato con una lunghezza della chiave maggiore per
il nome dell'oggetto.

User response:

Nessun nome richiesto. Il nome dell'oggetto che ha causato l'errore si
trova nel file dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS2206W

L'utente deve avere autorizzazioni root per utilizzare il metodo della
cache su disco per il backup della memoria. L'operazione continuerà
utilizzando il metodo di backup efficiente della memoria senza la cache
su disco.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'operazione continua senza l'utilizzo della cache su disco.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2213W

La macchina virtuale 'vm-name' è configurata con un numero non valido di
tentativi di istantanea, specificato dalla tag 'tag' per la categoria
'cat'.



Explanation:

Un numero non valido di tentativi di istantanea è specificato per i
tentativi di istantanea sospesi o non sospesi nel valore tag. Il numero
massimo che può essere specificato è dieci per ogni tipo di tentativo di
istantanea. Il valore minimo che può essere specificato è 0, ma entrambi
i numeri non possono essere 0.

System action:

L'operazione continua con il numero predefinito di tentativi sospesi e
non sospesi (2,0).

User response:

Modificare la coppia di numeri nella tag in modo che il numero di
tentativi sospesi e non sia tra 0-10 ed entrambi i numeri non possono
essere 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS2218I

La password della chiave di codifica per il nodo nome nodo e il server
nome server è stata migrata.



Explanation:

Il formato del file password IBM Spectrum Protect è stato modificato
recentemente. L'opzione MIGRATEENCRYPTKEY è impostata e la password
della chiave di modifica memorizzata è stata migrata automaticamente nel
nuovo formato. Questo messaggio conferma che la migrazione è stata
eseguita correttamente.

System action:

La password della chiave di codifica è stata migrata.

User response:

Nessuna risposta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2219E

Impossibile eseguire il backup o l'archiviazione dei file nello spazio
file perché posseduto da un'applicazione IBM Spectrum Protect API.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Client non è in grado di archiviare o eseguire il
backup dei file in uno spazio file utilizzato da un'applicazione IBM
Spectrum Protect API.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Utilizzare nomi nodo diversi per le applicazioni IBM Spectrum Protect
Client e IBM Spectrum Protect API.

------------------------------------------------------------------------
ANS2220E

Impossibile mettere il disco del cluster in modalità manutenzione.



Explanation:

La chiamata del sistema per mettere il disco del cluster in modalità
manutenzione non è riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema continua, controllare la
registrazione errori del client per qualsiasi altro messaggio che
potrebbe essere stato registrato quando questo messaggio è stato scritto
e eseguire l'azione correttiva (se vi fosse) suggerita da tali messaggi.
Esaminare la registrazione eventi di Windows che potrebbe contenere
informazioni aggiuntive. Consultare l'amministratore di sistema o
l'amministratore di IBM Spectrum Protect per maggiori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2221W

Java non è stato in grado di risolvere l'indirizzo IP della macchina
virtuale a causa di problemi dovuti alla non corretta configurazione
della rete! Verificare che la rete e il DNS siano configurati
correttamente. Da notare che sulle macchine UNIX il nome host potrebbe
essere riportato correttamente (lo stesso) per i metodi di comunicazione
IPv4 e IPv6 nel file di configurazione /etc/hosts. L'elaborazione di IBM
Spectrum Protect continua.



Explanation:

Java non è stato in grado di ottenere l'indirizzo dell'host locale a
causa dei problemi dovuti ad una configurazione non corretta della rete.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Verificare che la rete e il DNS siano configurati correttamente. Da
notare che sulle macchine UNIX il nome host potrebbe essere riportato
correttamente (lo stesso) per i metodi di comunicazione IPv4 e IPv6 nel
file di configurazione /etc/hosts. Consultare l'amministratore di
sistema o l'amministratore di IBM Spectrum Protect per maggiori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2223W

Sessione inizializzata dal server non autenticata respinta da nome peer.



Explanation:

Per la sicurezza, il client non accetterà le sessioni inizializzate dai
server con l'autenticazione disattivata.

System action:

La sessione client-server non viene aperta e la pianificazione non viene
eseguita. Il programma di pianificazione continua ad attendere il
contatto da un server che ha l'autenticazione attivata.

User response:

Se si suppone che il sistema client accetti eventi pianificati dal
server IBM Spectrum Protect di richiesta, chiedere al responsabile del
server IBM Spectrum Protect di attivare l'autenticazione o non
utilizzare sessioni inizializzate dal server. Se si suppone che il
sistema client non accetti eventi pianificati dal server di richiesta,
chiedere al responsabile del server IBM Spectrum Protect di rimuovere il
nome del nodo client dalla pianificazione sul server di richiesta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2225W

L'utente ha specificato l'opzione 'SNAPSHOTROOT'. Il backup
dell'istantanea provider istantanee non è valido insieme a questa
opzione. L'opzione "SNAPSHOTROOT avrà la precedenza e l'elaborazione
continuerà senza l'utilizzo di un'istantanea eseguita internamente da
IBM Spectrum Protect.



Explanation:

L'opzione (-SNAPSHOTROOT) è incompatibile con i provider di istantanee
IBM Spectrum Protect, quali LVSA (Logical Volume Snapshot Agent), il
provider di istantanee VSS, il provider di istantanee JFS2 e così via,
che forniscono una soluzione di istantanee completa senza dover
utilizzare l'opzione (-SNAPSHOTROOT). Si consiglia vivamente di
utilizzare le funzioni delle istantanee fornite dai provider di
istantanee IBM Spectrum Protect anziché utilizzare l'opzione
(-SNAPSHOTROOT). L'elaborazione continua senza l'utilizzo dei provider
di istantanee IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione continua senza l'utilizzo dei provider di istantanee IBM
Spectrum Protect.

User response:

Fare riferimento al manuale Using the Backup-Archive Client appropriato
al proprio sistema operativo per l'utilizzo corretto dell'opzione
denominata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2226W

La macchina virtuale 'vm-name' è configurata con un elenco di dischi
fissi non valido, specificato dalla tag 'tag' per la categoria 'cat'.



Explanation:

Un numero di disco fisso non valido è specificato nel valore tag
dell'elenco di backup dischi. Il numero minimo di dischi fissi che è
possibile specificare è 1 e il massimo è 999. Inoltre, i numeri di
dischi fissi devono essere numeri interi positivi separati da virgole.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Modificare la tag elenco disco fisso in modo che i numeri di disco fisso
siano tra 1-999 e siano elencati come valori separati da virgole.

------------------------------------------------------------------------
ANS2227W

L'opzione server 'option-name' 'option-value' non è stata applicata sul
client a causa dell'opzione client SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED.



Explanation:

Quando l'opzione client SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED è impostata su YES
sul client, l'amministratore IBM Spectrum Protect non può impostare una
delle seguenti opzioni client ENCRYPTIONTYPE, EXCLUDE.ENCRYPT,
INCLUDE.ENCRYPT. Anche l'impostazione dell'opzione client ENCRYPTKEY
GENERATE è inibita, ma le opzioni client ENCRYPTKEY PROMPT e ENCRYPTKEY
SAVE non lo sono.

System action:

L'opzione viene ignorata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2228W

Backup della vApp VMware vCloud Director 'vApp name' nel VDC
organizzazione 'Org VDC name' dell'organizzazione 'Org name' completato
correttamente. Alcune VM non sono state sottoposte a backup. VM: Backup
di number of VM backed up VM su number of VMs in vApp completo.



Explanation:

L'operazione di backup della vApp è riuscita. Tuttavia, per una o più VM
per la vApp non è stato eseguito il backup. Queste VM non saranno create
durante l'operazione di ripristino.

System action:

L'elaborazione continua alla vApp successiva.

User response:

Controllare il file di log per questa vApp per ulteriori informazioni
relativi a questo messaggio. Risolvere il problema, quindi eseguire
l'operazione di nuovo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2229E

Impossibile inizializzare l'ambiente di protezione vCloud. Consultare il
log degli errori client locale per informazioni dettagliate sui messaggi
di errore.



Explanation:

Impossibile inizializzare il pacchetto di protezione vCloud.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Assicurarsi che tutte le opzioni correlate all'ambiente vCloud siano
specificate correttamente. Consultare il file dsmerror.log per
informazioni dettagliate.

------------------------------------------------------------------------
ANS2230E

Impossibile creare un elenco vApp secondo la specifica 'vApp
specification'



Explanation:

L'elenco vApp non è riuscito a essere richiamato dal vCloud Director.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Assicurarsi che i valori specificati nelle opzioni VCDHost, VCDUser,
VCDPW e DOMAIN.VCD siano corretti. Assicurarsi che vCloud Director sia
attivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2231I

La categoria IBM 'cat' non è stata trovata.



Explanation:

L'opzione IBM Spectrum Protect 'VMTAGDATAMOVER' è abilitata, quindi le
tag e le categorie IBM possono essere applicate alle macchine virtuali,
ma la categoria IBM non è stata trovata.

System action:

L'operazione di backup continua senza il supporto tag.

User response:

Creare le categorie IBM richieste nel client Web VMware vSphere o
disabilitare l'opzione data mover 'VMTAGDATAMOVER' nel file delle
opzioni client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2232E

Impossibile richiamare l'elenco delle VM per la vApp 'vApp name' dal
vCloud Director.



Explanation:

Le informazioni della VM per la vApp specificata non sono state
richiamate dal vCloud Director. L'errore potrebbe essere causato dal
vCloud Director non attivo o accessibile.

System action:

Le VM che compongono la vApp specificata non sono sottoposte a backup.
L'elaborazione continua alla vApp successiva.

User response:

Assicurarsi che vCloud Director sia attivo e accessibile. Controllare il
file dsmerror.log per specifici errori correlati a questo problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2233I

La tag IBM 'tag' per la categoria 'cat' non è stata trovata.



Explanation:

L'opzione IBM Spectrum Protect 'VMTAGDATAMOVER' è abilitata, quindi le
tag e le categorie IBM possono essere applicate alle macchine virtuali,
ma la tag IBM non è stata trovata.

System action:

L'operazione continua senza il supporto tag.

User response:

Creare le tag IBM richieste nel client Web VMware vSphere o disabilitare
l'opzione data mover 'VMTAGDATAMOVER' nel file delle opzioni client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2234W

Il ripristino dal backup della macchina virtuale
'nome-macchina-virtuale' non è disponibile per il database 'nome-db'.
motivo



Explanation:

Il ripristino dal backup della macchina virtuale non è supportato per i
database delle applicazioni in-guest per uno dei seguenti motivi:

*  I file di database si trovano su dischi dinamici, dischi GPT (GUID
   Partition Table), dischi iSCSI o altri dispositivi NAS (Network
   Attached Storage).

*  I database Microsoft Exchange Server si trovano nello stato di
   smontato durante il backup della macchina virtuale.

*  I database Microsoft Exchange Server si trovano nello stato di non
   integro o con copie di database non integre.

*  Un server differente sta eseguendo il backup dei database Microsoft
   Exchange Server contemporaneamente.

*  Quando l'opzione vmPreferDagPassive è impostata su YES, i database
   Microsoft Exchange Server sono copie attive sul server corrente e
   hanno copia passiva integra su un altro server.

*  I database Microsoft Exchange Server Exchange sono nello stato
   sconosciuto perché IBM Spectrum Protect non è in grado di determinare
   lo stato di integrità del database durante il backup della macchina
   virtuale.



System action:

L'operazione di backup della macchina virtuale completa continua.

User response:

Eseguire una o più azioni tra quelle riportate di seguito per risolvere
il problema:

*  Spostare i file di database su dischi supportati dalla protezione di
   applicazioni in-guest.

*  Montare i database Microsoft Exchange Server smontati prima del
   backup della macchina virtuale.

*  Riparare i database Microsoft Exchange Server negli stati non
   integri.

*  Utilizzare l'indicatore di traccia VMTSMVSS sul data mover per
   tracciare l'elaborazione dello stato di integrità durante le
   operazioni di backup della macchina virtuale.



------------------------------------------------------------------------
ANS2236I

La macchina virtuale 'nome VM' contiene uno o più dischi che superano la
dimensione massima impostata dall'opzione VMMAXVIRTUALDISKS. Questi
dischi verranno esclusi dal backup.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect non esegue il backup di VMDK che superano
la dimensione massima.

System action:

Il backup della macchina virtuale viene eseguito; tuttavia, i dischi che
superano il limite vengono esclusi dal backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2238E

L'opzione VCDHOST deve essere impostata prima di eseguire l'operazione.



Explanation:

L'opzione VCDHOST non è presente.

System action:

L'operazione non può continuare senza impostare questa opzione.

User response:

Aggiungere l'opzione al file delle opzioni del client, sia tramite
l'editor Preferenze o modificando manualmente il file, oppure
specificare l'opzione nella riga comandi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2242E

Non sono stati trovati nodi corrispondenti alla specifica di input: node
specification



Explanation:

È stata immessa una specifica di nodo non valida.

System action:

L'operazione è stata arrestata.

User response:

Controllare la documentazione per informazioni su come specificare nodi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2244W

La macchina virtuale contiene uno o più dischi che superano la
dimensione massima impostata dall'opzione VMMAXVIRTUALDISKS. È possibile
utilizzare l'opzione VMMAXVIRTUALDISKS per modificare la dimensione
massima o specificare l'opzione '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' per
escludere quei dischi dal backup.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect non esegue il backup di VMDK o VHDX che
superano la dimensione massima.

System action:

Il backup della macchina virtuale non viene eseguito.

User response:

Utilizzare l'opzione VMMAXVIRTUALDISKS per modificare la dimensione
massima o specificare l'opzione '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' per
escludere tali dischi dal backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2245E

Backup e ripristini di macchina virtuale non sono supportati su
spostamenti di dati a 32 bit.



Explanation:

Operazioni della macchina virtuale, quali backup e ripristini non sono
supportati su Spostamenti di dati a 32 bit.

System action:

L'operazione non viene eseguita.

User response:

Eseguire l'aggiornamento ad uno Spostamento di dati a 64 bit e ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2246W

Impossibile disabilitare la modalità di manutenzione per la vApp vApp
name.



Explanation:

Il client ha tentato di disabilitare la modalità di manutenzione per
questa vApp. L'operazione ha avuto esito negativo.

System action:

Le operazioni continuano.

User response:

Controllare se la vApp si trova ancora in modalità di manutenzione. Se
così fosse, disabilitarla manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2247E

Quando si esegue questo comando, è necessario specificare l'opzione
ASNODENAME.



Explanation:

Quando si eseguono i comandi correlati a vCloud, l'opzione ASNODENAME
deve specificare il nodo vDC provider.

System action:

L'operazione non può continuare.

User response:

Specificare il nodo vDC provider come ASNODENAME nel comando

------------------------------------------------------------------------
ANS2248E

Impossibile caricare o inizializzare la librieria Java Runtime.



Explanation:

La libreria Java Runtime (libjvm), richiesta dall'ambiente di protezione
vCloud, non può essere caricata oppure l'inizializzazione di JRE (Java
Runtime Environment) non è riuscita

System action:

L'operazione viene arrestata

User response:

Per il sistema operativo Linux, verificare che un collegamento
denominato 'jre', che fa riferimento alla directory 'jre' nel percorso
di installazione Java, sia presente nella directory di installazione del
client di backup-archivio. Se il collegamento non esiste, crearlo (ad
esempio, ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre). In alternativa, modificare
LD_LIBRARY_PATH in modo da includere il percorso a libjvm.so (ad
esempio, export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic).
Per il sistema operativo Windows, verificare che la directory JRE esista
all'interno della directory di installazione client. Se necessario,
installare nuovamente il client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS2249W

Una macchina virtuale denominata 'vmname' esiste già su questo sistema.
Si desidera sostituire la macchina virtuale esistente?



Explanation:

Il ripristino di questa macchina virtuale arresterà ed eliminerà la
macchina virtuale esistente e tutti i suoi file. Per proteggere i dati
dell'applicazione, arrestare qualsiasi applicazione in esecuzione ed
arrestare la macchina virtuale prima di ripristinarla.

System action:

Se l'utente sceglie di continuare, il sistema arresterà ed eliminerà la
macchina virtuale esistente e tutti i suoi file.

User response:

Scegliere se sostituire la macchina virtuale esistente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2250W

È stato trovato un report di crash o un file coreIBM Spectrum Protect:
filename



Explanation:

La presenza di un core dump o di un report di crash indica che un
processo è stato terminato in modo anomalo.

System action:

Il nome del report di crash o del file core è notificato nel messaggio.
L'elaborazione continua.

User response:

Esaminare il log degli errori per verificare l'eventuale presenza di
altri messaggi di errore che possono essere di ausilio nel diagnosticare
la causa del core dump. Se possibile, correggere gli eventuali errori
rilevati. Poiché un core dump è di norma causato da un errore di
programmazione, salvare il file annotato in questo messaggio e
contattare il supporto tecnico di IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2253W

La versione del catalogo messaggi, catalogversion, utilizzata da IBM
Spectrum Protect non corrisponde alla versione di IBM Spectrum Protect,
clientversion



Explanation:

Un controllo della versione del catalogo indica che il catalogo e IBM
Spectrum Protect non sono alla stessa versione. Ciò può portare
all'utilizzo di messaggi mancanti o non corretti.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Esaminare l'installazione di IBM Spectrum Protect; verificare che i file
di catalogo messaggi corrispondano alla versione installata di IBM
Spectrum Protect. Potrebbe essere richiesta la reinstallazione di IBM
Spectrum Protect oppure potrebbe essere richiesto un riavvio del sistema
per completare l'installazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2254E

program-name con id sessione sessid ha interrotto il richiamo per il
token token. ERRNO errno: errno-text impostato. Vedere la spiegazione
del messaggio.



Explanation:

Un richiamo è stato interrotto da HSM. L'ERRNO impostato da HSM spiega
perché il richiamo è stato interrotto.

System action:

La richiesta di richiamo è stata interrotta dal servizio HSM.

User response:

Errori transitori: Risolvere il problema indicato dall'errno. Sulle
piattaforme GPFS: utilizzare il comando dsmmigfs q -d -n=all per
verificare che HSM e GPFS stiano funzionando correttamente. Ritentare
l'operazione di richiamo se è possibile identificare il file in errore.
Abilitare la registrazione HSM se non è stato possibile identificare il
file in errore e attendere la nuova ricorrenza. (La registrazione HSM
consente di associare il token visualizzato dal messaggio ANS e il file
richiamato) Errori statici: Ripristinare il file dal backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2260E

Impossibile bloccare il file di password IBM Spectrum Protect.



Explanation:

In un ambiente a più processi, il client IBM Spectrum Protect blocca il
file di password durante l'autenticazione per evitare conflitti
nell'aggiornamento della password in caso di scadenza della password
corrente.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Provare ad utilizzare l'indicatore di test MAXRETRIESLOCK per aumentare
il numero di tentativi per bloccare il file. Il valore predefinito è
1500.

------------------------------------------------------------------------
ANS2261E

Il client IBM Spectrum Protect non è riuscito a bloccare il file delle
opzioni.



Explanation:

In un ambiente a più processi, il client IBM Spectrum Protect blocca il
file delle opzioni durante l'inizializzazione per evitare conflitti
nella lettura o nell'aggiunta di un'opzione.

System action:

l'elaborazione prosegue

User response:

Tentare di ridurre il numero di processi del client IBM Spectrum Protect

------------------------------------------------------------------------
ANS2262I

Il servizio è in fase di avvio.



Explanation:

Il servizio di ripristino file è in fase di avvio.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2263I

Il servizio è stato avviato.



Explanation:

Il servizio di ripristino file è stato avviato.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2264I

La chiusura è in corso.



Explanation:

La chiusura è in corso.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2265I

Il servizio si sta chiudendo.



Explanation:

Il servizio di ripristino file è in fase di arresto.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2266I

L'opzione 'nome-opzione' è impostata sul valore predefinito di
'valore-predefinito'.



Explanation:

È stato rilevato un errore con il valore dell'opzione.

System action:

Viene utilizzata l'impostazione predefinita.

User response:

Per utilizzare un valore non predefinito, correggere il valore
dell'opzione nel file frConfig.props.

------------------------------------------------------------------------
ANS2267W

Il valore dell'opzione 'nome-opzione' 'valore-non-valido' non è valido.



Explanation:

È stato rilevato un errore con il valore dell'opzione.

System action:

Viene utilizzata l'impostazione predefinita.

User response:

Per utilizzare un valore non predefinito, correggere il valore
dell'opzione nel file frConfig.props. Riavviare quindi il server web che
ospita l'interfaccia di ripristino file.

------------------------------------------------------------------------
ANS2268W

Impossibile individuare l'indirizzo della porta TCP/IP sul nodo proxy di
montaggio oppure non è valido.



Explanation:

Il nodo proxy di montaggio richiede un indirizzo di porta TCP/IP. Questo
indirizzo viene utilizzato per le comunicazioni dal Client Acceptor sul
nodo proxy di montaggio.

*  Se viene utilizzato un nodo proxy di montaggio locale, l'indirizzo di
   porta TCP/IP specificato con la procedura guidata di configurazione o
   col notebook non è valido.

*  Se viene utilizzato un nodo proxy di montaggio remoto, l'opzione
   default_mp_httpport predefinita nel file frConfig.props non è
   specificata o non è valida.

Le comunicazioni con il Client Acceptor non possono essere avviate.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Se viene utilizzato un nodo proxy di montaggio locale, utilizzare la
pagina delle coppie di nodi proxy di montaggio nella procedura guidata
di configurazione o nel notebook per rimuovere il nodo proxy di
montaggio. Quindi aggiungere nuovamente il nodo proxy di montaggio per
risolvere questo problema.

Se viene utilizzato un nodo proxy di montaggio remoto, assicurarsi che
l'opzione default_mp_httpport sia specificata nel file frConfig.props
con un indirizzo di porta TCP/IP valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS2269E

È stato caricato il numero massimo di backup. Se è in esecuzione un
ripristino, attenderne il completamento e caricare nuovamente il backup.
Se il backup viene caricato in un'altra finestra del browser, chiudere
tale browser.



Explanation:

Per montare un altro backup, è necessario smontare uno dei backup
montati.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Smontare uno dei backup montati e riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2272E

Il file di valori separati da virgole (CSV) specificato 'CSV_file' non
può essere trovato o essere aperto.



Explanation:

L'opzione CSV spinge l'operazione a utilizzare un file di valori
separati da virgole (CSV) come input per questa operazione. Il file CSV
specificato non può essere trovato o aperto.

System action:

L'operazione viene arrestata.

User response:

Verificare che il percorso file sia corretto e che le autorizzazioni
file consentano la lettura. Ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2273E

Il file di valori separati da virgole (CSV) ha due o più colonne
'column_title' con lo stesso titolo che non possono essere duplicate.



Explanation:

L'operazione specificata, avviata da un file di valori separati da
virgole (CSV), richiede che una colonna con questo nome sia univoca per
il file.

System action:

L'operazione viene arrestata.

User response:

Rimuovere la colonna duplicata e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2274I

La colonna 'column_title' nel file CSV (Comma Separated Values) non è
riconosciuta per l'operazione corrente e verrà ignorata.



Explanation:

Ogni tipo di operazione riconosce una serie diversa di nomi colonna in
un file CSV. La colonna specificata non è utilizzata dall'operazione
corrente.

System action:

La colonna viene ignorato e l'operazione continua.

User response:

Modificare il nome della colonna se è scritto in modo errato.
Altrimenti, non è richiesta alcuna azione. La colonna può anche essere
rimossa senza problemi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2275W

L'elemento 'element_name' nella colonna etichettata 'column_title' nel
file CSV non è può essere duplicato per l'operazione corrente.



Explanation:

È stato trovato un elemento nel file CSV, che non può essere duplicato
per l'operazione corrente.

System action:

L'operazione viene arrestata.

User response:

Rimuovere la riga che contiene l'elemento duplicato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2276E

Il file di valori separati da virgole (CSV) 'file_name' ha un conteggio
righe di row_count. L'operazione corrente richiede un minimo di
required_row_count per l'esecuzione.



Explanation:

L'operazione corrente ha un numero minimo richiesto di righe nel file
CSV (Comma Separated Values) per poter essere eseguita. Il conteggio
righe nel file CSV è inferiore a questo valore.

System action:

L'operazione viene arrestata.

User response:

Aggiungere le righe di input necessarie al file CSV per l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2277E

L'elemento nel file CSV (Comma Separated Values) alla riga row nella
colonna 'column_name' con il valore 'element_value' non è valido o è
mancante.



Explanation:

L'operazione corrente ha incontrato un valore non valido o mancante che
è richiesto per l'operazione nel file CSV (Comma Separated Values).

System action:

L'operazione viene arrestata.

User response:

Correggere l'elemento identificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2278E

L'opzione time_option non può essere utilizzata senza specificare
l'opzione date_option sulla riga row del file CSV (Comma Separated
Values).



Explanation:

Se le opzioni to/from/pit time sono specificate deve essere specificata
anche la corrispondente opzione to/from/pit date.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione to/from/pit time o aggiungere l'opzione to/from/pit
date corrispondente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2279E

Nel file CSV (Comma Separated Values) manca la colonna richiesta
'column_name' per l'operazione corrente.



Explanation:

Per eseguire l'attività, l'operazione corrente richiede una colonna nel
file CSV che è mancante.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Aggiungere la colonna richiesta al CSV e gli elementi richiesti per tale
colonna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2280E

Il file CSV (Comma Separated Values) 'csv_file' non è valido, il file
non ha lo stesso numero di colonne su ogni riga. La prima riga del CSV
contiene first_row_column_count colonne.



Explanation:

Il file CSV inoltrato non è valido perché il numero di colonne su ogni
riga non è identico.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Il file CSV viene modificato per avere lo stesso numero di colonne in
ogni riga.

------------------------------------------------------------------------
ANS2281E

L'operazione corrente prevedeva che un elemento nel file CSV (Comma
Separated Values) 'csv_file' sulla riga row_number, colonna
column_number non fosse vuoto.



Explanation:

L'operazione corrente ha trovato un elemento vuoto nel file CSV dove è
richiesto un valore perché l'operazione possa continuare.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Il file CSV viene modificato per avere un valore dove ora manca o
l'intera colonna viene rimosssa.

------------------------------------------------------------------------
ANS2282E

Un elemento nel file CSV (Comma Separated Values) csv_file non è un
elemento valido: 'string_value'



Explanation:

L'operazione corrente ha incontrato un valore non valido o mancante che
è richiesto per l'operazione nel file CSV (Comma Separated Values).

System action:

L'operazione viene arrestata.

User response:

Correggere l'elemento identificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2284E

Il backup Microsoft Hyper-V non può essere eliminato.



Explanation:

L'eliminazione del backup Hyper-V causerà problemi di integrità dei dati
perché la successiva operazione di backup incrementale non eseguirà il
backup di tutti i dati richiesti. Per questo motivo, non eliminare i
backup Hyper-V.

System action:

Il backup non viene eliminato, ma l'operazione di sistema continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2307I

Impossibile trovare sul vCeter la categoria o il tag IBM Spectrum
Protect. Categoria: category-name, tag: tag-names



Explanation:

La categoria Spectrum Protect non è presente sul vCenter. La
configurazione potrebbe essere incompleta. Eseguire 'dsmc set vmtags'
per aggiungere i tag necessari. Questo messaggio può essere
tranquillamente ignorato se non viene utilizzata la pianificazione
basata su tag.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Controllare il file vcsplugin.log per ulteriori informazioni e
contattare l'amministratore IBM Spectrum Protect se si richiede
ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS2308E

La API VMware vCloud Suite ha riportato il seguente messaggio di errore:
'api-message'.



Explanation:

La API VMware vCloud Suite ha riportato un errore con il messaggio
specificato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Controllare il file vcsplugin.log per ulteriori informazioni e
contattare l'amministratore IBM Spectrum Protect se si richiede
ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS2309I

Il login SSO (Single Sign On) al server vSphere non è riuscito nella
funzione function. API message Ora si tenterà di eseguire un login
tramite credenziale.



Explanation:

Il login SSO (Single Sign On) al server vSphere ha avuto esito negativo.
I possibili motivi di questo errore includono le seguenti situazioni:

*  Esiste una differenza temporale tra l'orologio del server vSphere e
   quello del client che supera i 10 minuti.

*  Il server SSO accedere ad una porta non predefinita. Questo problema
   può verificarsi quando il server SSO è installato sullo stesso
   sistema di VMware vCenter.

System action:

Il sistema tenta un login tramite credenziale come conseguenza di un
errore di login SSO.

User response:

Esaminare il file dsmerror.log per dettagli sul motivo per cui il
tentativo di login SSO ha avuto esito negativo. Quindi, se necessario,
eseguire le azioni correttive.

------------------------------------------------------------------------
ANS2310E

L'attività di creazione istantanee è disabilitata sulla macchina
virtuale 'VM-name'. Di conseguenza, non è possibile eseguire il backup
della macchina virtuale.



Explanation:

Sulle macchine virtuali gestite o replicate da un'altra applicazione,
l'attività di creazione istantanee è disabilitata. Il client vSphere o
un'altra applicazione hanno disabilitato l'attività di creazione
istantanee su questa macchina virtuale. Di conseguenza, non è possibile
eseguire il backup di questa macchina virtuale.

System action:

L'operazione di backup ignora la macchina virtuale con l'attività di
creazione istantanee disabilitata e continua l'elaborazione delle
macchine virtuali rimanenti.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2311E

L'attività di creazione istantanee è disabilitata sulla macchina
virtuale. Di conseguenza, non è possibile eseguire il backup della
macchina virtuale.



Explanation:

Sulle macchine virtuali gestite o replicate da un'altra applicazione,
l'attività di creazione istantanee è disabilitata. Il client vSphere o
un'altra applicazione hanno disabilitato l'attività di creazione
istantanee su questa macchina virtuale. Di conseguenza, non è possibile
eseguire il backup di questa macchina virtuale.

System action:

L'operazione di backup ignora la macchina virtuale con l'attività di
creazione istantanee disabilitata e continua l'elaborazione delle
macchine virtuali rimanenti.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2312E

-DELTYPE=ALL non è consentito per DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM.



Explanation:

DELTYPE=ALL non è un valore di opzione valido quando si eliminano gli
oggetti di backup della VM.

System action:

Il comando non viene eseguito.

User response:

Se si desidera eliminare tutti i backup per un nodo VM, utilizzare il
comando DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2313E

-FILELIST non è consentito per DELETE BACKUP o EXPIRE quando
-OBJTYPE=VM.



Explanation:

-filelist non è un valore di opzione valido quando si eliminano o
scadono gli oggetti di backup della VM.

System action:

Il comando non viene eseguito.

User response:

Se si desidera eliminare o far scadere tutti i backup per un nodo VM,
utilizzare il comando DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2314E

Non esiste alcun backup della VM per VM-name.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect non dispone di un record di backup di una
VM per il nome della vM fornito. Il backup potrebbe essere stato
eliminato o il nome della VM potrebbe essere stato scritto in modo
errato.

System action:

Il comando non viene eseguito.

User response:

Se l'ortografia è il problema, correggerla e immettere nuovamente il
comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS2315E

-PICK non è consentito per EXPIRE quando -OBJTYPE=VM.



Explanation:

-pick non è un valore di opzione valido quando scadono gli oggetti di
backup della VM.

System action:

Il comando non viene eseguito.

User response:

Se si desidera far scadere tutti i nodi VM, utilizzare il comando DELETE
FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2316E

I caratteri jolly non sono consentiti nel nome argomento VM.



Explanation:

Quando scade o si elimina un backup della VM, il nome della VM deve
essere specificato in modo esatto. Il comando EXPIRE -OBJTYPE=VM elabora
solo un backup su ciascun richiamo. Quando -INACTIVE è presente il
comando DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM visualizza tutte le versioni di un
singolo backup della VM in un elenco da cui scegliere. Se -INACTIVE non
è presente, questo comando fa scadere il backup della VM attivo
corrente.

System action:

Il comando non viene eseguito.

User response:

Specificare solo una VM senza caratteri jolly. Potrebbe presentare
lettere maiuscole o minuscole.

------------------------------------------------------------------------
ANS2317E

Eliminazione dell'oggetto della VM VMname non riuscito. Motivo:



Explanation:

La transazione che elimina l'oggetto della VM denominato non è riuscita
sul server. Codice di errore ....?????

System action:

L'eliminazione viene ignorata e l'elaborazione continua con la selezione
successiva, se presente.

User response:

Consultare il log degli errori per i motivi specifici di questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2318E

Il Command con -OBJTYPE=VM richiede esattamente un argomento non opzione



Explanation:

Questo comando accetta solo un singolo nome VM come argomento. Nessun
argomento è stato immesso o più di uno viene visualizzato nella riga
comandi.

System action:

Il comando non viene eseguito.

User response:

Specificare solo una VM senza caratteri jolly. Potrebbe presentare
lettere maiuscole o minuscole.

------------------------------------------------------------------------
ANS2319W

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM è terminato con errori.



Explanation:

Una o più eliminazioni non sono riuscite.

System action:

I backup della VM non riusciti sono stati riportati nei messaggi
precedenti. L'elaborazione continua con la prossima selezione, se
presente.

User response:

Consultare i messaggi di errore precedenti per individuare la causa di
ciascun errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2320I

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM è terminato senza errori.



Explanation:

Sono stati eliminati tutti i backup della VM selezionati per
l'eliminazione.

System action:

Il controllo ritorna alla riga comandi.

User response:

Nessuna azione richiesta, questo messaggio è informativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2321W

EXPIRE con -OBJTYPE=VM è terminato con errori.



Explanation:

Il comando non è stato completato nessun oggetto è scaduto.

System action:

La scadenza della VM non riuscita è stata riportata nei messaggi
precedenti.

User response:

Consultare i messaggi di errore precedenti per individuare la causa
dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2322I

EXPIRE con -OBJTYPE=VM è terminato senza errori.



Explanation:

Il comando EXPIRE è stato eseguito correttamente.

System action:

Il controllo ritorna alla riga comandi.

User response:

Nessuna azione richiesta, questo messaggio è informativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2323E

L'ID e la password per VMware vCD (vCloud Director) 'vCD host name' non
sono impostati.



Explanation:

Impossibile leggere l'ID e la password per VMware vCD (vCloud Director)
dal file password crittografato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Immettere il comando SET PASSWORD -type=VCD 'vCloud Director hostname'
'userid' 'password' per salvare una password crittografata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2324W

AVVERTENZA: l'ID utente VMware vCD (vCloud Director) <hostuserid> letto
dal file delle password è diverso dal valore dell'opzione VCDUser
<vmcuserid>. Utilizzo del valore memorizzato.



Explanation:

Tutti gli ID utente specificati nel file TSM.PWD e nell'opzione VCDUSER
devono essere uguali.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect avendo a
disposizione le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS2325E

Errore durante l'accesso al log di modifica differenziale
dell'istantanea per il filer '' volume '', consultare il log degli
errori del client per ulteriori informazioni.



Explanation:

Non è possibile accedere al log Modifica differenziale istantanea per
eseguire il backup del volume del filer specificato

System action:

Il backup del volume specificato non è riuscito.

User response:

Assicurarsi che la directory di gestione temporanea del client in cui
sono ubicati i log sia accessibile.

------------------------------------------------------------------------
ANS2326W

È stato rilevato un log di modifica differenziale dell'istantanea
danneggiato, il log di modifica sarà reimpostato e verrà eseguito un
incremento progressivo completo.



Explanation:

È stato rilevato un log di modifica differenziale dell'istantanea
danneggiato per il volume del filer sottoposto a backup.

System action:

Il log di modifica sarà reimpostato e verrà eseguito un incremento
progressivo con una nuova istantanea di base.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2327I

Creazione di un log di modifica differenziale di istantanea.



Explanation:

È stato creato un nuovo log di modifica differenziale di istantanea.

System action:

Lo scopo di questo messaggio è unicamente informativo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2328I

Utilizzo del log di modifica differenziale di istantanea.



Explanation:

Un log di modifica differenziale di istantanea viene utilizzato per il
backup.

System action:

Lo scopo di questo messaggio è unicamente informativo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2329W

È stato rilevato un log di modifica differenziale di istantanea nella
versione precedente, il log di modifica sarà reimpostato e verrà
eseguito un incremento progressivo completo.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2330E

Impossibile sbloccare i writer VSS in quanto la durata dell'istantanea
ha superato i 10 secondi della limitazione di timeout.



Explanation:

Microsoft VSS ha una limitazione di timeout di 10 secondi tra i blocchi
e gli eventi thaw per i writer VSS in una VM. Quando la durata
dell'istantanea supera il limite di timeout di 10 secondi, i writer VSS
tornano in uno stato 'non riuscito'. Tale stato non riuscito si verifica
in quanto il provider VSS non ha sbloccato i writer VSS nel tempo
consentito.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare il log degli eventi. Accertarsi che i writer nella VM guest
siano in stato 'stabile' prima di tentare un'operazione di backup della
VM di protezione applicazione. Un'operazione di istantanea deve essere
completata entro 10 secondi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2331W

Nessuna corrispondenza trovata sul server per il nome della VM Hyper-V o
il parametro VMList 'string' immesso



Explanation:

Non è stata trovata alcuna corrispondenza sul server per il nome della
VM Hyper-V o il parametro VMList immesso.

System action:

Nessuna.

User response:

Specificare un altro nome di VM Hyper-V o parametro VMList esistente sul
server.

------------------------------------------------------------------------
ANS2332E

Impossibile accedere a vCloud Director. Autenticazione non riuscita.



Explanation:

Le credenziali vCloud sono state rifiutate da vCloud Director.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Aggiornare nome utente e password per vCloud Director.

------------------------------------------------------------------------
ANS2333E

Impossibile stabilire la connessione a vCloud Director.



Explanation:

Impossibile stabilire una connessione al vCloud Director sull'host
specificato dalle opzioni VCDHost e VCDPort.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Verificare che i valori delle opzioni VCDHOst e VCDPort siano validi, la
connettività di rete sull'host esista e che il servizio vCloud Director
sia in esecuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2334E

Un'operazione che richiede il servizio WMI (Windows Management
Instrumentation) per Hyper-V non è riuscita con errore 'errorstring'.
Impossibile connettersi al namespace Hyper-V. Confermare che Hyper-V è
installato sul nodo di backup.



Explanation:

Impossibile trovare il namespace WMI (Windows Management
Instrumentation) "root\virtualization\v2" per Hyper-V. Questo namespace
viene installato con Hyper-V. Se Hyper-V è installato, Hyper-V non è in
buono stato.

System action:

Creazione di una connessione al provider WMI Hyper-V.

User response:

Verificare che Hyper-V sia installato. Se Hyper-V non è installato,
installarlo prima di tentare nuovamente questa operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2335E

Un'operazione che richiede il servizio WMI (Windows Management
Instrumentation) per Hyper-V non è riuscita con errore 'errorstring'. Il
servizio WMI in stato Arresto in corso o Arrestato. Riavviare il
servizio e riprovare.



Explanation:

Il servizio WMI (Windows Management Instrumentation) ha ricevuto una
richiesta di arresto o è stato arrestato a causa di un errore esterno. È
stata tentata un'operazione interna che richiede WMI e non è riuscita.
L'operazione richiesta non è disponibile quando WMI è arrestato.

Tutte le operazioni Hyper-V richiedono il servizio WMI (Windows
Management Instrumentation).

System action:

Si è verificata un'operazione interna IBM Spectrum Protect che coinvolge
WMI (Windows Management Instrumentation).

User response:

Riavviare il servizio Windows Management Instrumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2336W

IBM Spectrum Protect ha rilevato che la seguente macchina virtuale
Hyper-V "macchina_virtuale" ha una catena di backup incrementale
interrotta. Viene eseguito un backup completo sulla macchina virtuale
Hyper-V specificata.



Explanation:

L'ultima operazione della macchina virtuale è stato un ripristino;
oppure qualcuno non noto ha eseguito operazioni di backup incrementale
sulla macchina virtuale indicata. Per evitare un danneggiamento del
backup verrà eseguito invece un backup completo.

System action:

IBM Spectrum Protect ha rilevato che una macchina virtuale ha catene di
backup incrementale interrotte.

User response:

Viene eseguito un backup completo invece di un backup incrementale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2337E

Il processo non è stato in grado di mettere non in linea la risorsa
cluster 'nome-risorsa'. L'operazione corrente richiede che la risorsa
non sia in linea. Lo spegnimento della risorsa cluster non è riuscito
con cr=cr.



Explanation:

La risorsa cluster non è stata scollegata entro il limite di tempo
oppure è stato effettuato un tentativo di scollegare una risorsa cluster
in errore.

System action:

L'operazione corrente viene arrestata.

User response:

Controllare che la risorsa cluster non sia in uno stato di errore.
Verificare che la risorsa cluster sia stata scollegata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2338W

Il processo ha rilevato una richiesta di backup di una replica di
macchina virtuale. Lo stato della replica 'nomereplicavm', ID='idvm'
potrebbe differire dalla macchina virtuale originale. Se i nomi della
macchina virtuale originale e della replica sono identici, verrà
utilizzato lo stesso spazio file. I dati potrebbero divenire
irrecuperabili perché lo stato della macchina virtuale originale e della
replica potrebbe differire.



Explanation:

I backup di una macchina virtuale originale e della relativa replica si
sovrascrivono a vicenda poiché il nome e l'ID in genere sono identici.
Le repliche della macchina virtuale vengono eseguite in intervalli di
tempo definiti. Tra questi intervalli i dati presenti sull'originale e
sulla replica potrebbero differire. In alcune occasioni la differenza
potrebbe causare un danneggiamento dei dati se un backup dell'originale
è seguito da un backup della replica.

System action:

Viene elaborata una richiesta di backup di una replica della macchina
virtuale.

User response:

Configurare IBM Spectrum Protect in modo da eseguire solo il backup
della macchina virtuale originale o della replica. In alternativa, è
possibile modificare il nome della replica rispetto alla macchina
virtuale originale; in questo modo il backup della replica verrà
eseguito in uno spazio file separato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2339W

La VM Hyper-V 'vmname' è in stato "diramazione" rispetto all'ultimo
backup. Non è possibile eseguire un backup Forever incrementale -
Incrementale. Verrà eseguito invece un backup Forever incrementale -
Completo.



Explanation:

Lo stato della VM è "diramazione" rispetto all'ultimo backup. Questo
comporta un fallback a Forever incrementale - Completo poiché la
coerenza del backup in questo stato non è garantita.

System action:

Verrà eseguito un backup Forever incrementale - Completo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2340W

La macchina virtuale di destinazione 'nome-VM' esiste, utilizzare
l'opzione REPLACE per sostituirla.



Explanation:

La VM di destinazione specificata esiste e l'utente ha specificato di
non consentire il ripristino per sostituire le macchine esistenti.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata.

User response:

Specificare una macchina virtuale differente come destinazione del
ripristino oppure specificare che la macchina virtuale esistente può
essere sostituita.

------------------------------------------------------------------------
ANS2341E

La macchina virtuale di destinazione 'nome-VM' non può essere
ripristinata: il guid è diverso dalla copia di backup.



Explanation:

La VM di destinazione specificata esiste ed ha un guid diverso da quello
con cui è stato eseguito il backup della macchina virtuale.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata.

User response:

Specificare una macchina virtuale differente come destinazione del
ripristino oppure eliminare la macchina virtuale di destinazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2342E

La destinazione del ripristino specificata 'nome-VM' è ambigua: esistono
più macchine virtuali con lo stesso nome.



Explanation:

La destinazione del ripristino specificata è ambigua, esistono più
macchine virtuali con lo stesso nome.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata.

User response:

Specificare una macchina virtuale differente come destinazione del
ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS2343E

Non è possibile eseguire un'istantanea della macchina virtuale 'nomevm'
poiché è collegato un disco fisico.



Explanation:

VSS (Volume Snapshot Service) non è in grado di eseguire l'istantanea di
una macchina virtuale con un disco fisico.

System action:

Il backup completo della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva presente nel backup.

User response:

Non includere questa macchina virtuale in domain.vmfull per il backup.
Impossibile eseguire un'istantanea di questa macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2344E

'drive-name1' è un disco di controllo.



Explanation:

Il volume indicato è un disco di controllo. Poiché l'opzione CLUSTERNODE
è impostata su YES, non è possibile eseguire il backup o l'archiviazione
del volume.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Se l'opzione CLUSTERNODE è erratamente impostata su YES, modificare
l'opzione su NO e riprovare. In caso contrario consultare il manuale del
client per ulteriori informazioni sulla configurazione del client IBM
Spectrum Protect in modo da eseguirlo in un ambiente cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS2345W

La macchina virtuale denominata '' ha un'istantanea precedente ''. È
stato inviato un comando al vCenter per rimuoverla.



Explanation:

Durante il processo di cleanup dell'istantanea il client di
backup-archivio ha rilevato istantanee precedenti sulla macchina
virtuale. È stato inviato un comando di rimozione istantanee al vCenter
VMware per rimuovere le istantanee precedenti.

System action:

L'elaborazione continua

User response:

Confermare che la macchina virtuale non ha più istantanee, prima del
successivo backup pianificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2346E

Scadenza dell'oggetto VM VMname non riuscita. Motivo:



Explanation:

La transazione che fa scadere l'oggetto della VM denominato non è
riuscita sul server. Codice di errore ....?????

System action:

La scadenza non è completa.

User response:

Consultare il log degli errori per i motivi specifici di questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2347E

Impossibile utilizzare la protezione applicazione di IBM Spectrum
Protect. La versione corretta di Java Runtime Environment non è stata
rilevata su macchina. Per eseguire questo programma, è richiesto Java
Runtime Environment versione o successivi. Se tale livello della
versione Java è già stato installato su questa macchina, accertarsi che
l'eseguibile Java corretto si trovi in PATH e riavviare il programma.



Explanation:

Impossibile avviare il backup della vm di protezione applicazione di IBM
Spectrum Protect in quanto Java runtime environment non soddisfa i
requisiti.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che l'eseguibile java corretto si trovi in PATH oppure
installare la versione richiesta di Java runtime environment ed eseguire
nuovamente il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2348E

L'host proxy di montaggio 'versioneremota' non ha un sistema operativo
supportato.



Explanation:

Il nodo proxy di montaggio deve essere configurato su un sistema
operativo supportato.

System action:

La procedura di richiamo ritorna indietro e il controllo viene passato
di nuovo all'utente.

User response:

Consultare la documentazione per un elenco dei sistemi operativi
supportati. Configurare il nodo proxy di montaggio su un sistema
operativo supportato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2349W

La macchina virtuale denominata '' necessità del consolidamento
dell'istantanea. È stato inviato un comando al vCenter VMware per
eseguire il consolidamento.



Explanation:

Durante il processo di backup della macchina virtuale il client di
backup-archivio ha rilevato che la macchina virtuale necessita di un
consolidamento dell'istantanea. È stato inviato un comando al vCenter
VMware per eseguire il consolidamento.

System action:

L'elaborazione continua

User response:

Confermare che la macchina virtuale non ha più istantanee né file delta
di istantanee, prima del successivo backup pianificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2350E

Il backup della macchina virtuale 'nome VM' non verrà eseguito perché la
VM contiene almeno uno dei seguenti caratteri speciali non supportati \
/ : ; , * ? " ' < > |



Explanation:

La macchina virtuale specificata contiene caratteri che non sono
supportati per le operazioni di backup e ripristino della macchina
virtuale.

System action:

Il backup della macchina virtuale specificata non è riuscito.

User response:

Ridenominare la macchina virtuale così che non contenga alcuno dei
caratteri speciali specificati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2351E

È stato rilevato un nome macchina virtuale duplicato 'vmname' nella
stessa operazione di backup. I backup di una macchina virtuale non
possono continuare senza un nome oggetto univoco.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito perché non è
disponibile un nome oggetto univoco.

System action:

Il backup della macchina virtuale specificata non è riuscito. Verrà
elaborato il backup della macchina virtuale successiva.

User response:

Ridenominare la macchina virtuale in modo che sia univoca tra le
macchine virtuali del nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2352E

La convalida della configurazione della macchina virtuale 'vmname' ha
restituito il seguente messaggio da Hyper-V: hypervmessage Questo
messaggio indica che non sarà possibile ripristinare la macchina
virtuale finché non ci si occupa del messaggio proveniente da Hyper-V.



Explanation:

Durante la convalida della macchina virtuale con Hyper-V, è stato
restituito un messaggio che impedisce il proseguimento del ripristino
della macchina virtuale.

System action:

Impossibile continuare con il ripristino fino a quando non verrà risolto
il problema.

User response:

Risolvere il problema indicato dal messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS2353W

La macchina virtuale da ripristinare 'nome vm' supera la quantità di
vCPU, di memoria virtuale o di entrambe, consentita dall'host. La
macchina virtuale è stata reimpostata sulla quantità minima consentita
dall'host in modo che l'operazione di ripristino possa continuare.



Explanation:

La macchina virtuale da ripristinare è configurata per più vCPU, memoria
virtuale o entrambe, di quante non siano consentite dall'host. La
quantità di vCPU e di memoria virtuale può essere adeguata al termine
dell'operazione di ripristino.

System action:

Le vCPU, la memoria virtuale o entrambe vengono reimpostate alla
quantità minima consentita dall'host. L'operazione di ripristino
continua.

User response:

Adeguare la quantità di vCPU, di memoria virtuale o di entrambe dopo il
completamente dell'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS2373E

La libreria del plug-in VMware vCloud Suite non è riuscita a connettersi
al PSC (Platform Services Controller) ed eseguire una sessione SSO
(single sign-on).



Explanation:

Non è stata stabilita una connessione con il PSC (Platform Services
Controller).

System action:

Le operazioni dell'API vCloud Suite non possono essere eseguite.

User response:

Verificare che il valore dell'opzione VMCHOST sia corretto, che sia
presente una connettività di rete all'host e che il PSC (Platform
Services Controller) sia in esecuzione, integrato o esterno. Per
ricevere messaggi aggiuntivi che potrebbero essere correlati a questo
problema, abilitare la traccia TRACEFLAGS VCLOUD nel file delle opzioni
client. Per determinare a quale PSC (Platform Services Controller) sta
facendo riferimento il server vCenter, esaminare la chiave delle
impostazioni avanzate 'config.vpxd.sso.sts.uri' del server vCenter.
Confermare che l'ora di sistema tra il PSC, il vCenter ed il client sul
nodo data mover è sincronizzata. Inoltre, controllare il file degli
errori vcsplugin.log del plugin vCloud Suite.

------------------------------------------------------------------------
ANS2374E

La libreria del plug-in VMware vCloud Suite non è riuscita a connettersi
a vCenter Management Server.



Explanation:

Non è stata stabilita una connessione con vCenter Management Server.

System action:

Le operazioni dell'API vCloud Suite non possono essere eseguite.

User response:

Verificare che il valore dell'opzione VMCHOST sia corretto e che sia
presente una connettività di rete all'host. Per ricevere messaggi
aggiuntivi che potrebbero essere correlati a questo problema, abilitare
la traccia TRACEFLAGS VCLOUD nel file delle opzioni client. Inoltre,
controllare il file di log vcsplugin.log del plugin vCloud Suite.

------------------------------------------------------------------------
ANS2375E

La libreria del plug-in VMware vCloud Suite non è riuscita a connettersi
a vCenter Management Server perché non è stato trovato il nome istanza.



Explanation:

Non è stata stabilita una connessione con vCenter Management Server
perché non è stato trovato il nome istanza. Potrebbe trattarsi di un
errore di ortografia nel nome host oppure il DNS (Domain Name System)
non sta funzionando.

System action:

Le operazioni dell'API vCloud Suite non possono essere eseguite.

User response:

Verificare che il valore dell'opzione VMCHOST sia corretto e corrisponda
al nome utilizzato per registrare il vCenter con il Platform Services
Controller, che spesso è l'FQDN (fully qualified domain name). Per
ricevere messaggi aggiuntivi che potrebbero essere correlati a questo
problema, abilitare la traccia TRACEFLAGS VCLOUD nel file delle opzioni
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2376I

La versione vCenter di destinazione non supporta l'SDK vCloud Suite di
VMware e, pertanto, le operazioni relative alle tag non possono essere
eseguite dal client sul nodo del data mover.



Explanation:

L'opzione client 'VMTAGDATAMOVER' è abilitata in modo che le categorie e
le tag IBM Spectrum Protect possano essere applicate alle macchine
virtuali, ma la versione vCenter è inferiore al versione 6.0.

System action:

L'operazione continua senza il supporto delle operazioni di tag vSphere
e della libreria di plug-in vCloud Suite.

User response:

Utilizzare un vCenter che sia alla versione 6.0 o successive oppure
disabilitare l'opzione 'VMTAGDATAMOVER' nel file delle opzioni client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2377I

I dati di categoria IBM sono stati creati, o già esistevano, nel VMware
Platform Services Controller.



Explanation:

Le categorie utilizzate per il supporto tag nel client di
backup-archivio sono disponibili per l'utilizzo in VMware Platform
Services Controller.

System action:

L'operazione è stata completata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2378W

La sessione SSO (single sign-on) nel PSC (Platform Services Controller)
ha generato un errore con il seguente messaggio: messaggioapi



Explanation:

La sessione SSO (single sign-on) nel PSC (Platform Services Controller)
ha generato un errore. I possibili motivi per questo errore includono le
seguenti situazioni:

*  Questo problema potrebbe verificarsi quando gli orologi di sistema
   sull'host PSC, sull'host del server vCenter e sull'host del client
   non sono sincronizzati oppure quando le impostazioni dei fusi orari
   non sono corrette.

*  Il server SSO (single sign-on) PSC accede ad una porta non
   predefinita. Questo problema potrebbe verificarsi quando il server
   SSO (single sign-on) è installato sullo stesso sistema del VMware
   vCenter.



System action:

Il client sul nodo data mover tenterà un login con credenziali come
conseguenza dell'errore di login SSO (single sign-on).

User response:

Ricercare nel file dsmerror.log i dettagli sul motivo per cui il
tentativo di login SSO (single sign-on) ha avuto esito negativo. Quindi,
eseguire un'azione correttiva, se necessario.

------------------------------------------------------------------------
ANS2380E

La connessione allo spazio dei nomi WMI (Windows Management
Instrumentation) predefinito non è riuscita con l'errore 'error'.



Explanation:

Non è stato possibile trovare lo spazio dei nomi WMI (Windows Management
Instrumentation) predefinito "root\cimv2". Probabilmente perché il
repository WMI è danneggiato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che il repository WMI sia congruente utilizzando il comando
'winmgmt /verifyrepository'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2398I

La macchina virtuale 'VM-name' è configurata come una macchina virtuale
segnaposto di VMware Site Recovery Manager nel sito di ripristino. Di
conseguenza, la macchina virtuale verrà ignorata.



Explanation:

VMware Site Recovery Manager crea macchine virtuali segnaposto che non
hanno dati di disco virtuale. Di conseguenza, non è possibile eseguire
il backup di queste macchine virtuali.

System action:

L'operazione di backup ignora la macchina virtuale segnaposto e continua
l'elaborazione delle macchine virtuali rimanenti.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2399I

La macchina virtuale è configurata come una macchina virtuale segnaposto
di VMware Site Recovery Manager nel sito di ripristino. Di conseguenza,
la macchina virtuale verrà ignorata.



Explanation:

VMware Site Recovery Manager crea macchine virtuali segnaposto che non
hanno dati di disco virtuale. Di conseguenza, non è possibile eseguire
il backup di queste macchine virtuali.

System action:

L'operazione di backup ignora la macchina virtuale segnaposto e continua
l'elaborazione delle macchine virtuali rimanenti.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2408I

La macchina virtuale denominata 'VMNAME' è pronta per l'accesso
istantaneo



Explanation:

L'operazione di accesso istantaneo per la macchina virtuale specificata
è stato completato correttamente.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2409E

Non è stato identificato il tipo di ripristino istantaneo.



Explanation:

Il client ha rilevato un errore di connessione durante la query del
server IBM Spectrum Protect per le informazioni di ripristino e accesso
istantaneo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che il client sia connesso al server. Quindi eseguire di
nuovo l'operazione. Verificare con il comando QUERY SESSION la causa del
problema di connessione. Verificare anche il dsmerror.log per ulteriori
informazioni

------------------------------------------------------------------------
ANS2410E

Non sono state rilevate le informazioni di ripristino istantaneo per le
macchine virtuali.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect non contiene le informazioni di
ripristino istantaneo per le macchine virtuali specificate. Oppure, le
macchine virtuali sono state specificate in modo non corretto.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Immettere il comando QUERY VM * -VMRESTORETYPE=ALLTYPE. Questo comando
esegue la query di tutte le sessioni disco, accesso e ripristino
istantaneo disponibili sul server Tivoli Storage Manager.

------------------------------------------------------------------------
ANS2411E

Ripristino/Accesso istantaneo della macchina virtuale 'vmname' non
riuscito con rc = return-code



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'elaborazione di un ripristino o
accesso istantaneo. Consultare l'output precedente per sapere cosa
accade esattamente.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare il log degli errori per informazioni su come risolvere
questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2412E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent non è installato.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Recovery Agent non è installato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Accertarsi che IBM Spectrum Protect Recovery Agent sia installato e
configurato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2413E

Impossibile trovare il comando shell del Recovery Agent nel percorso di
installazione previsto. Assicurarsi che IBM Spectrum Protect for VE sia
installato e configurato correttamente.



Explanation:

Il comando shell del Recovery Agent non è stato trovato nel percorso di
installazione previsto.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Accertarsi che IBM Spectrum Protect for VE sia installato e configurato
correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2414E

Si è verificato un errore quando è stato richiamato il nome host per la
macchina virtuale.



Explanation:

La chiamata di sistema gethostname non è riuscita.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che la configurazione dell'interfaccia di rete sia corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2415E

Si è verificato un errore durante il richiamo delle informazioni
sull'indirizzo della macchina.



Explanation:

La chiamata di sistema getaddrinfo non è riuscita.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che la configurazione dell'interfaccia di rete sia corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2416E

Si è verificato un errore durante il richiamo delle informazioni sul
nome macchina.



Explanation:

La chiamata di sistema getnameinfo non è riuscita.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che la configurazione dell'interfaccia di rete sia corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2417E

Metodi di comunicazione imprevisto. Sono accettati solo TCP e TCPv6.



Explanation:

È stato rilevato un metodo di comunicazione imprevisto.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che il metodo di comunicazione per IBM Spectrum Protect sia
corretto. Utilizzare TCP oppure TCPv6.

------------------------------------------------------------------------
ANS2418E

Impossibile leggere o scrivere i dati di ripristino istantaneo locali.
filename Impossibile accedere al file oppure è danneggiato.



Explanation:

Le operazioni di accesso istantaneo e ripristino istantaneo richiedono
l'accesso in lettura/scrittura sul data mover locali per la
memorizzazione dei dati.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Per memorizzare i dati di ripristino istantaneo, l'applicazione del data
mover richiede l'accesso in lettura e scrittura alla cartella
C:\Documents and Settings\AllUsers\Application Data\Tivoli\TSM\ o alla
cartella C:\ProgramData\Tivoli\TSM. Impostare i diritti di accesso a
questa directory in modo che l'utente disponga dei diritti corretti. Se
il file è stato danneggiato, potrebbe essere utile sostituire la
versione corrente con il file .bak.

------------------------------------------------------------------------
ANS2419E

Il datastore non dispone di spazio disponibile sufficiente per
l'operazione di ripristino istantaneo.



Explanation:

Lo spazio sul datastore selezionato non è sufficiente per l'operazione
di ripristino istantaneo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Aumentare lo stazioni del datastore o selezionare un datastore diverso.

------------------------------------------------------------------------
ANS2420E

Impossibile rilevare le informazioni sul dispositivo di archiviazione.



Explanation:

Impossibile richiamare le informazioni sul dispositivo di archiviazione.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che la comunicazione con l'host ESX stia funzionando.
Inoltre, esaminare i messaggi di log sull'host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2421E

L'iniziatore iSCSI non può essere rilevato sull'host hypervisor.



Explanation:

Il nome dell'iniziatore iSCSI dell'host hypervisor non può essere
rilevato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

VMware: esaminare il file di log sull'host ESX per accertarsi che le
comunicazioni funzionino. Hyper-V: Assicurarsi che il servizio
iniziatore iSCSI sia in esecuzione e funzioni correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2422E

Impossibile rilevare l'Adattatore del bus host iSCSI.



Explanation:

L'adattatore iSCSI non è stato rilevato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che la comunicazione con l'host ESX stia funzionando.
Inoltre, esaminare i messaggi di log sull'host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2424E

Impossibile trovare l'host ESX 'ESXHOST' in vCenter.



Explanation:

Impossibile trovare l'host ESX specificato nel vCenter.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che l'host ESX specificato si trovi nel vCenter. Assicurarsi
che il nome dell'host sia corretto. In alternativa, specificare un altro
host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2425E

Impossibile connettersi all'host ESX 'ESXHOST'



Explanation:

Impossibile stabilire una connessione all'host ESX specificato

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che l'host ESX specificato sia connesso al vCenter e alla
rete. In alternativa, specificare un altro host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2426E

L'host ESX 'ESXHOST' non è attivato.



Explanation:

L'host ESX specificato non è attivato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Attivare l'host ESX. In alternativa, specificare un altro host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2427E

L'host ESX 'ESXHOST' si trova in modalità manutenzione.



Explanation:

L'host ESX specificato si trova in modalità manutenzione. Impossibile
stabilire una connessione a questo host.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Riportare l'host ESX alla modalità normale e riprovare. In alternativa,
specificare un altro host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2428E

L'host ESX 'ESXHOST' non è connesso.



Explanation:

L'host ESX specificato non è connesso nel vCenter.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Connettere l'host ESX nel vCenter e riprovare. In alternativa,
specificare un altro host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2430E

Impossibile individuare il datacenter 'DATACENTER'.



Explanation:

Impossibile trovare il datacenter specificato nel vCenter.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che il datacenter specificato si trovi nel vCenter. In
alternativa, specificare un altro datacenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2431E

Impossibile trovare il datastore temporaneo 'TEMPDATASTORE' sull'host
ESX 'ESXHOST'.



Explanation:

Impossibile trovare il datastore temporaneo specificato nell'host ESX
specificato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che il datastore specificato si trovi sull'host ESX. In
alternativa, specificare un altro datastore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2432E

Il datastore temporaneo 'TEMPDATASTORE' è lo stesso del datastore di
destinazione 'DATASTORE'.



Explanation:

Il datastore temporaneo specificato deve essere un datastore diverso da
quello sui cui ma macchina è ripristinata. È necessario specificare due
diversi datastore per far funzionare Storage vMotion.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare un altro datastore come datastore temporaneo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2433E

L'opzione '-vmtempdatastore' deve essere specificata per un'operazione
di ripristino istantaneo.



Explanation:

È necessario specificare due diversi datastore per far funzionare
Storage vMotion. utilizzare l'opzione '-vmtempdatastore' per specificare
un datastore temporaneo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare un datastore temporaneo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2434E

Il datastore 'DATASTORE' non è stato trovato nell'host 'ESXHOST'.



Explanation:

Impossibile trovare il datastore specificato nell'host ESX.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che il datastore specificato si trovi sull'host ESX. In
alternativa, specificare un altro datastore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2435E

L'agent di ripristino IBM Spectrum Protect ha rilevato il seguente
errore mentre tentava di montare un'istantanea della macchina virtuale
'VM' da disc='disk-label': FBCxxxxE-error-message



Explanation:

Il tentativo di montare un disco VM come dispositivo iSCSI ha avuto
esito negativo.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Controllare i log dell'agent di ripristino ed il messaggio di errore
FBCxxxxE, risolvere il problema e provare ad eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2436E

L'agent di ripristino IBM Spectrum Protect ha rilevato il seguente
errore mentre tentava di smontare un'istantanea della macchina virtuale
'VM' dalla destinazione 'target': FBCxxxxE-error-message



Explanation:

Non è stato possibile smontare dalla destinazione iSCSI l'istantanea per
la VM specificata.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Controllare i log dell'agent di ripristino ed il messaggio di errore
FBCxxxxE, risolvere il problema e provare ad eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2442W

Le informazioni sul nodo proxy di montaggio Linux non sono disponibili.



Explanation:

Il proxy di montaggio Windows non è riuscito a richiamare le
informazioni sul nodo proxy di montaggio Linux suo partner.

System action:

Non viene stabilita una connessione al proxy di montaggio Linux.

User response:

Assicurarsi che il nodo proxy di montaggio Linux sia impostato e che il
servizio DSMCAD sia in esecuzione su tale nodo. Quindi riprovare questa
operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2444E

Impossibile trovare il datacenter per l'host 'ESXHOST'.



Explanation:

Impossibile determinare il datacenter in cui si trova l'host ESX.

System action:

L'operazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che il vCenter dell'host ESX si trovi in un datacenter e che
l'utente disponga dell'autorizzazione ad accedere a queste informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2445E

La macchina virtuale 'VM' è in esecuzione. Impossibile eliminare questa
VM.



Explanation:

Impossibile eliminare una macchina virtuale in esecuzione.

System action:

L'operazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi di disporre dell'autorizzazione appropriata per disattivare
le macchine virtuali, quindi disattivare ed eliminare la VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2447E

Impossibile eliminare la VM 'VM' dall'host ESX.



Explanation:

Impossibile eliminare la macchina virtuale dall'host.

System action:

L'operazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi di disporre dell'autorizzazione appropriata per eliminare le
macchine virtuali, quindi eliminare la VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2448E

Comando di montaggio non riuscito. Il comando era COMMAND Il comando
shell ha restituito:RESULT



Explanation:

Il comando mount non ha avuto esito positivo.

System action:

L'operazione è stata arrestata.

User response:

Determinare il problema dai dettagli dell'errore restituiti per il
comando mount. Risolvere il problema, quindi eseguire il comando di
nuovo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2452E

Sono stati rilevati num_discovered dispositivi iSCSI sull'host ESX, ma
ne erano previsti num_mounted.



Explanation:

Una volta eseguita la scansione dell'adattatore bus host ESX, il numero
di dispositivi rilevati è diverso dal numero di dispositivi montati.

System action:

Il processo di ripristino istantaneo o di accesso istantaneo viene
arrestato.

User response:

Verificare che il montaggio di IBM Spectrum Protect sia configurato per
utilizzare l'IP host ESX corretto. Per ripulire l'ambiente, è necessario
eseguire il processo di cleanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2453E

Si è verificato un errore durante la scansione dell'adattatore bus
dell'host.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la scansione dell'adattatore bus
dell'host ESX.

System action:

Il processo di ripristino istantaneo, accesso istantaneo o di cleanup
viene arrestato.

User response:

Eseguire il processo di cleanup una volta risolti i problemi con
l'adattatore bus dell'host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2454E

Si è verificato un errore quando la destinazione iSCSI target_name è
stata disconnessa dall'adattatore bus dell'host ESX.



Explanation:

Si è verificato un errore quando una destinazione iSCSI specifica è
stata disconnessa dall'adattatore bus dell'host ESX.

System action:

L'operazione di cleanup è stata arrestata.

User response:

Eseguire il processo di cleanup una volta risolti i problemi con
l'adattatore bus dell'host ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2455I

La macchina virtuale è stata avviata. È possibile utilizzare la macchina
dopo averla avviata oppure è possibile connetterla e gestirne le
impostazioni attraverso la console vCenter.



Explanation:

La macchina virtuale è stata avviata.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Mentre il riavvio è in corso, è possibile connettersi alla macchina
virtuale e visualizzare o gestire le impostazioni BIOS, gestire le
opzioni bootloader o eseguire altre attività. Una volta completato il
riavvio, è possibile utilizzare la macchina virtuale e le applicazioni e
le risorse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2462E

Impossibile avviare l'attività vMotion per la macchina virtuale
'vm_name'.



Explanation:

È stato tentato un ripristino istantaneo della macchina virtuale
specificata, ma non è riuscito. Il client non è riuscito ad avviare
un'attività vMotion per migrare la macchina virtuale.

System action:

L'operazione di ripristino istantaneo viene interrotta.

User response:

Esaminare il file del client dsmerror.log per vedere se una voce di log
indica il motivo della non riuscita dell'attività vMotion. Ulteriori
informazioni sulla non riuscita potrebbero essere disponibili nel server
vCenter, sulla scheda Attività ed eventi per l'host ESXi che si sta
emigrando dalla VM. Se possibile, utilizzare i record log ed eventi per
determinare cosa ha causato l'errore nell'attività vMotion e
correggerlo. Quindi, eseguire il cleanup della macchina virtuale
(utilizzare il comando Restore VM con l'opzione
-VMRESToretype=VMCLeanup) e riavviare l'attività vMotion. Se non è
possibile riavviare l'attività, sospendere la macchina virtuale e
utilizzare il client web vSphere per avviare la migrazione della
macchina virtuale da un host all'altro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2463W

Impossibile salvare le informazioni del ripristino istantaneo sul
server.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il salvataggio delle informazioni di
ripristino istantaneo sul server. Il processo di ripristino istantaneo è
ancora in esecuzione.

System action:

L'operazione continua.

User response:

Il file dsmerror.log del client potrebbe contenere informazioni per
aiutare a risolvere questo errore. Consentire il completamento del
processo di ripristino istantaneo. Potrebbe essere necessario eseguire
un cleanup dell'operazione sulla macchina virtuale. Utilizzare il
comando Restore VM e specificare l'opzione -VMRESToretype=VMCLeanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2464E

Impossibile eliminare le informazioni di ripristino istantaneo dal
server.



Explanation:

Si è verificato un errore nel tentativo di eliminare le informazioni di
ripristino istantaneo dal server.

System action:

L'operazione di ripristino istantaneo continua.

User response:

La causa più probabile di questo errore è che si era verificata in
precedenza un'avvertenza ANS2463W e non vi erano dati da eliminare. Se
in precedenza non era stato visualizzato un messaggio ANS2463W, il file
dsmerror.log del client potrebbe contenere informazioni per aiutare a
risolvere questo problema. Eseguire il cleanup della macchina virtuale
per rimuovere le informazioni obsolete dal server. Utilizzare il comando
Restore VM e specificare l'opzione -VMRESToretype=VMCLeanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2465E

Si è verificato un errore durante un'operazione di storage vMotion.



Explanation:

Un'attività di storage vMotion non è riuscita nel tentativo di migrare
una macchina virtuale in esecuzione.

System action:

L'operazione di ripristino istantaneo viene interrotta.

User response:

Esaminare il file del client dsmerror.log per vedere se una voce di log
indica il motivo della non riuscita dell'attività vMotion. Ulteriori
informazioni sulla non riuscita potrebbero essere disponibili nel server
vCenter, sulla scheda Attività ed eventi per l'host ESXi che si sta
emigrando dalla VM. Se possibile, utilizzare i record log ed eventi per
determinare cosa ha causato l'errore nell'attività vMotion e
correggerlo. Quindi, eseguire il cleanup della macchina virtuale
(utilizzare il comando Restore VM con l'opzione
-VMRESToretype=VMCLeanup) e riavviare l'attività vMotion. Se non è
possibile riavviare l'attività, sospendere la macchina virtuale e
utilizzare il client web vSphere per avviare la migrazione della VM da
un host all'altro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2466W

Se si continua si perderanno tutti i dati creati su questa macchina
virtuale. Anche la macchina virtuale verrà rimossa dall'host ESXi. Sì è
sicuri di procedere? Premere Y sulla macchina virtuale e rimuoverla
dall'host ESXi. Premere qualsiasi altro tasto per continuare senza
eliminare i dati o la VM.



Explanation:

Si sta eseguendo un'operazione che, se si desidera continuare, eliminerà
tutti i dati creati una volta creata questa macchina virtuale.

System action:

Se viene premuto Y, l'operazione di ripristino istantaneo viene
arrestata e viene eseguita un'operazione di cleanup.

User response:

Rispondere alla richiesta. Premere Y per eliminare tutti i dati ed
eliminare la macchina virtuale dal server. Premere un altro tasto per
continuare senza eliminare.

------------------------------------------------------------------------
ANS2467W

Impossibile eliminare l'istantanea creata per la macchina virtuale
denominata 'vm_name'



Explanation:

Quando una macchina virtuale viene ripristinata da un'operazione di
ripristino istantaneo, viene creata un'istantanea per memorizzare tutti
i dati scritti sui dischi della macchina virtuale. Quando il ripristino
è completo, l'host ESXi elimina l'istantanea. Impossibile eliminare
l'istantanea per la macchina virtuale specificata.

System action:

Le operazioni continuano.

User response:

Esaminare il log vSphere per determinare il motivo per cui non è
possibile eliminare l'istantanea e risolvere i problemi che ne
impediscono l'eliminazione. Quindi, eliminare l'istantanea utilizzando
il gestore istantanee.

------------------------------------------------------------------------
ANS2468E

Impossibile trovare le destinazioni iSCSI necessarie sull'host ESX.



Explanation:

È stata iniziata un'operazione di ripristino istantaneo e non è stato
possibile trovare sull'host ESXi una o più destinazioni iSCSI richieste.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che l'indirizzo IP specificato con il parametro
-VMISCSISERVERADDRESS sia corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2469E

Impossibile rimuovere la destinazione iSCSI.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il tentativo di rimozione di una
destinazione iSCSI.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare il file di log client di vSphere per stabilire il motivo per
il quale questa operazione non è riuscita e rimuovere la destinazione
iSCSI. Per rimuovere le destinazioni statiche iSCSI con errori,
sull'host ESXi, selezionare Configuration -> Storage Adapters ->
Selezionare l'adattatore iSCSI -> fare clic con il tasto destro del
mouse su di esso -> Fare clic su Properties -> Static Discovery,
selezionare le destinazioni iSCSI con errori e rimuoverle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2471E

Impossibile arrestare l'attività vMotion 'task'.



Explanation:

Impossibile arrestare l'attività vMotion.

System action:

L'operazione di ripristino istantaneo viene arrestata.

User response:

Esaminare il log vSphere per determinare Il motivo per cui non è
possibile arrestare la migrazione. Risolvere il problema e annullare
l'attività vMotion. Quindi, utilizzare l'opzione
-VMRESToretype=VMFULLCleanup sul comando Restore VM per rimuovere i file
o le altre risorse create dall'operazione di ripristino istantaneo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2472E

Impossibile rilevare la LUN per i dispositivi RDM collegati per la
macchina virtuale denominata nomevm'. L'operazione di ripristino per
questa macchina virtuale non può essere completata.



Explanation:

Le LUN per i dispositivi RDM utilizzati dalla macchina virtuale
specificata mancano entrambe, sono associate a un'altra macchina oppure
i nomi dei dispositivi e le LUN non corrispondono.

System action:

L'operazione di ripristino è stata arrestata.

User response:

Per le operazioni di ripristino in cui vmrestoretype=instantrestore o
vmrestoretype=instantaccess, verificare che l'indirizzo del server iSCSI
e il bind della porta VMkernel corrispondano. Verificare queste
informazioni controllando quanto segue: 1. Controllare il file di
configurazione RecoveryAgent.conf di Data Protection for VMware e
verificare che l'indirizzo del server iSCSI sia collegato al segmento e
alla schede di rete corretti. 2. Utilizzare il client vSphere per
connettersi al proprio host ESXi. In vSphere, selezionare
Configuration->Storage Adapters per visualizzare un elenco degli
adattatori iSCSI. Fare clic con il tasto destro del mouse
sull'adattatore che si sta verificando, quindi selezionare Properties
->Network Configuration. Nell'output VMkernel Port Bindings Details,
verificare che l'adattatore VMkernel si trovi sulla stessa sottorete su
cui si trova il nodo data mover.

------------------------------------------------------------------------
ANS2473E

Impossibile creare un'istantanea della macchina virtuale denominata
'vm_name'.



Explanation:

Un'operazione di ripristino istantaneo è stata tentata per la macchina
virtuale specificata. Non è stato possibile creare l'istantanea
utilizzata per ripristinare la macchina virtuale.

System action:

L'operazione di ripristino istantaneo viene arrestata.

User response:

Esaminare i log vCenter per determinare il motivo per cui non è stato
possibile creare l'istantanea e tentare di nuovo l'operazione di
ripristino istantaneo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2474E

Impossibile eseguire il cleanup dopo un'operazione di ripristino
istantaneo per la macchina virtuale denominata 'vm_name', in quanto
l'attività vMotion è ancora in esecuzione.



Explanation:

Un'operazione di ripristino istantaneo è ancora in esecuzione per la
macchina virtuale specificata.

System action:

L'operazione di cleanup viene interrotta.

User response:

Utilizzare il comando query per controllare lo stato dell'operazione di
ripristino istantaneo. Esaminare vCenter per determinare lo stato
dell'attività vMotion. Se si desidera interrompere l'operazione di
ripristino istantaneo, annullarla nella GUI DP VMware oppure arrestare
l'attività vMotion dall'interfaccia vCenter. Quindi, avviare nuovamente
l'operazione di cleanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2476E

È necessario specificare un'ubicazione di ripristino tramite l'opzione
TARGETPATH quando si esegue il ripristino su un nome macchina virtuale
diverso.



Explanation:

È necessario specificare un'ubicazione di ripristino tramite l'opzione
TARGETPATH quando si esegue il ripristino su un nome macchina virtuale
diverso da quello specificato dall'opzione VMNAME.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata.

User response:

Specificare un'ubicazione di ripristino con l'opzione TARGETPATH.

------------------------------------------------------------------------
ANS2484I

La macchina virtuale 'vm_name' è stata ripristinata correttamente



Explanation:

La macchina virtuale è stata ripristinata correttamente.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2485E

Impossibile interrogare il server IBM Spectrum Protect per ottenere
informazioni di accesso istantaneo



Explanation:

Il server non ha risposto alla query per le informazioni di accesso
istantaneo.

System action:

Il cleanup della macchina virtuale viene arrestato.

User response:

Esaminare il file dsmerror.log e i log di attività del server IBM
Spectrum Protect per determinare la causa di questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2488E

Errore durante il montaggio del dispositivo iSCSI.



Explanation:

Si è verificato un errore nel tentativo di montare il dispositivo iSCSI.
Controllare il file dsmerror.log per determinare la causa di questo
errore.

System action:

L'operazione è stata arrestata.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2490E

La VM 'VM' non può essere spenta.



Explanation:

La macchina virtuale specificata non può essere spenta. Impossibile
terminare il tentativo di cancellare le risorse create per ripristinare
la macchina virtuale.

System action:

L'operazione di ripristino è stata arrestata.

User response:

Spegnere la macchina virtuale utilizzando il client di gestione
hypervisor.

------------------------------------------------------------------------
ANS2513I

La macchina virtuale non presenta dischi collegati



Explanation:

La macchina virtuale esiste, ma non presenta dischi collegati. È
possibile eseguire il cleanup della macchina.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2514I

Impossibile determinare lo stato del disco



Explanation:

Impossibile determinare lo stato di questo disco.

System action:

Nessuna.

User response:

Esaminare il log del client vSphere per determinare cosa non funziona
nella macchina. Se le voci di log non rivelano problemi con questa
macchina virtuale, esaminare la macchina virtuale nel client vSphere per
determinare perché non è possibile determinare lo stato del disco. Se
necessario, consultare la documentazione vSphere per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2515I

Non sono disponibili ulteriori informazioni per questa macchina
virtuale. La macchina virtuale è stata eliminata o è stata ridenominata



Explanation:

Impossibile trovare le informazioni relative alla macchina virtuale
sull'host ESXi. La macchina virtuale potrebbe stata eliminata o
ridenominata in precedenza.

System action:

Nessuna.

User response:

Utilizzare il client vSphere per determinare cosa è successo alla
macchina virtuale. Se la macchina virtuale è stata ridenominata,
assicurarsi che sia in esecuzione senza errori prima di eseguire il
cleanup delle risorse temporanee, utilizzando il comando Restore VM con
l'opzione -VMRESToretype=VMCLEANUP.

------------------------------------------------------------------------
ANS2516E

Operazione VMware storage vMotion non riuscita. Riavviare l'operazione
storage vMotion manualmente, utilizzando il client web vSphere, per
terminare il ripristino dell'operazione. Fare riferimento alla
documentazione per avere i dettagli relativi al processo di ripristino
manuale.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Le modifiche alla VM ripristinata potrebbero non
essere salvate in modo permanente.

System action:

IBM Spectrum Protect Il cleanup automatico non può essere eseguito per
l'operazione vMotion non riuscita.

User response:

Esaminare i log degli eventi per determinare la causa dell'errore.
Correggere eventuali errori e riavviare l'operazione di storage vMotion
manualmente, utilizzando il client web vSphere per terminare
l'operazione di ripristino. Fare riferimento alla documentazione vMotion
per ottenere dettagli relativi al processo di ripristino manuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2517E

Impossibile interrogare il server IBM Spectrum Protect per ottenere
informazioni sul ripristino istantaneo



Explanation:

Il server non ha risposto alla query per le informazioni di ripristino
istantaneo.

System action:

L'operazione di cleanup della macchina virtuale viene arrestata.

User response:

Esaminare il file dsmerror.log e i log di attività del server IBM
Spectrum Protect per determinare la causa di questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2519E

Il disco \"diskname\" è un dispositivo iSCSI con un percorso non attivo.
Lo spegnimento della macchina virtuale causerà l'arresto del server
ESXi. L'operazione di cleanup è stata arrestata per impedire questo.
Utilizzare il comando Query VM con l'opzione -detail per ottenere
informazioni dettagliate sullo stato della macchina virtuale. Correggere
il percorso in modo che lo stato iSCSI sia attivo e quindi tentare di
nuovo l'esecuzione dell'operazione VMFULLCleanup.



Explanation:

Impossibile eseguire il cleanup di una macchina virtuale in esecuzione
con un dispositivo iSCSI inattivo.

System action:

Operazione di cleanup completo della macchina virtuale
(VMRESTORType=VMFULLCLeanup) arrestata.

User response:

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi delle risorse iSCSI
inattive, ricercare le pagine di supporto VMware utilizzando una stringa
di ricerca come "troubleshooting iSCSI" oppure "inactive iSCSI".

------------------------------------------------------------------------
ANS2520E

Il disco \"diskname\" non è un dispositivo fisico. Un cleanup del
ripristino istantaneo è stato arrestato perché non è stato possibile per
vMotion ripristinare tutti i dati della macchina virtuale.. Utilizzare
il comando Query VM con l'opzione -detail per ottenere informazioni
sullo stato del disco specificato. Utilizzare vMotion per migrare
manualmente i dispositivi della macchina virtuale e quindi tentare di
nuovo l'operazione di cleanup.



Explanation:

Impossibile completare l'operazione di cleanup di ripristino istantaneo
(-VMRESToretype=VMCLeanup) poiché vMotion non è riuscito a ripristinare
tutte le risorse della macchina virtuale.

System action:

L'operazione di cleanup della macchina virtuale viene arrestata.

User response:

Utilizzare la documentazione VMware per determinare in che modo
utilizzare vMotion per migrare la macchina virtuale. Quindi, tentare di
nuovo l'operazione di cleanup utilizzando il comando Restore VM con
l'opzione -VMRESToretype=VMCLeanup. Se non si desidera ripristinare
questa macchina virtuale, utilizzare il comando Restore VM con l'opzione
-VMRESTORType=VMFULLCLeanup per rimuovere la macchina virtuale e tutte
le relative risorse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2521E

Le operazioni di ripristino istantaneo richiedono licenze valide per
vMotion e storage vMotion.



Explanation:

Il ripristino istantaneo funziona solo quando l'host ESXi dispone di una
licenza valida per vMotion e storage vMotion

System action:

L'operazione di ripristino istantaneo viene arrestata.

User response:

Ottenere la licenza necessaria da VMware e assegnarla all'host ESXi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2522W

Un utente ha annullato l'operazione 'operationType'.



Explanation:

Un utente ha annullato l'operazione di ripristino/backup.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2523E

La macchina virtuale denominata vm non può essere ripristinata alla
stessa configurazione che aveva quando ne è stato eseguito il backup.
IBM Spectrum Protect riconfigurerà la macchina virtuale per includere
solo le informazioni di configurazione più essenziali e ritentare
l'operazione di ripristino.



Explanation:

L'operazione di ripristino non è riuscita a ripristinare la macchina
virtuale alla sua configurazione originale. Questo errore può
verificarsi se vi è incompatibilità tra l'hardware su cui di trovava la
macchina virtuale quando ne è stato eseguito il backup e l'hardware
sull'host fisico in cui è stata ripristinata. IBM Spectrum Protect
riconfigurerà la macchina virtuale per eliminare tutte le informazioni
di configurazione tranne quelle più necessarie (video e dischi virtuali)
e ritentare l'operazione di ripristino.

System action:

L'operazione di ripristino continua, utilizzando le informazioni della
macchina virtuale riconfigurata.

User response:

Al termine del ripristino, riconfigurare la macchina virtuale
ripristinata secondo le proprie esigenze.

------------------------------------------------------------------------
ANS2524E

Un tentativo di montare un'istantanea della VM 'disk' dal disco 'vm' non
è riuscito. È possibile che il volume sia montato da un'altra operazione
e non può essere rimontato.



Explanation:

Un tentativo di montare un'istantanea della VM 'disk' dal disco 'vm' non
è riuscito. È possibile che il volume sia montato da un'altra operazione
e non può essere rimontato..

System action:

L'operazione di montaggio viene arrestata.

User response:

Smontare il volume eseguendo un'operazione di cleanup di montaggio ed
eseguire quindi nuovamente l'operazione di montaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS2525E

La macchina virtuale creata non può essere accesa.



Explanation:

L'hypervisor non è in grado di accendere la macchina virtuale creata.

System action:

Verrà eseguito il rollback e quindi l'arresto dell'operazione.

User response:

Per maggiori informazioni, controllare il file dsmerror.log. Controllare
il log hypervisor per determinare quale errore si è verificato durante
il processo di accensione della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2526W

L'indicatore di test VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT è stato dichiarato
obsoleto per i backup VM completi. Utilizzare l'opzione
INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS per tentare delle istantanee con la
disattivazione del file system degli strumenti VMware e la
disattivazione dell'applicazione (VSS) disabilitate.



Explanation:

L'indicatore di test VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT sovrascrive l'opzione
INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS. Di conseguenza, tutti i tentativi di
istantanea sono con la disattivazione del file system degli strumenti
VMware e la disattivazione dell'applicazione (VSS) disabilitate.

System action:

Utilizzare l'opzione INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS per specificare dei
tentativi di istantanea con la disattivazione del file system degli
strumenti VMware e la disattivazione dell'applicazione (VSS)
disabilitate.

User response:

Consultare la documentazione di INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS per
informazioni su come impostare questa opzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2527I

La richiesta di login è stata avviata.



Explanation:

L'utente ha inoltrato una richiesta di login all'interfaccia di
ripristino file.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2528I

La richiesta di login è stata completata correttamente. VM-OS=os
Data-Center=datacenter



Explanation:

L'utente ha eseguito correttamente il login all'interfaccia di
ripristino file.

System action:

Nessuna.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2529I

La richiesta di login non è riuscita.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il login all'interfaccia di ripristino
file.

System action:

Nessuna.

User response:

Riesaminare il log per gli errori di login e autenticazione correlati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2530I

La richiesta di disconnessione è stata avviata.



Explanation:

L'utente si è disconnesso dall'interfaccia di ripristino file o
l'interfaccia di ripristino file è andata in timeout per inattività.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2531I

La richiesta di disconnessione è stata completata correttamente.



Explanation:

L'utente ha eseguito correttamente la disconnessione dall'interfaccia di
ripristino file.

System action:

Nessuna.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2532I

La richiesta di disconnessione non è riuscita.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la disconnessione dall'interfaccia di
ripristino file.

System action:

L'elaborazione della disconnessione è stata completata con degli errori.

User response:

Riesaminare il log per gli errori di disconnessione correlati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2533I

La richiesta di montaggio è stata avviata. Backup-ID=backupId



Explanation:

L'utente ha selezionato un backup da caricare.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2534I

La richiesta di montaggio è stata completata correttamente.
Backup-Date=backupDate Mount-ID=mountId



Explanation:

Il backup è stato montato correttamente.

System action:

Nessuna.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2535I

La richiesta di montaggio non è riuscita. Backup-Date=backupDate
Mount-ID=mountId



Explanation:

Si è verificato un errore durante il montaggio del backup.

System action:

L'elaborazione del montaggio viene arrestata.

User response:

Riesaminare il log per gli errori di montaggio correlati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2536I

La richiesta di smontaggio è stata avviata. Backup-ID=backupId
Backup-Date=backupDate Mount-ID=mountId



Explanation:

L'utente ha selezionato un altro backup da caricare o si è disconnesso
dall'interfaccia di ripristino file.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2537I

La richiesta di smontaggio è stata completata correttamente.
Backup-ID=backupId Backup-Date=backupDate Mount-ID=mountId



Explanation:

Il backup è stato smontato correttamente.

System action:

Nessuna.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2538I

La richiesta di smontaggio non è riuscita. Backup-ID=backupId
Backup-Date=backupDate Mount-ID=mountId



Explanation:

Si è verificato un errore durante lo smontaggio del backup.

System action:

L'elaborazione dello smontaggio viene arrestata.

User response:

Riesaminare il log per gli errori di smontaggio correlati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2539I

La richiesta di ripristino è stata avviata. Selection-Size=selectionSize
Alt-Destination=altDestination



Explanation:

L'utente ha inoltrato una richiesta di ripristino dei file, delle
directory o di entrambi da un backup.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2540I

La richiesta di ripristino è stata completata correttamente.



Explanation:

La richiesta di ripristino è stata inoltrata correttamente.

System action:

Nessuna.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2541I

La richiesta di ripristino non è riuscita.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la richiesta di ripristino.

System action:

Il processo di ripristino viene arrestato.

User response:

Riesaminare il log per gli errori di ripristino correlati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2542I

Le statistiche di elaborazione del ripristino finali sono disponibili.
Total Objects=totalObjects Total Restored=totalRestored Total
Failed=totalFailed Total Bytes=totalBytes Completion Code=completionCode



Explanation:

Le statistiche di elaborazione del ripristino contengono i codici di
completamento che indicano lo stato dell'operazione di ripristino.

*  Un codice di completamento pari a 0 indica che tutti gli elementi
   sono stati ripristinati correttamente.

*  Un codice di completamento pari a 8 indica che l'operazione di
   ripristino è stata completata ma alcuni elementi non sono stati
   ripristinati.

*  Un codice di completamento pari a 12 indica che l'operazione di
   ripristino non è riuscita.



System action:

Nessuna.

User response:

Se il codice di completamento non è 0, riesaminare i log per gli errori
di ripristino correlati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2543E

Uno stato 'state' viene restituito perché il servizio iniziatore
Microsoft iSCSI non è in esecuzione.



Explanation:

Il servizio iniziatore Microsoft iSCSI non è in esecuzione.

System action:

L'operazione non può continuare.

User response:

Avviare il servizio iniziatore Microsoft iSCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS2544E

Uno stato 'state' viene restituito perché il servizio iniziatore
Microsoft iSCSI non è installato.



Explanation:

Il servizio iniziatore Microsoft iSCSI non è installato.

System action:

L'operazione non può continuare.

User response:

Installare il ruolo server 'File e servizi iSCSI'

------------------------------------------------------------------------
ANS2545I

Un'istantanea congruente del crash viene creata per il backup della
macchina virtuale 'VM name'.



Explanation:

Un'istantanea congruente del crash viene creata per il backup della
macchina virtuale.

System action:

Il backup della macchina virtuale continua.

User response:

Se un backup congruente dell'applicazione è stato richiesto ma non è
riuscito, controllare il file dsmerror.log e i log eventi Hyper-V per il
motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2546W

Un'etichetta ubicazione disco non corretta 'location label' è
specificata con l'opzione 'option name'



Explanation:

L'etichetta ubicazione disco deve iniziare con 'SCSI' o 'IDE', seguiti
dal numero del controller e il numero dell'ubicazione dispositivo.

System action:

L'etichetta ubicazione disco specificata viene ignorata.

User response:

Verificare che l'etichetta ubicazione disco sia specificata
correttamente. Controllare il formato dell'etichetta ubicazione disco.
Verificare che l'etichetta inizi con 'SCSI' o 'IDE', seguiti dal numero
del controller e dal numero ubicazione dispositivo, che sono espressi
come numeri digitali. Ad esempio, 'SCSI 0 0' o 'IDE 0 1'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2547E

Il ruolo Hyper-V non è installato sull'host server Windows specificato
'host'.



Explanation:

Hyper-V è una funzione del server Windows che deve essere esplicitamente
abilitata installando il ruolo Hyper-V.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Installare il ruolo Hyper-V sull'host del server Windows. In
alternativa, specificare un altro host Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS2548E

La query dello stato per Hyper-V sull'host 'host' non è riuscita a causa
di mancanza di privilegi.



Explanation:

L'ID utente che esegue questo comando non dispone dei privilegi
necessari per accedere alle informazioni Hyper-V sull'host.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che all'ID utente corrente siano concessi i privilegi
necessari. In alternativa, provare un altro utente o specificare un
altro host.

------------------------------------------------------------------------
ANS2549E

La connessione a Hyper-V sull'host 'host' non è riuscita con rc= rc.



Explanation:

La connessione all'host Hyper-V non è riuscita con un errore specifico
del sistema.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che la rete sia configurata correttamente. Verificare che
l'host Hyper-V sia connesso alla rete, configurato correttamente e
acceso.

------------------------------------------------------------------------
ANS2550W

L'operazione di backup della macchina virtuale ignorerà il disco fisico
(pass-through) 'drive name' sul numero unità 'drive number'



Explanation:

I dischi fisici non possono essere sottoposti a backup durante le
operazioni di backup della macchina virtuale utilizzando RCT (Resilient
Modifica Tracking).

System action:

L'operazione di backup della macchina virtuale continua senza il backup
dei dischi fisici.

User response:

Identificare i dischi fisici ed eseguirne il backup utilizzando un altro
metodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2551W

Impossibile rimuovere il punto di controllo di ripristino per la
macchina virtuale 'VM-name'.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non può rimuovere il punto di controllo di
ripristino che è stato creato durante il backup.

System action:

Il backup della macchina virtuale continua.

User response:

Rimuovere il punto di controllo di recupero manualmente dopo il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2552E

Il backup di una macchina virtuale che ha un disco fisso virtuale
condiviso non è supportato.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non supporta il backup di una macchina virtuale che
ha un disco fisso virtuale condiviso.

System action:

Il backup non verrà eseguito.

User response:

Utilizzare un metodo di backup alternativo, come il backup nel guest.

------------------------------------------------------------------------
ANS2553W

RCT (Resilient Change Tracking) è stato disattivato per il disco 'drive
name'. Invece di un backup incrementale, su questo disco viene eseguito
un backup completo.



Explanation:

RCT è stato disattivato per il disco. Se l'RCT del disco viene
disabilitato, nessuna modifica verrà tracciata dopo la disabilitazione e
i dati traccia della modifica esistenti andranno persi. Pertanto, non
può essere eseguito un backup incrementale.

System action:

Invece di un backup incrementale, per questo disco verrà eseguito un
backup completo. L'RCT verrà attivato automaticamente per questo disco
durante il backup.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2554W

Nessun precedente backup trovato per il disco 'drive name'. Invece di un
backup incrementale, per questo disco viene eseguito un backup completo.



Explanation:

Nessun backup trovato per il disco sul server IBM Spectrum Protect.
Pertanto, non può essere eseguito un backup incrementale.

System action:

Invece di un backup incrementale, per questo disco verrà eseguito un
backup completo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2555W

L'operazione di backup incrementale è stata modificata in backup
completo per la macchina virtuale 'nomevm' perché sul server IBM
Spectrum Protect non sono stati trovati backup precedenti.



Explanation:

Nessun backup trovato per la VM sul server IBM Spectrum Protect,
pertanto non è possibile eseguire un backup incrementale. Verrà invece
eseguito un backup completo.

System action:

Verrà eseguita un'operazione di backup completo per la VM.

User response:

Non è richiesta alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2556E

Il sistema operativo cluster eseguendo un aggiornamento in sequenza e
lavorando in modalità SO misti. Il backup della macchina virtuale
'nome_vm' non può essere eseguito fino al completamento
dell'aggiornamento.



Explanation:

Il sistema operativo cluster sta utilizzando un aggiornamento in
sequenza, compreso l'utilizzo della modalità SO misti. Il backup non può
essere eseguito durante questa operazione di aggiornamento.

System action:

L'aggiornamento in sequenza prosegue, ma il backup della macchina
virtuale non viene eseguito.

User response:

Attendere il completamento dell'aggiornamento in sequenza, quindi
avviare nuovamente il backup della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2557E

La macchina virtuale 'VM-name' contiene uno o più dischi fisici
(pass-through). I backup non sono supportati in questa configurazione.
Specificare l'opzione 'vmprocessvmwithphysdisks=yes' per escludere
questi dischi dal backup.



Explanation:

I dischi fisici non sono inclusi nelle operazioni di backup RCT
(Resilient Change Tracking) pertanto non possono essere sottoposte a
backup dal client IBM Spectrum Protect.

System action:

Il backup della macchina virtuale non viene eseguito.

User response:

Spegnere la macchina virtuale e passare i dischi fisici in modalità
virtuale oppure rimuoverli dalla macchina virtuale. In alternativa,
specificare l'opzione 'vmprocessvmwithphysdisks=yes' per escludere
questi dischi dalle operazioni di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2558E

La macchina virtuale 'VM-name' contiene uno o più dischi fisici
(pass-through). Tuttavia, questi dischi fisici non sono tutti
disponibili durante l'operazione di ripristino e il ripristino non è
riuscito. Specificare l'opzione 'vmskipphysdisks=yes' per escludere
questi dischi dal ripristino.



Explanation:

I dischi fisici non sono tutti disponibili durante le operazioni di
ripristino quindi il client IBM Spectrum Protect non ripristina la
macchina virtuale correttamente.

System action:

L'operazione di ripristino non è riuscita.

User response:

Controllare i dischi fisici e assicurarsi che siano disponibili. In
alternativa, specificare l'opzione 'vmskipphysdisks=yes' per escludere
questi dischi dalle operazioni di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS2559E

L'operazione di collegamento remoto non è riuscita.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il tentativo di collegare l'istantanea
volume virtuale IBM Spectrum Protect al proxy di montaggio. L'operazione
di ripristino non può continuare.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare il file dsmerror.log del proxy di montaggio per informazioni
su come risolvere questo problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2560W

L'operazione di scollegamento remoto non è riuscita.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il tentativo di scollegare
l'istantanea volume virtuale IBM Spectrum Protect dalla macchina
virtuale del proxy di montaggio. L'operazione di ripristino continuerà.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Controllare il file dsmerror.log del proxy di montaggio per informazioni
su come risolvere questo problema e rimuovere manualmente le risorse che
restano dopo l'operazione di scollegamento non riuscita.

------------------------------------------------------------------------
ANS2561I

L'istantanea per la macchina virtuale 'vmname' non è riuscita a causa di
una condizione temporanea. L'istantanea verrà ritentata.



Explanation:

L'istantanea per la macchina virtuale non è riuscita a causa di una
condizione temporanea. L'istantanea verrà ritentata automaticamente.

System action:

L'elaborazione continua con la macchina virtuale successiva.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2563I

Avvio del numero di tentativo istantanea retryCount per la macchina
virtuale 'vmname'.



Explanation:

L'istantanea precedente della macchina virtuale è terminata con un
errore. Verrà tentata un'altra istantanea per della macchina virtuale.

System action:

Viene avviato un altro tentativo di istantanea per della macchina
virtuale.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2564I

Raccolta di informazioni della macchina virtuale...



Explanation:

Il client sta avviando il processo di raccolta delle informazioni sulle
macchine virtuali da elaborare. Il tempo necessario dipende dal numero
di macchine virtuali nel backup.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2565I

Creazione istantanea della macchina virtuale...



Explanation:

Il client sta avviando il processo di creazione di un'istantanea per le
macchine virtuali nel backup. Il tempo necessario dipende dal numero di
macchine virtuali nel backup.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna azione richiesta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2566E

L'istantanea della macchina virtuale 'nomevm' non è riuscita dopo il
raggiungimento del numero massimo di nuovi tentativi
(conteggioTentativi).



Explanation:

Diversi tentativi di acquisire un'istantanea hanno avuto esito negativo.
Poiché è stato raggiunto il numero massimo di nuovi tentativi,
l'operazione non verrà tentata nuovamente.

System action:

L'istantanea della macchina virtuale è terminata con un errore.
L'elaborazione continua con la macchina virtuale successiva.

User response:

Controllare il log eventi Windows per il motivo dell'errore. Risolvere
il problema, quindi eseguire nuovamente l'operazione di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2567E

Il backup di vm-name non è riuscito perché un altro backup è attualmente
in esecuzione sulla macchina host del gestore Hyper-V.



Explanation:

È in esecuzione un backup simultaneo sulla macchina host del gestore
Hyper-V.

System action:

L'operazione di backup viene arrestata.

User response:

Riprovare l'operazione di backup una volta completato il backup
corrente. In alternativa, se non ci sono altri backup in esecuzione,
potrebbe essere stato creato un punto di controllo di ripristino da un
precedente backup non riuscito. In tal caso, rimuovere il punto di
controllo con il cmdlet Remove-VMCheckPoint e riprovare l'operazione di
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2571E

Il backup di vm-name non è riuscito perché il nome della VM è troppo
lungo. Ridenominare la VM con un nome con meno di 35 caratteri ed
eseguire nuovamente l'operazione di backup.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di eseguire il backup delle VM
Hyper-V 2016 con nomi con lunghezza superiore a 35 caratteri.

System action:

L'operazione di backup viene arrestata.

User response:

Ridenominare la VM con un nome con meno di 35 caratteri ed eseguire
nuovamente l'operazione di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2572I

Richiesta di ripristino avviata per la vm 'VmName'.



Explanation:

L'utente ha inoltrato una richiesta di ripristino della vm.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2573I

Il numero massimo di sessioni di ripristino specificato dall'opzione
VMMAXRESTORESESSIONS potrebbe non essere sufficiente per l'operazione di
ripristino. A ogni macchina virtuale ripristinata in parallelo deve
essere associata almeno una sessione per disco ripristinato in
parallelo.



Explanation:

Il valore dell'opzione VMMAXRESTORESESSIONS deve essere almeno il valore
dell'opzione VMRESTOREMAXPARALLELVMS moltiplicato per il valore
dell'opzione VMMAXRESTOREPARALLELDISKS. Ciò garantisce che almeno una
sessione possa essere assegnata per ogni disco ripristinato.

System action:

Il numero massimo di sessioni disponibili per le operazioni di
ripristino è impostato sul valore dell'opzione VMMAXRESTOREPARALLELDISKS
moltiplicato per il valore dall'opzione VMMAXRESTOREPARALLELVMS.
L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2574I

Il numero massimo di sessioni disponibili per l'operazione di ripristino
è stato modificato in adjusted_value. È necessario assegnare almeno una
sessione per ogni disco da ripristinare.



Explanation:

Il valore dell'opzione VMMAXRESTORESESSIONS è inferiore al valore
dell'opzione VMMAXRESTOREPARALLELVMS moltiplicato per il valore
dell'opzione VMMAXRESTOREPARALLELDISKS. Questo potrebbe non essere
sufficiente per l'operazione di ripristino.

Il valore VMMAXRESTORESESSIONS viene regolato in modo che ogni macchina
virtuale ripristinata in parallelo abbia almeno una sessione disponibile
per disco ripristinato in parallelo.

System action:

Il valore massimo della sessione è stato modificato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2575I

Il processo per raccogliere i log di sistema è avviato in background. A
seconda della dimensione dei file di log, il completamento potrebbe
richiedere del tempo. Non appena questo processo sarà completo, verrà
richiesto dal browser di scaricare il seguente file: nome file



Explanation:

L'utente ha richiesto i file di log di sistema per la determinazione dei
problemi. I log verranno raccolti e forniti per lo scaricamento.

System action:

I log vengono raccolti e lo scaricamento inizierà presto.

User response:

Attendere il completamento dello scaricamento. Individuare il file in
cui il browser memorizza i file scaricati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2576I

Il processo per raccogliere i log di sistema è ancora in esecuzione in
background. A seconda della dimensione dei file di log, il completamento
potrebbe richiedere del tempo. Non appena questo processo sarà completo,
verrà richiesto dal browser di scaricare il seguente file: nome file



Explanation:

L'utente ha già richiesto i file di log di sistema per la determinazione
dei problemi, ma il processo di raccolta dei log di sistema è ancora in
esecuzione. I log verranno forniti per lo scaricamento una volta pronti.

System action:

Lo scaricamento dei log di sistema inizierà presto.

User response:

Attendere il completamento dello scaricamento. Individuare il file in
cui il browser memorizza i file scaricati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2577I

Lo scaricamento dei log di sistema è attualmente disabilitato. È
possibile chiedere all'amministratore di sistema di abilitarlo
impostando l'opzione 'option name and value' nel file di configurazione
'configuration file name'. Notare che è necessario accedere di nuovo
perché l'opzione diventi effettiva.



Explanation:

Lo scaricamento dei log di sistema è disabilitato.

System action:

La richiesta è stata annullata.

User response:

Al fine di scaricare i file di log l'amministratore di sistema deve
abilitare l'opzione modificando il file di configurazione API FR
specificato nel testo del messaggio. L'utente deve scollegarsi e
riaccedere perché l'opzione diventi effettiva. Non è richiesto il
riavvio del Liberty Server.

------------------------------------------------------------------------
ANS2580E

La query per le informazioni Hyper-V sull'host 'host' non è riuscita con
rc= rc.



Explanation:

La query per le informazioni sullo stato Hyper-V non è riuscita con un
errore specifico del sistema.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare l'integrità e la configurazione dell'host specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2581E

L'host Hyper-V sta notificando problemi che gli impediscono di procedere
con l'operazione.



Explanation:

Sono stati rilevati problemi sull'host Hyper-V specificato. Il sistema
non può supportare l'operazione desiderata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che l'installazione e la configurazione del sistema host
Hyper-V siano corrette. Controllare il file dsmerror.log per ulteriori
informazioni e contattare l'amministratore IBM Spectrum Protect con le
informazioni nei messaggi che sono stati inviati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2582E

L'host Hyper-V 'host' è in errore: EnabledState = EnabledState
(previsto: 2), HealthState = HealthState (previsto: 5),
OperationalStatus = OperationalStatus (previsto: 2).



Explanation:

È stato rilevato uno stato di errore per l'host Hyper-V specificato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare l'integrità e la configurazione dell'host specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2583E

Il percorso di destinazione del ripristino 'state' non dispone di spazio
libero sufficiente per l'operazione di ripristino.



Explanation:

Lo spazio nel percorso di destinazione del ripristino selezionato non è
sufficiente per l'operazione di ripristino.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Aumentare lo spazio libero di almeno 50 MB nel percorso di destinazione
ripristino, oppure scegliere un percorso diverso.

------------------------------------------------------------------------
ANS2584E

Il percorso di destinazione del ripristino 'state' non può essere
trovato o il percorso non è stato creato.



Explanation:

Il percorso di destinazione del ripristino selezionato non può essere
trovato o il percorso non può essere creato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Creare il percorso di destinazione del ripristino manualmente o
scegliere un percorso diverso.

------------------------------------------------------------------------
ANS2585E

num_discovered dispositivi iSCSI sono stati scoperti sull'iniziatore
iSCSI Microsoft dell'host Hyper-V, mentre num_mounted erano previsti.



Explanation:

Le destinazioni iSCSI collegate nell'iniziatore iSCSI Microsoft non
corrispondono alla quantità di destinazioni iSCSI collegate previste.

System action:

L'operazione non può continuare.

User response:

Verificare che il montaggio IBM Spectrum Protect sia configurato per
utilizzare l'IP host Hyper-V corretto. Per ripulire l'ambiente, è
necessario eseguire il processo di cleanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2586E

L'istantanea congruente dell'applicazione della macchina virtuale
'nomevm' non è riuscita perché il servizio di integrazione del
richiedente di copie shadow del volume non è abilitato sulla macchina
virtuale guest.



Explanation:

Il servizio di integrazione del richiedente di copie shadow del volume
deve essere abilitato sulla macchina virtuale guest per poter acquisire
istantanee congruenti con l'applicazione.

System action:

L'istantanea della macchina virtuale è terminata con un errore.
L'elaborazione continua con la macchina virtuale successiva.

User response:

Contattare l'amministratore Hyper-V per attivare il servizio di
integrazione del richiedente di copie shadow del volume della macchina
virtuale Hyper-V. Una volta abilitato il servizio, eseguire nuovamente
l'operazione di backup della VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2587E

L'istantanea congruente dell'applicazione della macchina virtuale
'nomevm' non è riuscita perché il servizio di integrazione del
richiedente di copie shadow del volume non è installato o non è in
esecuzione sulla macchina virtuale guest.



Explanation:

Il servizio di integrazione del richiedente di copie shadow del volume
deve essere installato e abilitato sulla macchina virtuale guest per
poter acquisire un'istantanea congruente dell'applicazione.

System action:

L'istantanea della macchina virtuale è terminata con un errore.
L'elaborazione continua con la macchina virtuale successiva.

User response:

Contattare l'amministratore Hyper-V per installare e configurare il
servizio di integrazione del richiedente di copie shadow del volume
sulla macchina virtuale Hyper-V . Una volta installato e abilitato il
servizio, eseguire nuovamente l'operazione di backup della VM. In
alternativa, eseguire un'istantanea congruente del crash della macchina
virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2600S

Il browser sta provando a stabilire una connessione al client; è stata
ricevuta un'eccezione socket: exception-name



Explanation:

Il browser ha ricevuto l'eccezione durante il tentativo di connessione
al computer client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Convalidare che la LAN sia attiva e che si sta provando a stabilire una
connessione al numero porta corretto.

Controllare i log degli errori per eventuali informazioni aggiuntive:
dsmerror.log, dsmwebcl.log o dsmj.log. L'ubicazione predefinita di
questi log è la directory di installazione del client di
backup-archivio.

Assicurarsi che il client della riga comandi venga eseguito senza alcun
problema. Verificare il client della riga comandi con un comando come
"dsmc q sess".

------------------------------------------------------------------------
ANS2601S

Il browser ha tentato di connettersi al client e ha ricevuto
un'eccezione host sconosciuta: exception-name



Explanation:

Il browser ha ricevuto l'eccezione durante il tentativo di connessione
alla macchina client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Ripetere l'operazione. Se la condizione persiste, determinare quale
potrebbe essere la causa di questo tipo di problema. Ad esempio,
determinare se la LAN si è disattivata oppure verificare se si sta
tentando di connettersi alla macchina client IBM Spectrum Protect
corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2602S

Il browser ha tentato di connettersi al client e ha ricevuto
un'eccezione I/O: exception-name



Explanation:

Il browser ha ricevuto l'eccezione durante il tentativo di connessione
alla macchina client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Determinare quale potrebbe essere la causa di questo tipo di eccezione.
Provare ad eseguire di nuovo l'operazione e controllare se la LAN non è
attiva.

------------------------------------------------------------------------
ANS2603S

Il browser ha tentato di connettersi al client e ha ricevuto
un'eccezione: nome-eccezione



Explanation:

Il browser ha ricevuto l'eccezione durante il tentativo di connessione
alla macchina client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Determinare quale potrebbe essere la causa di questo tipo di eccezione.
Determinare se la LAN non è attiva o se l'acceptor client IBM Spectrum
Protect sulla macchina IBM Spectrum Protect è attivo e in esecuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2604S

L'agent del client Web non è riuscito ad eseguire l'autenticazione
presso il server.



Explanation:

L'agent del client Web non è riuscito ad eseguire l'autenticazione
presso il server IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Una possibile soluzione consiste nell'eseguire il client riga comandi in
modo che la password del client possa essere immessa nuovamente. Un
altro approccio consiste nel controllare il log degli errori sul sistema
dell'agent client Web IBM Spectrum Protect per verificare l'eventuale
presenza di messaggi pertinenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS2605S

Il browser non è riuscito a ristabilire la connessione al client e ha
ricevuto un errore di protocollo.



Explanation:

Il browser ha ricevuto un errore di protocollo durante il tentativo di
ristabilire la connessione alla macchina client.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Determinare il problema che ha causato questo tipo di errore.
Determinare se il browser e il codice client IBM Spectrum Protect
potrebbero essere non sincronizzati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2606S

Una password non valida è stata inviata al server.



Explanation:

La password che è stata inviata al server IBM Spectrum Protect non è
valida.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Accertarsi di avere la password corretta. Accertarsi inoltre che sia
valida, ad esempio, che non sia troppo breve.

------------------------------------------------------------------------
ANS2607S

Il browser non è riuscito a stabilire la connessione al client.



Explanation:

Il browser non è riuscito a stabilire una connessione alla macchina
client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Determinare quale potrebbe essere la causa di questo tipo di problema.
Determinare se la LAN non è attiva o se l'acceptor client IBM Spectrum
Protect sulla macchina IBM Spectrum Protect è attivo e in esecuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2609S

Errore di comunicazione TCP/IP tra il browser e la macchina client.



Explanation:

Questo errore può verificarsi a causa di uno dei seguenti motivi:

*  La connessione LAN alla macchina client IBM Spectrum Protect si è
   interrotta.

*  Si sta provando a stabilire una connessione alla macchina client IBM
   Spectrum Protect utilizzando il numero porta errato.

*  L'acceptor client sulla macchina client IBM Spectrum Protect non è
   attivo e in esecuzione e non sta accettando connessioni.

System action:

L'operazione IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Riprovare l'operazione e accertarsi che la LAN sia attiva. Controllare
inoltre che il numero porta sia corretto, che l'acceptor client sia
avviato e in esecuzione sulla macchina client IBM Spectrum Protect e che
sia in ascolto sul numero porta corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2610S

L'errore di comunicazioni TCP/IP tra la macchina client e server.



Explanation:

Tentativo di connessione al server utilizzando le comunicazioni TCP/IP
non riuscito. Questo potrebbe essere il risultato delle impostazioni
opzionali TCP/IP non corrette nel file di opzioni client. Questo errore
può inoltre verificarsi se la connessione LAN è disattiva o se
l'amministratore di sistema ha annullato l'operazione di backup.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Riprovare l'operazione e accertarsi che la LAN sia attiva. Accertarsi
che sia il server IBM Spectrum Protect che il client IBM Spectrum
Protect sia attivo e in esecuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2611S

Errore sconosciuto nel browser.



Explanation:

Si è verificato un errore sconosciuto nell'applet in esecuzione sul
browser.

System action:

L'operazione IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, attivare la
traccia e controllare che la traccia alla console del browser individui
la causa dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2612S

Si è verificato un errore sconosciuto nel client Controllare il log
degli errori IBM Spectrum Protect per ulteriori informazioni



Explanation:

Si è verificato un errore sconosciuto nel client IBM Spectrum Protect.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect viene terminato.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, controllare il log degli
errori IBM Spectrum Protect per eventuali informazioni aggiuntive.

------------------------------------------------------------------------
ANS2613S

Si è verificato un errore di protocollo comunicazioni tra il browser web
e il client.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema si verifica di nuovo, verificare
che il client web di IBM Spectrum Protect sia installato e configurato
correttamente e assicurarsi di star utilizzando un browser supportato.
Ripulire la cache del browser. Quindi, tentare nuovamente l'operazione.
Se il problema persiste, abilitare le tracce SERVICE sul client web
della macchina di destinazione e l'applet Java di IBM Spectrum Protect e
riprodurre poi il problema. Per ricevere ulteriore assistenza
raccogliere le tracce e rivolgersi al supporto IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2614S

Si è verificato un errore di protocollo nelle comunicazioni tra il
client e il server.



Explanation:

Si è verificato un errore di protocollo tra il client IBM Spectrum
Protect e il server IBM Spectrum Protect.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect viene terminato.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, controllare il log degli
errori IBM Spectrum Protect per eventuali informazioni aggiuntive.
Verificare che si stia eseguendo l'applet corretto con il livello
appropriato del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2615S

L'ID utente immesso non corrisponde al nome nodo configurato sulla
macchina client.



Explanation:

L'ID utente immesso non è uguale al nome nodo su questo client IBM
Spectrum Protect.

System action:

L'operazione IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Verificare che il nome nodo immesso sia stato configurato in modo
corretto sul client IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2616I

E' necessario riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche



Explanation:

La macchina deve essere avviata affinché le modifiche del registro di
configurazione ripristinate, abbiano effetto.

System action:

Nessuno/a

User response:

Riavviare la macchina.

------------------------------------------------------------------------
ANS2617S

La directory di destinazione specificata non è valida.



Explanation:

L'utente ha specificato una directory di destinazione per il ripristino
o per il richiamo non valida.

System action:

L'operazione IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Ritentare l'operazione specificando un nome directory valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS2619S

L'acceptor client non è stato in grado di avviare l'Agent client remoto.



Explanation:

L'acceptor client IBM Spectrum Protect non è stato in grado di avviare
l'Agent client remoto IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione IBM Spectrum Protect termina.

User response:

Controllare se nel log degli errori sull'agent client Web IBM Spectrum
Protect sono presenti eventuali messaggi pertinenti. Correggere quindi
il problema e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS2620W

L'operazione di espansione dell'intero ramo potrebbe richiedere molto
tempo e non potrà essere annullata una volta avviata. Si desidera
attendere il completamento dell'operazione?



Explanation:

L'operazione di espansione dell'intero ramo potrebbe richiedere molto
tempo e non potrà essere annullata una volta avviata.

System action:

Elaborazione arrestata; in attesa di intervento dell'utente.

User response:

Rispondere 'Sì' per avviare l'operazione di espansione dell'intero ramo.
Se si risponde 'No', l'operazione corrente viene annullata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2622S

Sono stati inoltrati un ID o una password non validi.



Explanation:

L'ID non è registrato sul server IBM Spectrum Protect oppure la password
per l'ID non è corretta.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Verificare che l'ID che si sta utilizzando esista sul server IBM
Spectrum Protect a cui si connette il nodo client remoto. L'ID deve
disporre di privilegi sufficienti per accedere ai dati del nodo client
remoto. Accertarsi inoltre di disporre della password corretta per l'ID.
Se l'ID non esiste o se la password è sconosciuta, rivolgersi
all'amministratore di IBM Spectrum Protect. Se l'ID non esiste,
l'amministratore di IBM Spectrum Protect può utilizzare i comandi
REGISTER ADMIN e GRANT AUTHORITY per registrare un ID che può accedere
ai dati del nodo client remoto. Se la password è sconosciuta,
l'amministratore di IBM Spectrum Protect può utilizzare il comando
UPDATE ADMIN per reimpostare la password.

------------------------------------------------------------------------
ANS2623S

Il livello dell'applet del client Web non è sincronizzato con l'agent
del client Web.



Explanation:

L'applet del client Web e gli agent del client Web hanno livelli
incompatibili.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Verificare di disporre del livello corretto di applet installato con il
client e che non sia stato inserito un livello incorretto dell'applet
nella directory di installazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2624E

Questa operazione richiede l'autorizzazione del proprietario del client.



Explanation:

L'ID utente specificato non ha l'autorizzazione necessaria per eseguire
questa operazione.

System action:

L'elaborazione continua ma all'utente non è consentito eseguire questa
operazione.

User response:

Non eseguire questa operazione o richiedere un livello di autorizzazione
superiore per l'ID utente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2625E

Il nodo non permette questa operazione di immagine.



Explanation:

Il nodo non permette o non è configurato per rendere possibile questa
operazione di immagine

System action:

L'elaborazione continua ma all'utente non è consentito eseguire questa
operazione.

User response:

Verificare se l'immagine collegata all'operazione è supportata o
configurata nella piattaforma obiettivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2626E

La dichiarazione Include-Exclude: ieStatement contiene caratteri non
validi.



Explanation:

La dichiarazione Include-Exclude specificata presenta caratteri non
validi.

System action:

IBM Spectrum Protect non aggiungerà la dichiarazione Include-Exclude
specificata all'elenco.

User response:

Riprovare l'operazione con un'altra dichiarazione che contenga caratteri
validi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2627W

Non è stato possibile impostare gli attributi di protezione NTFS per
l'oggetto 'nome-completo'. Codice di errore del sistema Windows: errore;
motivo: 'motivo-errore'. Gli attributi predefiniti di protezione NTFS
sono stati impostati.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di impostare gli attributi
predefiniti di protezione NTFS del file. Le informazioni sull'errore
acquisite indicano il motivo dell'errore. Gli attributi predefiniti di
protezione NTFS sono stati impostati.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Ricercare nel campo Motivo il codice che spieghi perché gli attributi
predefiniti di protezione NTFS non sono stati impostati. Correggere la
condizione che ha causato l'errore e ripetere l'operazione. Se il
problema persiste, contattare l'amministratore di sistema o il
responsabile di IBM Spectrum Protect per ulteriore supporto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2628W

Impossibile creare il flusso denominato dell'oggetto
'nome_spazio_filenome_percorsonome_file'.



Explanation:

Il processo non è riuscito a creare il flusso denominato.

System action:

Non viene eseguito il ripristino/richiamo del flusso denominato.

User response:

L'oggetto viene ripristinato senza il flusso denominato e deve essere
esaminato per verificare che sia utilizzabile. Controllare se nel log
degli errori del client è presente il messaggio di errore ANS5250E che
dovrebbe essere stato registrato al momento della scrittura di questo
messaggio, correggere l'errore e provare nuovamente l'operazione. Se il
problema persiste, rivolgersi all'amministratore di sistema o
all'amministratore di IBM Spectrum Protect per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS2629I

Migrazione: lo spazio file verrà migrato al modello Incrementale
Forever.



Explanation:

La prima volta in cui si esegue un backup IFIncr (Incremental Forever
Incremental) sulla base di una macchina virtuale di cui è stato eseguito
in precedenza un backup utilizzando il modello Periodico completo mentre
l'ultimo backup è un backup incrementale, la catena di backup verrà
migrata nel modello Incremental Forever.

System action:

Lo scopo di questo messaggio è unicamente informativo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2630E

Caricamento o inizializzazione della libreria di Java Runtime per la
libreria di plugin di vCloud Suite non riuscito.



Explanation:

La libreria di Java Runtime (libjvm), richiesta dalla libreria di plugin
di vCloud Suite, non può essere caricata oppure l'inizializzazione di
JRE (Java Runtime Environment) ha avuto esito negativo.

System action:

L'operazione viene arrestata

User response:

Per il sistema operativo Linux, verificare che un collegamento
denominato 'jre', che fa riferimento alla directory 'jre' nel percorso
di installazione Java, sia presente nella directory di installazione del
client di backup-archivio. Se il collegamento non esiste, crearlo (ad
esempio, ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre). In alternativa, modificare
LD_LIBRARY_PATH in modo da includere il percorso a libjvm.so (ad
esempio, export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic).
Per il sistema operativo Windows, verificare che la directory JRE esista
all'interno della directory di installazione client. Se necessario,
installare nuovamente il client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS2631E

Impossibile inizializzare la libreria di plugin di vCloud Suite.



Explanation:

L'inizializzazione della libreria di plugin di vCloud Suite non è
riuscita. Questo problema potrebbe essere causato dal Java Runtime non
installato.

System action:

Le operazioni di vCloud Suite non possono essere eseguite.

User response:

Verificare che Java sia installato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2632E

La libreria di plugin di vCloud Suite non può essere collegata a Java
runtime.



Explanation:

Il collegamento della libreria di plugin di vCloud Suite non è riuscito
nel JVM Runtime. Questo problema potrebbe essere causato dal Java
Runtime danneggiato o da un'installazione incompleta.

System action:

Le operazioni di vCloud Suite non possono essere eseguite.

User response:

Verifica che Java sia installato e che stia funzionando correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2633E

La libreria di runtime di plugin di vCloud Suite non è riuscita a
collegarsi a PSC (Platform Services Controller) su 'host-psc' con il
nome utente 'nome-utente': autenticazione non riuscita.



Explanation:

Le credenziali SSO (single sign-on) di vCloud Suite specificate nelle
opzioni VMCUSER e VMCPW sono state rifiutate da PSC (Platform Services
Controller).

System action:

Le operazioni di vCloud Suite non possono essere eseguite.

User response:

Aggiornare le opzioni VMCUSER e VMCPW con credenziali valide per il PSC
(Platform Services Controller) indicato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2634E

La libreria di runtime di plugin di vCloud Suite non è riuscita a
collegarsi a PSC (Platform Services Controller) su 'host-psc'.



Explanation:

Non è possibile stabilire una connessione a PSC (Platform Services
Controller) utilizzando l'opzione VMCHOST.

System action:

Le operazioni di vCloud Suite non possono essere eseguite.

User response:

Verificare che il valore dell'opzione VMCHOST sia corretto, che sia
presente una connettività di rete all'host e che il servizio PSC
(Platform Services Controller) sia in esecuzione. Abilitare la traccia
VCLOUD nel file delle opzioni per messaggi aggiuntivi che potrebbero
essere correlati a questo problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2635E

La libreria di runtime di plugin di vCloud Suite ha rilevato un errore
interno.



Explanation:

La libreria di plugin di vCloud Suite ha rilevato un errore interno
imprevisto che non è stato individuato.

System action:

Le operazioni di vCloud Suite non possono essere eseguite.

User response:

Controllare il file dsmerror.log alla ricerca di messaggi aggiuntivi che
potrebbero essere correlati a questo problema, abilitare la traccia
VCLOUD nel file delle opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2636E

L'inizializzazione della libreria di plugin di vCloud Suite è stata
annullata.



Explanation:

L'inizializzazione della libreria di plugin di vCloud Suite è stata
annullata. Questo problema potrebbe essere causato da un errore nel
caricamento o nell'inizializzazione della libreria di plug-in.

System action:

Le operazioni di vCloud Suite non possono essere eseguite.

User response:

Controllare il file dsmerror.log alla ricerca di messaggi aggiuntivi che
potrebbero essere correlati a questo problema, abilitare la traccia
VCLOUD nel file delle opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2640I

La macchina virtuale 'nome-VM' è configurata con la categoria
'categoria-exclude' e la tag 'tag-exclude', che esclude la macchina
virtuale dall'operazione di backup.



Explanation:

L'opzione client 'VMTAGDATAMOVER' è abilitata, quindi le tag e le
categorie IBM possono essere applicate alle macchine virtuali.

System action:

La macchina virtuale viene esclusa dall'operazione di backup
pianificata.

User response:

Rimuovere la tag se la macchina virtuale deve essere inclusa nei backup
pianificati, eseguire un backup su richiesta della macchina virtuale, o
impostare l'opzione 'VMTAGDATAMOVER' su 'No' nel file delle opzioni
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2641E

Il client non è riuscito a caricare la libreria plug-in VMware vCloud
Suite 'piVcloudSuiteJNI'.



Explanation:

Non è stato possibile trovare o caricare la libreria plug-in VMware
vCloud Suite 'piVcloudSuiteJNI'. Questo problema potrebbe essere causato
dalla libreria danneggiata o da un'installazione incompleta.

System action:

L'operazione non può essere completata senza la libreria del plug-in
VMware vCloud Suite.

User response:

Verificare che la libreria del plug-in VMware vCloud Suite
'piVcloudSuiteJNI' si trovi nella cartella 'plugins' della cartella di
installazione client o disabilitare l'opzione client 'VMTAGDATAMOVER'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2642E

La libreria del plug-in VMware vCloud Suite non ha trovato una classe o
metodo Java richiesti.



Explanation:

La libreria del plug-in VMware vCloud Suite non è riuscita a trovare una
classe o metodo Java richiesti. Questo problema può essere causato da
un'installazione incompleta, dalla mancanza del file
'piVcloudSuiteJwrapper.jar' del plug-in VMware vCloud Suite o dal fatto
che i file JAR non si trovano nel percorso di classe Java.

System action:

L'operazione non può essere completata senza la libreria del plug-in
VMware vCloud Suite.

User response:

Verificare che il file 'piVcloudSuiteJwrapper.jar' della libreria del
plug-in VMware vCloud Suite si trovi nella cartella 'plugins' e che gli
altri file JAR si trovino nella cartella 'plugins/sdk' della cartella di
installazione client o disabilitare l'opzione client 'VMTAGDATAMOVER'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2643I

Un backup su richiesta della macchina virtuale 'nome-macchina-virtuale'
è in esecuzione. La macchina virtuale è configurata con la categoria
'categoria-exclude' e la tag 'tag-exclude'.



Explanation:

L'opzione client 'VMTAGDATAMOVER' è abilitata, quindi le tag e le
categorie IBM possono essere applicate alle macchine virtuali, ma il
backup su richiesta sovrascrive l'impostazione della tag per
l'esclusione.

System action:

L'operazione di backup continua.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2644I

La macchina virtuale 'vm-name' non è configurata con una tag
'exclude-category' e il suo backup può essere eseguito solo d a un data
mover predefinito. La macchina virtuale verrà esclusa dall'operazione di
backup pianificata.



Explanation:

L'opzione client 'VMTAGDATAMOVER' è abilitata, quindi le tag e le
categorie IBM possono essere applicate alle macchine virtuali. Il data
mover attivo non è quello predefinito pertanto non è in grado di
eseguire l'operazione di backup.

System action:

La macchina virtuale viene esclusa dall'operazione di backup
pianificata.

User response:

Se si desidera includere la macchina virtuale in backup pianificati,
assegnare una tag data mover alla macchina virtuale o assicurarsi che un
data mover sia impostato come predefinito tramite l'opzione
VMTAGDEFAULTDATAMOVER.

------------------------------------------------------------------------
ANS2649E

Non è stato fornito un nome pianificazione.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'elaborazione. Manca l'opzione
TAGSCHEDULE o il valore del parametro non era corretto.

System action:

Il processo di ribilanciamento è terminato.

User response:

Fornire una pianificazione valida con l'opzione TAGSCHEDULE e tentare
nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2650E

L'opzione VMTAGDATAMOVER non è stata specificata per il processo.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'elaborazione. L'opzione
VMTAGDATAMOVER deve essere presente nel file di opzioni.

System action:

Il processo di ribilanciamento è terminato.

User response:

Per utilizzare questa funzione, utilizzare un datamover configurato come
un datamover con tag.

------------------------------------------------------------------------
ANS2651E

L'opzione ASNODENAME deve essere fornita per ribilanciare una
pianificazione VMware.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'elaborazione. L'opzione ASNODENAME
ha riscontrato un problema durante l'elaborazione oppure non è stata
fornita al comando.

System action:

Il processo di ribilanciamento è terminato.

User response:

Per utilizzare questa funzione, utilizzare un datamover configurato come
un agent proxy per un datacenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2659I

datamover_count datamover sono stati assegnati alla pianificazione
sched-name.



Explanation:

Dal momento che meno di due datamover sono assegnati a questa
pianificazione, l'assegnazione dei tag del datamover non è stata
possibile.

System action:

Nessuna.

User response:

Utilizzare la GUI vCenter per assegnare manualmente un data mover a
questa pianificazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2666S

I volumi di origine o di destinazione sono duplicati. Lo stesso volume
viene montato su più percorsi volume.



Explanation:

Questo errore può verificarsi quando un volume di origine viene
associato a più di un percorso volume, ad esempio, ad una lettera unità
e ad una o più directory del punto di montaggio. Poiché IBM Spectrum
Protect utilizza il percorso volume per tenere traccia delle
informazioni di backup nel database di backup interno, non è possibile
eseguire il backup dello stesso volume con un percorso volume duplicato.
Consultare le informazioni aggiuntive nel log degli errori.

System action:

IBM Spectrum Protect non è in grado di selezionare il volume.

User response:

Eliminare le ultime istantanee create poiché non sono gestite da IBM
Spectrum Protect. Smontare il percorso volume duplicato per disporre di
un solo punto di montaggio per lo stesso volume di origine. Riavviare
IBM Spectrum Protect e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2667I

Operazione di scansione riuscita.



Explanation:

La scansione della macchina virtuale è stata eseguita correttamente.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2668E

L'operazione di scansione non è riuscita con un errore imprevisto.



Explanation:

Si è verificato un errore imprevisto durante le operazioni di scansione
guest.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Controllare il log degli errori del client per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2669I

La piattaforma del sistema operativo guest non è supportata.



Explanation:

Il sistema operativo della macchina virtuale non è stato supportato
dall'operazione di scansione.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2670I

La directory remota nel guest viene utilizzata da un'altra applicazione.



Explanation:

L'operazione di scansione non è riuscita a copiare i file nella
directory remota poiché la directory era utilizzata da un'altra
operazione.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Assicurarsi che la directory remota sia sbloccata. Quindi, pianificare
nuovamente l'operazione di scansione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2671I

La macchina virtuale non è stata trovata nel server VMware.



Explanation:

Nessuna

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2672W

Non è stato possibile trovare il nome host per il nome della macchina
virtuale specificato.



Explanation:

Questo problema potrebbe essere causato da una macchina virtuale non in
esecuzione e senza un indirizzo IP statico.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Assicurarsi che il guest sia correttamente configurato. Quindi,
pianificare nuovamente l'operazione di scansione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2673I

È stato rilevato un nome della macchina virtuale duplicato.



Explanation:

Nessuna

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2674I

La macchina virtuale non è connessa al server ESX.



Explanation:

Nessuna

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2675E

Proxy rifiutato: autorizzazione proxy non concessa al nodo di
spostamento dati specificato.



Explanation:

La scansione della macchina virtuale non è riuscita.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

L'amministratore del server IBM Spectrum Protect deve concedere
l'autorizzazione proxy per questo nodo. Consultare il comando
dell'amministratore "Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS2676W

La credenziale del sistema operativo guest non è stata trovata.



Explanation:

L'operazione di scansione guest richiede una credenziale valida del
sistema operativo.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Assicurarsi che la credenziale del sistema operativo guest sia
impostata. Quindi, pianificare nuovamente l'operazione di scansione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2677W

La credenziale del sistema operativo guest non è valida.



Explanation:

L'operazione di scansione guest richiede una credenziale valida del
sistema operativo.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Assicurarsi che una credenziale del sistema operativo guest sia
impostata. Quindi, pianificare nuovamente l'operazione di scansione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2678I

La macchina guest è spenta.



Explanation:

Nessuna

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2679I

Gli strumenti VMware sulla macchina guest non sono in esecuzione.



Explanation:

Nessuna

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2680I

La versione di Strumenti VMware sulla macchina guest non è la versione
attuale.



Explanation:

Nessuna

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2681W

La versione host ESX o vCenter non è supportata.



Explanation:

L'host ESX o vCenter è a una versione di livello inferiore.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Fare riferimento alla documentazione del prodotto per le versioni ESX e
vCenter supportate.

------------------------------------------------------------------------
ANS2682I

La credenziale guest presenta autorizzazioni non sufficienti.



Explanation:

Nessuna

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2683W

Impossibile comunicare con l'host remoto.



Explanation:

Questo problema di comunicazione è causato da errori di rete o dall'host
che non risponde.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Assicurarsi che le connessioni host e di rete siano configurate
correttamente. Quindi, pianificare nuovamente l'operazione di scansione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2684I

Non è stato possibile contattare l'agent dell'operazione guest.



Explanation:

Nessuna

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2685I

La VM è un modello.



Explanation:

I modelli delle VM non sono supportati dall'operazione di scansione.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS2686E

Errore di inizializzazione scansione VM.



Explanation:

L'operazione di scansione della vm ha rilevato un errore durante
l'inizializzazione.

System action:

Il processo di scansione viene arrestato per la macchina virtuale. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel data center.

User response:

Controllare il log degli errori client e la traccia per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2687W

La macchina virtuale 'nome VM' contiene uno o più dischi che superano la
dimensione massima impostata dall'opzione VMMAXVIRTUALDISKS. È possibile
utilizzare l'opzione VMMAXVIRTUALDISKS per modificare la dimensione
massima o specificare l'opzione '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' per
escludere quei dischi dal backup.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect non esegue il backup di VMDK che superano
la dimensione massima.

System action:

Il backup della macchina virtuale non viene eseguito.

User response:

Utilizzare l'opzione VMMAXVIRTUALDISKS per modificare la dimensione
massima o specificare l'opzione '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' per
escludere tali dischi dal backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2688E

Il ripristino di una macchina virtuale Hyper-V di cui era stato eseguito
il backup forever incrementale non è consentito su un host Windows 2008
o Windows 2008 R2. L'operazione di ripristino deve essere completata su
un host Hyper-V Windows 2012 o successive



Explanation:

Una macchina virtuale Hyper-V di cui era stato eseguito il backup con il
tipo di backup forever incrementale può essere ripristinata solo su un
host Hyper-V Windows 2012 o successive.

System action:

L'operazione di ripristino non viene avviata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione con un host Hyper-V Windows 2012 o
successive.

------------------------------------------------------------------------
ANS2689E

È stato specificato un comando Hyper-V command subcommand ma il ruolo
Hyper-V non è abilitato sul sistema host



Explanation:

Il ruolo Hyper-V deve essere abilitato sul sistema host dove si verifica
l'operazione Hyper-V. Per il sistema corrente non è abilitato il ruolo
Hyper-V.

System action:

L'operazione non viene avviata.

User response:

Provare nuovamente l'operazione da un host che ha il ruolo Hyper-V
abilitato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2690E

È stato specificato un comando Hyper-V BACKUP VM con la modalità IFFULL
o IFINCR ma il file di licenza Data Protection for Microsoft Hyper-V non
esiste o non è valido



Explanation:

Il file di licenza di Data Protection for Microsoft Hyper-V è richiesto
per immettere comandi Hyper-V BACKUP VM con la modalità IFFULL o IFINCR.
Assicurarsi che il file di Data Protection for Microsoft Hyper-V sia
installato.

System action:

Il backup non viene avviato.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione da un host che ha il file di licenza di
Data Protection for Microsoft Hyper-V installato. In alternativa,
immettere il comando BACKUP VM e specificare la modalità completa.

------------------------------------------------------------------------
ANS2691E

È stato specificato il comando Hyper-V BACKUP VM con la modalità FULL ma
esiste il file di licenza di Microsoft Hyper-V. Deve essere specificata
la modalità IFFULL o IFINCR



Explanation:

I comandi Hyper-V BACKUP VM con la modalità FULL non sono consentiti
sugli host dove è installato il file di licenza di Data Protection for
Microsoft Hyper-V. Immettere invece il comando BACKUP VM utilizzando la
modalità IFFULL o IFINCR.

Se si deve immettere il comando BACKUP VM con la modalità FULL, è
necessario disinstallare il file di licenza di Data Protection for
Microsoft Hyper-V. Tuttavia, la disinstallazione del file di licenza
invalida la catena di backup IFINCR. Di conseguenza, viene eseguito un
IFFULL se il file di licenza di Data Protection for Microsoft Hyper-V
viene reinstallato.

System action:

Il backup non viene avviato.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione e specificare la modalità IFFULL o
IFINCR.

------------------------------------------------------------------------
ANS2692E

Si è verificato un errore durante la registrazione dello spazio file per
la macchina virtuale (VM_name).



Explanation:

Si è verificato un errore durante la registrazione dello spazio file per
la macchina virtuale specificata.

System action:

Il backup di questa macchina virtuale ha esito negativo. Il processo di
backup può continuare con altre macchine virtuali.

User response:

Controllare il log degli errori per informazioni su come risolvere
questo problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2693E

Si è verificato un errore durante la registrazione dello spazio file per
la macchina virtuale (VM_name). È presente uno spazio file con lo stesso
nome al momento in fase di eliminazione.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la registrazione dello spazio file per
la macchina virtuale specificata. Uno spazio file con lo stesso nome è
al momento in fase di eliminazione sul server IBM Spectrum Protect.

System action:

Il backup di questa macchina virtuale ha esito negativo. Il processo di
backup può continuare con altre macchine virtuali.

User response:

Attendere il completamento dell'eliminazione dello spazio file ed
eseguire nuovamente il comando di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2694W

La protezione dell'applicazione è abilitata per la macchina virtuale
'nome VM'; tuttavia, questa macchina virtuale contiene uno o più dischi
che superano la dimensione massima di 2 TB consentita per le operazioni
di protezione dell'applicazione. La protezione dell'applicazione deve
essere disabilitata per poter eseguire il backup di questa macchina
virtuale.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect non esegue il backup di VMDK che superano
i 2 TB quando viene utilizzata la protezione dell'applicazione.

System action:

Il backup della macchina virtuale non viene eseguito.

User response:

La protezione dell'applicazione deve essere disabilitata per poter
eseguire il backup della macchina virtuale specificata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2695W

Viene utilizzata la modalità di backup periodico completo; tuttavia, la
macchina virtuale 'nome VM' contiene uno o più dischi che superano la
dimensione massima di 2 TB consentita per la modalità di backup
periodico completo. È possibile utilizzare l'opzione
'-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' per escludere tali dischi dal backup,
oppure passare alla modalità di backup incrementale forever.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect non esegue il backup di VMDK che superano
i 2 TB quando viene utilizzata la modalità di backup periodico completo.

System action:

Il backup della macchina virtuale non viene eseguito.

User response:

Utilizzare l'opzione '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' per escludere tali
dischi dal backup, oppure passare alla modalità di backup incrementale
forever.

------------------------------------------------------------------------
ANS2696E

File di dati o controllo trovati da comprimere ma non deduplicati per la
vm vm name.



Explanation:

Durante un'operazione di verifica, il data mover ha rilevato che uno o
più file di controllo o di dati sul server sono compressi, ma non
deduplicati. Questo è uno stato non valido perché i dati compressi, ma
non deduplicati, non possono essere recuperati. È necessario un backup
incrementale permanente completo della VM prima che i backup
incrementali permanenti incrementali possano riprendere.

System action:

L'operazione di backup per questa VM continua in base all'opzione
VMVERIFYIFAction.

User response:

Eseguire un backup VM completo per questa macchina virtuale oppure
specificare l'opzione VMVERIFYAction per forzare un backup VM completo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2697E

Impossibile ripristinare la virtual machine in quanto il datastore
denominato 'datastore' non esiste o è inattivo.



Explanation:

Il datastore a cui faceva riferimento la virtual machine durante il
backup non esiste o è inattiva sul ESX/ESXi su cui si sta ripristinando
la virtual machine.

System action:

Impossibile ripristinare la macchina virtuale.

User response:

Trovare il datastore mancante oppure specificare l'opzione -datastore
con il comando Restore VM per specificare un datastore esistente su cui
ripristinare i file della virtual machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2698E

Operazione di istantanea non riuscita.



Explanation:

Se si esegue un'operazione basata su istantanee VSS o LVSA, è possibile
che l'istantanea non sia sufficientemente grande da contenere tutte le
modifiche effettuate sul file system dopo la creazione dell'istantanea.
L'istantanea potrebbe diventare non valida impedendone al client IBM
Spectrum Protect la lettura.

System action:

L'operazione richiesta è stata arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione degli errori del client per altri messaggi
relativi a questo errore. Eseguire le azioni di correzione indicate dai
messaggi, quindi ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2699W

L'importazione della VM 'vm name' non è riuscita per la vApp 'vapp
name'.



Explanation:

L'operazione di importazione della VM da vSphere a vCloud vApp non è
riuscita.

System action:

L'elaborazione di ripristino per la vApp continua.

User response:

Controllare il file dsmerror.log per informazioni relative al motivo per
cui la VM non è stata importata. Quindi, ripetere l'operazione. Se il
problema persiste, visitare il portale del supporto IBM per ulteriori
informazioni all'indirizzo http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2700E

Il ripristino della VM 'vm name' della vApp 'vapp name' non è possibile.
Non esistono dati di backup della VM.



Explanation:

Durante il ripristino della vApp, una VM nella versione vApp
ripristinata non è stata ripristinata, poiché non era stata sottoposta a
un backup corretto.

System action:

L'operazione di ripristino continuerà, tentando di ripristinare i dati
di backup della vApp disponibili.

User response:

Esaminare il log di errori del client per i messaggi che potrebbero
indicare il motivo dell'errore di backup della VM specificata.
Contattare il supporto tecnico IBM Spectrum Protect se è richiesta
un'ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS2701E

L'operazione database tentata non è riuscita; controllare il log degli
errori per eventuali informazioni aggiuntive.



Explanation:

L'elaborazione termina.

System action:

Riservata.

User response:

Controllare il log degli errori per informazioni sull'errore ed eseguire
ulteriori azioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2704E

Errore: il livello della versione del server vCenter è inferiore a
quello dell'host ESX oppure l'ID utente specificato dall'opzione VMCUser
non dispone di un'autorizzazione sufficiente per eseguire l'operazione.



Explanation:

vCenter ha restituito un errore indicante che si è verificato un
problema con la licenza. Questo errore può verificarsi quando il livello
della versione del server vCenter è inferiore a quella dell'host ESX. Il
livello della versione del server vCenter deve essere uguale (o
superiore) a quello della versione host ESX. Questo errore può
verificarsi anche quando l'ID utente specificato dall'opzione VMCUser
non dispone dell'autorizzazione sufficiente per eseguire l'operazione
oppure le autorizzazioni non sono applicate a livello del server
vCenter.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che il livello vCenter sia quello corretto e che l'ID utente
specificato dall'opzione VMCUser dispone dell'autorizzazione sufficiente
per eseguire l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2705S

Nessuna partizione Db2 UDB è disponibile per il ripristino.



Explanation:

Nessuna partizione Db2 UDB è disponibile sul server IBM Spectrum Protect
per il ripristino. Ciò è probabilmente dovuto ad un backup precedente
che è stato interrotto prima del completamento. Il database Db2 UDB e le
partizioni selezionate non possono essere ripristinati.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Emettere il comando client IBM Spectrum Protect QUERY DB2UDB con il
parametro -DETAIL utilizzando gli stessi criteri per database, file e
data per vedere se sono disponibili partizioni di database per il
ripristino. In alternativa, ripristinare il database Db2 UDB da un
backup differente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2706E

L'opzione VMBACKUPLOCATION=valore non è consentita con l'operazione di
ripristino di tipo 'tipo'.



Explanation:

Operazione non riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione VMBACKUPLOCATION dalla riga comandi e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS2707W

È stato specificato il valore BOTH dell'opzione VMBACKUPLOCATION. Il
backup locale per la macchina virtuale 'nome-VM' non è riuscito, ma il
backup sul server è stato completato.



Explanation:

Il backup locale non è riuscito. Solo il backup sul server è riuscito.

System action:

Elaborazione completata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per risolvere i problemi che
provocano la non riuscita del backup locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2708E

Uno o più dischi della macchina virtuale 'nome-macchina-virtuale' non
sono in un datastore di volumi virtuali. Il backup locale non è
consentito. Se si specifica il valore BOTH per l'opzione
VMBACKUPLOCATION, il backup sul server continua.



Explanation:

Il backup locale è supportato solo per macchine virtuali che sono in un
datastore di volumi virtuali.

System action:

L'elaborazione continua se è stato specificato VMBACKUPLOCATION=BOTH.

User response:

Se si desidera un backup locale, contattare l'amministratore di sistema
per riconfigurare la macchina virtuale e ripetere il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2709E

L'istantanea della macchina virtuale 'nome-VM' è stata rimossa dopo il
backup.



Explanation:

L'istantanea della macchina virtuale è stata rimossa da un'altra
applicazione o processo dopo il backup. La rimozione ha corrotto il
backup e non può essere ripristinato o montato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Eliminare il backup locale dal server IBM Spectrum Protect per questa
macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2710E

La macchina virtuale 'nome-VM' è stata rimossa dall'inventario.



Explanation:

La macchina virtuale è stata rimossa dall'inventario. Questa rimozione
invalida tutti i backup locali.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Eliminare tutti i backup locali dal server IBM Spectrum Protect per
questa macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2711E

L'istantanea della macchina virtuale 'VM-name' è stata rimossa durante
il backup.



Explanation:

L'istantanea della macchina virtuale è stata rimossa da un'altra
applicazione o da un altro processo durante il backup. Questa rimozione
danneggia il backup e lo rende inutilizzabile.

System action:

Non verrà eseguito il backup della macchina virtuale.

User response:

Assicurarsi che un'altra applicazione o un altro processo non abbia
rimosso o modificato la macchina virtuale durante il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2712W

Sulla macchina virtuale 'name' è in esecuzione Strumenti VMware, ma
Strumenti VMware è obsoleto.



Explanation:

Una versione supportata di Strumenti VMware deve essere installata e
deve essere in esecuzione per completare il backup di una macchina
virtuale.

System action:

L'operazione di backup non è riuscita.

User response:

Verificare che una versione supportata di Strumenti VMware sia
installata, aggiornata e in esecuzione. Quindi, provare di nuovo
l'operazione di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2713E

La macchina virtuale 'VM-name' si trova in uno stato di connessione non
valido 'state'. Quindi, non può essere sottoposta a backup.



Explanation:

Per eseguire il backup di una macchina virtuale è necessario essere in
stato 'connesso' per l'accesso.

System action:

Non verrà eseguito il backup della macchina virtuale.

User response:

Riportare la macchina virtuale allo stato 'connesso' e tentare di nuovo
il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2714W

La classe di gestione 'mc' specificata per la destinazione di backup
'dest' non è valida. Verrà utilizzata la classe di gestione predefinita.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect per eseguire il
programma di utilità per la configurazione per DB2 UDB e specificare una
classe di gestione valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS2715E

La macchina virtuale 'VM-name' è configurata come una macchina virtuale
con tolleranza di errore. Quindi, non può essere sottoposta a backup.



Explanation:

vSphere non consente l'istantanea o il backup delle macchine virtuali
con tolleranza di errore con l'API vStorage per la protezione dati.

System action:

Non verrà eseguito il backup della macchina virtuale.

User response:

Per eseguire il backup di una macchina virtuale con tolleranza di errore
con l'API vStorage per la protezione dati, disabilitare la tolleranza di
errore. Quindi, una volta completato il backup, abilitare la tolleranza
di errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2716E

Un processo di copia in background è ancora in stato di sospensione
sull'hardware locale. Non è possibile avviare un'operazione di
ripristino fino a quando non viene completato il processo di copia in
background.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Attendere il completamento del processo di copia in background e
riprovare l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS2717E

La definizione a più nodi non dispone dell'autorizzazione per eliminare
i relativi file di backup dal server.



Explanation:

Tutti i comandi DB2 UDB richiedono che la definizione a più nodi
disponga dell'autorizzazione per eliminare i relativi file di backup dal
server al fine di stabilire correttamente il repository di backup locale
con il repository di backup del server.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

È necessario che il responsabile IBM Spectrum Protect aggiorni la
definizione a più nodi in modo da disporre dell'autorizzazione per
eliminare i relativi file di backup dal server. Ad esempio, sul client
dalla riga comandi di gestione IBM Spectrum Protect:. dsmadmc update
node <nome multi-nodo> backdelete=yes

------------------------------------------------------------------------
ANS2718W

La macchina virtuale 'VM-name' richiede il consolidamento
dell'istantanea.



Explanation:

Il consolidamento dell'istantanea è richiesto quando viene eliminata
un'istantanea ma il disco associato non viene sottoposto a commit nel
disco base. Se non viene completato il consolidamento, i dischi
dell'istantanea potrebbero aumentare e infine riempire l'archivio dati.

System action:

Il backup della macchina virtuale continua.

User response:

Consolidare le istantanee della macchina virtuale secondo le istruzioni
fornite nella documentazione VMware vSphere appropriata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2719E

Un backup precedente avviato in 'dataora' e che utilizza le risorse
necessarie per il nuovo backup è ancora in stato di sospensione.



Explanation:

Un nuovo backup non può essere eseguito fino a quando non viene
completato il precedente backup.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Attendere il completamento del precedente backup prima di avviare un
altro backup locale. In alternativa, utilizzare un valore copyType
diverso per eseguire un backup locale. La politica del backup locale IBM
Spectrum Protect consente solo la sospensione di una copia incrementale
e di una copia completa in background in qualsiasi momento, prima che
siano riutilizzate le risorse di backup locali per una nuova versione di
backup. Un nuovo backup locale viene visualizzato in un backup con una
copia in background in stato di sospensione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2720W

Impossibile eseguire il comando 'command'.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Non è stato possibile eseguire un comando.
Possibile motivo: impossibile trovare l'interprete dei comandi.
Verificare le variabili di ambiente ComSpec e PATH che individuano
l'interprete dei comandi. Non è stata definita la variabile di ambiente
ComSpec o PATH oppure non sono state definite correttamente.

System action:

Il comando non viene eseguito. Altrimenti l'elaborazione tenterà di
continuare.

User response:

Correggere le variabili di ambiente ComSpec e PATH che individuano
l'interprete dei comandi. Contattare l'amministratore di sistema se non
si è sicuri sulla modalità di questa correzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2721E

La macchina virtuale si trova in uno stato di connessione non valido.
Quindi, non può essere sottoposta a backup.



Explanation:

Uno o più backup della macchina virtuale non sono riusciti a causa di
uno stato di connessione non valido. Una macchina virtuale deve trovarsi
nello stato 'connesso' per poter effettuare l'accesso per eseguire il
backup.

System action:

L'elaborazione viene arrestata per questa macchina virtuale.

User response:

Controllare l'output della console e i log degli errori per le
informazioni sul motivo per cui lo stato della connessione non è valido.
Correggere i problemi e tentare il backup delle macchine virtuali in
errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2722E

Lo spazio nel repository locale per completare questo backup non è
sufficiente.



Explanation:

Questo spazio disponibile nel repository locale non è sufficiente per
eseguire l'istantanea di questa operazione di backup. Questa condizione
è possibile che si verifichi se sono presenti più versioni locali
gestite dalla classe di gestione rispetto allo spazio assegnato nel
repository locale durante la configurazione oppure la configurazione
dell'applicazione è stata modificata in modo tale che lo spazio
assegnato precedentemente non è sufficiente.

System action:

Nessuna.

User response:

Confermare la configurazione IBM Spectrum Protect eseguendo la
configurazione guidata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2723E

Un valore di UNDEF per l'opzione REAdstartsrecall non è valido quando
l'opzione HSMBACKENDMODE è impostata su IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Un valore di UNDEF per l'opzione REAdstartsrecall è valido solo quando
l'opzione HSMBACKENDMODE è impostata su TSMFREE.

System action:

L'operazione viene interrotta. Il file viene ignorato.

User response:

Se l'opzione HSMBACKENDMODE è impostata su IBM Spectrum Protect,
impostare l'opzione REAdstartsrecall su YES o NO.

------------------------------------------------------------------------
ANS2725E

IBM Spectrum Protect Application Protection non può registrare il
provider IBM Spectrum Protect VSS sulla VM guest 'VM'.



Explanation:

Le credenziali della VM guest specificate sul data mover non dispone
delle autorizzazioni Windows richieste corrette per Application
Protection.

System action:

L'elaborazione del backup della VM di Application Protection viene
arrestata.

User response:

Assicurarsi che le credenziali specificate per la VM guest dispongano
delle autorizzazioni Windows richieste corrette per i backup della VM di
tipo Application Protection. La guida per l'utente indica le
autorizzazione corrette necessario per eseguire il backup ed il
ripristino dei dati di Microsoft Exchange e Microsoft SQL Server.

------------------------------------------------------------------------
ANS2729E

Comando del sistema operativo 'comando' non riuscito; rc=rc.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione si interrompe.

User response:

Per ulteriori informazioni sull'errore, consultare il codice di ritorno
proveniente dal sistema operativo. Per verificare se si verifica lo
stesso errore, immettere il comando che ha verificato l'errore in modo
manuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2730E

Il comando dsmmigrate non è in grado di ottenere un elenco di nodi IBM
Spectrum Scale.



Explanation:

Il comando dsmmigrate non è in grado di ottenere un elenco di nodi IBM
Spectrum Scale a causa di un errore interno imprevisto.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS2731E

Comando BACKUP VM non riuscito perché il file di licenza di Data
Protection for VMware non esiste o non è valido.



Explanation:

Il file di licenza di Data Protection for VMware è obbligatorio per il
comando BACKUP VM.

System action:

Il comando non viene elaborato.

User response:

Installare Data Protection for VMware o il file di licenza per Data
Protection for VMware e ripetere il comando. O ripetere l'operazione da
un host che abbia installato il file di licenza di Data Protection for
VMware.

------------------------------------------------------------------------
ANS2732E

Comando BACKUP VM non riuscito perché il file di licenza di Data
Protection for Microsoft Hyper-V non esiste o non è valido.



Explanation:

Il file di licenza di Data Protection for Microsoft Hyper-V è
obbligatorio per il comando BACKUP VM.

System action:

Il comando non viene elaborato.

User response:

Installare Data Protection for Microsoft Hyper-V o il file di licenza
per Data Protection for Microsoft Hyper-V e ripetere il comando. O
ripetere l'operazione da un host che abbia installato il file di licenza
di Data Protection for Microsoft Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS2733E

Un'operazione che richiede il servizio WMI (Windows Management
Instrumentation) per Hyper-V non è riuscita con errore 'errorstring'. A
IBM Spectrum Protect è stato negato l'accesso ad un sistema WMI a causa
di privilegi insufficienti.



Explanation:

Windows ha negato l'accesso ad una risorsa, un oggetto o un'operazione
WMI (Windows Management Instrumentation). Questo programma non dispone
di autorizzazioni sufficienti per eseguire l'operazione richiesta.

System action:

Esecuzione di un'operazione che richiede il servizio WMI (Windows
Management Instrumentation).

User response:

Aumentare le autorizzazioni assegnate a IBM Spectrum Protect e tentare
nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2734E

Un'operazione che richiede il servizio WMI (Windows Management
Instrumentation) per Hyper-V non è riuscita con errore 'errorstring'.
L'interfaccia dell'applicazione non esiste.



Explanation:

Questo errore si è verificato perché le classi WMI (Windows Management
Instrumentation) non erano registrate oppure ne è stata annullata la
registrazione. Le classi WMI sono registrate con le funzioni Windows.

System action:

Inizializzazione di un oggetto WMI (Windows Management Instrumentation)
non riuscita.

User response:

Registrare le classi WMI (Windows Management Instrumentation) della
funzione Windows appropriata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2735W

Tutti i richiami selettivi e trasparenti sono bloccati a causa
dell'opzione HSMOPTIMIZEDRECALLONLY. Questo messaggio non verrà
visualizzato di nuovo per le prossime 24 ore.



Explanation:

Se l'opzione HSMOPTIMIZEDRECALLONLY è impostata su YES, sono consentiti
solo richiami ottimizzati.

System action:

Il richiamo è bloccato.

User response:

Disabilitare l'opzione HSMOPTIMIZEDRECALLONLY e riavviare i daemon HSM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2736E

È stata ricevuta una risposta non prevista dall'agent del file system di
IBM Spectrum Protect remoto. verb : verb host remoto : host codice
ritorno : rc codice motivo : rs stringa msg. : stringa-msg



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS2737W

Non vengono montati dischi dalla VM in quanto tutti i dischi sono stati
esclusi durante il backup.



Explanation:

Non è possibile montare dischi dalla VM in quanto tutti i dischi sono
stati esclusi durante il backup oppure la VM non conteneva dischi.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Se è necessario ripristinare i file dei file system o dei volumi
interessati, assicurarsi che nel backup sia incluso almeno un disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS2738W

Impossibile ripristinare 'filename' perché è utilizzato da process.



Explanation:

Un altro processo, dsmmigrate o dsmrecalld, sta usando il file.

System action:

Il file non è incluso per il ripristino.

User response:

Attendere che il file venga chiuso e ritentare il ripristino se
necessario.

------------------------------------------------------------------------
ANS2739W

Impossibile ripristinare 'filename' perché un processo di migrazione o
un processo di richiamo sul nodo node-ID sta accedendo allo stesso file.



Explanation:

Il processo di migrazione può essere eseguito su un altro nodo.

System action:

Il file non è incluso per il ripristino.

User response:

Eseguire il ripristino su un altro nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS2740E

L'operazione di ripristino della vApp non è riuscita.



Explanation:

L'operazione di ripristino della vApp non è riuscita. Consultare il log
di errori per i dettagli sul motivo per cui l'operazione non è riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rivedere l'output della console e i log di errore per i dettagli del
problema. Correggere gli eventuali problemi e riavviare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2741E

Il ripristino dell'oggetto 'file-name' non è riuscito.



Explanation:

Si è verificato un errore quando dsmmigrate ha tentato di ripristinare
il file.

System action:

Il file non è incluso per il ripristino.

User response:

Esaminare il log degli errori client per ulteriori messaggi correlati a
questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2742W

Il file 'file-name' non è incluso nel ripristino.



Explanation:

Il file non è incluso per il ripristino: 1) È un file residente. 2) Il
processo di migrazione/richiamo è attualmente in esecuzione e sta
utilizzando il file. 3) Le informazioni sul ripristino dopo
l'interruzione non sono state trovate e il file non può essere
ripristinato. 4) Le informazioni sul ripristino dopo l'interruzione sono
state trovate su nodi IBM Spectrum Scale differenti e non è chiaro quali
siano quelle da utilizzare.

System action:

Il file non è incluso per il ripristino.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2744I

TESTFLAG Db2 abilitato con il valore di 'value'.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Questo messaggio è solo informativo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2745E

Impossibile trovare un disco virtuale assegnato alla macchina virtuale
Hyper-V 'virtualmachinename'.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect ha rilevato che a una macchina virtuale è
assegnato un disco che è irraggiungibile. Il disco potrebbe essere stato
spostato o eliminato. Non è possibile eseguire un'istantanea mentre il
disco non è reperibile.

System action:

IBM Spectrum Protect non può trovare un disco virtuale nel percorso
assegnato.

User response:

Controllare che il disco virtuale non sia stato spostato o eliminato ed
aggiornare la configurazione della macchina virtuale in modo che
corrisponda alle eventuali modifiche al file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS2746E

Un disco virtuale assegnato alla macchina virtuale Hyper-V
'nomemacchinavirtuale' è in formato VHD o in un formato non valido. Solo
i dischi virtuali in formato VHDX possono essere sottoposti a backup.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect ha rilevato che una macchina virtuale ha
un disco assegnato che è in formato VHD o in un formato non
riconoscibile o non supportato. Se il disco è in formato VHDX potrebbe
essere danneggiato.

System action:

IBM Spectrum Protect ha individuato un disco virtuale in formato VHD o
in un formato non riconoscibile durante la preparazione di un backup di
una macchina virtuale.

User response:

Se il disco virtuale è in formato VHD, sono disponibili diverse opzioni:
rimuovere il VHD dalla macchina virtuale, convertire il disco virtuale
dal formato VHD al formato VHDX oppure adeguare DOMAIN.VMFULL in modo da
ignorare il backup della macchina virtuale. Se il disco è in formato
VHDX, controllare che il disco non sia stato danneggiato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2747E

Un disco virtuale AVHDX assegnato alla macchina virtuale Hyper-V
'nomemacchinavirtuale' non riesce a trovare il disco parent. È possibile
eseguire le istantanee solo se viene individuato l'elemento parent.



Explanation:

Il formato AVHDX specifica un campo interno che punta ad un file AVHDX o
VHDX parent. Se non è possibile trovare l'elemento parent, il disco non
è valido e l'istantanea avrà esito negativo.

System action:

Il processo ha rilevato un AVHDX collegato ad una macchina virtuale ed
ha provato a trovare il file parent AVHDX o VHDX.

User response:

Controllare che il file parent AVHDX o VHDX esista ancora e non sia
stato spostato o eliminato. Restituire il file parent AVHDX e/o VHDX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2748E

Un disco virtuale assegnato alla macchina virtuale Hyper-V
'nomemacchinavirtuale' supera il limite massimo di capacità. Il client
IBM Spectrum Protect non può eseguire il backup di macchine virtuali con
dischi che superano il limite di due terabyte.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect ha rilevato che una macchina virtuale ha
un disco assegnato la cui capacità supera i due terabyte. I dischi
virtuali che superano i 2 terabyte attualmente non sono supportati dai
backup forever incrementali.

System action:

IBM Spectrum Protect ha individuato un disco virtuale la cui capacità
supera i due terabyte su una macchina virtuale per la quale è stato
pianificato il backup.

User response:

Sono disponibili diverse opzioni: rimuovere il disco dalla macchina
virtuale, ridurre il disco al di sotto dei due terabyte, copiare i dati
su un disco virtuale con una capacità inferiore a due terabyte. Anche se
il backup incrementale non è disponibile, il tipo backup completo è
compatibile con i dischi superiori a due terabyte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2749E

Consultare la Microsoft Technote KB2771882. Un disco virtuale assegnato
alla macchina virtuale Hyper-V 'nomemacchinavirtuale' contiene file che
sono su un volume condiviso di cluster e su volumi locali. Non è
possibile eseguire un'istantanea di una macchina virtuale in questa
configurazione.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect ha rilevato che una macchina virtuale ha
file coinvolti nell'istantanea sia su volumi locali che su volumi
condivisi di cluster. Il tentativo di eseguire l'istantanea di una
macchina virtuale in questa configurazione ha sempre come risultato un
errore. Questo errore è documentato nella Microsoft Technote KB2771882.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect ha rilevato che la macchina virtuale ha
file su volumi locali e su volumi condivisi di cluster, prima di
eseguire un'istantanea.

User response:

Controllare che tutti i dischi e i file di configurazione siano su
volumi locali o su volumi condivisi di cluster. Se necessario, eseguire
una migrazione di archiviazione per spostare i dischi e/o i file di
configurazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2750E

La macchina virtuale Hyper-V 'nomemacchinavirtuale' attualmente sta
eseguendo una delle seguenti operazioni: * Creazione di un'istantanea
locale * Applicazione di un'istantanea locale * Eliminazione di
un'istantanea locale * Esportazione della macchina virtuale * Migrazione
della macchina virtuale * Istantanea VSS (Volume Snapshot Service) *
Ripristino * Unione dei dischi di differenziazione Le operazioni
menzionate impediscono all'istantanea VSS Hyper-V di aver luogo.
Attendere che l'operazione termini o annullarla per eseguire un backup.



Explanation:

Alcune attività di gestione della macchina virtuale interferiscono con
un'istantanea VSS della macchina virtuale. Una di queste operazioni è
stata rilevata durante una richiesta di backup.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect ha rilevato che la macchina virtuale
attualmente sta eseguendo un'operazione che impedirà l'esecuzione
dell'istantanea VSS (Volume Snapshot Service).

User response:

Annullare l'operazione o attendere che la corrente attività di gestione
della macchina virtuale termini e riprovare il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2751E

Comando RESTORE VM non riuscito perché il file di licenza di Data
Protection for VMware non esiste o non è valido.



Explanation:

Il file di licenza di Data Protection for VMware è obbligatorio per il
comando RESTORE VM.

System action:

Il comando non viene elaborato.

User response:

Installare Data Protection for VMware o il file di licenza per Data
Protection for VMware e ripetere il comando. O ripetere l'operazione da
un host che abbia installato il file di licenza di Data Protection for
VMware.

------------------------------------------------------------------------
ANS2752E

Comando RESTORE VM non riuscito perché il file di licenza di Data
Protection for Microsoft Hyper-V non esiste o non è valido.



Explanation:

Il file di licenza di Data Protection for Microsoft Hyper-V è
obbligatorio per il comando BACKUP VM.

System action:

Il comando non viene elaborato.

User response:

Installare Data Protection for Microsoft Hyper-V o il file di licenza
per Data Protection for Microsoft Hyper-V e ripetere il comando. O
ripetere l'operazione da un host che abbia installato il file di licenza
di Data Protection for Microsoft Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS2753I

Comunicazione tra client con nodo(i) nodo in corso.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Questo messaggio è solo informativo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2785I

Raccolta della configurazione Db2 corrente per il ripristino 'type'.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Questo messaggio è solo informativo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2790E

Errore nell'accesso alla SVM (Storage Virtual Machine) 'svm_name' sul
filer NetApp 'filer_name'.



Explanation:

Impossibile accedere alla SVM (Storage Virtual Machine) specificata sul
filer specificato. Assicurarsi che la SVM sia presente ed in esecuzione
nel filer specificato e che sia stata correttamente associata al filer
con il comando SET NETAPPSVM.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Assicurarsi che la SVM sia in esecuzione nel file specificato e che
l'associazione tra essa ed il filer sia stata definita correttamente con
il comando dsmc set netappsvm.

------------------------------------------------------------------------
ANS2798E

Impossibile avviare una sessione dal nodo client 'nome-nodo' nodo
multiplo 'nodo-multiplo' al client all'indirizzo
'indirizzo-ip:porta-ip'. Il codice di ritorno è codice-di-ritorno.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Questo messaggio è solo informativo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2799E

È stato riscontrato un errore durante una sessione con un altro client.
Controllare il log degli errori per eventuali ulteriori informazioni.



Explanation:

Questo messaggio è riservato per DB2 UDB.

System action:

Riservata.

User response:

Questo messaggio è riservato per DB2 UDB.

------------------------------------------------------------------------
ANS2800W

Non è stato trovato alcun processo IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Il comando QUERY PIDS non è stato in grado di identificare i processi
IBM Spectrum Protect in esecuzione sul sistema. Se è stata utilizzata
l'opzione -FILTER, non è stato trovato alcun processo corrispondente
alla specifica del filtro.

System action:

Nessuna.

User response:

Se è necessario utilizzare dsmtrace per attivare o disattivare la
traccia per un processo client in esecuzione, assicurarsi che il client
sia già in esecuzione. Se è stata utilizzata l'opzione -FILTER, provare
a eseguire di nuovo il comando con una specifica del filtro differente.
È possibile utilizzare -FILTER=* per visualizzare tutti i processi in
esecuzione sul sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2801E

Il programma di utilità dsmtrace non è riuscito a collegarsi al processo
specificato.



Explanation:

Questo messaggio generalmente viene emesso quando l'ID processo
specificato non è attivo.

System action:

Nessuna.

User response:

Se è necessario utilizzare dsmtrace per attivare o disattivare la
traccia per un processo client in esecuzione, assicurarsi che il client
sia già in esecuzione. Utilizzare il comando dsmtrace QUERY PIDS per
identificare i processi client in esecuzione, quindi provare nuovamente
il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS2802I

La traccia è stata disattivata.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2803E

Impossibile disattivare la traccia.



Explanation:

Si è verificato un problema nel tentativo di disattivare la traccia per
il processo specificato. Questo messaggio viene generalmente
accompagnato da altri messaggi più specifici.

System action:

Nessuna modifica effettuata allo stato della traccia per il processo
specificato.

User response:

Riesaminare i messaggi che precedono o seguono immediatamente questo
messaggio per ulteriori informazioni su questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2804W

La traccia è già attivata. Le opzioni -TRACEFILE, -TRACEMAX e
-TRACESEGSIZE sono ignorate.



Explanation:

Quando la traccia è già attivata per un processo client, ha effetto solo
l'opzione -TRACEFLAGS.

System action:

Le opzioni -TRACEFLAGS sono impostate per il processo client. Le opzioni
-TRACEFILE, -TRACEMAX e -TRACESEGSIZE sono ignorate.

User response:

Se è necessario modificare le impostazioni -TRACEFILE, -TRACEMAX o
-TRACESEGSIZE, occorre prima utilizzare il comando dsmtrace DISABLE per
disattivare la traccia per il processo client. Quindi eseguire il
comando dsmtrace ENABLE per configurare le impostazioni di traccia
desiderate. Se non è necessario modificare queste impostazioni, il
messaggio può essere ignorato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2805I

La traccia è stata attivata.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2806E

Impossibile attivare la traccia.



Explanation:

Si è verificato un problema nel tentativo disattivare la traccia per il
processo specificato. Questo messaggio viene generalmente accompagnato
da altri messaggi più specifici.

System action:

Nessuna modifica effettuata allo stato della traccia per il processo
specificato.

User response:

Riesaminare i messaggi che precedono o seguono immediatamente questo
messaggio per ulteriori informazioni su questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS2807E

È stato specificato un numero non corretto di parametri per il comando
nome-comando.



Explanation:

Il comando specificato è stato richiamato con troppi o troppo pochi
parametri.

System action:

Il comando non è stato elaborato.

User response:

Provare a eseguire di nuovo il comando con il numero corretto di
parametri. Eseguire \"dsmtrace help\" per ulteriori informazioni sulla
sintassi del comando dsmtrace.

------------------------------------------------------------------------
ANS2808W

Il backup incrementale con differenza tra istantanee non ha individuato
l'istantanea di base registrata 'nome_base_reg' sul volume filer
NetApp/N-Series 'nome_volume'. L'istantanea 'nome_base_vecchia' è
utilizzata come istantanea di base.



Explanation:

Il backup incrementale con differenza tra istantanee non ha individuato
l'istantanea di base registrata sul volume filer NetApp/N-Series
specificato. L'istantanea esistente più recente (più vecchia
dell'istantanea di base registrata) verrà utilizzata come istantanea di
base corrente.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS2809E

L'ID backup 'ID_backup' nel file di input non corrisponde al nome della
macchina virtuale 'nomevm' in fase di ripristino.



Explanation:

Esiste una discrepanza tra l'ID backup e il nome della macchina virtuale
specificato nel file di input.

System action:

Impossibile ripristinare la macchina virtuale.

User response:

Verificare che l'ID backup specificato corrisponda al nome della
macchina virtuale che si sta provando a ripristinare eseguendo di nuovo
il comando inquire_detail e apportando le correzioni necessarie prima di
provare a eseguire di nuovo il ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS2810E

Il file di input di IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 'file
input:' sembra essere vuoto.



Explanation:

Durante l'elaborazione del file di input non è stato trovato alcun
elemento su cui lavorare.

System action:

L'operazione non può continuare con un elenco vuoto.

User response:

Verificare che il file di input non sia vuoto e che l'input sia valido.
Se il file non è vuoto, è possibile che si sia verificato un errore
durante la lettura del file, consultare il log di errori per gli
eventuali errori relativi alla lettura del file. Se vengono rilevati
degli errori, apportare le correzioni necessarie prima di provare a
eseguire di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2811E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments non ha trovato un agent di
spostamento dati adatto al nodo datacenter 'nome nodo datacenter'.



Explanation:

Durante l'elaborazione delle relazioni proxy con il nodo datacenter
specificato, non è stata rilevata alcuna corrispondenza per lo
spostamento dati appropriato.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza uno spostamento dati valido.

User response:

Contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect per verificare che i
nodi datacenter abbiano l'autorizzazione proxy concessa per i nodi di
spostamento dati.

------------------------------------------------------------------------
ANS2812E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments non ha trovato un nodo di
spostamento dati denominato'nome nodo spostamento dati' sul server IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

Durante l'elaborazione delle relazioni proxy con il nodo datacenter e il
nodo di spostamento dati specificati, non è stata rilevata alcuna
corrispondenza per il nome del nodo di spostamento dati appropriato.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza un nome per il nodo di
spostamento dati valido.

User response:

Verificare che il nome del nodo di spostamento dati specificato sia un
nome nodo IBM Spectrum Protect valido e che il nodo abbia le relazioni
proxy corrette stabilite.

------------------------------------------------------------------------
ANS2813E

Il server IBM Spectrum Protect ha restituito un indirizzo di rete o un
numero di porta vuoto per 'nome nodo spostamento dati'.



Explanation:

Durante la query del server IBM Spectrum Protect per l'indirizzo di rete
e il numero di porta di spostamento dati, il server ha restituito zero
per uno dei valori.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza un indirizzo di rete e un numero
di porta validi per il nodo di spostamento dati.

User response:

Questo di solito è il risultato di un nodo di spostamento dati non
avviato. Collegarsi all'host di spostamento dati ed avviare o riavviare
il servizio DSMCAD e provare a eseguire di nuovo il comando di IBM
Spectrum Protect for Virtual Environments. Se il problema persiste,
richiedere all'amministratore del server IBM Spectrum Protect di
analizzare il log di attività del server IBM Spectrum Protect in modo da
identificare il problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS2814E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha riportato un errore
durante l'analisi del file di input 'file input'. Il 'determinatore'
sembra essere vuoto o non valido.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'analisi del file di input.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza le specifiche valide per la
macchina virtuale.

User response:

Questo di solito è il risultato di un nome della macchina virtuale o di
un altro identificativo vuoto. Verificare che la sintassi del file di
input sia corretta per tutte le voci e che i nomi delle macchine
virtuali non siano vuoti, quindi provare a eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2815E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha riportato un errore
durante l'analisi di 'riga lettura' dal file di input 'file input'.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'analisi del file di input.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza le specifiche valide nel file di
input.

User response:

Questo di solito è il risultato di un nome della macchina virtuale o di
un altro identificativo vuoto. Verificare che la sintassi del file di
input sia corretta per tutte le voci e che i nomi delle macchine
virtuali non siano vuoti, quindi provare a eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2816E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che non è
stato specificato l'indirizzo IP del server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Durante l'analisi delle opzioni della riga comandi, è stato rilevato un
indirizzo server vuoto.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza un indirizzo di rete valido per
il server IBM Spectrum Protect.

User response:

Questo può essere il risultato del profilo VMCLI con una voce
VE_TSM_SERVER_NAME vuota. Verificare che il profilo VMCLI sia
configurato correttamente specificando l'indirizzo del server IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2817E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che il nome
nodo dell'interfaccia della riga comandi vCenter non è stato
specificato.



Explanation:

Durante l'analisi delle opzioni della riga comandi, è stato rilevato un
nome nodo dell'interfaccia della riga comandi vCenter vuoto.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza un nome nodo dell'interfaccia
della riga comandi vCenter.

User response:

Questo può essere il risultato del profilo VMCLI con una voce
VE__TSMCLI_NODE_NAME vuota. Verificare che il profilo VMCLI sia
configurato correttamente specificando il nome nodo dell'interfaccia
della riga comandi vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2818E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che non è
stata specificata la porta per il server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Durante l'analisi delle opzioni della riga comandi, è stata rilevata una
porta vuota per il server IBM Spectrum Protect.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza una porta valida per il server
IBM Spectrum Protect.

User response:

Questo può essere il risultato del profilo VMCLI con una voce
VE_TSM_SERVER_PORT vuota. Verificare che il profilo VMCLI sia
configurato correttamente specificando la porta del server IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2820E

Si è verificata un'interruzione. L'operazione corrente verrà terminata e
il client verrà arrestato.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso quando il processo viene interrotto da un
segnale di interruzione come CTRL-INTERR o CTRL-C.

System action:

L'operazione e il processo vengono terminati immediatamente.

User response:

Se lo si desidera, riavviare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2821E

Il servizio CAD non è in esecuzione per il nodo datamover denominato
'datamover nodename'.



Explanation:

Il servizio CAD non è in esecuzione per il datamover.

System action:

L'operazione non può continuare senza una connessione al servizio CAD
datamover.

User response:

Verificare che il servizio CAD datamover sia in esecuzione e che il nodo
abbia le relazioni proxy corrette stabilite.

------------------------------------------------------------------------
ANS2822E

Il datamover non è in grado di connettersi al server IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Non esistono connessioni al server IBM Spectrum Protect specificato.

System action:

L'operazione non può continuare senza una connessione al server.

User response:

Le possibili cause sono che il nome server è scritto in modo errato nel
file dsm.opt o dsm.sys; viene utilizzato un server non corretto; si è
verificato un errore di comunicazione o di firewall; il cavo di rete è
scollegato.

------------------------------------------------------------------------
ANS2824E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che non è
stato specificato il nome nodo che rappresenta ilvCenter.



Explanation:

Durante l'analisi delle opzioni della riga comandi, è stato rilevato un
nome nodo vCenter vuoto.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza un nome nodo vCenter valido.

User response:

Questo può essere il risultato del profilo VMCLI con una voce
VE_VCENTER_NODE_NAME vuota. Verificare che il profilo VMCLI sia
configurato correttamente specificando il nome nodo vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2825E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che non è
stato specificato il nome nodo che rappresenta il datacenter.



Explanation:

Durante l'analisi delle opzioni della riga comandi, è stato rilevato un
nome nodo datacenter vuoto.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza un nome nodo datacenter valido.

User response:

Questo è il risultato del nome nodo datacenter -d non inoltrato sulla
riga comandi. Provare a eseguire di nuovo l'operazione inoltrando il
nome nodo datacenter -d alla riga comandi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2826E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che non è
stato specificato il nome nodo che rappresenta lo spostamento dati
vCenter.



Explanation:

Durante l'analisi delle opzioni della riga comandi, è stato rilevato un
nome nodo di spostamento dati vuoto.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza un nome nodo di spostamento dati
valido.

User response:

Questo è il risultato del nome nodo di spostamento dati -o non inoltrato
sulla riga comandi. Provare a eseguire di nuovo l'operazione inoltrando
il nome nodo di spostamento dati -o alla riga comandi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2827E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che non è
stato specificato il file di input.



Explanation:

Durante l'analisi delle opzioni della riga comandi, è stato rilevato un
nome del file di input vuoto o inesistente.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza un nome valido per il file di
input.

User response:

Questo è il risultato del nome del file di input -I non inoltrato sulla
riga comandi. Provare a eseguire di nuovo l'operazione inoltrando il
nome del file di input -I alla riga comandi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2828E

Le operazioni di immagini non sono supportate per il file system
specificato.



Explanation:

Il backup e il ripristino delle immagini non sono supportati per il file
system specificato.

System action:

L'operazione di immagine richiesta non viene eseguita.

User response:

Scegliere un altro oggetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2829E

Le operazioni di immagini non sono supportate per GPFS.



Explanation:

Il ripristino e il backup di immagini non sono supportate per volumi
GPFS.

System action:

L'operazione di immagine richiesta non viene eseguita.

User response:

Scegliere un altro oggetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2830E

E' stato specificato un numero non corretto di parametri.



Explanation:

Il comando specificato è stato richiamato con un numero troppo basso o
troppo elevato di parametri.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Tentare nuovamente il comando con il numero corretto di parametri.

------------------------------------------------------------------------
ANS2831E

Il backup incrementale tramite differenza tra istantanee non può essere
eseguito in 'nome-volume' in quanto il volume è di tipo 'tipo' e non è
un volume NetApp/N-Series 'fsType'



Explanation:

Il volume specificato non può essere utilizzato per eseguire
un'operazione incrementale con differenza tra istantanee
NetApp/N-Series. Il volume non corrisponde al punto di montaggio NFS o
all'unità condivisa CIFS per un volume Network Appliance o N-Series NAS.
Un motivo possibile di questo errore è che i backup incrementali con
differenza tra istantanee possono essere eseguiti solo su volumi NFS
NetApp/N-Series su piattaforme AIX/Linux o su volumi CIFS su piattaforme
Windows.

Un altro possibile motivo di questo errore è che lo stile di sicurezza
qtree per il volume è stato selezionato in modo errato. Se il volume
CIFS è mappato su Windows, verificare che lo stile di sicurezza sia
impostato su NTFS. Se il volume è invece montato come NFS, verificare
che lo stile di sicurezza sia impostato su UNIX.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Tentare nuovamente il comando con un volume CIFS o NFS NetApp/N-Series
con lo stile di sicurezza corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS2832E

Differenza incrementale per istantanee non riuscita per nome spazio
file. Fare riferimento al log di errori per maggiori dettagli.



Explanation:

Impossibile eseguire NAS NFS/CIFS mediante l'operazione di differenza
istantanee.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Eseguire l'azione appropriata in base alle informazioni riportate nel
log di errori. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2834E

Occorre essere un utente root per eseguire il backup incrementale
utilizzando la differenza di istantanee.



Explanation:

Impossibile eseguire l'operazione di backup incrementale NAS NFS/CIFS
utilizzando la differenza di istantanee se l'utente non è root.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Ritentare l'operazione come utente root.

------------------------------------------------------------------------
ANS2835E

Il backup incrementale che utilizza la differenza tra istantanee non è
supportato su questa piattaforma.



Explanation:

L'operazione di backup incrementale NetApp NFS/CIFS che utilizza la
differenza tra istantanee è supporta solo sulle piattaforme Linux e
Windows.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione incrementale senza l'opzione snapdiff.

------------------------------------------------------------------------
ANS2836E

L'operazione di backup incrementale mediante la differenza di istantanea
è disponibile soltanto per volumi completi. è un volume parziale o
qtree.



Explanation:

Impossibile eseguire l'operazione di backup incrementale NAS NFS/CIFS
utilizzando la differenza di istantanea sul volume montato o associato a
uno dei seguenti motivi: 1) Il volume è un qtree. 2) Il volume non è un
volume completo, non è montato o associato alla root del volume.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Riprovare l'operazione di backup incrementale specificando un volume NAS
NFS o CIFS intero.

------------------------------------------------------------------------
ANS2837E

Impossibile accedere con le credenziali del filer NetApp memorizzate
richieste (id utente e password) per il filer ''. Assicurarsi che il
comando SET PASSWORD -TYPE=FILER sia stato specificato correttamente per
memorizzare le credenziali.



Explanation:

L'id utente e la password per il filer NetApp specificato non sono stati
configurati o sono stati specificati in modo errato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Utilizzare il comando 'imposta password -type=filer' per definire l'id
utente e la password per il filer NetApp specificato e ritentare
l'operazione di backup differenziale di istantanee.

------------------------------------------------------------------------
ANS2838W

Il percorso file 'nome_file' supera la lunghezza massima per i percorsi
HSM.



Explanation:

Un file di cui è stata tentata la migrazione ha un percorso che è troppo
lungo.

System action:

File ignorato dal processo di migrazione.

User response:

Inserire tali file in un percorso più breve in modo che siano
disponibili per la migrazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2839E

Si è verificato un errore ONTAPI 'error_code' durante la connessione al
filer NetApp 'filer_name' utilizzando l'ID utente 'id_name'. Potrebbe
essere state fornite delle credenziali non corrette per questo filer.



Explanation:

L'ID utente e la password sono stati configurati in modo non corretto
per il filer specificato.

Se si sta utilizzando l'opzione snapdiffhttps, assicurarsi di non
specificare i volumi vFiler poiché vFiler non supporta il tipo di
trasporto HTTPS.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Accertarsi che le credenziali specificate per il Filer siano corrette.
Utilizzare il comando dsmc set password per specificare le credenziali
corrette per il proprio filer e provare a eseguire di nuovo il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS2840E

Il backup incrementale che utilizza la differenza tra istantanee non è
supportato per il server di file NetApp 'nome-server-di-file' alla
versione di Data ONTAP 'versione.modifica.sottomodifica'.



Explanation:

Per il server di file specificato, la versione di Data ONTAP non
supporta l'API di differenza tra istantanee. Le versioni supportate
correnti di Data ONTAP sono 7.3 - 9.8.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Eseguire un upgrade del server di file alla versione di Data ONTAP
supportata e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2841E

Il backup incrementale con differenza tra istantanee è supportato solo
in client AIX a 64 bit e Linux a 86 bit.



Explanation:

La funzione di backup incrementale con differenza tra istantanee è
disponibile solo in IBM Spectrum Protect AIX a 64 bit e Linux a 86 bit.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Tentare nuovamente il comando con un client IBM Spectrum Protect AIX a
64 bit o Linux a 86 bit.

------------------------------------------------------------------------
ANS2842E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato un errore con
la parola chiave createsnap:. È stato specificato createsnap:yes insieme
a vmsnapname:nome istantanea VMWare.



Explanation:

Durante l'analisi del file di input per il backup offload di FlashCopy
Manager for VMWare è stata rilevata una condizione di errore con la
gestione delle istantanee VMWare. La specifica di un nome di istantanea
VMWare insieme a createsnap:yes non è consentita.

System action:

L'operazione non può continuare senza specificare la combinazione
createsnap: e vmsnapname: corretta.

User response:

Questo è il risultato del comando -I fileinput contenente un input in
conflitto per le parole chiave createsnap: e vmsnapname:. Se si desidera
che IBM Spectrum Protect for Virtual Environments utilizzi un'istantanea
VMWare creata daFlashCopy Manager, allora specificare createsnap:no con
una istantanea VMWare valida per la parola chiave vmsnapname:.

------------------------------------------------------------------------
ANS2850E

Errore durante la creazione dell'istantanea: il volume volume NAS è un
volume di destinazione snapmirror.



Explanation:

È stato effettuato un tentativo di creazione di un'istantanea su un
volume di destinazione snapmirror di sola lettura.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Provare a eseguire di nuovo l'operazione utilizzando le opzioni
USEEXISTINGBASE e DIFFSNAPSHOT=latest.

------------------------------------------------------------------------
ANS2851E

Errore di elaborazione istantanea: .



Explanation:

Si è verificato un errore dovuto al motivo specificato nel messaggio.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che il volume specificato sia online e che consenta l'accesso
in scrittura.

------------------------------------------------------------------------
ANS2855W

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha riportato un errore
durante l'analisi del file di input 'file input'. Lo 'specifier' non è
stato specificato durante l'utilizzo dello 'specifier'. L'opzione sarà
ignorata.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'analisi del file di input.

System action:

L'operazione continuerà a ignorare questo parametro.

User response:

In genere questo è il risultato di un identificativo utilizzato con
l'opzione errata. Verificare che le opzioni nel file di input
corrispondano all'operazione richiesta e tentare nuovamente
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2856E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che non è
stato specificato il nome nodo che rappresenta il vCloud.



Explanation:

Non è stato specificato un nome nodo che rappresenta il vCloud nel
profilo VMCLI.

System action:

L'operazione non potrà continuare senza un nome nodo vCloud valido.

User response:

Specificare il nome nodo vCloud nel parametro VE_VCENTER_NODE_NAME nel
profilo VMCLI. Quindi, ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2857E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato durante
l'analisi 'read in line' dal file di input 'input file' che l'opzione
'specifier' è richiesta per l'operazione 'operation'.



Explanation:

Un'opzione di richiesta o un identificativo mancano dal file di input.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Questo potrebbe essere il risultato di un'opzione mancante o di un
identificativo mancante. Verificare che la sintassi del comando e quella
dei valori nel file di input siano corrette. Quindi, ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2858E

Impossibile ottenere un elenco delle VM per il backup



Explanation:

Impossibile ottenere l'elenco completo delle VM per scegliere quelle per
cui è necessario eseguire il backup.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Verificare i parametri di configurazione per la connessione a vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2859E

Impossibile individuare il VDC organizzazione utilizzato per memorizzare
i dati sottoposti a backup.



Explanation:

Il nodo VDC organizzazione che memorizza i dati vApp sottoposti a backup
non è stato individuato. Questo nodo deve essere associato al nodo VDC
provider. Questo problema potrebbe essere causato da un'associazione non
valida tra il nodo VDC provider e il nodo VDC organizzazione.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Andare alla pagina di configurazione e fare clic sull'esecuzione della
procedura guidata di configurazione per verificare che le informazioni
di associazione per il nodo VDC provider siano corrette.

------------------------------------------------------------------------
ANS2860E

Il comando PRESNAPSHOTCMD non è riuscito. Il backup differenziale di
istantanee non verrà eseguito.



Explanation:

Il comando specificato dall'opzione PRESNAPSHOTCMD deve essere
completato correttamente per poter eseguire il backup differenziale di
istantanee. Se il comando viene completato con un codice di ritorno
uguale a 0 (zero), viene considerato completato correttamente. Se il
comando viene completato con qualsiasi altro codice di ritorno, viene
considerato non riuscito. Se il comando non riesce, il backup
differenziale di istantanee non verrà eseguito.

System action:

Il client non esegue l'operazione di backup differenziale di istantanee.

User response:

Identificare e risolvere il problema che non ha consentito il
completamento del comando. Se un codice di ritorno non-zero è normale
per questo comando, considerare la sovrascrittura del comando in una
script che è sempre presente con un codice di ritorno di zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS2861W

Il comando POSTSNAPSHOTCMD non è riuscito.



Explanation:

Se il comando specificato dall'opzione POSTSNAPSHOTCMD è stato
completato con un codice di ritorno diverso da zero, l'operazione di
backup differenziale di istantanee continua. L'operazione continua con
un risultato a livello di avvertenza. Il risultato del comando
POSTSNAPSHOTCMD non sostituisce un risultato superiore dal comando del
backup differenziale di istantanee. Ad esempio, se il comando del backup
differenziale di istantanee è stato completato con il codice 12, un
codice di ritorno inferiore dal comando POSTSNAPSHOTCMD non altererà il
codice di ritorno.

System action:

Il backup differenziale di istantanee continua, ma con un codice di
ritorno di avvertenza pari ad almeno 8.

User response:

Identificare e risolvere il problema che non ha consentito il
completamento del comando. Considerare la scrittura del comando in uno
script che restituisce sempre un codice di ritorno pari a zero.

------------------------------------------------------------------------
ANS2862E

Nessuna voce trovata per la SVM (Storage Virtual Machine) specificata.



Explanation:

La SVM non esiste nel file di registro o di password.

System action:

Non viene eseguita alcuna operazione.

User response:

L'utente deve registrare la SVM utilizzando il comando Imposta
NetAppSVM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2863E

Il client di backup-archivio non è riuscito a caricare la libreria di
runtime di protezione vCloud.



Explanation:

La libreria di runtime di protezione vCloud non viene caricata dal
client di backup-archivio.

System action:

L'operazione è stata arrestata

User response:

Verificare che la libreria di runtime di protezione vCloud sia presente
nella cartella 'plugins' nella cartella di installazione del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2864E

È stata tentata un'operazione Hyper-V, ma il ruolo Hyper-V non è stato
rilevato sul sistema host.



Explanation:

Il ruolo Hyper-V deve essere abilitato sul sistema host dove si verifica
l'operazione Hyper-V. Per il sistema host corrente non è abilitato il
ruolo Hyper-V, oppure il sistema non supporta Hyper-V.

System action:

L'operazione non viene avviata.

User response:

Se il sistema host supporta Hyper-V, abilitare il ruolo Hyper-V.
Altrimenti, tentare nuovamente l'operazione da un sistema host che
supporta Hyper-V e che ha il ruolo Hyper-V abilitato.

Se si desidera elaborare macchine virtuali VMware, passare alla finestra
IBM Spectrum Protect e fare clic su Modifica > Preferenze client >
Backup VM. Fare clic su VM completo VMWare o Livello file VMWare.
Quindi, fare clic su OK.

------------------------------------------------------------------------
ANS2865E

Si è verificato un errore durante la creazione di un disco virtuale o
durante il suo accesso per la macchina virtuale 'nome-VM'.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la creazione di un disco virtuale o
durante il suo accesso mentre era in corso il ripristino di una macchina
virtuale.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata.

User response:

Per informazioni più dettagliare sull'errore, consultare il log errori
del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2866E

Si è verificato un errore durante la creazione della macchina virtuale
'nome-VM'.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la creazione della macchina virtuale
mentre era in corso l'operazione di ripristino.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata.

User response:

Per informazioni più dettagliare sull'errore, consultare il log errori
del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2867E

Si è verificato un errore durante la query della macchina virtuale
'nome-VM'.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la query della macchina virtuale
mentre era in corso l'operazione di ripristino.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata.

User response:

Per informazioni più dettagliare sull'errore, consultare il log errori
del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2868E

Si è verificato un errore durante la rimozione della macchina virtuale
'nome-VM'.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la rimozione della macchina virtuale
mentre era in corso l'operazione di ripristino.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata.

User response:

Per informazioni più dettagliare sull'errore, consultare il log errori
del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2869E

Una macchina virtuale sull'hypervisor ha un nome diverso ma lo stesso ID
che ha la macchina virtuale da ripristinare 'VM-name'. Ripristino non
consentito.



Explanation:

Sull'hypervisor è presente una macchina virtuale con un nome differente
e lo stesso ID della macchina virtuale in fase di ripristino.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata.

User response:

Scegliere una macchina virtuale differente oggetto del ripristino oppure
eliminare la macchina virtuale esistente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2870W

È stato richiesto un backup incrementale della macchina virtuale
'vmname', ma la macchina virtuale non dispone di un'istantanea di
ripristino esistente. Verrà eseguito un backup completo per evitare una
perdita di dati.



Explanation:

La rimozione dell'istantanea di ripristino di una macchina virtuale non
reimposta la data/ora dell'ultimo backup eseguito con esito positivo
conservata internamente. La mancanza di una reimpostazione crea
un'incongruenza tra la data/ora di backup e la configurazione del disco
fisso della macchina virtuale. Un backup completo corregge l'ambiguità e
impedisce la perdita di dati.

System action:

È stata rilevata un'incongruenza nella configurazione della macchina
virtuale.

User response:

Evitare di eliminare l'istantanea di ripristino tra un'operazione di
backup e l'altra.

------------------------------------------------------------------------
ANS2872E

Il processo non è riuscito a ripristinare una voce di metadati utente di
disco virtuale della macchina virtuale 'nome-macchina-virtuale' sul
disco 'percorso-disco'.



Explanation:

Un tentativo di ripristinare una voce di metadati utente di un disco non
è riuscito. I metadati utente del disco possono essere inaccessibili o
non raggiungibili.

System action:

Un ripristino di un disco virtuale.

User response:

Controllare che i privilegi utente includano l'accesso alle scritture di
disco virtuale oppure spostare il disco in un'ubicazione accessibile.

------------------------------------------------------------------------
ANS2873I

La macchina virtuale 'vmname' è stata ripristinata con esito positivo.
Se questa macchina virtuale è stata ripristinata su un cluster,
assicurarsi che le impostazioni del cluster abilitino la macchina
virtuale ripristinata ad operare in modalità di disponibilità elevata.
Le impostazioni di disponibilità elevata, e la serie preferita di nodi
hypervisor che possono operare in modalità ad alta disponibilità,
potrebbero non essere impostati automaticamente.



Explanation:

La macchina virtuale specificata è stata ripristinata, ma il processo di
ripristino non modificare le impostazioni di disponibilità elevata del
clustering di failover Microsoft. Se si è eseguito il ripristino di una
macchina virtuale di cui si era precedentemente eseguita l'eliminazione,
o se si è eseguito il ripristino di una macchina virtuale con un nuovo
nome e in una nuova ubicazione, la macchina virtuale ripristinata
potrebbe non essere abilitata su una risorsa a disponibilità elevata.
Abilitare la disponibilità elevata utilizzando Gestione cluster di
failover o System Center Virtual Machine Manager di Microsoft oppure
utilizzando i cmdlet PowerShell.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Utilizzare Gestione cluster di failover o System Center Virtual Machine
Manager di Windows, oppure PowerShell, per configurare il cluster per
consentire l'esecuzione di questa macchina virtuale in una
configurazione di disponibilità elevata.

------------------------------------------------------------------------
ANS2876E

Impossibile accedere con le credenziali del filer NetApp memorizzate
richieste (id utente e password) per il filer '' associato alla SVM '' .
Assicurarsi che il comando SET PASSWORD -TYPE=FILER sia stato
specificato correttamente per memorizzare le credenziali.



Explanation:

L'id utente e la password per il filer di gestione NetApp specificato
associato alla SVM specificata non sono stati configurati o sono stati
specificati in modo errato.

Una SVM (Storage Virtual Machine) viene associata al filer di gestione
tramite il comando SET NETAPPSVM. Le credenziali per un filer di
gestione vengono memorizzate con il comando SET PASSWORD -TYPE=FILER.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Utilizzare il comando 'set password -type=filer' per definire l'id
utente e la password per il filer di gestione NetApp specificato.
Utilizzare il comando 'set netappsvm' per associare una SVM ad un filer
di gestione. Assicurarsi che entrambi i comandi siano stati specificati
correttamente e provare ad eseguire nuovamente l'operazione di backup
differenziale di istantanee.

------------------------------------------------------------------------
ANS2877I

L'azione di riavvio per la risorsa cluster 'resourceName' viene
modificata da 'oldValue' a 'newValue'



Explanation:

La macchina virtuale specificata è configurata per l'alta disponibilità,
ma deve essere eliminata prima di essere ripristinata. Per impedire al
servizio cluster di tentare un failover della macchina virtuale su un
altro nodo cluster, IBM Spectrum Protect imposta la politica
RestartAction della risorsa cluster indicata su
"ClusterResourceDontRestart". Alla fine del ripristino, IBM Spectrum
Protect imposta RestartAction sul suo valore originale.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Di solito non è richiesta alcuna ulteriore azione utente. Tuttavia, se
l'operazione di ripristino viene interrotta e successivamente riavviata,
dopo che il ripristino è terminato, la politica RestartAction della
risorsa deve essere aggiornata manualmente al suo valore originale. In
tal caso, utilizzare le informazioni in questo messaggio per aggiornare
la politica RestartAction al valore originale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2878E

Modifica dell'azione di riavvio per le risorse cluster 'resourceName' da
'oldValue' a 'newValue' non riuscita



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di modificare la politica
"RestartAction" della risorsa cluster specificata. La macchina virtuale
specificata è configurata per l'alta disponibilità, ma deve essere
eliminata prima di essere ripristinata. Per impedire al servizio cluster
di tentare un failover della macchina virtuale su un altro nodo cluster,
IBM Spectrum Protect tenta di impostare la politica RestartAction della
risorsa indicata su "ClusterResourceDontRestart". Alla fine del
ripristino, IBM Spectrum Protect tenta di impostare RestartAction sul
suo valore originale. Tuttavia, un tentativo di modifica della politica
RestartAction non è riuscito.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Una volta terminato il ripristino, la politica RestartAction della
risorsa deve essere modificata manualmente al suo valore originale.
Utilizzare le informazioni in questo messaggio per aggiornare la
politica RestartAction al suo valore originale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2888E

Backup VM completo. Impossibile eseguire il backup incrementale della
VM. Non è stato trovato un file di licenza valido di IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments (file_licenza).



Explanation:

Il file di licenze non è stato trovato o non è stato possibile aprirlo a
causa di autorizzazioni mancanti o perché danneggiato.

System action:

Il sistema torna alla procedura di chiamata.

User response:

Verificare le autorizzazioni per il file. Verificare se il file di
licenza di trova nell'ubicazione corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS2889I

La vApp 'vapp name' è stata ripristinata correttamente con il nome 'new
vapp name'



Explanation:

L'operazione di ripristino ha ripristinato correttamente il nome della
vApp in quello specificato.

System action:

Lo scopo di questo messaggio è unicamente informativo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2890E

Il file da ripristinare esiste già ed è stato raggiunto il numero di
copie con la stessa data di backup sull'ubicazione di destinazione
specificata.



Explanation:

Il file da ripristinare esiste già sull'ubicazione di destinazione
specificata, esiste una copia del file con la data del backup ed è stato
raggiunto il numero di file con la stessa data.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Controllare l'ubicazione di destinazione per verificare se le copie
dello stesso file possono essere rimosse o ripristinare il file in
un'altra ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2891W

La vApp 'vapp name' è stato ripristinata correttamente. Tuttavia, failed
vms num VM su existing vms num non sono state ripristinate.



Explanation:

Sebbene l'operazione di ripristino della vApp su vCloud sia stata
completata correttamente, una o più VM non sono state ripristinate.

System action:

L'operazione è stata completata con esito positivo. Tuttavia, alcune VM
non sono state ripristinate.

User response:

Controllare il file dsmerror.log per informazioni relative al motivo per
cui le VM non sono state ripristinate. Quindi, ripetere l'operazione. Se
il problema persiste, visitare il portale del supporto IBM per ulteriori
informazioni all'indirizzo http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2900E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che non è
stato specificato il dominio di scansione.



Explanation:

Durante l'analisi delle opzioni della riga comandi, non è stato rilevato
alcun dominio di scansione. Questo errore si è verificato poiché non è
stata specificata l'opzione -domain.

System action:

Impossibile continuare l'operazione senza un dominio di scansione
valido.

User response:

Eseguire di nuovo l'operazione e specificare l'opzione -domain.

------------------------------------------------------------------------
ANS2901E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ha rilevato che non è
stato specificato l'utente del dominio.



Explanation:

Durante l'analisi delle opzioni della riga comandi, non è stato rilevato
alcun utente del dominio. Questo errore si è verificato poiché non è
stata specificata l'opzione -user.

System action:

Impossibile continuare l'operazione senza un utente del dominio valido.

User response:

Eseguire di nuovo l'operazione e specificare l'opzione -user.

------------------------------------------------------------------------
ANS2902E

Il salvataggio della password del dominio non è riuscito nella funzione
func-name con un codice di ritorno return-code.



Explanation:

Si è verificato un errore di accesso in scrittura imprevisto quando la
funzione ha tentato di salvare la password del dominio. L'accesso in
scrittura non esiste nel registro o in IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments nella cartella di installazione di Linux dove il file della
password viene salvato.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Concedere l'accesso in scrittura al registro o a IBM Spectrum Protect
for Virtual Environments nella cartella di installazione di Linux e
ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2903E

La lettura della password del dominio non è riuscita nella funzione
func-name con un codice di ritorno return-code.



Explanation:

Si è verificato un errore imprevisto quando la funzione ha tentato di
leggere la password del dominio.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Su Windows, verificare che la password esista nel registro. Su Linux,
verificare che la password esista nel file di password. Ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS2998I

L'opzione 'option', rilevata nel file inclusione/esclusione 'file-name'
al numero riga: number, non è supportata e verrà ignorata dal client.



Explanation:

L'opzione specificata è valida ma non è supportata sulla piattaforma
corrente e verrà ignorata dal client.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

È possibile ignorare il messaggio oppure rimuovere l'opzione dal file
inclusione/esclusione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3000I

Comunicazioni tipo di comunicazione disponibili sulla porta numero
porta.



Explanation:

Le comunicazioni specificate sono disponibili sul numero di porta
specificato.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS3001W

Viene utilizzata la locale predefinita, Inglese (Stati Uniti), perché la
locale selezionata "locale" non è supportata. Le locale supportate sono
le seguenti: supportedLocales



Explanation:

La locale del browser o del sistema dell'utente non è supportata.

System action:

Il sistema per impostazione predefinita utilizza la locale Inglese
(Stati Uniti).

User response:

Utilizzare la locale predefinita o passare a una delle locale
supportate.

------------------------------------------------------------------------
ANS3002I

Sessione avviata per l'utente id utente (metodo di comunicazione
indirizzo).



Explanation:

E' stata avviata una sessione per l'utente specificato.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS3003I

La nuova password è sensibile al maiuscolo/minuscolo.



Explanation:

L'account è stato aggiornato per utilizzare la password sensibile al
maiuscolo/minuscolo.

System action:

Nessuna

User response:

Memorizzare la nuova password così come è stata immessa, incluse le
maiuscole e le minuscole. Per ulteriori dettagli, contattare
l'amministratore di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3004E

Sessione terminata per l'utente id utente - immessa password non valida.



Explanation:

La sessione è stata interrotta perché è stata specificata una password
errata.

System action:

La sessione per l'utente specificato è terminata.

User response:

Riavviare il client remoto e inserire la password corretta per l'utente
specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS3005I

Sessione terminata per l'utente id utente - numero minuti di inattività.



Explanation:

Una sessione è stata terminata per l'utente specificato, si è registrata
una non-attività della sessione per un numero di minuti indicato.

System action:

La sessione per l'utente specificato è terminata.

User response:

Riavviare il client remoto per partire con una nuova sessione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3006I

Richiesta di elaborazione per il client Web IBM Spectrum Protect
(indirizzo ip).



Explanation:

E' stata avviata una richiesta per il client Web.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS3007I

IBM Spectrum Protect nome client in fase di interruzione - numero minuti
di inattività.



Explanation:

Il client specificato si interrompe a causa di una inattività per il
tempo indicato. Sarà automaticamente avviato quando necessario.

System action:

Il programma client è fermo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS3008E

Rilevati troppi collegamenti simbolici durante la risoluzione dei nomi
'nome_file'



Explanation:

Durante la risoluzione del nome file, sono stati individuati troppi
collegamenti simbolici.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Accertarsi di non avere un collegamento simbolico iterativo per il file.

------------------------------------------------------------------------
ANS3009E

La libreria di plugin dell'agent di istantanea volume logico (Logical
Volume Snapshot) non è stata trovata.



Explanation:

La libreria plugin LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) dovrebbe essere
stata installata al momento dell'installazione del client, ma non è
stata trovata.

System action:

L'operazione selezionata non viene eseguita.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema si ripresenta, reinstallare il
software client IBM Spectrum Protect. Se il problema persiste,
contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS3010E

L'operazione della procedura guidata dell'istantanea non è riuscita.



Explanation:

L'operazione della procedura guidata dell'istantanea non è riuscita con
un codice di restituzione diverso da zero. Esaminare il log degli errori
per ottenere ulteriori informazioni.

System action:

L'operazione selezionata non viene eseguita.

User response:

Rivedere il log degli errori per i messaggi di errore e quindi riprovare
l'operazione dopo aver corretto la causa dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS3011E

Alcune modifiche precedenti non sono state applicate. La macchina deve
essere riavviata prima che questa operazione possa essere eseguita.



Explanation:

Una precedente operazione richiedeva il riavvio della macchina affinché
le modifiche divenissero effettive, ma la macchina non è stata
riavviata. La macchina deve essere riavviata prima dell'esecuzione
dell'operazione selezionata.

System action:

L'operazione selezionata non viene eseguita.

User response:

Riavviare la macchina e poi ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3012E

LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) non è installato. Utilizzare la
procedura guidata di installazione per configurare il supporto immagine
in linea o file aperti e scegliere LVSA (Logical Volume Snapshot Agent)
come provider di istantanee.



Explanation:

L'operazione selezionata richiede LVSA (Logical Volume Snapshot Agent),
ma non è installato. Utilizzare la procedura guidata di installazione
per installare LVSA.

System action:

L'operazione selezionata non viene eseguita.

User response:

Riprovare l'operazione dopo aver installato LVSA (Logical Volume
Snapshot Agent).

------------------------------------------------------------------------
ANS3013E

Il provider di istantanee specificato non è supportato in questa
versione del sistema operativo.



Explanation:

Il provider di istantanee specificato non è supportato in questa
versione del sistema operativo attualmente in esecuzione. Se un altro
provider di istantanee è disponibile, selezionarlo e ritentare
l'operazione.

System action:

L'operazione selezionata non viene eseguita.

User response:

Se un altro provider di istantanee è disponibile, selezionarlo e
ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3014E

Istantanea di utilizzo non riuscita per il documento di backup
'file_doc_backup_xml'.



Explanation:

Istantanea di utilizzo non riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Fare riferimento al file dsmerror.log per maggiori dettagli.

------------------------------------------------------------------------
ANS3015I

Le comunicazioni tipo-di-comunicazioni non sono disponibili sulla porta
numero-porta perché la porta è in uso. Selezionare la porta univoca nel
file delle opzioni.



Explanation:

Le comunicazioni specificate non sono disponibili sul numero di porta in
uso.

System action:

Il servizio Acceptor è stato arrestato. Definire il numero porta
univoco. Riavviare il servizio Acceptor.

User response:

Definire i numeri porta univoci per ogni servizio.

------------------------------------------------------------------------
ANS3016W

Il file system con inserimento nel journal spaziofile non è più
disponibile per il servizio journal. Le modifiche a questo file system
verranno inserite nel journal solo dopo che il file system sarà stato
portato online. Controllare il sistema per determinare il motivo per cui
il file system non è disponibile.



Explanation:

Il servizio journal controlla periodicamente che il file system sia
ancora disponibile. La frequenza del controllo è determinata
dall'impostazione DeferRetryInterval nel file tsmjbbd.ini. Questo
messaggio viene visualizzato quando la connessione al disco del servizio
journal si interrompe.

System action:

Il servizio journal controlla periodicamente se il disco torna online.
La frequenza del controllo è determinata dall'impostazione
DeferRetryInterval nel file tsmjbbd.ini.

User response:

Controllare il sistema per determinare il motivo per cui il file system
non è disponibile. Le prossime azioni dipendono dal motivo per cui il
disco non è disponibile. Ad esempio, se il disco era stato rimosso
rapidamente e poi reinserito, potrebbero non essere necessarie ulteriori
azioni. Se il disco era stato sostituito o riformattato, potrebbe essere
necessario ripristinare il disco prima di ripristinare le operazioni di
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3017W

Tentativo di riavvio del monitoraggio del file system per filesystem.



Explanation:

Il servizio journal prova a riavviare il monitoraggio del file system
per un file system che è diventato non disponibile in modo imprevisto.

System action:

Il servizio journal prova a riavviare il monitoraggio del file system
per un file system che è diventato non disponibile in modo imprevisto.

User response:

Controllare il sistema per determinare il motivo per cui il file system
non è disponibile. Le prossime azioni dipendono dal motivo per cui il
disco non è disponibile. Ad esempio, se il disco era stato rimosso
rapidamente e poi reinserito, potrebbero non essere necessarie ulteriori
azioni. Se il disco era stato sostituito o riformattato, potrebbe essere
necessario ripristinare il disco prima di ripristinare le operazioni di
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3018I

Il file system con inserimento nel journal spaziofile è online.



Explanation:

Il servizio journal controlla periodicamente che il file system sia
ancora non disponibile. La frequenza del controllo è determinata
dall'impostazione DeferRetryInterval nel file tsmjbbd.ini. Questo
messaggio viene visualizzato quando il servizio journal ottiene
nuovamente la connessione al disco.

System action:

Nessuno.

User response:

Controllare il sistema per determinare il motivo per cui il file system
era non disponibile. Le prossime azioni dipendono dal motivo per cui il
disco era non disponibile. Ad esempio, se il disco era stato rimosso
rapidamente e poi reinserito, potrebbero non essere necessarie ulteriori
azioni. Se il disco era stato sostituito o riformattato, potrebbe essere
necessario ripristinare il disco prima di ripristinare le operazioni di
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3019W

Sono state trovate più istantanee con lo stesso GUID. GUID:guid.



Explanation:

Durante un'operazione di query VSS, sono state trovate più istantanee
con lo stesso GUID. È probabile che una sia un elemento orfano

System action:

L'operazione continua

User response:

Utilizzare uno strumento come VssAdmin per ispezionare le istantanee sul
server. Rimuovere quelle eventualmente non valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS3100E

Impossibile richiamare il nome iniziatore iSCSI. L'errore Windows è
(error)



Explanation:

Il nome iniziatore iSCSI non è configurato sul sistema.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata relativa alle
modalità di configurazione del nome iniziatore iSCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3101E

L'operazione di montaggio per la macchina virtuale 'vmname' non è
riuscita con rc = return-code. Per maggiori informazioni, consultare i
log dell'agent di ripristino.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'operazione di montaggio. Esaminare
l'output dell'operazione precedente per identificare la causa
dell'errore.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Riesaminare i log dell'agent di ripristino per informazioni su come
risolvere questo problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS3102I

'VMNAME' è stata montata correttamente ed è pronta



Explanation:

L'operazione di montaggio per la macchina virtuale specificata è stata
completata correttamente. Di conseguenza, la macchina virtuale è pronta
per un'operazione di ripristino file.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS3103E

Impossibile caricare la DLL (dynamic link library) (iscsidsc.dll).
L'errore Windows è (error)



Explanation:

Impossibile trovare la DLL (dynamic link library) iSCSI (iscsidsc.dll)
sul sistema.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata relativa alle
modalità di installazione della DLL (iscsidsc.dll).

------------------------------------------------------------------------
ANS3104E

Non è stata trovata una destinazione nel portale iSCSI La destinazione
mancante è 'destinazione'



Explanation:

Il portale iSCSI non riesce rilevare tutte le destinazioni create dalla
CLI (command-line interface) di IBM Spectrum Protect Recovery Agent.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata relativa a come
correggere questo problema del portale iSCSI. Ricercare informazioni per
la risoluzione dei problemi di iSCSI in
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3105E

Impossibile connettere tutte le destinazioni sul portale iSCSI La
destinazione non connessa è 'destinazione'. L'errore Windows è (error)



Explanation:

Il portale iSCSI non riesce a connettere tutte le destinazioni rilevate
create dalla CLI (command-line interface) di IBM Spectrum Protect
Recovery Agent.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata relativa a come
correggere questo problema del portale iSCSI. Ricercare informazioni per
la risoluzione dei problemi di iSCSI in
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3106E

Il gestore configurazione Windows non riesce ad eseguire la scansione
del nuovo hardware. L'errore Windows è (error)



Explanation:

Il gestore configurazione Windows non riesce a rilevare la nuova
connessione disco iSCSI.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata relativa a come
correggere questo problema di scansione hardware.

------------------------------------------------------------------------
ANS3107E

Il tentativo di richiamare le informazioni per il disco 'disco' non è
riuscito con errore Windows (errore).



Explanation:

Una chiamata dell'API Windows non è riuscita a richiamare le
informazioni del disco.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata per informazioni su
come risolvere questo problema di chiamata dell'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3108W

Il disco con etichetta ='etichetta' non è montato perché era stato
escluso durante il backup (Motivo: 'motivo').



Explanation:

Il disco non può essere montato perché era stato escluso durante il
backup. Non è possibile ripristinare i file da nessuno dei file system o
dei volumi che utilizzano questo disco. I possibili motivi per
l'esclusione del disco sono: - Il disco è stato esplicitamente escluso
utilizzando l'opzione 'exclude.vmdisk'. - Il disco è un disco
indipendente, di cui non si può eseguire il backup. Il backup della
macchina virtuale (VM) è stato eseguito utilizzando l'opzione
'vmprocessvmwithindependent yes', che esegue il backup dei dischi
normali mentre esclude i dischi indipendenti. - Il disco contiene uno o
più volumi RDM forniti in modalità di compatibilità fisica (pRDM), di
cui non si può eseguire il backup. Il backup della macchina virtuale è
stato eseguito utilizzando l'opzione 'vmprocessvmwithprdm yes', che
esegue il backup dei dischi normali mentre esclude i dischi pRDM.

System action:

L'operazione continua.

User response:

- Se i dati sono su un disco normale, assicurarsi che il disco sia
incluso nel backup. - Se i dati sono su un disco indipendente o pRDM,
ricreare il disco sulla macchina di ripristino. I dati sul disco non
possono essere ripristinati perché non è stato eseguito il backup. - Se
un volume è stato ripartito in due dischi normali e indipendenti,
utilizzare un ripristino completo della macchina virtuale invece di un
ripristino a livello file. Notare che i dati sul volume ripartito non
resteranno intatti se tutto o parte del volume era stato ripartito tra
dischi indipendenti, che non fanno parte dell'istantanea VMware. - Se i
file del file system o dei volumi interessati devono essere recuperati,
verificare che il disco sia incluso nel backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3109E

Impossibile richiamare il montaggio perché non è possibile trovare il
seguente ID montaggio: mountID



Explanation:

Si è verificato un errore durante il richiamo del montaggio con l'ID
montaggio specificato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3110E

Impossibile comunicare con il dispositivo Windows 'device'. L'errore
Windows è (error)



Explanation:

Una chiamata dell'API Windows non è riuscita ad aprire un dispositivo
Windows.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata per informazioni su
come risolvere questo problema di chiamata dell'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3111E

Impossibile montare gli stessi dischi dinamici più volte. La firma del
disco 'disk' è uguale a quella di un altro disco in linea.



Explanation:

Non è possibile collegare un secondo disco al sistema con la stessa
firma del disco.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

L'altro disco con la firma del disco identica deve essere smontato prima
di poter tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3112E

Windows Virtual Disk Service non è disponibile per rilevare tutti i
nuovi dispositivi.



Explanation:

Il VDS (Virtual Disk Service) non è in grado di accedere a tutte le
destinazioni iSCSI. Alcune destinazioni mancano o non funzionano.

System action:

Verrà eseguito il rollback e quindi l'arresto dell'operazione.

User response:

Determinare perché il data mover non può accedere ad alcune destinazioni
iSCSI. Determinare che il server IBM Spectrum Protect stia funzionando
correttamente. Determinare che il server iSCSI sia in esecuzione.
Cercare nel log eventi di Windows eventuali problemi con i dispositivi
mancanti.

------------------------------------------------------------------------
ANS3113E

La macchina virtuale 'name' dispone di almeno un mirror o di un volume
RAID5. Il supporto mirror o RAID5 è disabilitato!



Explanation:

Durante l'operazione di montaggio è stato rilevato che la macchina
virtuale dispone di un mirror o di volumi RAID5. Il supporto per questo
tipo di volumi è stato disabilitato dall'amministratore.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Per ulteriori informazioni contattare l'amministratore.

------------------------------------------------------------------------
ANS3114E

Il tentativo di richiamare le informazioni per il volume 'volume' non è
riuscito con errore Windows (errore).



Explanation:

Una chiamata dell'API Windows non è riuscita a richiamare le
informazioni del volume.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata per informazioni su
come risolvere questo problema di chiamata dell'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3115E

Il tentativo di portare in linea il disco 'disco' non è riuscito con
errore Windows (errore).



Explanation:

Una chiamata dell'API Windows non è riuscita a portare il disco in
linea.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata per informazioni su
come risolvere questo problema di chiamata dell'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3116E

Il tentativo di creare la directory 'dir' non è riuscito con errore
Windows (errore).



Explanation:

Una chiamata dell'API Windows non è riuscita a creare la directory.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata per informazioni su
come risolvere questo problema di chiamata dell'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3117E

Il tentativo di montare il volume nella directory 'dir' non è riuscito
con errore Windows (errore).



Explanation:

Una chiamata dell'API Windows non è riuscita a montare il volume
specificato.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata per informazioni su
come risolvere questo problema di chiamata dell'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3118E

Impossibile determinare il tipo di sistema operativo della macchina
virtuale da ripristinare.



Explanation:

Non è possibile determinare il tipo di sistema operativo della macchina
virtuale da ripristinare. Questo problema può verificarsi quando il
parametro di ripristino -VMOSType non è specificato o specifica un tipo
di sistema operativo non corretto.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Utilizzare il parametro -VMOSType per specificare il tipo di sistema
operativo corretto della macchina virtuale da ripristinare.

------------------------------------------------------------------------
ANS3119W

Viene rilevato il tipo di sistema operativo "nome1" ma è specificato il
tipo di sistema operativo "nome2".



Explanation:

Il tipo di sistema operativo della macchina virtuale rilevata non
corrisponde a quello specificato con il parametro di ripristino
-VMOSType. Tipi di sistema operativo non congruenti possono influire
negativamente sull'operazione di montaggio. L'operazione continuerà
utilizzando "tipo" come tipo di sistema operativo.

System action:

L'operazione continua.

User response:

Se l'operazione di montaggio non riesce, tentare di nuovo l'operazione
ed utilizzare il rilevamento automatico oppure specificare il sistema
operativo corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS3121I

TCP/IP V4 non è disponibile per le comunicazioni interprocesso. Verrà
utilizzata la V6.



Explanation:

L'opzione commmethod è V6Tcpip ma per le comunicazioni interprocesso IBM
Spectrum Protect utilizza entrambi i metodi. L'inizializzazione di
TCP/IP V4 non è riuscita e verrà pertanto utilizzato il metodo di
comunicazione TCP/IP V6.

System action:

Il processo continua

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS3122E

Il servizio iniziatore iSCSI Microsoft ha riscontrato un errore.
L'errore Windows è (error).



Explanation:

Il servizio iniziatore iSCSI Microsoft ha riscontrato un errore durante
un'operazione iSCSI. Questo errore ha causato l'arresto dell'operazione.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Esaminare il messaggio di errore del servizio iniziatore iSCSI Microsoft
per determinare la causa dell'errore. Se necessario, consultare la
documentazione Microsoft appropriata per informazioni su come risolvere
questo errore dell'iniziatore iSCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3123E

Impossibile leggere o scrivere i dati locali di ripristino file VM.
filename Non è possibile accedere al file oppure esso è danneggiato.



Explanation:

Per le operazioni di ripristino file VM, i dati devono essere
memorizzati nel data mover locale in una directory a cui l'utente che
sta eseguendo il ripristino può accedere. È anche possibile che il file
di dati sia danneggiato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per memorizzare i dati di ripristino file VM; l'applicazione data mover
richiede l'accesso in lettura e scrittura alla cartella C:\Documents and
Settings\AllUsers\Application Data\Tivoli\TSM\ o alla cartella
C:\ProgramData\Tivoli\TSM. Impostare i diritti di accesso su questa
directory in modo che l'utente disponga dei diritti corretti. Se il file
è stato danneggiato, potrebbe essere utile sostituire la versione
corrente con il file .bak.

------------------------------------------------------------------------
ANS3124E

Impossibile richiamare la sessione utente perché l'ID contesto non è
stato trovato.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il richiamo della sessione utente
corrente. L'errore potrebbe essere causato da una sessione scaduta.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se la sessione è scaduta, ricollegarsi.

------------------------------------------------------------------------
ANS3125E

Impossibile trovare i dati locali per il montaggio di ripristino file
con l'ID: id e il nome di macchina virtuale 'name'.



Explanation:

Impossibile trovare il dataset locale per l'ID montaggio o il nome di
macchina virtuale specificati.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Utilizzare il comando query "dsmc q vm <name> -vmrestoretype=mount" per
ottenere l'ID montaggio e il nome di macchina virtuale corretti per il
cleanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3126E

Non è stato possibile trovare il nome nodo del partner proxy di
montaggio.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'esecuzione della query del server
IBM Spectrum Protect per il partner proxy di montaggio. Non è stato
possibile trovare il nodo. La comunicazione con il partner proxy di
montaggio è richiesta per eseguire l'operazione di ripristino.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare la configurazione del nodo del partner proxy di montaggio e
accertarsi che il nodo sia configurato correttamente e in esecuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3127E

Non è stato possibile trovare l'indirizzo IP o la porta del partner
proxy di montaggio.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'esecuzione della query del server
IBM Spectrum Protect per il partner proxy di montaggio. Non è stato
possibile trovare l'indirizzo IP o la porta del partner. L'indirizzo e
la porta sono richiesti per elaborare i ripristini file.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare la configurazione del nodo e assicurarsi che il partner
proxy di montaggio sia configurato correttamente e in esecuzione.
Verificare che client acceptor daemon sul partner proxy di montaggio sia
in esecuzione e in grado di connettersi al server IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3128E

Il nome nodo del proxy di montaggio Windows non è conforme alle
convenzioni di denominazione di IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'esecuzione della query del server
IBM Spectrum Protect per il partner proxy di montaggio Linux. Il nome
del proxy di montaggio Windows non è conforme alla convenzione di
denominazione. È necessario un nome corretto per l'elaborazione delle VM
Linux.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare la configurazione del nodo ed assicurarsi che il nome del
proxy di montaggio sia corretto. Utilizzare la procedura guidata di
configurazione basata sul web per impostare la configurazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3129I

Cleanup di montaggio della VM 'VMNAME' completato.



Explanation:

L'operazione di cleanup di montaggio per la macchina virtuale
specificata è stata completata.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS3130E

L'operazione di cleanup di montaggio per la macchina virtuale 'vmname'
non è riuscita con cr = return-code



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'operazione di cleanup di montaggio.
Esaminare l'output dalle operazioni precedenti per identificare la causa
dell'errore.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare il file dsmerror.log per informazioni su come risolvere
questo problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS3131E

L'operazione per disconnettere le destinazioni iSCSI dal data mover
Windows non è riuscita.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'operazione di cleanup di montaggio
durante la disconnessione delle destinazioni iSCSI. Esaminare l'output
dalle operazioni precedenti per identificare la causa dell'errore.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Aprire lo strumento iniziatore iSCSI Windows, disconnettere le
destinazioni e rimuovere il portale di destinazione. Ripetere
l'operazione. Lo strumento può essere trovato in "Strumenti di
amministrazione" -> "Iniziatore iSCSI"

------------------------------------------------------------------------
ANS3132E

Il servizio iSCSI Windows non riesce ad ottenere un elenco di tutte le
sessioni attualmente in esecuzione. L'errore Windows è (errore)



Explanation:

Il servizio iSCSI non è stato in grado di ottenere un elenco di tutte le
destinazioni connesse e delle sessioni corrispondenti.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft per informazioni per correggere
questo problema iSCSI. Ripetere l'operazione. Ricercare informazioni per
la risoluzione dei problemi di iSCSI in
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3133E

La destinazione 'destinazione' non può essere disconnessa dal portale
iSCSI. L'errore Windows è (errore)



Explanation:

Il portale iSCSI non è in grado di disconnettere tutte le destinazioni
connesse che erano state create dall'interfaccia di riga comandi di
Recovery Agent.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft per informazioni per correggere
questo problema del portale iSCSI. Ripetere l'operazione. Ricercare
informazioni per la risoluzione dei problemi di iSCSI in
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3134E

Il servizio iSCSI Windows non è in grado di ottenere l'elenco di tutti i
portali attualmente disponibili. L'errore Windows è (errore)



Explanation:

Il servizio iSCSI ha un problema nell'ottenere un elenco di tutti i
portali disponibili.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft per informazioni per correggere
questo problema del portale iSCSI. Ripetere l'operazione. Ricercare
informazioni per la risoluzione dei problemi di iSCSI in
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3135E

La rimozione del portale iSCSI 'destinazione' non è riuscita con un
errore Windows (errore)



Explanation:

Il servizio iSCSI non riesce a rimuovere il portale iSCSI.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft per informazioni per correggere
questo problema del portale iSCSI. Ripetere l'operazione. Ricercare
informazioni per la risoluzione dei problemi di iSCSI in
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3136E

L'ID montaggio non è stato specificato nell'operazione di cleanup.



Explanation:

Il parametro -MOUNTID deve essere specificato per eseguire un'operazione
'mountcleanup'.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Utilizzare il comando query "dsmc q vm <name> -vmrestoretype=mount" per
ottenere l'ID montaggio corretto per il cleanup

------------------------------------------------------------------------
ANS3137W

Montaggio di 'VMNAME' completato con errori.



Explanation:

L'operazione di montaggio per la macchina virtuale specificata è stata
completata con errori. Solo un sottoinsieme dei dischi della macchina
virtuale è pronto per un'operazione di ripristino file.

System action:

I dischi VM con errori sono stati notificati nei messaggi precedenti.

User response:

Esaminare i messaggi di errore precedenti per individuare la causa di
ciascun errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS3138E

Lo smontaggio dei volumi non è riuscito durante l'operazione di cleanup
dell'ID montaggio idmontaggio



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'operazione di cleanup di montaggio
durante lo smontaggio dei volumi.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Esaminare l'output dalle operazioni precedenti per identificare la causa
dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS3139E

Il tentativo di smontare il disco non è riuscito con errore Windows
(error).



Explanation:

La chiamata dell'API Windows non è riuscita a smontare i dischi.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft per informazioni per correggere
questo problema; cercare questo errore Windows nella documentazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3140E

La connessione alle seguenti destinazioni iSCSI non è riuscita:
'elenco_destinazioni'.



Explanation:

La CLI (command-line interface) iscsiadm non è riuscita a connettersi
alle destinazioni iSCSI specificate dalla macchina proxy di montaggio
Linux.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Se la destinazione è già connessa sulla macchina proxy di montaggio
Linux, scollegarsi dalla destinazione, ad esempio: iscsiadm -m node -T
targetname --logout Verificare inoltre che l'indirizzo server iSCSI sia
specificato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3141W

Il montaggio dei seguenti dispositivi ha avuto esito negativo
'elenco_dispositivi'.



Explanation:

Non è stato possibile montare i dispositivi specificati sulla macchina
proxy di montaggio Linux.

System action:

L'operazione continua a montare gli altri dispositivi.

User response:

Eseguire un cleanup, oppure provare a smontare manualmente i dispositivi
sulla macchina proxy di montaggio Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3142E

VDS (Virtual Disk Service) Windows ha riscontrato un errore. L'errore
Windows è (error)



Explanation:

VDS (Virtual Disk Service) Windows non sta funzionando correttamente.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft per informazioni per correggere
questo problema. Ricercare informazioni per la risoluzione di problemi
di VDS (Virtual Disk Service) in
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3143W

Il servizio ISCSI non è in esecuzione. Il suo stato è 'stato'.



Explanation:

Il servizio ISCSI non è in esecuzione.

System action:

Il servizio potrebbe essere sospeso, tuttavia le operazioni non possono
continuare.

User response:

Avviare il servizio ISCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3144W

Il servizio ISCSI non è in esecuzione. Le operazioni di montaggio di
ripristino file e accesso istantaneo non funzioneranno.



Explanation:

Il servizio ISCSI non è in esecuzione. Questo servizio è necessario sul
proxy di montaggio Windows e Linux per le operazioni di montaggio di
ripristino file. Questo servizio è richiesto anche per le operazioni di
accesso istantaneo VM completo.

System action:

Le operazioni di montaggio per il ripristino file non possono
continuare. Le operazioni di accesso istantaneo non possono continuare.

User response:

Avviare il servizio ISCSI se si desidera eseguire un'operazione di
ripristino file o di accesso istantaneo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3145E

Una chiamata dell'API Windows non è riuscita.



Explanation:

Una chiamata dell'API Windows non è riuscita.

System action:

Le operazioni non possono continuare.

User response:

Per ulteriori informazioni consultare il file dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS3146E

L'operazione di cleanup per smontare il volume volume non è riuscita. Il
file system montato è occupato.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'operazione di cleanup di montaggio
durante lo smontaggio dei volumi sulla macchina proxy di montaggio
Linux.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che il file system non sia in uso e tentare quindi
nuovamente l'operazione di cleanup oppure smontare manualmente il volume
sull'host.

------------------------------------------------------------------------
ANS3147W

La destinazione iSCSI 'destinazione_iscsi' è stata disconnessa con esito
positivo ma il tentativo di eliminare la destinazione non è riuscito.



Explanation:

Non è stato possibile eliminare l'oggetto dopo che la destinazione è
stata disconnessa.

System action:

L'operazione continua.

User response:

Provare a eliminare manualmente l'oggetto sulla macchina Linux. Ad
esempio: iscsiadm -m node -T targetname -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3148W

La destinazione iSCSI 'destinazione_iscsi' era già connessa.



Explanation:

La destinazione era già connessa sulla macchina proxy di montaggio
Linux. Questo errore può verificarsi se non è stato eseguito un cleanup
oppure se il cleanup è stato eseguito correttamente solo in modo
parziale.

System action:

L'operazione continua.

User response:

La macchina proxy di montaggio Linux ha provato a riutilizzare le
destinazioni già connesse. Se i volumi non sono montati correttamente,
disconnettere manualmente le destinazioni sulla macchina proxy di
montaggio Linux. Ad esempio: iscsiadm -m node -T targetname --logout;
iscsadm -m node -T targetname -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3149E

La destinazione iSCSI 'target' non è riuscita ad eseguire la
disconnessione dalla macchina Linux. Il messaggio dalla CLI
(command-line interface) iscsiadm è: message_output



Explanation:

La CLI (command-line interface) iscsiadm non è riuscita a disconnettere
la destinazione iSCSI specificata dalla macchina Linux.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Verificare se la destinazione è già disconnessa sulla macchina Linux
oppure provare a disconnetterla manualmente. Ad esempio, iscsadm -m node
-T targetname --logout Verificare che l'indirizzo server iSCSI sia
specificato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3150W

Montaggio del dispositivo di blocco 'dispositivo_blocco' di tipo
'tipo_dispositivo' non riuscito. Il messaggio di sistema
è:'messaggio_sistema'



Explanation:

Non è stato possibile montare uno o più dispositivi sulla macchina
Linux.

System action:

L'operazione continua a montare gli altri dispositivi.

User response:

Eseguire un cleanup, oppure provare a smontare manualmente i dispositivi
sulla macchina Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3151E

Il file initiator.iscsi non esiste o non può essere aperto.



Explanation:

Il file non esiste o non può essere aperto.

System action:

Le operazioni non possono continuare.

User response:

Il servizio ISCSI potrebbe non essere installato.

------------------------------------------------------------------------
ANS3152E

Il file initiator.iscsi non ha una voce id iniziatore valida.



Explanation:

Non esiste un ID iniziatore ISCSI.

System action:

Le operazioni non possono continuare.

User response:

Il servizio ISCSI potrebbe non essere installato.

------------------------------------------------------------------------
ANS3153E

Il cleanup di montaggio è stato completato con errore per l'ID montaggio
'mountid' della macchina virtuale 'VMNAME'; il log errori 'errlog' è
disponibile su 'machinename'.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'operazione di cleanup di montaggio
durante lo smontaggio dei volumi. I file system montati potrebbero
essere occupati. Consultare il log errori per identificare la causa
dell'errore.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che i file system non siano in uso e tentare nuovamente il
cleanup oppure smontare manualmente i volumi sull'host.

------------------------------------------------------------------------
ANS3154E

Il servizio ISCSI non è installato.



Explanation:

Il servizio ISCSI non è installato.

System action:

Le operazioni non possono continuare.

User response:

Installare il servizio ISCSI per la propria piattaforma.

------------------------------------------------------------------------
ANS3155I

Il data mover Windows è 'name' (ip)



Explanation:

Il nome DNS e l'IP del data mover Windows.

System action:

Nessuna.

User response:

Queste informazioni possono essere utilizzate per determinare se il nome
host e l'IP del data mover Windows vengono risolti correttamente. Le
informazioni possono essere utili se la connessione iSCSI non funziona
come previsto.

------------------------------------------------------------------------
ANS3156I

L'indirizzo del server iSCSI utilizzato è 'ip'



Explanation:

Questo messaggio restituisce l'indirizzo IP del server iSCSI.

System action:

Nessuna.

User response:

Queste informazioni possono essere utilizzate per determinare se
l'indirizzo IP dell'indirizzo server iSCSI viene risolto correttamente.
Queste informazioni possono essere utili a risolvere i problemi se la
connessione iSCSI non sta funzionando come previsto.

------------------------------------------------------------------------
ANS3157I

Il data mover Linux è 'name' (ip)



Explanation:

Il nome DNS e l'indirizzo IP del data mover Linux.

System action:

Nessuna.

User response:

Queste informazioni possono essere utilizzate per determinare se il nome
host e l'IP del data mover Linux vengono risolti correttamente. Queste
informazioni possono essere utili a risolvere i problemi se la
connessione iSCSI non sta funzionando come previsto.

------------------------------------------------------------------------
ANS3158W

Il tentativo di creare la condivisione Windows non è riuscito con errore
Windows (error). La condivisione non viene creata.



Explanation:

La creazione della condivisione Windows non è riuscita con il nome
utente/gruppo indicato.

System action:

La condivisione Windows non viene creata. L'operazione continua.

User response:

Il motivo comune per gli errori è la non esistenza dell'utente/gruppo
specificato. Assicurarsi che il nome utente o gruppo Windows esista e
sia accessibile sul data mover Windows. Se questo è un utente o un
gruppo di dominio, il data mover Windows deve far parte di tale dominio.
Se questo non risolve il problema, consultare la documentazione
Microsoft appropriata per informazioni su questo codice errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS3159E

Il tentativo di rimuovere la condivisione Windows non è riuscito con
errore Windows (error).



Explanation:

Una chiamata dell'API Windows non è riuscita a rimuovere la condivisione
Windows.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Consultare la documentazione Microsoft appropriata per informazioni su
come risolvere questo problema di chiamata dell'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3160W

Il tentativo di esportare il file system Linux non è riuscito con
l'errore: Il servizio NFS non è in esecuzione.



Explanation:

Il comando exportfs non è riuscito a rendere la directory sul proxy di
montaggio Linux disponibile per i client NFS da montare.

System action:

L'operazione continua senza creare l'esportazione NFS.

User response:

Risolvere l'errore sul proxy di montaggio Linux. Esportare manualmente
la directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS3161E

Il tentativo di annullare l'esportazione del file system Linux non è
riuscito con l'errore: Il servizio NFS non è in esecuzione.



Explanation:

Il comando exportfs non è riuscito ad annullare l'esportazione della
directory sul proxy di montaggio Linux.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Risolvere l'errore sul proxy di montaggio Linux. Annullare
l'esportazione della directory manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3162I

Il cleanup di montaggio della VM 'VMNAME' con ID montaggio 'Id' e data
istantanea 'data ora' è stato completato.



Explanation:

L'operazione di cleanup di montaggio per la macchina virtuale
specificata è stata completata.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS3163W

Il sistema operativo Linux non è al livello minimo. È possibile che le
operazioni di montaggio non vengano completate con esito positivo.



Explanation:

Il sistema operativo Linux non è al livello minimo.

System action:

È possibile che le operazioni di montaggio non vengano completate con
esito positivo.

User response:

Aggiornare il sistema operativo Linux almeno al livello minimo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3164W

Il livello minimo per 'os' è 'level'. Il livello corrente è 'actual'.



Explanation:

Il sistema operativo Linux non è al livello minimo.

System action:

È possibile che le operazioni di montaggio non vengano completate con
esito positivo.

User response:

Aggiornare il sistema operativo Linux almeno al livello minimo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3165W

Un pacchetto installato sul sistema operativo Linux non è al livello
minimo. È possibile che le operazioni di montaggio non vengano
completate con esito positivo.



Explanation:

Un pacchetto installato sul sistema operativo Linux non è al livello
minimo.

System action:

È possibile che le operazioni di montaggio non vengano completate con
esito positivo.

User response:

Aggiornare il pacchetto almeno al livello minimo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3166W

Il livello minimo per il pacchetto 'package' è 'level'. Il livello
corrente è 'actual'.



Explanation:

Un pacchetto installato sul sistema operativo Linux non è al livello
minimo.

System action:

È possibile che le operazioni di montaggio non vengano completate con
esito positivo.

User response:

Aggiornare il pacchetto almeno al livello minimo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3167E

Il servizio IBM Spectrum Protect Recovery Agent non è installato.



Explanation:

Il servizio IBM Spectrum Protect Recovery Agent non è installato.

System action:

Le operazioni non possono continuare.

User response:

Accertarsi che IBM Spectrum Protect Recovery Agent sia installato e
configurato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3168E

Il servizio IBM Spectrum Protect Recovery Agent non è in esecuzione.



Explanation:

Il servizio IBM Spectrum Protect Recovery Agent non è in esecuzione.

System action:

Le operazioni non possono continuare.

User response:

Avviare il servizio IBM Spectrum Protect Recovery Agent. Il Recovery
Agent può essere avviato utilizzando "net start RecoveryAgent" oppure
facendo riferimento a IBM Spectrum Protect Recovery Agent in
services.msc.

------------------------------------------------------------------------
ANS3169E

Il sistema operativo del proxy di montaggio deve essere Windows Server
2012 o un sistema operativo più recente.



Explanation:

Il sistema operativo Windows non è al livello minimo.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Aggiornare il proxy di montaggio Windows a un sistema operativo
supportato.

------------------------------------------------------------------------
ANS3170W

Il tentativo di esportare il file system Linux non è riuscito con
l'errore: Comando exportfs non riuscito.



Explanation:

Il comando exportfs non è riuscito a rendere la directory sul proxy di
montaggio Linux disponibile per i client NFS da montare.

System action:

L'operazione continua senza creare l'esportazione NFS.

User response:

Risolvere l'errore sul proxy di montaggio Linux. Esportare manualmente
la directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS3171E

Il tentativo di annullare l'esportazione del file system Linux non è
riuscito con l'errore: Comando exportfs non riuscito.



Explanation:

Il comando exportfs non è riuscito ad annullare l'esportazione della
directory sul proxy di montaggio Linux.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Risolvere l'errore sul proxy di montaggio Linux. Annullare
l'esportazione della directory manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS3172T

Ripristino della macchina virtuale 'source' alla nuova VM con nome
'destination'.



Explanation:

La macchina virtuale specificata sarà ripristinata come una nuova VM con
un nuovo nome.

System action:

Nessuna

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS3173E

Non è stato possibile eseguire correttamente il montaggio dei
dispositivi Linux.



Explanation:

Non è stato possibile eseguire correttamente il montaggio dei
dispositivi Linux.

System action:

Le operazioni di montaggio non sono state completate con esito positivo.

User response:

Verificare che il server proxy di montaggio Linux possa comunicare con
il server IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3174E

Il montaggio della macchina virtuale non è riuscito.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'operazione di montaggio.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ricercare nell'output della riga comandi i messaggi che specificano i
problemi rilevati durante l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3175E

Cleanup del montaggio VM non riuscito.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'operazione di cleanup di montaggio.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Ricercare nell'output della riga comandi i messaggi che specificano i
problemi rilevati durante l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3176W

Impossibile individuare l'utente o il gruppo Windows denominato 'name'.
La condivisione non viene creata.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di mappare il nome utente o
gruppo specificato a un identificativo di sicurezza Windows.

System action:

La condivisione Windows non viene creata. L'operazione continua.

User response:

Il motivo comune per questo messaggio è la non esistenza dell'utente o
del gruppo specificato. Assicurarsi che il nome utente o gruppo Windows
esista e sia accessibile sul data mover Windows. Se questo è un utente o
un gruppo di dominio, il data mover Windows deve far parte di tale
dominio.

Questo messaggio può anche indicare che il data mover Windows non è in
grado di accedere al server di dominio Active Directory. Assicurarsi che
dei problemi di rete non stiano impedendo al data mover Windows di
comunicare con il server di dominio Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS3177E

Non è stata connessa alcuna destinazione iSCSI. Controllare le opzioni
iSCSI per il client di backup-archivio.



Explanation:

Non è stata trovata o connessa alcuna destinazione iSCSI sulla macchina
proxy di montaggio Linux.

System action:

Viene eseguito il rollback dell'operazione.

User response:

Controllare che iSCSI sia impostato correttamente su Windows e sul proxy
di montaggio Linux. Un motivo comune di un errore è la mancata specifica
dell'opzione VMISCSIServeraddress oppure la sua errata impostazione nel
file delle opzioni del data mover Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3178E

Il volume 'volume' di tipo 'tipo_file_system' non è stato smontato.
Messaggio di sistema:'messaggio_sistema'



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'operazione di cleanup di montaggio
durante lo smontaggio dei volumi sulla macchina proxy di montaggio
Linux.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che il file system non sia in uso e provare quindi
nuovamente l'operazione di cleanup oppure smontare manualmente il volume
sul proxy di montaggio Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3179W

Esiste già un'altra condivisione cartella con lo stesso nome 'name'.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di creare una condivisione
cartella con il nome specificato in quanto esiste già una condivisione
con tale nome.

System action:

La condivisione cartella non viene creata. L'operazione continua ed i
dischi VM vengono montati per il ripristino file sul proxy di montaggio.

User response:

Utilizzare i comandi del sistema operativo per creare la condivisione
della cartella con un nome univoco ed eliminarla prima di eseguire
l'operazione di smontaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS3180W

Il parametro 'name' contiene caratteri che non sono consentiti e che
sono stati rimossi. Il valore risultante è 'new'



Explanation:

Alcuni caratteri non possono essere utilizzati in ambienti
multipiattaforma. Per risolvere i problemi di compatibilità, in questo
parametro specifico può essere utilizzata solo una serie limitata di
caratteri.

Il parametro "-MOUNTPoint" è limitato ai valori
[a-z][A-Z][0-9][:][/][\][_]

Il parametro "-MOUNTTag" è limitato ai valori [a-z][A-Z][0-9][_]

Il parametro "-EXPORTParameter" è limitato su Windows ai valori
[a-z][A-Z][0-9][ ][-][_][\][@]

Il parametro "-EXPORTParameter" è limitato su Linux ai valori
[a-z][A-Z][0-9][.][:]

System action:

L'operazione continua con il parametro modificato.

User response:

Nessuna

------------------------------------------------------------------------
ANS3181E

La chiave di registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
è impostata su un valore diverso da 3.



Explanation:

Se la chiave di registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
è impostata su un valore diverso da 3, è possibile che la macchina si
blocchi durante un'operazione di montaggio. Modificare il valore in 3 e
riavviare la macchina.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

La chiave di registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
non è documentata da Microsoft. A volte, questa chiave viene impostata
su un valore diverso da 3, ciò comporta problemi con l'operazione di
montaggio. Impostare il valore su 3 e riavviare la macchina.

------------------------------------------------------------------------
ANS3182E

L'operazione di cleanup del montaggio è scaduta dopo aver atteso la
risposta dal proxy di montaggio Linux per minutes minuti.



Explanation:

Il proxy di montaggio Windows non ha ricevuto alcuna risposta dal proxy
di montaggio Linux all'interno del timeout fornito. Il proxy di
montaggio Linux potrebbe trovarsi in stato di interruzione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori dettagli, verificare lo stato della macchina proxy di
montaggio di Linux ed il file di traccia del proxy di montaggio. Nel
caso di un'interruzione completa di sistema durante il montaggio,
potrebbe essere richiesto un riavvio seguito da un'operazione di cleanup
del montaggio della macchina proxy di montaggio Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3183E

Impossibile ripristinare il volume montato in .



Explanation:

L'operazione di ripristino del volume non è riuscita. Tentare il
montaggio manuale del volume. Individuare la relativa istantanea e
tentare l'operazione di ripristino.

System action:

Il ripristino viene arrestato.

User response:

Controllare il log degli errori di IBM Spectrum Protect e i log eventi
Windows per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS3184W

Durante la fase di attivazione LVM dell'operazione di montaggio, è stato
rilevato un UUID dispositivo duplicato. Il comando di sistema
'vgimportclone' non è stato in grado di generare un nuovo UUID per il
dispositivo LVM 'LVMdeviceName' generando un UUID duplicato con il
dispositivo 'LVMdeviceName2' della macchina proxy di montaggio. Il
dispositivo 'LVMdeviceName3' è stato escluso dall'elenco dei volumi da
caricare sul proxy di montaggio. Su alcune distribuzioni Linux questo
dispositivo potrebbe ancora essere presente dopo la fase di
disconnessione iSCSI e potrebbe essere necessario un cleanup manuale, ad
es. utilizzando il comando 'dmsetup remove nome_dispositivo'.



Explanation:

Il comando 'vgimportclone' non è stato in grado di generare un nuovo
UUID per questo dispositivo LVM generando di conseguenza un UUID
duplicato.

System action:

Il dispositivo della macchina virtuale di destinazione viene ignorato e
non viene montato. L'operazione continua.

User response:

Questo problema è stato osservato in alcune distribuzioni Linux in cui
il comando 'vgimportclone' non è stato in grado di generare un nuovo
UUID. In tal caso, il comando 'iscsiadm -m node -T ... --logout'
potrebbe non essere in grado di rimuovere tali dispositivi e potrebbe
essere necessario un cleanup manuale, ad es. utilizzando il comando
'dmsetup remove nome_dispositivo'. Notare che tali situazioni possono
essere un segnale del fatto che la macchina virtuale di destinazione è
stata clonata dallo stesso modello del proxy di montaggio. Per risolvere
i dispositivi duplicati introdotti a causa di una VM clone, controllare
i dispositivi di blocco della macchina virtuale di destinazione
utilizzando il comando 'blkid' ed assicurarsi che non siano presenti
UUID duplicati con le macchine proxy di montaggio. Se un dispositivo
duplicato appartiene alla macchina virtuale di destinazione e viene
utilizzato, è necessario assegnargli un nuovo UUID o rimuovere questo
dispositivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3185W

Trovato UUID dispositivo duplicato sul proxy di montaggio dopo che le
destinazioni erano state collegate. Il dispositivo 'new_device_name' con
UUID 'new_device_uuid' di tipo 'new_device_type' è escluso dall'elenco
dei volumi da caricare sul proxy di montaggio.



Explanation:

Il sistema operativo Linux non può montare i dispositivi di questo tipo
quando l'UUID esiste già sul sistema. Questa situazione può verificarsi
se la macchina virtuale di destinazione è stata clonata dallo stesso
modello del proxy di montaggio.

System action:

Il dispositivo per la macchina virtuale di destinazione di destinazione
non è montato. L'operazione continua.

User response:

Per risolvere i dispositivi duplicati introdotti a causa di un clone di
macchina virtuale, cercare nella macchina virtuale di destinazione i
dispositivi di blocco utilizzando il comando 'blkid' e assicurarsi che
non siano presenti UUID duplicati per le macchine proxy di montaggio. Se
un dispositivo duplicato appartiene alla macchina virtuale di
destinazione e il dispositivo è in uso, assegnare al dispositivo un
nuovo UUID o rimuovere il dispositivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3186W

Apertura e creazione di dispositivi di blocco non riuscita.



Explanation:

Non è stato possibile ottenere l'elenco dei dispositivi di blocco sul
proxy di montaggio Linux

System action:

Operazione di ripristino file arrestata.

User response:

Verificare che il comando 'blkid' funzioni correttamente sulla macchina
proxy di montaggio Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3187W

Apertura e creazione di dispositivi di blocco non riuscita.



Explanation:

Non è stato possibile aprire il disco e creare i dispositivi di blocco
sulla macchina proxy di montaggio Linux.

System action:

Operazione di ripristino file arrestata.

User response:

Verificare che sulla macchina proxy di montaggio Linux, il numero di
dispositivi loop disponibili sia almeno uguale al numero di dischi della
macchina virtuale da montare. La modalità di trasporto VMware avanzata
non è supportata sul proxy di montaggio Linux per operazioni di
ripristino file dai backup locali. Utilizzare l'opzione vmvstortransport
ndb nella stanza server del file delle opzioni del proxy di montaggio.
Se si desidera utilizzare NBDSSL, rimuovere la libreria
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/lib64/libdiskLibPlugin.so e l'opzione
vmvstortransport ndbssl.

------------------------------------------------------------------------
ANS3188W

Esiste un UUID duplicato per il dispositivo LVM
'nuovo_nome_dispositivo'. Il dispositivo non può essere montato. Di
conseguenza, i file da questo dispositivo non verranno ripristinati.



Explanation:

Il sistema operativo non può montare il dispositivo se il suo UUID
(Universally Unique ID) esiste già sul sistema. Questa situazione di
solito si verifica perché la macchina virtuale di destinazione è stata
clonata dallo stesso modello del proxy di montaggio.

System action:

Il dispositivo per la macchina virtuale di destinazione di destinazione
non è montato. L'operazione continua.

User response:

Utilizzare il comando blkid per eseguire una scansione dei dispositivi a
blocchi sulla macchina virtuale di destinazione per rilevare l'eventuale
esistenza di UUID duplicati. Se un dispositivo duplicato appartiene alla
macchina virtuale di destinazione e tale dispositivo è in uso, è
necessario assegnare un nuovo UUID al dispositivo duplicato oppure
rimuovere tale dispositivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS3189W

Impossibile trovare i punti di montaggio originali per il sistema guest.



Explanation:

.

System action:

L'operazione continua.

User response:

Verificare che il file /etc/fstab esista e sia accessibile sul sistema
guest.

------------------------------------------------------------------------
ANS3401W

L'entità nome non è valida.



Explanation:

Un volume con questo nome non è stato trovato o non è adeguato per
operazioni senza server.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare il nome corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS3402W

nome: il sistema chiamato func non è riuscito e il codice è rc.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'acquisizione di informazioni dal
sistema operativo. Le informazioni sul volume non sono state acquisite.

System action:

L'elaborazione può continuare se le informazioni ottenute non sono
critiche per l'operazione o se le azioni sono riferite al contesto
dell'operazione in esecuzione.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Tentare di
correggere tutti i problemi indicati e ritentare l'operazione. Se il
problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS3403W

Impossibile aprire alla lettura il volume nome. Il codice errore è err.



Explanation:

Non è stato possibile aprire il volume specificato. I motivi potrebbero
essere i seguenti o altri: il dispositivo non è un dispositivo valido di
sistema, il dispositivo è bloccato da un'altra applicazione oppure
l'utente non dispone delle autorizzazioni corrette. Il codice di errore
del sistema operativo visualizzato nel messaggio indica il motivo
specifico del problema.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Utilizzare gli strumenti del sistema operativo per ottenere la
descrizione del codice di errore. Ricercare inoltre nella registrazione
errori altri eventuali messaggi che potrebbero indicare perché
l'operazione non è riuscita. Tentare di correggere tutti i problemi
indicati e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare
il supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS3404W

Si è verificato un errore durante la lettura del volume nome.



Explanation:

Non è stato possibile leggere il volume specificato. I motivi potrebbero
essere i seguenti o altri: i dati in lettura sono esterni alla serie
valida consentita sul volume oppure il dispositivo è bloccato da
un'altra applicazione. Il codice di errore del sistema operativo
visualizzato nel messaggio indica il motivo specifico del problema.

System action:

Se viene utilizzato un movimento dati senza server, l'operazione
continua con la stessa impostazione. In caso contrario, l'elaborazione
si interrompe.

User response:

Utilizzare gli strumenti del sistema operativo per ottenere la
descrizione del codice di errore. Ricercare inoltre nella registrazione
errori altri eventuali messaggi che potrebbero indicare perché
l'operazione non è riuscita. Tentare di correggere tutti i problemi
indicati e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare
il supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS3405W

Il file system fs sul volume name è sconosciuto.



Explanation:

Il file system del volume non è supportato per l'operazione in
esecuzione.

System action:

Se viene utilizzato un movimento dati senza server, l'operazione
continua con la stessa impostazione. In caso contrario, l'elaborazione
si interrompe.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Tentare di
correggere tutti i problemi indicati e ritentare l'operazione. Se il
problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS3406I

Non è disponibile spazio sufficiente per aggiornare lo stato dell'ultimo
backup per la macchina virtuale 'vm'.



Explanation:

Esecuzione backup della macchina virtuale riuscita, ma non c'è spazio
sufficiente per scrivere lo stato dell'ultimo backup nel campo 'Note'
per la macchina virtuale.

System action:

L'operazione di backup è stata completata.

User response:

Liberare spazio nel campo 'Note' per la macchina virtuale se è
necessario conoscere lo stato dell'ultimo backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS3407W

nome non è locale.



Explanation:

L'unità o il filesystem non è locale e non è adeguato per il backup
dell'immagine.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare un volume locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS3408E

Chiamata al sistema 'umount' non riuscita per il volume 'volume'
conerrno='errore'. Effettuare l'operazione appropriata in base al numero
di errore e provare a eseguire di nuovo l'operazione.



Explanation:

Annullamento del montaggio non riuscito per il volume specificato con il
numero di errore indicati. Effettuare l'operazione appropriata in base
al numero di errore e provare a eseguire di nuovo l'operazione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Controllare il numero di errore per l'errore di annullamento montaggio e
effettuare un'azione correttiva prima di provare a eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3409W

Si è verificato un errore durante scrittura sul volume nome.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a scrivere sul volume specificato. I
motivi potrebbero essere i seguenti o altri: i dati da scrivere sono
esterni alla serie valida consentita sul volume oppure il dispositivo è
bloccato da un'altra applicazione. Il codice di errore del sistema
operativo visualizzato nel messaggio indica il motivo specifico del
problema.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Utilizzare gli strumenti del sistema operativo per ottenere la
descrizione del codice di errore. Ricercare inoltre nella registrazione
errori altri eventuali messaggi che potrebbero indicare perché
l'operazione non è riuscita. Tentare di correggere tutti i problemi
indicati e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare
il supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS3410E

Il sistema operativo ha rifiutato una richiesta di assegnazione memoria.



Explanation:

Man mano che l'elaborazione continua, il processo richiede l'accesso
alla memoria per archiviare le informazioni. In questo caso, è richiesta
più memoria di quanto il sistema operativo possa allocare. I possibili
motivi sono:

   La memoria del sistema è insufficiente.
   Il processo in cui viene eseguito il programma supera la quantità
   massima di memoria consentita per l'allocazione.
   Si sono verificate altre condizioni di errore per cui si è pensato
   che la memoria del programma fosse insufficiente.

System action:

Il processo non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni non necessarie e ritentare l'operazione.
Se l'operazione non riesce, provare a dividere l'attività in più unità
più piccole. Ad esempio, se una specifica file contiene diverse
directory di livello superiore, eseguire l'attività IBM Spectrum Protect
in modo seriale per ciascuna directory. Se l'attività è un backup
incrementale, utilizzare l'opzione "-memoryefficientbackup=yes".

Per sistemi UNIX che supportano dei limiti di risorse, verificare che il
limite delle risorse di memoria non sia troppo basso per l'immissione
del seguente comando: ulimit -a

In base ai risultati, è possibile chiedere all'utente principale del
sistema UNIX di aumentare i limiti delle risorse, in modo da sostituire
i valori predefiniti correnti. L'utente root del sistema UNIX dispone
dell'autorizzazione per aumentare i limiti delle risorse.

------------------------------------------------------------------------
ANS3411E

Alla funzione nome sono stati trasferiti argomenti non validi.



Explanation:

La funzione specificata non ha ricevuto gli argomenti necessari per
procedere. Ricercare nella registrazione errori altri eventuali errori
successivi per ulteriori spiegazioni.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi
all'amministratore IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3412I

DiskMapper non supporta nome per l'entità nome.



Explanation:

La funzione richiesta non è al momento implementata in DiskMapper.
Riportare l'errore all'amministratore IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3413I

L'oggetto DiskMapper nome' tipo 'nome' non è valido.



Explanation:

L'oggetto specificato non è valido sul sistema client di origine.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, rivedere la
registrazione degli errori del client per altri messaggi che possono
essere correlati a questo problema. Per ulteriore supporto, rivolgersi
all'amministratore IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3414I

Il disco nome' non è compreso in alcun contenitore definito sul sistema.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Nessuna. Questo messaggio è solo informativo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS3415W

Almeno uno dei dischi contenente i dati per 'nome' contiene blocchi non
corretti.



Explanation:

Uno o più dischi fisici contenenti blocchi di dati dell'oggetto sopra
riportato contiene blocchi non validi e l'operazione richiesta non può
continuare.

System action:

Il sistema potrebbe trovare una soluzione temporanea per completare
l'operazione richiesta, controllare il log della console e il log degli
errori per ulteriori informazioni sulle azioni correttive intraprese o
l'azione utente suggerita.

User response:

A seconda dell'operazione, il processo può suggerire un modo alternativo
per completare l'operazione. Ricercare ulteriori informazioni nella
registrazione errori, il log di pianificazione o di console.

------------------------------------------------------------------------
ANS3416E

Il volume 'nome' è utilizzato da un altro processo.



Explanation:

L'operazione richiede l'accesso esclusivo al volume. La causa più
probabile di questo errore è che un altro processo sul sistema ha il
volume aperto.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Controllare le applicazioni in esecuzione sul sistema per verificare che
il volume non sia aperto da un altro processo, quindi provare a eseguire
di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS3417W

nome: Una chiamata di sistema func non è riuscita con codice rc -
strerror



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'acquisizione di informazioni dal
sistema operativo. Le informazioni sul volume non sono state acquisite.

System action:

L'elaborazione può continuare se le informazioni ottenute non sono
critiche per l'operazione o se le azioni sono riferite al contesto
dell'operazione in esecuzione.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Tentare di
correggere tutti i problemi indicati e ritentare l'operazione. Se il
problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS3418W

La richiesta di assegnazione di memoria per l'operazione di backup
dell'immagine è stata rifiutata dal sistema operativo.



Explanation:

IBM Spectrum Protect richiede l'accesso alla memoria per memorizzare le
informazioni relative ai blocchi utilizzati di un file system. In questo
caso, è richiesta più memoria di quanto il sistema operativo possa
allocare.

System action:

Se imagegapsize è troppo piccola per un file system dedicato e il client
si trova in una condizione di memoria esaurita, il client passa
automaticamente al backup di volume completo. L'operazione continua con
imagegapsize = 0.

User response:

Alcuni consigli per evitare la condizione di memoria esaurita:

   Verificare che il limite delle risorse di memoria non sia troppo
   basso, immettendo il seguente comando: ulimit -a In seguito è
   possibile chiedere all'utente root del sistema UNIX di aumentare il
   limite della memoria.
   Aumentare il valore dell'opzione imagegapsize. Maggiore è il valore
   imagegapsize utilizzato, minore è la memoria necessaria per il backup
   dell'immagine, ma viene inviata una quantità maggiore di dati non
   utilizzati al server. Viceversa, minore è il valore imagegapsize
   utilizzato, maggiore è la memoria necessaria per il backup, ma
   vengono inviati meno dati non utilizzati al server. Il risultato
   dipende anche molto dal modo in cui i dati sono distribuiti sul
   volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS3419W

Impossibile montare l'istantanea VSS per il controllo di integrità sulla
macchina virtuale 'nomevm'. Il controllo di integrità viene ignorato e i
log di transazione di Microsoft Exchange Server non vengono troncati.



Explanation:

L'istantanea della macchina virtuale deve essere montata per verificare
l'integrità dei file di database di Microsoft Exchange Server. Non è
stato possibile montare l'istantanea per la macchina virtuale
specificata. Di conseguenza, l'operazione non ha verificato l'integrità
dei file di database di Microsoft Exchange Server.

System action:

L'operazione di backup continua senza un controllo di integrità e i log
di transazione di Microsoft Exchange Server non vengono troncati.

User response:

Per evitare questo errore, configurare una connessione dalla macchina
virtuale guest all'host ESXi. Quindi, ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4000E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio file': lo spazio file non
esiste.



Explanation:

Lo spazio file (dominio) specificato non è corretto o non esiste sulla
workstation. Se il messaggio viene restituito dal comando BACKUP IMAGE
con l'opzione -MODE=INCREMENTAL, significa che è stato immesso il nome
di un volume logico non elaborato. L'opzione MODE=INCREMENTAL non è
valida per volumi logici non elaborati.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione specificando un dominio esistente
(lettera di unità o nome file system). Se il messaggio è il risultato di
un utilizzo non corretto dell'opzione MODE=INCREMENTAL, provare a
ripetere il comando omettendo l'opzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4001E

Lo spazio file per il dominio 'nome spazio file' non è stato trovato sul
server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Si prevedeva che lo spazio file specificato si trovasse sul server, ma
non esiste più. È possibile che sia stato emesso un comando per
eliminare lo spazio file dal server mentre era in corso l'operazione
corrente.

System action:

L'elaborazione di IBM Spectrum Protect viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, cercare nel log degli
errori altri messaggi che potrebbero indicare la causa dell'errore.
Tentare di correggere tutti i problemi indicati e ritentare
l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di
IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS4002E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio file': l'etichetta volume non
esiste



Explanation:

L'unità selezionata non ha un'etichetta..

System action:

IBM Spectrum Protect non è in grado di eseguire l'operazione richiesta
senza che sia stata immessa un'unità o un'etichetta.

User response:

Se si tratta di un'unità minidisco, inserire un minidisco che sia
provvisto di un'etichetta volume e tentare nuovamente l'operazione. Se
si tratta di un'unità disco fisso, verificare che abbia un'etichetta
volume e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4003E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio file': riscontrata etichetta
volume duplicata



Explanation:

L'unità selezionata ha un'etichetta volume duplicata. Poiché IBM
Spectrum Protect utilizza l'etichetta volume per tenere traccia delle
informazioni di backup/archivio, non può effettuare il backup o
l'archiviazione di file da un'unità con un'etichetta volume duplicata.

System action:

IBM Spectrum Protect non può selezionare l'unità.

User response:

Se il volume deve essere reso disponibile per il sistema, uscire dal IBM
Spectrum Protect e assegnare un'etichetta volume all'unità. Riavviare
IBM Spectrum Protect e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4004E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file': il
file o la directory di destinazione è bloccato in scrittura



Explanation:

Non è possibile scrivere nel file o nella directory che si sta
ripristinando o richiamando dal server, poiché la destinazione è
bloccata in scrittura. È possibile che sia in corso un'altra operazione
per la quale il file è aperto e non è possibile aggiornarlo.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Determinare quale operazione ha il file bloccato da scrittura o
ripristinare il file con un altro nome o in un'altra ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4005E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
file non trovato



Explanation:

Il file in elaborazione per il backup, l'archiviazione o la migrazione
non è più presente sul client. Un'altra elaborazione ha eliminato il
file prima che IBM Spectrum Protect ne abbia potuto effettuare il
backup, l'archiviazione o la migrazione.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS4006E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
percorso di directory non trovato



Explanation:

Il sistema operativo ha restituito uno stato "percorso non trovato"
quando IBM Spectrum Protect ha provato ad accedere alla directory. È
possibile che sia stata specificata una directory che non esiste, come
mostrato nel messaggio (nome percorso) o la directory da elaborare non
esiste più sul client in quanto un altro processo l'ha eliminata prima
del backup o dell'archiviazione da parte di IBM Spectrum Protect.

System action:

La directory viene ignorata e l'elaborazione continua

User response:

Controllare nuovamente l'ortografia e la punteggiatura, in particolare
la posizione dei delimitatori di directory (ad esempio, "\"). Correggere
la sintassi se non è corretta, quindi provare nuovamente l'operazione.
Verificare che il percorso sia specificato correttamente e che la
directory effettivamente esista. Tentare di nuovo il comando con il nome
del percorso e della directory corretti. Se non è possibile correggere
il nome della directory, utilizzare l'opzione Escludi per escludere la
directory dall'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4007E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file ':
l'accesso all'oggetto viene negato



Explanation:

L'accesso al file o alla directory specificati è stato negato. Si è
tentato di leggere o scrivere in un file ma non si dispone
dell'autorizzazione di accesso per il file o la directory.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Accertarsi di aver specificato il nome del file o della directory
corretto, correggere i permessi o specificare un'altra ubicazione. Se
HSMOPTIMIZEDRECALLONLY è impostato sul nodo proprietario del file
system, richiamare questo file tramite il richiamo ottimizzato prima del
backup successivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4008E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file': il
file non è temporaneamente disponibile



Explanation:

Il file non è momentaneamente disponibile.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Verificare se il file è bloccato da un altro processo. In caso
contrario, eseguire nuovamente il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS4009E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
condizione disco pieno



Explanation:

Non è possibile ripristinare o richiamare altri file perché il disco di
destinazione è pieno.

System action:

Il client visualizza una richiesta di intervento:

*  Riprovare questo oggetto

*  Ignorare questo oggetto

*  Interrompere l'azione

User response:

Selezionare l'azione appropriata per questo oggetto. Creare dello spazio
libero sul disco di destinazione prima di provare nuovamente
l'operazione. Un'altra opzione è ripristinare o richiamare il file su un
altro disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS4010E

Errore nell'elaborazione di ' nome spazio filenome percorso nome file':
handle NFS scaduto



Explanation:

Un file system NFS è scaduto.

System action:

Il file system viene tralasciato.

User response:

Verificare che il file system NFS sia montato. Se il problema persiste,
smontare e rimontare il file system, quindi tentare nuovamente
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4011E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
nessun handle di file disponibile



Explanation:

Tutti gli handle di file del sistema sono attualmente in uso. Non sono
disponibili ulteriori handle.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Liberare alcuni handle di file terminando altri processi oppure
modificare l'impostazione del sistema in uso per consentire l'apertura
simultanea di un numero maggiore di file.

------------------------------------------------------------------------
ANS4012E

'nome spazio filenome percorsonome file' esiste già. Verrà ignorato.



Explanation:

Il client ha tentato di ripristinare o richiamare il file specificato,
ma il file era già presente nell'ubicazione della destinazione di
ripristino e l'utente ha scelto di non sostituire il file esistente.

System action:

Il file viene ignorato, viene registrato un messaggio in dsmerror.log e
l'elaborazione di ripristino o di richiamo continua con l'oggetto
successivo.

User response:

Il file è stato ignorato perché l'opzione REPLACE NO era attiva, quindi
tutti i file e le directory esistenti sono stati ignorati, oppure
l'opzione REPLACE PROMPT era attiva e alla richiesta l'utente ha scelto
di ignorare questo file o tutte le directory e i file esistenti. Non
sono necessarie altre azioni se la decisione di ignorare il file era
intenzionale. In caso contrario l'operazione può essere ritentata
utilizzando REPLACE ALL o REPLACE PROMPT.

------------------------------------------------------------------------
ANS4013E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
handle file non valido



Explanation:

Si è verificato un errore di sistema interno. Un'operazione relativa ai
file non è riuscita perché è stato passato un handle di file non valido.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Segnalare il problema all'amministratore di sistema, quindi tentare
nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4014E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorso nome file':
riscontrato errore di sistema sconosciuto (codice di errore). Chiusura
del programma.



Explanation:

Si è verificato un codice di errore imprevisto e non riconosciuto
all'interno del programma client. Questo è un errore di programmazione e
il programma client viene terminato.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, riportare l'errore
all'amministratore di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4015E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
riscontrato errore IBM Spectrum Protect imprevisto (codice di errore )



Explanation:

Si è verificato un errore imprevisto. Può trattarsi di un errore di
basso livello relativo al sistema o alle comunicazioni che IBM Spectrum
Protect non è in grado di gestire o di recuperare.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, cercare altre
indicazioni di problemi del sistema per determinare dove si verifica il
problema. La maggior parte dei sistemi ha log di errori o eventi che
possono contenere ulteriori informazioni. Per ulteriore assistenza,
contattare l'amministratore di sistema o l'amministratore di IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4016E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file': il
file è in esecuzione; autorizzazione alla scrittura negata



Explanation:

Impossibile aprire il file corrente per la scrittura poiché attualmente
è utilizzato da un'altra operazione.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Arrestare l'operazione che sta eseguendo il file e ripetere l'operazione
oppure ripristinare o richiamare il file con un altro nome o in un'altra
directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS4017E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio file nome percorsonome file':
rilevati troppi collegamenti simbolici durante la risoluzione del nome



Explanation:

Durante la risoluzione del nome file, sono stati individuati troppi
collegamenti simbolici.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Accertarsi di non avere un collegamento simbolico iterativo per il file.

------------------------------------------------------------------------
ANS4018E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
nome file troppo lungo



Explanation:

Il nome file specificato è troppo lungo per essere gestito dal IBM
Spectrum Protect.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Consultare l'appropriato manuale relativo all'utilizzo del client di
backup-archiviazione per lo specifico sistema operativo, per i nomi file
gestiti da IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4019E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file ':
file system bloccato dal sistema



Explanation:

Non è possibile accedere al file system perché è bloccato dal sistema.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4020E

Il formato dati per l'oggetto 'nome spazio filenome percorsonome file' è
sconosciuto. Il formato sconosciuto di solito si verifica quando il
backup o l'archiviazione del file è stato eseguito da IBM Spectrum
Protect di una versione successiva.



Explanation:

Quando viene eseguito il backup o l'archiviazione di un file, IBM
Spectrum Protect include alcune informazioni aggiuntive sul file. Questo
messaggio viene emesso se IBM Spectrum Protect non è in grado di
riconoscere le informazioni durante un'operazione di ripristino o di
richiamo. La causa più probabile è che il backup o l'archiviazione del
file siano stati eseguiti con una versione più recente di IBM Spectrum
Protect. Se il backup del file è stato eseguito da un file system che
conserva la distinzione tra maiuscole e minuscole ma che non è sensibile
alle maiuscole e minuscole, il nome file potrebbe essere visualizzato
con un utilizzo di maiuscole e minuscole non corretto. Tale utilizzo non
corretto non interessa altrimenti l'elaborazione poiché il file viene
ignorato.

System action:

Il file non viene ripristinato o richiamato. L'elaborazione continua con
il file successivo.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione di richiamo o ripristino con una
versione corrente del software client IBM Spectrum Protect. Se il
problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriore
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS4021E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
file system non pronto



Explanation:

Il file system o l'unità non erano pronti per l'accesso.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che l'unità sia disponibile per IBM Spectrum Protect, quindi
tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4022E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
file system non valido.



Explanation:

L'unità non era disponibile per l'accesso.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Verificare che l'unità sia operativa, quindi provare a eseguire di nuovo
l'operazione. Se il problema persiste, controllare il log degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS4023E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
errore di input/output del file



Explanation:

È stato rilevato un errore durante la lettura o la scrittura del file.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Controllare il sistema per accertarsi che stia funzionando
correttamente. Per OS/2, eseguire CHKDSK /F per l'unità in errore che
può essere trovata in dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS4024E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
errore di scrittura del file



Explanation:

È stato rilevato un errore durante la scrittura nel file.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Controllare il sistema per accertarsi che stia funzionando
correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4025E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file': il
file supera il limite file di sistema o dell'utente



Explanation:

Un file in corso di backup/ripristino o archiviazione/richiamo supera i
limiti impostati di sistema per questo utente. Di seguito vengono
visualizzati i limiti delle dimensioni file corrispondenti alle varie
piattaforme.

AIX
         68.589.453.312 (64 GB)

HP-UX
         1.099.511.627.775 (1 TB-1)

Linux
         2.147.483.647 (2 GB)

Mac pre-OS9
         2.147.482.624 (2 GB-1 K)

Mac OS9
         18.446.744.073.709.551.616 (16 EB)

NetWare
         4.294.963.200 (4 GB-4 KB)

NUMA-Q DYNIX/ptx
         4,5 1.095.216.660.480 (1 TB-4 GB)

OS/390
         4.294.967.295 (4 GB)

SGI
         18.446.744.073.709.551.615 (16 EB-1)

Solaris 2.6 o successiva
         1.099.511.627.775 (1 TB-1)

Tru64 UNIX
         1.099.511.627.776 (1 TB)

UnixWare
         2.147.483.647 (2 GB)

Windows ME (FAT32)
         4.294.967.295 (4 GB)

Windows NT/2000 (NTFS)
         17.592.185.978.880 (16 TB-64 K)

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Verificare che i limiti del sistema siano impostati correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4026W

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file': le
dimensioni 'dimensioni file' hanno superato il limite massimo di
dimensioni file sul sistema



Explanation:

Si è tentato di richiamare o ripristinare un file che ha superato il
limite massimo di dimensione file consentito sul sistema.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha potuto richiamare o ripristinare il file.

User response:

Ripristinare o richiamare questo file su un sistema che ne supporti la
dimensione. Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4027S

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
riscontrato messaggio programma interno 'valore'



Explanation:

Si è verificato un errore di programma gravissimo imprevisto, indicato
da valore.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare
l'amministratore di sistema o il tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4028E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
impossibile creare la voce file/directory



Explanation:

Il percorso della directory per i file in corso di ripristino o richiamo
non può essere creato.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Verificare che si disponga dell'autorizzazione appropriata per creare la
directory per il file ripristinato o richiamato.

------------------------------------------------------------------------
ANS4029E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
impossibile creare un percorso di directory; esiste un file con lo
stesso nome della directory



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha tentato di creare un percorso per la directory,
ma non ci è riuscito, perché esiste un file che ha lo stesso nome della
directory.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rimuovere il file che ha lo stesso nome della directory. Fare
riferimento all'ultima operazione di ripristino/richiamo e controllare
tutte le directory del percorso.

------------------------------------------------------------------------
ANS4030E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
raggiunto il limite di spazio su disco per questo processo



Explanation:

Lo spazio su disco allocato per il proprietario del client è pieno.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Liberare spazio su disco e tentare nuovamente l'operazione di ripristino
o richiamo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4031E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file'. Il
nome supera un limite IBM Spectrum Protect interno.



Explanation:

Durante un'operazione file, IBM Spectrum Protect ha rilevato un nome
file in cui almeno un componente del nome file (nome spazio file, nome
percorso, nome directory o nome file) ha superato un limite massimo
interno di IBM Spectrum Protect. I limiti interni di IBM Spectrum
Protect non devono essere confusi con i limiti del sistema operativo per
gli elementi nome spazio file, nome percorso, nome directory o nome
file.

Di seguito sono riportati i limiti interni di IBM Spectrum Protect per i
nomi file su varie piattaforme.

AIX HP-UX  Solaris
Nome spazio file                1024
Nome percorso o nome directory  1023
Nome file                        256

Linux
Nome spazio file                1024
Nome percorso o nome directory   768
Nome file                        256

Windows XP/2000/2003
Nome spazio file                1024
Nome percorso o nome directory   248
Nome file                        248

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Ridurre la dimensione del nome file in modo che sia inferiore ai limiti
interni di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4032E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file': il
file non è compresso.



Explanation:

Un file indicato come compresso non era tale, e si è verificato un
errore nel sistema.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema per segnalare questo problema.
Questo è un errore del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4033E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
file compresso su una macchina client diversa che presenta maggiore
memoria



Explanation:

Si sta tentando di ripristinare un file di cui è stato eseguito il
backup e la compressione su un'altra workstation client che disponeva di
più memoria rispetto alla propria workstation client. Non è possibile
ripristinare questo file. Quando il file viene ripristinato, viene
espanso e la workstation non dispone di sufficiente memoria.

System action:

IBM Spectrum Protect ha annullato l'operazione.

User response:

Ottenere una macchina con più memoria e provare di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4034E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
errore di sistema sconosciuto



Explanation:

Si è verificato un errore sconosciuto. Può trattarsi di un errore di
basso livello relativo al sistema o alle comunicazioni che IBM Spectrum
Protect non è in grado di gestire o di recuperare.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, determinare dove si
verifica il problema. Per ulteriore assistenza, contattare
l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4035W

File 'nome spazio filenome percorsonome file' attualmente non
disponibile sul server.



Explanation:

Si è tentato di richiamare o ripristinare un file che attualmente non è
disponibile dal server IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect non può ripristinare o richiamare il file.

User response:

Provare a ripristinare o richiamare il file dopo che è stato reso
disponibile sul server. Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4036E

Si è verificato un errore durante il salvataggio della chiave di
registro.



Explanation:

La chiave di registro attiva non può essere copiata nella directory di
staging ADSM.SYS.

System action:

L'operazione di backup del registro viene terminata.

User response:

Controllare lo spazio disponibile sulla partizione di avvio Windows per
essere certi che vi sia spazio sufficiente per contenere una copia del
registro Windows. Questo potrebbe richiedere diversi megabyte di spazio
libero. Verificare inoltre le autorizzazioni Windows sulla directory di
staging ADSM.SYS e verificare che l'utente Windows che sta eseguendo IBM
Spectrum Protect abbia accesso completo a tale directory e al relativo
contenuto.

------------------------------------------------------------------------
ANS4037E

Oggetto 'nome filenome filenome file ' modificato durante
l'elaborazione. Oggetto ignorato.



Explanation:

Il nome file specificato è stato ignorato durante il backup,
l'archiviazione o la migrazione poiché era stato modificato durante il
tentativo di elaborazione.

System action:

IBM Spectrum Protect ha ignorato l'oggetto.

User response:

Se si desidera eseguire il backup, l'archiviazione o la migrazione del
file, provare nuovamente l'operazione. Se non riesce, determinare perché
viene modificato l'oggetto. Per ulteriori informazioni relative al
backup, all'archiviazione o alla migrazione degli oggetti in fase di
modifica, consultare l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4038E

Si è verificato un errore durante l'elaborazione del file system 'nome
spazio file'.



Explanation:

Il file system 'nome spazio file' è danneggiato o contiene una o più
directory danneggiate e non può essere elaborato.

System action:

Il file system viene ignorato.

User response:

Controllare il sistema per accertarsi che stia funzionando
correttamente. Per l'ambiente Windows, eseguire il programma di utilità
CHKDSK per l'unità in errore. Nel file dsmerror.log è possibile trovare
ulteriori informazioni sulle directory danneggiate.

------------------------------------------------------------------------
ANS4039E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file': il
file compresso è danneggiato e non è possibile espanderlo.



Explanation:

Il file compresso non può essere espanso correttamente a causa di uno
dei seguenti motivi:

   Esiste un problema sul nastro.
   Esiste un problema di comunicazione.
   Il file compresso è stato danneggiato sul server IBM Spectrum
   Protect.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

1) Il file compresso è danneggiato perché si è verificato un problema
sul nastro. Per sapere se si tratta di questi problema, immettere il
seguente comando sul server IBM Spectrum Protect: audit volume <nome
volume> fix=no Se viene riportato un problema, è possibile spostare i
dati da quel volume ad un volume nuovo (vedere il comando MOVE DATA) e
provare nuovamente il ripristino. 2) Vi sono problemi nelle
comunicazioni tra il server IBM Spectrum Protect e il client IBM
Spectrum Protect ed il risultato è che il file si è danneggiato durante
la trasmissione. Se si utilizza un adattatore Ethernet gigabit sul
server, aggiornare il driver della scheda (piattaforma AIX) o aggiungere
ad alcune opzioni di rete del sistema le modifiche suggerite fornite da
SUN che hanno risolto il problema (piattaforma SUN). 3) Verificare con
il supporto di rete se durante il ripristino si sono verificati problemi
tra il client/server IBM Spectrum Protect che ha originato il
danneggiamento del file.

------------------------------------------------------------------------
ANS4040E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorso nome file':
il file system nome spazio file ha superato la quota di gestione spazio.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato che file system ha superato la sua
quota. Non è possibile migrare altri dati da questo file system.

System action:

IBM Spectrum Protect non migrerà i file da questo file system.

User response:

Richiamare alcuni file o richiedere all'amministratore del sistema di
aumentare la quota per questo file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS4041E

Un guest VMware Windows Server 2008 o 2008 R2 non può essere
ripristinato con un data mover non Windows.



Explanation:

Un data mover Windows deve eseguire determinati comandi per completare
il ripristino di Active Directory. I data mover non Windows non
dispongono degli strumenti necessari per completare questa operazione. I
guest VMware Windows con Windows Server 2012 o successivi non vengono
interessati da questa limitazione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Utilizzare un data mover Windows per completare questa azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4042E

Il nome oggetto 'nome spazio filenome percorsonome file' contiene uno o
più caratteri non riconosciuti e non è valido.



Explanation:

La sintassi del nome file, del nome directory o dell'etichetta volume
non è corretta.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Controllare il disco per rilevare eventuali errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS4044E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
esiste un conflitto di nomi sensibili a maiuscole e minuscole.



Explanation:

Durante l'elaborazione del file specificato sulla workstation, è stato
rilevato un altro nome file con un nome simile, diverso solo nelle
maiuscole/minuscole. Il client di backup-archivio non consente nomi che
differiscono solo nelle maiuscole/minuscole su questa piattaforma e non
può garantire l'integrità del file, pertanto il file viene ignorato.

System action:

Questo oggetto verrà ignorato.

User response:

Ridenominare il file in questione con un nome univoco.

------------------------------------------------------------------------
ANS4045E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
esiste un conflitto di nomi sensibili a maiuscole e minuscole. La
struttura delle directory verrà ignorata.



Explanation:

Durante l'elaborazione del file specificato sulla workstation, è stato
rilevato un altro nome oggetto con un nome simile, diverso solo nelle
maiuscole/minuscole. Il client di backup-archivio non consente nomi che
differiscono solo nelle maiuscole/minuscole su questa piattaforma e non
può garantire l'integrità del file, pertanto la directory e tutti gli
oggetti in essa contenuti vengono ignorati.

System action:

Questo oggetto verrà ignorato.

User response:

Ridenominare il file in questione con un nome univoco.

------------------------------------------------------------------------
ANS4046E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
l'oggetto è danneggiato e illeggibile.



Explanation:

Si è tentato di leggere o scrivere in un file o in una directory
danneggiati. Il file danneggiato viene ignorato. Se si tratta di una
directory, gli oggetti contenuti nella directory e nelle relative
sottodirectory vengono ignorati.

System action:

Questo oggetto verrà ignorato.

User response:

Controllare il sistema per assicurarsi che lo spazio file non sia
danneggiato, utilizzando gli strumenti del sistema come chkdsk (Windows)
o fsck (UNIX).

------------------------------------------------------------------------
ANS4047E

Errore di lettura in 'nome filenome filenome file'. Il file viene
ignorato.



Explanation:

Il nome file specificato è stato ignorato durante il
backup/l'archiviazione perché non è stato possibile leggere il file.

Se si sta eseguendo un'operazione basata su un'istantanea JFS2, è
possibile che l'istantanea non fosse sufficientemente ampia da contenere
tutte le modifiche apportate al file system dopo la creazione
dell'istantanea. Questo potrebbe aver reso l'istantanea non valida e
aver quindi impedito al client IBM Spectrum Protect di leggerla.

System action:

IBM Spectrum Protect ha ignorato il file.

User response:

Controllare il sistema per accertarsi che stia funzionando
correttamente.

Se si sta eseguendo un'operazione basata su un'istantanea JFS2,
utilizzare la dimensione cache istantanea predefinita di 100% e
verificare che il gruppo di volumi abbia uno spazio su disco sufficiente
per allocare istantanee ampie almeno quanto il file system e ritentare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4048W

Connessione senza LAN non riuscita.



Explanation:

L'opzione ENABLELANFREE è impostata su YES per questa sessione, ma un
tentativo di stabilire una connessione senza LAN non è riuscito.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect emette un failover su un supporto con
LAN.

User response:

Esaminare l'error.log di IBM Spectrum Protect per errori di connessione
senza LAN. Controllare l'impostazione senza LAN e verificare che tutti i
componenti stiano funzionando correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4049I

Stabilita connessione senza LAN.



Explanation:

L'opzione ENABLELANFREE è impostata su YES per questa sessione e il
client IBM Spectrum Protect ha stabilito correttamente una connessione
senza LAN con il server, dopo che la connessione senza LAN è stata
interrotta.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect comunicherà con il server tramite una
connessione senza LAN.

User response:

Esaminare l'error.log di IBM Spectrum Protect per errori di connessione
senza LAN. Controllare l'impostazione senza LAN e verificare che tutti i
componenti stiano funzionando correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4050W

L'azione pianificata 'azione pianificata' non è stata eseguita per la
pianificazione 'nome pianificazione' poiché l'amministratore di IBM
Spectrum Protect non è più abilitato ad eseguire l'azione pianificata
sul client.



Explanation:

Una o più opzioni client - schedcmddisabled, srvprepostscheddisabled,
srvprepostsnapdisabled, restretrscheddisabled, sono state impostate su
YES sul client impedendo in questo modo all'amministratore di IBM
Spectrum Protect di eseguire una delle seguenti azioni pianificate sul
client: preschedule, postschedule, presnapshot, postsnapshot o comandi
del sistema operativo pianificati, operazioni di ripristino o richiamo.

System action:

L'operazione pianificata non verrà eseguita e a indicare ciò verrà
registrato un messaggio sul server IBM Spectrum Protect.

User response:

Non richiesta.

------------------------------------------------------------------------
ANS4051E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
l'opzione di decodifica è attiva, ma l'ID utente con cui viene eseguito
il backup o l'archiviazione non è autorizzato a decodificare questo file
EFS (encrypted-file-system).



Explanation:

Il file da elaborare è codificato da un EFS (encrypted file system).
L'opzione viene specificata per eseguire il backup o l'archiviazione del
file in forma decodificata. L'ID utente con cui viene eseguito il backup
o l'archiviazione non dispone dei diritti di decodifica per questo file.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Esistono tre modi possibili per eseguire correttamente la decodifica:

*  Ricodificare il file con la chiave di codifica di un gruppo a cui
   appartiene sia l'ID del proprietario che quello dell'utente delle
   operazioni di backup/archiviazione

*  Aggiungere l'ID utente delle operazioni di backup/archiviazione
   all'elenco di utenti autorizzati a decodificare questo file

*  Eseguire il backup o l'archiviazione con l'ID utente del
   proprietario, se possibile

------------------------------------------------------------------------
ANS4052E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
non è possibile ripristinare il file EFS (Encrypted-file-system), perché
il file system non supporta il ripristino dai dati di backup EFS non
elaborati o probabilmente perché la funzione di ripristino non dispone
dell'accesso in scrittura alla directory.



Explanation:

Il file da elaborare è codificato da un EFS (encrypted file system). Il
backup del file è stato eseguito in formato codificato non elaborato. Il
file system di destinazione non supporta il formato codificato o il
ripristino non dispone dell'accesso in scrittura alla directory in cui
il file deve essere ripristinato.

System action:

Il ripristino viene terminato.

User response:

*  Non è possibile ripristinare il file in questa ubicazione se il file
   system non è JFS2 (Journaled File System) AIX avanzato

*  Se il file è JFS2 ma EFS non è abilitato, occorre abilitare EFS prima
   di poter ripristinare il file

*  Se l'ID utente con cui viene eseguito il ripristino non dispone
   dell'autorizzazione in scrittura per la directory, le autorizzazioni
   devono essere modificate o il ripristino deve essere eseguito con un
   ID utente diverso

------------------------------------------------------------------------
ANS4053E

Errore nell'elaborazione di 'spazio file percorso nome file': il file
non può essere ripristinato perché il file system o il sistema operativo
non supportano i dati EFS (Encrypting File System).



Explanation:

È stato eseguito il backup dell'oggetto specificato come dati EFS
(Encrypting File System) non elaborati. Il client sta tentando di
ripristinare o richiamare l'oggetto in una destinazione che non supporta
i dati EFS. È possibile che l'ubicazione non supporti i dati EFS per uno
dei seguenti motivi:

*  Il sistema operativo non fornisce il supporto oppure si tratta di una
   release che non include il supporto

*  Il supporto EFS non è stato attivato sul sistema operativo

*  Il file system di destinazione non supporta i dati EFS

System action:

L'oggetto non viene ripristinato o richiamato. L'elaborazione continua
con l'oggetto successivo.

User response:

Se questo file deve essere ripristinato, ripristinarlo in un ambiente
con sistema operativo AIX che supporti i dati EFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS4054E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
chiave di codifica non caricata.



Explanation:

Il file da elaborare è codificato da un EFS (encrypted file system).
L'opzione viene specificata per eseguire il backup o l'archiviazione del
file in forma decodificata. La chiave di codifica, richiesta per
decodificare il file, non è caricata nel keyring del kernel.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Vi sono tre situazioni in cui si può verificare questo problema:

*  È stata appena eseguita l'attivazione iniziale di EFS sul sistema AIX
   e non stato effettuato lo scollegamento. AIX carica le chiavi per la
   sessione in esecuzione al momento dell'attivazione iniziale.
   Soluzione: scollegarsi e collegarsi nuovamente.

*  La password di accesso è stata modificata recentemente e di solito si
   utilizza una password EFS uguale alla password di accesso. AIX non
   modifica automaticamente la password EFS quando si modifica la
   password di accesso. Soluzione: immettere 'efskeymgr -n' per
   impostare la password EFS in modo che sia uguale alla password di
   accesso.

*  È necessario eseguire il backup di decodifica quando la password EFS
   è diversa dalla password di accesso. Soluzione: immettere 'efskeymgr
   -o ksh' per avviare una nuova shell con le chiavi caricate. AIX
   richiederà la password EFS quando si avvia la shell. Eseguire il
   backup dalla nuova shell.

------------------------------------------------------------------------
ANS4055E

Impossibile aggiornare lo spazio file 'nome spazio file': la versione
dello spazio file sul server IBM Spectrum Protect non è compatibile con
questo client



Explanation:

Lo spazio file sul server IBM Spectrum Protect non è compatibile con
questo client. Questo si verifica quando si esegue un'operazione di
backup o di archiviazione con un client e poi si utilizza un client di
livello inferiore e si tenta un'operazione di backup o di archiviazione
con destinazione lo stesso spazio file. Questo problema si verifica
nello specifico dopo che un client Windows o AIX V6.1 o versione
superiore esegue un'operazione di backup o di archiviazione e una
successiva operazione di backup o di archiviazione viene tentata con un
client V5.5 o inferiore.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Utilizzare il livello client corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS4056E

L'oggetto 'nome oggetto' restituito dal server IBM Spectrum Protect ha
un nome di livello superiore che supera la lunghezza massima di 6000
caratteri. Impossibile elaborare il file o la directory.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect ha restituito informazioni su una
versione di backup o archiviazione con un nome di livello superiore che
supera i 6000 caratteri. Il nome di livello superiore è il percorso
directory contenente l'oggetto (file o directory).

Questo messaggio viene visualizzato quando si verificano tutte le
seguenti condizioni:

*  Il backup o l'archiviazione dell'oggetto è stato eseguito da un
   client IBM Spectrum Protect versione 6.1 o inferiore.

*  Il backup o l'archiviazione dell'oggetto è stato eseguito per un
   server IBM Spectrum Protect versione 5.5 o inferiore.

*  Il client IBM Spectrum Protect versione 6.2 o superiore sta tentando
   di eseguire un'operazione che comporta la restituzione al client da
   parte del server IBM Spectrum Protect di informazioni su questo
   oggetto. Nota: durante un backup incrementale, il server restituisce
   informazioni al client sulle versioni di backup attive che vengono
   utilizzate per determinare quali file sono stati modificati.

A partire dal server IBM Spectrum Protect versione 6.1, la lunghezza
massima del nome di livello superiore è stata ridotta da 8192 caratteri
a 6000 caratteri. Gli oggetti con nomi di livello superiore che superano
i 6000 caratteri non sono supportati per il backup o l'archiviazione. A
partire dal client di backup-archiviazione IBM Spectrum Protect versione
6.2, la lunghezza massima del nome di livello superiore è stata ridotta
in modo simile.

System action:

Il file o la directory specificati nel messaggio vengono ignorati.
L'elaborazione continuerà con l'oggetto successivo.

User response:

Per ulteriori assistenza, contattare l'amministratore del server IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4057W

Impossibile elaborare l'oggetto 'fs' con file system nidificato montato
su di esso durante il backup basato sull'istantanea.



Explanation:

Il backup basato sulle istantanee di oggetti con file system montati su
essi, non è supportato.

System action:

L'operazione di backup continua senza l'oggetto specificato.

User response:

Per evitare questo comportamento, smonater il file system dall'oggetto
specificato e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4058I

Si è verificato un errore di scrittura durante il tentativo di salvare i
valori di failover di replica del nodo nel file di opzioni.



Explanation:

Un errore di scrittura è spesso il risultato di autorizzazioni di
accesso non sufficienti per il file di opzioni, ma potrebbe essere
causato anche dalla mancanza di spazio disponibile su disco. Le
informazioni sulla connessione del server di replica non possono essere
salvate e il failover non potrà essere eseguito.

System action:

L'operazione non è riuscita.

User response:

Controllare il disco locale per le possibili cause dell'errore di
scrittura e verificare che sia stato configurato un accesso sufficiente
per il file di opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS4059I

L'opzione USEREPLICATIONFailover è impostata su NO. Il nodo non eseguirà
un failover al server secondario



Explanation:

Questa opzione impedisce al nodo di collegarsi al server di replica in
caso di malfunzionamento del server primario.

System action:

Il client non si connetterà al server primario e l'elaborazione si
interromperà.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4061I

Collegato al server secondario server secondario; in modalità failover.
Il server principale è: server principale;



Explanation:

Il nodo è configurato per la replica e si è collegato correttamente al
server secondario. Questo messaggio viene emesso per notificare
all'amministratore del server che un nodo si è collegato al server
secondario in modalità failover.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS4063W

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non può copiare il
metafile dell'applicazione 'App-Metadata-File-Name' dalla seguente VM:
'VM-Name'. Il ripristino del database singolo da questo backup non è
supportato. Controllare l'integrità dei database e dei writer
dell'applicazione



Explanation:

Il metafile dell'applicazione non è stato trovato sulla macchina guest.

System action:

L'operazione è completata. Tuttavia, il metafile dell'applicazione non è
stato copiato.

User response:

Assicurarsi che i writer VSS dell'applicazione siano in esecuzione su
questa macchina guest e che il database dell'applicazione sia nello
stato per consentire il backup. Per Exchange, controllare che vengano
montati i database. Per SQL, controllare che i database siano in linea.
Quindi, tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4064I

Ripristino della vApp vCloud Director 'nome vapp' dal VDC organizzazione
'nome VDC org' dell'organizzazione 'nome org' completato. Il nome della
vApp di destinazione è 'nome vapp ripristinata' Comando restore VAPP
avviato. Numero totale di vApp da elaborare: num vapp da elaborare



Explanation:

L'operazione di ripristino della vApp è stata completata.

System action:

Questo messaggio viene fornito solo a scopo informativo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4065E

Proxy rifiutato: al nodo data mover 'nodo dm' non è stata concessa
l'autorizzazione proxy per il nodo di destinazione 'nodo destinazione',
associato al vDC organizzazione 'nome OVDC' dell'organizzazione 'nome
org'.



Explanation:

L'operazione richiede che venga concesso un accesso proxy per il nodo
datacenter al nodo del data mover.

System action:

L'operazione viene annullata per la vApp specificata.

User response:

Eseguire la procedura guidata di configurazione oppure l'editor di
configurazione per configurare la corretta relazione tra i nodi.

------------------------------------------------------------------------
ANS4066I

Tentativo di operazione istantanea x di y per la VM guest 'VM' non
riuscito utilizzando l'istantanea "sType". Nuovo tentativo di istantanea
con l'istantanea "sType2".



Explanation:

L'operazione istantanea non è riuscita. È stata pianificata una nuova
operazione istantanea.

System action:

Provare ad eseguire nuovamente l'istantanea.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Risolvere tutti
i problemi e tentare di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4067E

Tentativo di operazione istantanea x di y per la VM guest 'VM' non
riuscito utilizzando l'istantanea "sType". Backup non riuscito.



Explanation:

Tutti i tentativi di creazione di una nuova istantanea per la VM guest
hanno avuto esito negativo.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ricercare nella registrazione errori i messaggi che potrebbero indicare
perché l'operazione non è riuscita. Risolvere tutti i problemi e tentare
di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, cercare le soluzioni
note sul sito web del supporto IBM Spectrum Protect
(http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html).

------------------------------------------------------------------------
ANS4068I

Il backup della macchina virtuale ripristinata 'VM' è stato eseguito
utilizzando un'istantanea "Strumenti VMware con disattivazione del file
system e disattivazione applicazione disabilitata". Questo equivale ad
un backup "analogo ad un arresto anomalo".



Explanation:

Il backup della macchina virtuale ripristinata è stato eseguito
utilizzando un'istantanea "Strumenti VMware con disattivazione del file
system e disattivazione applicazione disabilitata". La funzione
Application Protection non è disponibile.

System action:

Il ripristino della VM prosegue.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS4069E

Impossibile trovare le credenziali del dominio Windows. Utilizzare
l'editor di configurazione della GUI di Data Protection for VMware
vSphere per impostare le credenziali del dominio Windows.



Explanation:

Le credenziali dell'amministratore del dominio Windows richieste non
erano state impostate.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Impostare le credenziali dell'amministratore del dominio Windows
nell'editor di configurazione della GUI di Data Protection for VMware
vSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS4070E

Le credenziali del dominio Windows non sono corrette. Verificare le
credenziali e utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid'
'password' per aggiornare il nome utente e la password.



Explanation:

Le credenziali fornite non sono corrette. Il sistema non è riuscito ad
eseguire l'autenticazione nel dominio Windows utilizzando queste
credenziali.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password' per
aggiornare il nome utente e la password. Quindi, riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4071E

Non è possibile ripristinare 'VM-Name' perché ne era stato eseguito il
backup con una versione più recente del client.



Explanation:

La versione client che ha provato a ripristinare la macchina virtuale è
meno recente della versione client che ha eseguito il backup della
macchina virtuale. Non è possibile ripristinare la macchina virtuale con
una versione client meno recente.

System action:

La macchina virtuale non viene ripristinata. L'elaborazione continua con
la macchina virtuale successiva.

User response:

Aggiornare il client a una versione compatibile con la versione client
che ha eseguito il backup della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS4072E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome-percorsonome-file':
impossibile creare un collegamento simbolico; esiste un file o una
directory con lo stesso nome del collegamento simbolico



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha tentato di creare un collegamento simbolico, ma
tale operazione non può essere eseguita perché esiste un file o una
directory che ha lo stesso nome del collegamento simbolico.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Rimuovere il file o la directory che ha lo stesso nome del collegamento
simbolico. Fare riferimento all'ultima operazione di
ripristino/richiamo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4073W

Tentativo di operazione istantanea x di y per la VM guest 'VM' non
riuscito utilizzando l'istantanea "sType". Nuovo tentativo di istantanea
con l'istantanea "sType2".



Explanation:

L'operazione istantanea non è riuscita. È stata pianificata una nuova
operazione istantanea con un tipo di istantanea differente.

System action:

Si procederà a una nuova operazione istantanea con un tipo di istantanea
differente.

User response:

Ricercare nella registrazione errori altri eventuali messaggi che
potrebbero indicare perché l'operazione non è riuscita. Risolvere tutti
i problemi e tentare di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4077E

Il file 'nome spazio filenome percorsonome file' è codificato da EFS
Microsoft e contiene almeno un flusso dati limitato. Il sistema
operativo non supporta il ripristino per questo file, quindi non ne
viene eseguito il backup o il ripristino.



Explanation:

Si è verificato un errore nell'API di Microsoft Windows che impedisce un
corretto ripristino dei file che soddisfano le seguenti condizioni:

*  Il file è stato codificato da EFS (Encrypting File System) Microsoft
   quando ne è stato eseguito il backup

*  Il file include almeno un flusso di dati (un flusso "denominato" in
   modo alternativo o un flusso non denominato) limitato

*  Il sistema operativo è una qualsiasi edizione di Microsoft XP,
   Microsoft Windows Server 2003 o Microsoft Windows Server 2003 R2

Poiché non è possibile ripristinare il file, IBM Spectrum Protect non ne
esegue il backup. Il problema è documentato da Microsoft all'indirizzo
http://support.microsoft.com/kb/2525290.

System action:

Il backup o il ripristino del file non viene eseguito. L'elaborazione
continua con l'oggetto successivo o termina se non presenti ulteriori
oggetti.

User response:

Se questo messaggio viene emesso durante un'operazione di backup, è
possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

*  Disabilitare la codifica EFS per il file in modo che sia possibile
   eseguirne il backup.

*  Se non è necessaria una copia di backup del file, è possibile
   escluderla dal backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS4078E

Il file di contenuto content.spsig manca, è danneggiato o non ha
superato il controllo di firma.



Explanation:

Il file content.spsig manca. O il file è danneggiato o la firma del file
non corrisponde. Consultare il file di log del client per ulteriori
informazioni.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che i dati in Operations Center, come il pacchetto client o
il pacchetto gestore aggiornamento, siano corretti o scaricare la
versione corretta in Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS4079E

Uno o più file non hanno superato il controllo di firma.



Explanation:

La firma di uno o più file non corrisponde al contenuto del file
content.spsig. Consultare il file di log del client per ulteriori
informazioni.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che i dati in Operations Center, come il pacchetto client o
il pacchetto gestore aggiornamento, siano corretti o scaricare la
versione corretta in Operations Center.

------------------------------------------------------------------------
ANS4081E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio file': il tipo di spazio file
non è supportato.



Explanation:

Il tipo di spazio file specificato non è attualmente supportato da IBM
Spectrum Protect su questa piattaforma.

System action:

Il file system non supportato viene ignorato. L'elaborazione continua
con il file system successivo.

User response:

Fare riferimento alla documentazione per le informazioni relative a
quali tipi di spazio file sono supportati.

------------------------------------------------------------------------
ANS4083I

È stata generata una nuova password del nodo.



Explanation:

Il client si è collegato utilizzando l'id di gestione invece del nome
nodo. È stata generata e registrata la nuova password del nodo casuale.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS4084E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
impossibile richiamare lo stato del file.



Explanation:

Durante l'elaborazione del file, la chiamata lstat() ha impostato il
codice di errore EOVERFLOW.

System action:

Questo file verrà ignorato.

User response:

Il file viene ignorato. L'elaborazione continua con il file successivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS4085I

Assegnati 'numero' oggetti dal precedente backup dello stato del sistema
al nuovo backup dello stato del sistema.



Explanation:

Gli oggetti nel precedente backup dello stato del sistema non sono stati
modificati e sono stati assegnati al nuovo backup dello stato del
sistema.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS4086W

L'assegnazione di oggetti non modificati da un precedente backup dello
stato del sistema al nuovo backup dello stato del sistema non è
riuscita. Verrà eseguito il backup degli oggetti.



Explanation:

Gli oggetti nel precedente backup dello stato del sistema non sono
cambiati e devono essere assegnati al nuovo backup dello stato del
sistema. A causa di un errore, l'operazione di assegnazione non è
riuscita e verrà eseguito il backup degli oggetti.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto
tecnico di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4087E

Un tentativo di caricare i dati per la procedura guidata non è riuscito.
Per ulteriori informazioni, consultare il file di log.



Explanation:

Un tentativo di caricare i dati per la procedura guidata non è riuscito
poiché l'agent remoto probabilmente non è disponibile.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Controllare il log per individuare il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4089W

Il server di file nome server file è stato aggiornato a Data ONTAP
versione 'versione.modifica.sottomodifica'. Eseguire un backup
incrementale completo specificando l'opzione createnewbase=migrate non
appena possibile.



Explanation:

Il server di file è stato aggiornato ad una versione che supporta nomi
file Unicode per il backup incrementale mediante la differenza di
istantanee. Eseguire un backup incrementale completo per eseguire il
backup di tutti i file con nomi Unicode che potrebbero essere stati
ignorati dalla versione precedente del client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Eseguire un backup incrementale completo specificando l'opzione di riga
comandi createnewbase=migrate con l'opzione snapdiff, appena possibile.

------------------------------------------------------------------------
ANS4090I

Il server di file nome server file è stato aggiornato a Data ONTAP
versione 'versione.modifica.sottomodifica'. Eseguire un backup
incrementale completo specificando l'opzione createnewbase=migrate non
appena possibile.



Explanation:

Il server di file è stato aggiornato ad una versione che supporta nomi
file Unicode per il backup incrementale mediante la differenza di
istantanee. Eseguire un backup incrementale completo per eseguire il
backup di tutti i file con nomi Unicode che potrebbero essere stati
ignorati dalla versione precedente del client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Eseguire un backup incrementale completo specificando l'opzione di riga
comandi createnewbase=migrate con l'opzione snapdiff, appena possibile.

------------------------------------------------------------------------
ANS4092E

La piattaforma del data mover non è supportata per le operazioni di
accesso/ripristino immediato.



Explanation:

L'operazione di accesso/ripristino immediato non è riuscita.

System action:

L'operazione di accesso/ripristino immediato non è riuscita. Il motivo
dell'esito negativo è una piattaforma non supportata.

User response:

L'operazione di accesso/ripristino immediato dovrebbe essere eseguita da
una piattaforma del data mover supportata.

------------------------------------------------------------------------
ANS4099E

Impossibile identificare il volume del sistema. Di conseguenza, non è
possibile eseguire il backup dello stato del sistema.



Explanation:

Il volume del sistema contiene i file di stato del sistema specifici
dell'hardware necessari per avviare Windows, ad esempio Ntldr, Boot.ini,
Ntdetect.com o Bootmgr. Se non è possibile identificare il volume del
sistema, non è possibile eseguire il backup di tali file. Pertanto, non
è possibile eseguire il backup dello stato del sistema.

System action:

Il backup dello stato del sistema viene arrestato.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, procurarsi una traccia
di servizio che visualizzi il problema e contattare il supporto tecnico
IBM per ulteriore assistenza. L'amministratore IBM Spectrum Protect può
fornire assistenza nella configurazione della traccia.

------------------------------------------------------------------------
ANS4137E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorso nome file':
ha superato il numero massimo di collegamenti consentiti



Explanation:

Il collegamento non può essere ripristinato o richiamato poiché il file
system di destinazione ha superato il numero massimo di collegamenti
concessi.

System action:

Il client visualizza una richiesta di intervento:

*  Ignorare questo oggetto

*  Interrompere l'azione

User response:

Selezionare l'azione appropriata per questo oggetto. Ripristinare o
richiamare il collegamento su un altro file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS4148E

Backup completo della macchina virtuale 'nomevm' non riuscito con RC rc



Explanation:

Il backup completo della macchina virtuale ha avuto esito negativo.

System action:

Il backup completo della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4150E

Backup incrementale della macchina virtuale 'nomevm' non riuscito con RC
rc



Explanation:

Il backup incrementale dei volumi della macchina virtuale ha avuto esito
negativo.

System action:

Il backup della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4151E

Errore durante il montaggio della macchina virtuale 'nomevm'. RC=rc



Explanation:

VMware non è riuscito a montare il disco della macchina virtuale.

System action:

Il backup della macchina virtuale non può continuare. Verrà elaborata la
macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Fare riferimento a
dsmerror.log per il messaggio di errore dettagliato e il motivo
dell'errore.

User response:

Fare riferimento a dsmerror.log per il messaggio di errore dettagliato.

------------------------------------------------------------------------
ANS4152E

Errore nell'inizializzazione dell'ambiente della macchina virtuale
VMware. RC=rc. Fare riferimento al log errori di IBM Spectrum Protect
per i messaggi di errore dettagliati.



Explanation:

Errore nell'inizializzazione dell'ambiente della macchina virtuale
VMware. Fare riferimento al log errori di IBM Spectrum Protect per i
messaggi di errore dettagliati.

System action:

Il backup non può continuare.

User response:

Fare riferimento al log errori di IBM Spectrum Protect per i messaggi
dettagliati.

------------------------------------------------------------------------
ANS4153E

Non è stato possibile trovare il nome host per la macchina virtuale
'nomevm'



Explanation:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il backup della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4154E

Una possibile causa è che la macchina virtuale non è in esecuzione e non
dispone di un indirizzo IP statico.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il backup della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4155E

La macchina virtuale 'nomevm' non è stata trovata sul server vSphere.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito perché il nome della
macchina virtuale specificato non è stato trovato. È possibile che il
nome della macchina virtuale sia stato immesso in modo non corretto o
che contenga caratteri non supportati. Sono supportati solo i nomi di
macchina virtuale che contengono caratteri ASCII a 7 bit, l'operazione
non riuscirà se il nome contiene altri caratteri.

System action:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito. Verrà elaborata la
macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Controllare il log degli
errori del client per ulteriori messaggi di errore.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

*  Se il nome della macchina virtuale non è stato immesso correttamente,
   eseguire nuovamente il comando con il nome macchina corretto.

*  Se il nome della macchina virtuale contiene caratteri diversi dai
   caratteri ASCII a 7 bit, modificare il nome della macchina virtuale
   in modo che contenga solo caratteri ASCII a 7 bit, oppure non
   includere la macchina virtuale nelle operazioni di backup.



------------------------------------------------------------------------
ANS4156E

Backup VM a livello file della macchina virtuale 'nomevm' non
supportato. Backup VM a livello file non supportato sul SO guest della
piattaforma non Windows. Tipo di piattaforma: 'piattaforma'.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il backup della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Eseguire il backup della macchina virtuale utilizzando l'opzione
VMBACKUPType=FULLvm.

------------------------------------------------------------------------
ANS4159E

Backup della macchina virtuale 'nomevm' non riuscito. rc=rc.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il backup della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4160E

Proxy rifiutato: l'autorizzazione proxy non è stata concessa al nodo
agent: 'nodo agent' per il nodo di destinazione: 'nodo destinazione'.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il backup della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è che al nodo non è stata concessa l'autorizzazione proxy
per accedere al nodo denominato dal nodo proxy di backup.
L'amministratore IBM Spectrum Protect deve prima concedere
l'autorizzazione proxy.

User response:

L'amministratore del server IBM Spectrum Protect deve concedere
l'autorizzazione proxy per questo nodo. Consultare il comando
amministratore "Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS4161E

Nome macchina virtuale 'nome vm' duplicato rilevato nella stessa
operazione di backup. Il backup della macchina virtuale 'nome completo
vm' non può continuare senza un nome oggetto univoco.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il backup della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Scegliere un nome univoco per la macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS4162E

Non è stato eseguito il backup della macchina virtuale 'nome vm' in
precedenza.



Explanation:

Non è stato eseguito in precedenza il backup della macchina virtuale
specificata, quindi non è possibile specificarla per il ripristino.

System action:

La macchina virtuale specificata viene ignorata e viene elaborata la
successiva macchina virtuale dell'elenco di ripristino.

User response:

Verificare il nome della macchina virtuale da ripristinare e provare
nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4164W

La compressione attualmente è abilitata, ma il backup della macchina
virtuale per 'nome macchina virtuale' non viene compresso perché non
viene utilizzata la deduplicazione lato client.



Explanation:

La compressione può essere utilizzata solo con file di dati e CTL della
macchina virtuale quando i file vengono archiviati in un pool di
archiviazione abilitato per la deduplicazione lato client. Questo
messaggio viene inviato quando il client è configurato per la
compressione e i file di dati o CTL della macchina virtuale vengono
indirizzati a un pool di archiviazione non abilitato per la
deduplicazione lato client.

System action:

Il backup continua e i dati non vengono compressi.

User response:

Se si intende per comprimere i file di dati e CTL della macchina
virtuale, aggiornare la configurazione di IBM Spectrum Protect in modo
che entrambi i tipi di file vengano indirizzati a pool di archiviazione
abilitati per la deduplicazione lato client. Se si intende per
comprimere i file di dati della macchina virtuale ma non i file CTL,
aggiornare la configurazione di IBM Spectrum Protect in modo che i file
di dati vengano indirizzati a un pool di archiviazione abilitato per la
deduplicazione lato client. Impostare VMSKIPCTLCOMPRESSION su YES nel
file di opzioni del client. Se non si prevede di utilizzare la
compressione, impostare COMPRESSION NO nel file di opzioni del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4165E

Si sta creando una macchina virtuale, ma il nome host 'nome macchina
virtuale' non è stato trovato.



Explanation:

La macchina virtuale che si sta creando deve avere un nome host valido
per poter essere creata.

System action:

Verificare che il nome host della macchina virtuale specificato sia
corretto.

User response:

Correggere il nome host della macchina virtuale specificato e provare
nuovamente il ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS4166E

Si sta creando una macchina virtuale, ma il datacenter 'nome macchina
virtuale' non è stato trovato. Il nome potrebbe non essere corretto o
potrebbe trovarsi in una cartella VMware e quindi richiedere che il nome
cartella sia in formato cartellavm/nomedc.



Explanation:

La macchina virtuale che si sta creando deve avere un datacenter valido
per poter essere creata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che il datacenter della macchina virtuale specificato sia
corretto. Se il datacenter è contenuto in una cartella, è necessario
specificare il nome completo del datacenter, compreso il percorso della
cartella, ad esempio cartellavm/nomedc.

------------------------------------------------------------------------
ANS4167E

Si sta creando una macchina virtuale, ma il datastore 'nome macchina
virtuale' non è stato trovato.



Explanation:

La macchina virtuale che si sta creando deve avere un datastore valido
per poter essere creata.

System action:

Verificare che il datastore della macchina virtuale specificato sia
corretto.

User response:

Correggere il datastore della macchina virtuale specificato e provare
nuovamente il ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS4168E

VMware ha riportato un errore mediante la relativa interfaccia SOAP. Nel
pannello del report di stato dettagliato, visualizzare l'ultimo
messaggio di errore riportato. Inoltre, controllare il log errori per
ulteriori informazioni relative al problema che si è verificato.



Explanation:

Il comando per VMware non è stato completato. L'errore restituito viene
visualizzato nel pannello di riepilogo del ripristino o del backup nella
sezione relativa all'ultimo messaggio di errore.

System action:

Si è verificato un errore e l'operazione non è riuscita.

User response:

Controllare l'errore riportato e correggere il problema. Di solito il
motivo dell'errore è un valore fornito dall'utente non valido per
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4169E

Si è verificato un errore di scrittura sul proxy del disco locale
utilizzato per memorizzare temporaneamente le informazioni del disco
virtuale della macchina virtuale. L'errore di scrittura può essere
provocato dalla mancanza di spazio disponibile sul disco sull'unità
utilizzata per memorizzare queste informazioni. È possibile utilizzare
l'opzione VMBACKDIR per assegnare un'ubicazione disco diversa per questo
scopo. Verificare l'unità utilizzata e accertarsi che sia disponibile
spazio sufficiente per questa operazione.



Explanation:

Si è verificato un errore di scrittura dal disco locale utilizzato per
memorizzare le informazioni del disco virtuale della macchina virtuale.
Di solito l'errore di scrittura è dovuto alla mancanza di spazio su
disco, alla mancanza di autorizzazioni di scrittura o a problemi simili
relativi al disco locale. È possibile utilizzare l'opzione VMBACKDIR per
assegnare un'ubicazione disco diversa se l'unità locale non dispone di
spazio libero sufficiente per l'operazione.

System action:

Si è verificato un errore di scrittura sul disco e l'operazione non è
riuscita.

User response:

Controllare il disco locale per le possibili cause dell'errore di
scrittura, quindi utilizzare l'opzione VMBACKDIR per assegnare un altro
disco, se necessario.

------------------------------------------------------------------------
ANS4170E

Impossibile creare una macchina virtuale su VMware release 'versione
release destinazione' di cui è stato effettuato il backup da VMware
release 'versione release origine'.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale in fase di creazione è stato eseguito
da una versione di VMware che non è compatibile con la versione della
release VMware di destinazione utilizzata per il ripristino.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ripristinare la macchina virtuale su un sistema VMware compatibile con
il livello da cui è stato eseguito il backup della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS4174E

Backup VM completo della macchina virtuale VMware 'nomevm' non riuscito
con RC=rc modalità=completo o incr, nome nodo di destinazione='nome nodo
destinazione', nome nodo data mover='nome nodo data mover'



Explanation:

Il backup completo della macchina virtuale ha avuto esito negativo. Se
il nome della macchina virtuale (VM) contiene la parola AGGREGATE, le
statistiche mostrate rappresentano il valore totale di tutti gli ospiti
VM sottoposti a backup per ogni data mover.

System action:

Il backup completo della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4177E

Ripristino completo della macchina virtuale VMware 'vmname' non riuscito
con RC=rc, modalità='restore_or_revert', nome nodo di
destinazione='target_node_name', nome nodo data
mover='data_mover_node_name'



Explanation:

Il ripristino completo della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il ripristino completo della macchina virtuale è terminato con errori.
Verrà elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il
motivo dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4179I

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non ha troncato i
log Microsoft SQL Server sulla VM 'VM'.



Explanation:

I log SQL Server non sono stati troncati perché per questa macchina
virtuale è stata specificata la seguente opzione: INCLUDE.VMTSMVSS vname
OPTIONS=KEEPSQLLOG

System action:

L'operazione è completata.

User response:

Rimuovere l'opzione OPTIONS=KEEPSQLLOG per abilitare il troncamento dei
log SQL quando viene completato un backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS4187W

Le impostazioni di configurazione della CPU e dell'allocazione di
risorse di memoria non possono essere ripristinate quando il nodo data
mover di IBM Spectrum Protect è connesso direttamente a un host ESX/ESXi
gestito da un Virtual Center. Queste impostazioni sono state ignorate.



Explanation:

Le API vStorage VMware non supportano il ripristino delle impostazioni
di configurazione della CPU e dell'allocazione di risorse di memoria
quando sono connesse direttamente a un host ESX/ESXi gestito da un
Virtual Center.

System action:

Le impostazioni di configurazione della CPU e dell'allocazione delle
risorse di memoria vengono ignorate. L'elaborazione continua.

User response:

Le impostazioni di configurazione della CPU e dell'allocazione di
risorse di memoria verranno ripristinate quando il nodo data mover IBM
Spectrum Protect si connette direttamente a un server vCenter.
Modificare VMCHOST per la connessione del data mover IBM Spectrum
Protect ad un server vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS4191E

Operazione di ripristino VM non riuscita mediante la modalità di
trasporto 'san'. In alcuni casi, il passaggio da ripristini di VM SAN a
VM basate sulla rete può avere esito positivo.



Explanation:

Le operazioni di ripristino VM che non riescono utilizzando la modalità
di trasporto SAN possono spesso riuscire su un percorso LAN. Se
un'operazione di ripristino VM ha esito negativo con la modalità di
trasporto 'SAN', impostare l'opzione client VMVSTORTRANSPORT su
"nbd:nbdssl" e ritentare l'operazione di ripristino VM.

System action:

Operazione di ripristino VM non riuscita mediante la modalità di
trasporto 'san'. Il ripristino può riuscire se si utilizzano le modalità
di trasporto 'nbd:nbdssl'.

User response:

Operazione di ripristino VM non riuscita mediante la modalità di
trasporto 'san'. In alcuni casi, i ripristini delle VM basati sulla rete
possono riuscire se si utilizzano le modalità di trasporto 'nbd' o
'nbdssl'. L'opzione VMVSTORTRANSPORT può essere utilizzata per limitare
il client IBM Spectrum Protect ad utilizzare solo le modalità di
trasporto specificate.

------------------------------------------------------------------------
ANS4193E

Impossibile elaborare la vApp 'nome vApp' perché il data mover 'modalità
dm' non riesce a connettersi al nodo di destinazione 'nodo
destinazione'.



Explanation:

L'operazione richiede che venga concesso un accesso proxy per il nodo
datacenter al nodo del data mover.

System action:

L'operazione viene annullata per la vApp specificata.

User response:

Cercare gli errori nel log errori e correggere gli eventuali problemi.
Eseguire la procedura guidata di configurazione oppure l'editor di
configurazione per garantire la corretta configurazione dei nodi.

------------------------------------------------------------------------
ANS4194E

La codifica attualmente è abilitata, ma non è supportata per i backup
incrementali forever delle macchine virtuali (-MODE=IFFULL o
-MODE=IFINCREMENTAL) .



Explanation:

La codifica client dei backup incrementali forever della macchina
virtuale (-mode=IFFULL o -mode=IFINCREMENTAL) non è supportata. Per
evitare l'archiviazione involontaria di dati non codificati sul server,
l'operazione di backup viene interrotta.

System action:

Il backup della macchina virtuale viene interrotto.

User response:

Rimuovere le opzioni di codifica per questa operazione ed eseguirla
nuovamente. È possibile utilizzare la codifica SSL (Secure Sockets
Layer) per codificare i dati sulla rete. Se è necessario codificare i
dati di backup nei pool di archiviazione IBM Spectrum Protect,
utilizzare un metodo di backup alternativo, ad esempio i backup completi
e incrementali (-mode=FULL e -mode=INCREMENTAL) o i backup in-guest.

------------------------------------------------------------------------
ANS4195E

Il nodo di destinazione per il VDC organizzazione 'nome VDC org'
nell'organizzazione 'nome org' non è stato trovato. Di conseguenza, il
backup della vApp 'nome vApp' non può essere eseguito.



Explanation:

Il nodo IBM Spectrum Protect per il VDC organizzazione specificato non è
stato trovato sul server IBM Spectrum Protect oppure le informazioni sul
nodo del VDC organizzazione non sono state trovate nel nodo del VDC
provider.

System action:

Il backup della vApp specificata viene interrotto. L'elaborazione
continua con la vApp successiva.

User response:

Andara alla pagina di configurazione e fare clic su 'Esegui procedura
guidata di configurazione' per verificare che tutti i nodi IBM Spectrum
Protect richiesti siano registrati sul server IBM Spectrum Protect. Se
richiesto, registrare un nuovo nodo data mover. Assicurarsi che il VDC
organizzazione appartenga al VDC provider protetto da questo nodo data
mover.

------------------------------------------------------------------------
ANS4199W

Non è stato eseguito il backup del file 'nome file' come parte dello
stato del sistema perché il disco cluster 'nome volume' non è
accessibile.



Explanation:

Il file o la directory indicati sono stati restituiti da VSS come parte
dell'elenco file di backup del programma di scrittura. Tuttavia, il
disco cluster in cui è ubicato il file non è accessibile. Il motivo di
tale problema può essere che il disco cluster non è in linea o
appartiene a un altro nodo.

System action:

Il backup del file non viene eseguito. L'elaborazione continua.

User response:

Questo problema è documentato nell'argomento del knowledge base
Microsoft 980794 all'indirizzo
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;980794.
L'argomento include una hotfix. Con l'hotfix, è possibile specificare
una chiave di registro che contiene un elenco di uno o più file da
escludere dall'enumerazione VSS. IBM Spectrum Protect non esegue il
backup dei file che non sono enumerati da VSS. Se il volume viene
portato in linea per il nodo che esegue il backup dello stato del
sistema, non è possibile eseguirne il backup. È necessario rimuovere il
volume dalla chiave di registro e riavviare il sistema prima di poter
eseguire il backup del volume. Se non si desidera implementare la hotfix
di questo problema, IBM Spectrum Protect continua ad inviare questo
messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4200E

Impossibile eseguire il backup della macchina virtuale 'nomevm' in
quanto l'utilizzo dei dati del datastore 'datastore' ha superato la
soglia del datastore pari a percentusata percento.



Explanation:

L'utilizzo di dati del datastore utilizzato dalla macchina virtuale
supera la soglia impostata dall'opzione VMDATASTORETHRESHOLD.

System action:

Il backup della macchina virtuale non viene eseguito.

User response:

Ridurre l'utilizzo di dati del datastore oppure aumentare la soglia
nell'opzione VMDATASTORETHRESHOLD. Quindi, eseguire di nuovo il backup
della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS4202E

Il gestore distribuzione non ha installato correttamente il pacchetto
lingua: nome pacchetto lingua. Il codice di errore di Microsoft
Installer è codice di errore.



Explanation:

Il pacchetto lingua precedente è stato disinstallato e l'installazione
del nuovo pacchetto lingua non è riuscita.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Windows Installer,
andare alla libreria tecnica di MSDN (Microsoft Developer Network)
all'indirizzo http://msdn.microsoft.com/en-us/library e cercare
"Messaggi di errore di Windows Installer".

Consultare il log di installazione sul computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4204E

Il sistema operativo del computer client: 'os name' non è supportato
dalla versione di destinazione: 'target version'



Explanation:

Il livello del sistema operativo del computer client non è più
supportato dal livello di destinazione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare la documentazione sulla release per informazioni sui livelli
del sistema operativo supportati.

------------------------------------------------------------------------
ANS4206E

Il Gestore distribuzione ha ricevuto un errore durante l'estrazione
dall'immagini di installazione: image name.



Explanation:

L'immagine di installazione potrebbe essere mancante, danneggiata oppure
potrebbe non esserci sufficiente spazio sul disco del computer client.

System action:

Il Gestore distribuzione si interrompe.

User response:

Assicurarsi che vi sia spazio su disco sufficiente sul computer client.

Verificare che tutte le immagini client ad estrazione automatica Windows
sul computer client siano valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS4207E

Il Gestore distribuzione non è riuscito ad avviare la connessione finale
tra il server e il client di backup-archivio aggiornato.



Explanation:

Dopo la distribuzione automatica del client, il comando dsmc query
session dal client di backup-archivio aggiornato non è riuscito.

System action:

Il processo del Gestore distribuzione termina.

User response:

Accedere al computer client e consultare il log di errori del client di
backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4210E

Il Gestore distribuzione non è riuscito a installare il pacchetto:
'client package name'. Il codice di errore di Microsoft Installer è
'system architecture'



Explanation:

Il pacchetto client precedente è stato disinstallato e l'installazione
del nuovo pacchetto client non è riuscita.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Consultare la technote per la descrizione del codice di errore di
Microsoft Installer:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Consultare il log di installazione sul computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4212E

Il Gestore distribuzione non è riuscito a riavviare il servizio:
nomeservizio



Explanation:

Dopo la distribuzione automatica del client, l'avvio dei servizi del
client IBM Spectrum Protect non è riuscito.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Accedere alla macchina client e consultare il log di errori del client
di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4213E

È stato necessario riavviare automaticamente il computer client poiché
motivo



Explanation:

Il Gestore distribuzione ha stabilito che il problema richiede il
riavvio del client.

Il riavvio automatico non è abilitato. Il processo del Gestore
distribuzione annulla la distribuzione.

Il client corrente non è installato o non è aggiornato.

System action:

Il Gestore distribuzione annulla la distribuzione del client e si
interrompe

User response:

Pianificare nuovamente la distribuzione del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4215E

Il percorso di distribuzione automatica dalla versione del codice client
corrente 'versione origine' alla versione del pacchetto client 'versione
destinazione' non è supportato.



Explanation:

Nessuna

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Fare riferimento alla documentazione del client di backup-archivio nel
centro informazioni.

Pianificare nuovamente la distribuzione del client con un livello di
destinazione appropriato.

------------------------------------------------------------------------
ANS4217E

Il Gestore distribuzione ha ricevuto un errore durante l'impostazione
dell'API client. La funzione API standard che viene richiamata è nome
funzione impostazione API.



Explanation:

Il processo del Gestore distribuzione non è riuscito durante
l'impostazione dell'API client.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Consultare il log di errori sul computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4218E

Il Gestore distribuzione ha ricevuto un errore durante
l'inizializzazione dell'API client. La funzione API standard richiamata
era nome funzione impostazione API.



Explanation:

Il processo del Gestore distribuzione non è riuscito durante
l'inizializzazione dell'API client.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Consultare il log di errori sul computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4219E

Il Gestore distribuzione ha ricevuto un errore durante la creazione di
un pipe per l'output standard del processo secondario.



Explanation:

Il Gestore distribuzione non è riuscito a creare un pipe per l'output
standard del processo secondario.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Consultare il log di errori sul computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4220E

Il Gestore distribuzione non è in grado di determinare se i processi IBM
Spectrum Protect sono ancora in esecuzione.



Explanation:

Il gestore distribuzione non è riuscito a determinare se tutti i
processi di IBM Spectrum Protect sono stati arrestati correttamente.

System action:

Eseguire una nuova pianificazione con il riavvio automatico (autoreboot)
abilitato.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS4221E

L'architettura del pacchetto: 'package architecture' non corrisponde al
client corrente: 'system architecture'



Explanation:

Lo script di configurazione non è stato in grado di richiamare il
pacchetto corrispondente dal server.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che i pacchetti client per tutte le architetture siano
disponibili sul server.

------------------------------------------------------------------------
ANS4222E

Il gestore distribuzione non riesce a leggere informazioni nel file:
file name.



Explanation:

Il Gestore distribuzione non è riuscito ad aprire un file contenente
informazioni necessarie sul sistema.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Consultare il log di errori sul computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4227E

Il Gestore distribuzione non è riuscito a installare il pacchetto:
'client package name'. Il computer client ha esaurito lo spazio su
disco. Il codice di errore di Microsoft Installer è 'error code'



Explanation:

Il pacchetto client precedente è stato disinstallato e l'installazione
del nuovo pacchetto client non è riuscita poiché il computer client ha
esaurito lo spazio su disco.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Consultare la technote per la descrizione del codice di errore di
Microsoft Installer:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Consultare il log di installazione sul computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4228E

Il gestore distribuzione non ha installato correttamente il pacchetto
lingua: 'language pack name'. Il computer client ha esaurito lo spazio
su disco. Il codice di errore di Microsoft Installer è 'error code'



Explanation:

Il pacchetto lingua precedente è stato disinstallato e l'installazione
del nuovo pacchetto lingua non è riuscita poiché il computer client ha
esaurito lo spazio su disco.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Consultare la technote per la descrizione del codice di errore di
Microsoft Installer:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Consultare il log di installazione sul computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4229I

È necessario il riavvio del computer client per completare la nuova
installazione del client archivio di backup.



Explanation:

La distribuzione del nuovo client di backup-archivio verrà completata
soltanto al riavvio del computer client. Il riavvio è pianificato in
modo che avvenga immediatamente dopo la distribuzione di tutti i
pacchetti lingua.

System action:

Il processo del Gestore distribuzione continua. Il computer client verrà
arrestato e riavviato dopo la distribuzione di tutti i pacchetti lingua
o immediatamente se non sono presenti pacchetti lingua da installare.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS4230I

Il computer client verrà arrestato e riavviato immediatamente.



Explanation:

Il Gestore distribuzione deve riavviare il computer client per
completare la distribuzione del client. È possibile che gli altri
messaggi forniscano informazioni dettagliate sulla distribuzione.

System action:

Il processo del Gestore distribuzione continua. Il computer client verrà
arrestato e riavviato immediatamente dopo la distribuzione di tutti i
pacchetti lingua oppure immediatamente, se non esiste alcun pacchetto
lingua da installare.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS4232E

Impossibile trovare l'immagine di installazione autoestraente: nome
immagine.



Explanation:

Il Gestore distribuzione non è riuscito a trovare l'immagine di
installazione necessaria.

System action:

L'elaborazione termina. La distribuzione del client verrà annullata.

User response:

Consultare il log dello scheduler o il log di attività del server sul
computer client. Pianificare nuovamente la distribuzione client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4234E

La distribuzione per i pacchetti lingua non è riuscita.



Explanation:

Il Gestore distribuzione non è riuscito a installare uno o più pacchetti
lingua. È possibile che altri messaggi forniscano dettagli
dell'installazione.

System action:

Il processo del Gestore distribuzione continua.

User response:

Consultare il log degli errori e di installazione sul computer client.
Identificare i pacchetti lingua che non è stato possibile installare e
distribuirli manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS4235I

Il Gestore distribuzione non può registrare eventi nel server.



Explanation:

Il Gestore distribuzione non riesce a registrare eventi nel server. È
possibile che altri messaggi forniscano dettagli sulle comunicazioni.

System action:

Il processo del Gestore distribuzione continua. Gli eventi verranno
registrati in locale soltanto sulla macchina client.

User response:

Controllare la connessione di rete e il log errori nel computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4242E

Lo script di configurazione ha rilevato un'avvertenza o un errore
durante il richiamo del pacchetto client per l'architettura
architettura. Il livello di errore è livello errore.



Explanation:

È possibile che il pacchetto client non sia disponibile sul server.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che i pacchetti client per tutte le architetture siano
disponibili sul server. Per messaggi di errore più dettagliati,
controllare il log errori del client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4248E

Il client è già al livello di destinazione: target version.



Explanation:

L'elaborazione è stata arrestata poiché la funzione di distribuzione
client automatica non supporta l'installazione di un client su una
workstation che è già al suo livello di destinazione.

System action:

Il client corrente di backup-archivio non viene interessato.

User response:

Fare riferimento alla documentazione del client di backup-archivio nel
centro informazioni.

Pianificare nuovamente la distribuzione del client con un livello di
destinazione appropriato.

------------------------------------------------------------------------
ANS4251W

File 'nomefile' di nomewriter: non trovato.



Explanation:

La directory o il file writer VSS indicato è stato restituito da VSS
come parte dell'elenco di file di backup del writer. Tuttavia, l'oggetto
non esiste sul disco..

System action:

L'elaborazione si arresta se l'opzione SKIPMISSINGSYSWFILES è impostata
su NO. L'elaborazione continua l'opzione SKIPMISSINGSYSWFILES è
impostata su YES.

User response:

Verificare che questo file può essere ignorato durante il backup dello
stato del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4252W

architecture, schedule-name, domain-name: la distribuzione del client
non è stata completata, è in sospeso il riavvio del computer client. Il
gestore distribuzione non ha riavviato automaticamente il computer
client poiché l'opzione AUTODEPLOY è stata impostata su NOREBOOT.



Explanation:

Il precedente client è stato disinstallato e l'installazione del nuovo
client non è stata completata lasciando in sospeso il riavvio del
computer client. L'architettura del client, il nome della pianificazione
e il nome del dominio sono identificati all'inizio del testo del
messaggio.

System action:

Il processo del Gestore distribuzione termina.

User response:

Riavviare manualmente il computer client quanto prima.

------------------------------------------------------------------------
ANS4253E

Sul computer client non era presente spazio disco sufficiente. Spazio
necessario: spazio pacchetto byte; spazio disponibile: spazio sistema
byte.



Explanation:

Il gestore distribuzione ha stabilito che lo spazio su disco libero era
insufficiente per la distribuzione client.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Liberare lo spazio disco richiesto e pianificare nuovamente la
distribuzione client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4254E

Il gestore distribuzione ha rilevato un client HSM sulla workstation
necessario per la distribuzione del client di backup-archivio.



Explanation:

È stato eseguito un tentativo di distribuzione del client di
backup-archivio ad una workstation su cui è già installato il client
HSM. Non è possibile distribuire il client di backup-archivio ad una
workstation che dispone del client HSM.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Disinstallare il client HSM e pianificare di nuovo la distribuzione del
client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4255E

Memoria non sufficiente per la creazione dell'oggetto di informazioni
del sistema da parte del gestore distribuzione



Explanation:

L'oggetto di informazioni del sistema non è stato creato in quanto non è
presente RAM sufficiente per scrivere temporaneamente i dati.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni non necessarie sulla workstation client e
pianificare nuovamente la distribuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4256E

La variabile d'ambiente DSMI_DIR non è definita.



Explanation:

Il gestore distribuzione non può iniziare una connessione al server in
quanto la variabile d'ambiente DSMI_DIR non è impostata. Questo errore
può verificarsi se il gestore distribuzione viene avviato senza
utilizzare lo scheduler del client.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Consultare la documentazione disponibile per determinare come utilizzare
lo scheduler del client per creare un'attività di distribuzione client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4257E

Il gestore distribuzione non può analizzare le informazioni nel file:
nome file.



Explanation:

Il gestore distribuzione non può analizzare o estrarre le informazioni
richieste dal file specificato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare il file di log errori nella workstation client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4258E

Il gestore distribuzione ha ricevuto il messaggio di errore Windows
"OpenSCManager non riuscito".



Explanation:

Il gestore distribuzione non si è collegato al gestore di controllo dei
servizi Windows per avviare lo scheduler del client. In generale, questo
errore si verifica in quanto l'utente che avvia l'attività non dispone
di autorizzazioni sufficienti.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare che l'utente che avvia lo scheduler del client abbia
privilegi di gestione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4259E

Lo scheduler del client non è stato avviato come utente root.



Explanation:

Lo scheduler del client richiede privilegi di utente root per aggiornare
il codice del client.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Collegarsi come root ed avviare lo scheduler del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4260E

Il file system di installazione non è scrivibile.



Explanation:

Il gestore distribuzione non può scrivere sul file system di
installazione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare le autorizzazioni del file system di installazione. È
possibile che il nodo client corrente sia eseguito in un ambiente
virtualizzato mediante il codice client installato in una memoria
condivisa dell'ambiente fisico. Pianificare di nuovo la distribuzione
del client con il nodo client nell'ambiente fisico.

------------------------------------------------------------------------
ANS4261E

Il gestore distribuzione non può aggiornare il client di
backup-archiviazione.



Explanation:

Il client di backup-archivio non può essere aggiornato in quanto il
percorso corrente non è il percorso di installazione predefinito oppure
le variabili d'ambiente DSM_DIR, DSMI_DIR, DSM_CONFIG e DSMI_CONFIG sono
definite con un percorso relativo e non con un percorso assoluto.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare la directory di installazione del client di backup-archivio
corrente. Se il client di backup-archivio non è installato nel percorso
predefinito, aggiornarlo manualmente. Se le variabili d'ambiente
DSM_DIR, DSMI_DIR, DSM_CONFIG e DSMI_CONFIG sono definite con un
percorso relativo, definirle con un percorso assoluto e provare a
eseguire di nuovo la distribuzione del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4262E

L'anteprima dell'installazione del client non è riuscita.



Explanation:

Il gestore distribuzione non ha disinstallato il client corrente. Il
codice client non è stato modificato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ricercare nei file di log e di traccia del gestore distribuzione sulla
workstation client i problemi specifici identificati durante
l'anteprima. Pianificare di nuovo una distribuzione una volta risolti i
problemi.

------------------------------------------------------------------------
ANS4263E

Il gestore distribuzione non è riuscito a disinstallare il client di
backup-archivio.



Explanation:

Il gestore distribuzione ha ricevuto un errore durante la
disinstallazione del client corrente.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ricercare nei file di log e di traccia del gestore distribuzione sulla
workstation client ulteriori dettagli relativi all'errore. Potrebbe
essere necessario disinstallare manualmente il client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4264E

Il gestore distribuzione non è riuscito a installare il client di
backup-archivio.



Explanation:

Il client corrente è stato disinstallato e il gestore distribuzione ha
ricevuto un errore durante l'installazione del nuovo codice client.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ricercare nei file di log e di traccia del gestore distribuzione sulla
workstation client ulteriori dettagli relativi all'errore. Installare
manualmente il nuovo client dopo aver risolto il problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS4265I

Le opzioni di distribuzione client non sono state specificate nel
comando dello scheduler o dai servizi del client.



Explanation:

Verrà utilizzato il file delle opzioni client predefinito. Il gestore
distribuzione potrebbe non riportare le informazioni corrette sul nodo e
sul server quando riporta lo stato.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Evitare di avviare la distribuzione client direttamente dalla riga
comandi, avviare invece lo scheduler del client come servizio Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS4266I

Il gestore distribuzione non è riuscito a installare i pacchetti lingua
diversi dall'Inglese.



Explanation:

I pacchetti precedenti sono stati disinstallati e l'installazione di uno
o più nuovi pacchetti lingua ha avuto esito negativo.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Ricercare nel file di traccia di distribuzione sulla workstation client
le informazioni specifiche del pacchetto lingua.

------------------------------------------------------------------------
ANS4267I

Il gestore distribuzione non è riuscito a installare il pacchetto plugin
hardware.



Explanation:

Il pacchetto precedente è stato disinstallato. L'installazione del nuovo
pacchetto plugin hardware ha avuto esito negativo.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare il file di traccia di distribuzione sulla workstation
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4268I

Il gestore distribuzione non è riuscito a installare il pacchetto di
backup basato su journal.



Explanation:

Il pacchetto di backup basato su journal precedente è stato
disinstallato. L'installazione del nuovo pacchetto di backup basato su
journal ha avuto esito negativo.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare il file di traccia di distribuzione sulla workstation
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4269W

Il gestore distribuzione sta arrestando lo scheduler o i processi CAD.



Explanation:

Prima di distribuire il nuovo client, il gestore distribuzione deve
arrestare lo scheduler e i processi CAD. Dopo la distribuzione, i
processi dovranno essere riavviati.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Lo scheduler del client viene interrotto durante la distribuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4270I

Il gestore distribuzione e i nuovi pacchetti di installazione client
sono stati scaricati nella directory: nome file.



Explanation:

La directory di download contiene ogni elemento richiesto per completare
la nuova distribuzione client. I file di log e i file di traccia sono
contenuti nella directory secondaria log/.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Ottenere i file di log e di traccia dalla directory di download per la
determinazione dei problemi. I file si trovano nella sottodirectory
log/.

------------------------------------------------------------------------
ANS4271E

Nel pacchetto di distribuzione mancano uno o più file immagine di
installazione richiesti.



Explanation:

Il pacchetto di distribuzione client potrebbe non essere stato importato
correttamente nel server. È possibile che il pacchetto di distribuzione
non sia stato richiamato completamente sul computer client, a causa di
insufficienza di spazio su disco.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Accertarsi che nel server siano disponibili i pacchetti client e che lo
spazio su disco sia sufficiente nel computer client. Per messaggi di
errore più dettagliati, controllare il file di log errori del client di
backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4272E

Il tipo di processore del pacchetto: tipo di processore pacchetto non
corrisponde al client corrente: tipo processore di sistema..



Explanation:

Il tipo di processore supportato dal pacchetto client che si desidera
distribuire non corrisponde al tipo di processore della workstation in
cui si sta tentando di distribuire il client. Non è sempre possibile per
il gestore distribuzione collegarsi al server e riportare l'errore.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Verificare di utilizzare il pacchetto client corretto per l'architettura
del processore del computer che si desidera aggiornare. Quindi avviare
di nuovo la distribuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4273E

Il gestore distribuzione ha rilevato un client JBB (journal based
backup) sulla workstation dove deve distribuire il client di
backup-archivio.



Explanation:

È stato eseguito un tentativo di distribuzione del Client di
backup-archivio ad una workstation su cui è già installato il client
JBB. Su alcune piattaforme, il Client di backup-archivio non può essere
distribuito in una workstation su cui è installato il client JBB.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Disinstallare il client JBB e pianificare di nuovo la distribuzione del
client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4274E

Il gestore distribuzione non può arrestare lo scheduler o i processi
CAD.



Explanation:

Il gestore distribuzione ha provato ad arrestare lo scheduler del client
di backup-archivio o i processi CAD ma il client di backup-archivio
potrebbe essere occupato con altre attività.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Pianificare nuovamente la distribuzione del client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4275E

Il gestore distribuzione non può riavviare lo scheduler o i processi
CAD.



Explanation:

Prima di uscire, il gestore distribuzione non ha riavviato lo scheduler
del client di backup-archivio o i processi CAD. Il gestore distribuzione
ha arrestato i processi prima dell'aggiornamento del client.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Accedere alla workstation Client di backup-archivio e controllare il
file di log errori. Se sono state impostate le variabili d'ambiente,
verificare che non siano state definite mediante percorsi relativi.

------------------------------------------------------------------------
ANS4276E

Il gestore distribuzione non può ottenere informazioni sullo scheduler o
sui processi CAD.



Explanation:

Il gestore distribuzione richiede le informazioni sui processi per
arrestare e riavviare lo scheduler del client di backup-archivio o i
processi CAD.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Accedere alla workstation Client di backup-archivio e controllare il
file di log errori e il file di log errori del gestore distribuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4277E

La versione del sistema operativo di destinazione sistema operativo di
destinazione non corrisponde alla versione minima richiesta versione
minima richiesta



Explanation:

La versione del sistema operativo è precedente rispetto alla versione
richiesta dal pacchetto di distribuzione automatica.

System action:

La distribuzione è stata annullata.

User response:

Verificare che la versione in fase di distribuzione sia supportata dal
sistema operativo di destinazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4278E

Il gestore distribuzione non può ottenere informazioni sull'agent LVSA
(Logical Volume Snapshot Agent).



Explanation:

Il gestore distribuzione deve determinare se un LVSA è installato sulla
workstation client.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Accedere alla workstation Client di backup-archivio e controllare il
file di log errori e il file di log errori del gestore distribuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4280E

Distribuzione client automatica non consentita sulla workstation client.



Explanation:

Uno o più servizi client in esecuzione includono AUTODEPLOY = NO nel
file delle opzioni.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Modificare l'opzione AUTODEPLOY sul client e pianificare di nuovo la
distribuzione del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4281E

Il gestore aggiornamenti non può rimuovere il pacchetto TIVsmCapi dalla
zona non globale: nome zona.



Explanation:

L'APAR IC57433 impedisce la rimozione del pacchetto TIVsmCapi su Solaris
in una zona non globale root sparsa, se la disinstallazione viene
effettuata dalla zona globale.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Disinstallare manualmente il client IBM Spectrum Protect direttamente
dalle aree non globali e pianificare nuovamente la distribuzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4282E

Sono state trovate aree non globali root sparse con il client di
backup-archivio di IBM Spectrum Protect installato dall'area non
globale: nomi aree.



Explanation:

Una o più aree non globali condividono il file system /usr con l'area
globale. Il client di backup-archivio IBM Spectrum Protect è installato
nell'area globale con il parametro -G e anche installato manualmente
nell'area non globale. Non è possibile aggiornare il client di
backup-archivio IBM Spectrum Protect nell'area globale in quanto
aggiornerà la versione di GSKit condivisa con le aree non globali root
sparse che non fanno parte della distribuzione automatica.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Aggiornare manualmente il client di backup-archivio o installarlo dalla
zona globale senza utilizzare il parametro -G. Ciò garantisce la stessa
versione tra l'area globale e le aree non globali root sparse ed è
quindi possibile distribuire il client automaticamente su tali aree.

------------------------------------------------------------------------
ANS4283E

Non c'è spazio su disco sufficiente su percorso per decomprimere i
pacchetti GSKit. Spazio richiesto: spazio_ric byte, spazio disponibile:
spazio_disp byte.



Explanation:

Il gestore distribuzioni ha determinato che non c'è spazio su disco
sufficiente per decomprimere i pacchetti GSKit.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Liberare lo spazio su disco richiesto e pianificare nuovamente la
distribuzione automatica del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4284E

La distribuzione è stata annullata in quanto un'attività automatica di
distribuzione del client è stata pianificata per una zona root sparsa,
non globale, che condivide il file system /usr con l'area globale.



Explanation:

L'attività automatica di distribuzione client provata non è supportata e
verrà annullata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Installare il client di backup-archivio dalla zona globale oppure
aggiornare manualmente il client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4285E

L'operazione di ripristino aggiornamento su una macchina virtuale
esistente 'NomeVm' ha avuto esito negativo. La macchina virtuale non è
in stato spento.



Explanation:

L'operazione di ripristino aggiornamento su una macchina virtuale
esistente non è supportata per una macchina in esecuzione e verrà
interrotta.

System action:

Ripristino interrotto.

User response:

Spegnere la macchina virtuale e rieseguire il comando di ripristino
aggiornamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS4290E

È possibile selezionare una sola macchina virtuale per il ripristino.



Explanation:

Il ripristino di più macchine virtuali non è consentito. È possibile
selezionare una sola macchina virtuale per il ripristino.

System action:

Non si verifica alcuna elaborazione.

User response:

Selezionare una sola macchina virtuale per il ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS4291E

Non è stato possibile trovare la macchina virtuale sul server VMware.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il backup della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4292E

Non è stata trovata alcuna macchina virtuale.



Explanation:

Non è stata trovata alcuna macchina virtuale con il nome o non è stata
specificata alcuna macchina virtuale nell'opzione di dominio.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare un nome VM corretto o un'opzione dominio corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS4293E

Backup della vApp VMware 'nome vApp' nel VDC organizzazione 'nome VDC
org' dell'organizzazione 'nome org' non riuscito.



Explanation:

L'operazione di backup vApp non è riuscita. Questo messaggio di errore è
un messaggio di riepilogo e non contiene informazioni dettagliate.

System action:

Non viene eseguito il backup delle informazioni di configurazione e
delle VM per le vApp specificate. L'elaborazione continua con la vApp
successiva.

User response:

Consultare i precedenti messaggi nel file dsmerror.log per ulteriori
informazioni su questa vApp.

------------------------------------------------------------------------
ANS4295W

La macchina virtuale 'vmname' è stata sottoposta a backup utilizzando il
provider di sistema VSS Windows. È necessario ripristinare o eliminare
manualmente la copia di shadowing sui volumi recuperati o si possono
verificare dei peggioramenti delle prestazioni e una condizione di
mancanza di spazio.



Explanation:

Al momento del backup, la protezione dell'applicazione non è stata in
grado di eseguire il backup della VM entro il limite VSS di 10 secondi.
Di conseguenza, viene utilizzato il provider di sistema VSS Windows. Se
si sta recuperando l'applicazione, il volume verrà automaticamente
ripristinato. Tuttavia, se si sta recuperando l'intera VM è necessario
ripristinare o eliminare manualmente la copia di shadowing.

System action:

Viene ripristinata la macchina virtuale, inclusa la copia di shadowing
del provider di sistema.

User response:

Verificare che il recupero sia riuscito e che i dati non siano corrotti.
Se i dati non sono corrotti, è possibile eliminare la copia di
shadowing. Tuttavia, se i dati sono corrotti, ripristinare la copia di
shadowing per recuperare l'integrità dei dati. È possibile individuare
la copia di shadowing da eliminare o ripristinare ricercando il file
dsmShadowCopyID.txt nella directory root di ciascun volume ripristinato.
Utilizzare, quindi, il comando diskshadow delete o revert.

------------------------------------------------------------------------
ANS4296I

architecture, schedule-name, domain-name: il processo del gestore
distribuzione è stato avviato correttamente. Informazioni sulla versione
del gestore distribuzione: version



Explanation:

Il processo del gestore di distribuzione è stato avviato come un comando
post-pianificazione. Questo è il primo messaggio proveniente dal Gestore
distribuzione. L'architettura del client, il nome della pianificazione e
il nome del dominio sono identificati all'inizio del testo del
messaggio.

System action:

Il Gestore distribuzione continua l'elaborazione.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS4297W

architettura, nome pianificazione, nome dominio: la distribuzione del
client è stata completata con avvertenze:



Explanation:

Si tratta di un messaggio di avvertenza generico. È possibile che gli
altri messaggi forniscano informazioni dettagliate sulla distribuzione.
L'architettura del client, il nome della pianificazione e il nome del
dominio sono identificati all'inizio del testo del messaggio.

System action:

Il processo del Gestore distribuzione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, controllare i messaggi di avvertenza
provenienti dall'Administration Center del server, il log attività del
server o il log errori nel computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4298E

architecture, schedule, new_device_type: la distribuzione client è stata
annullata. L'evento precedente che ha causato l'annullamento è:



Explanation:

Si tratta di un messaggio generico indicante che la distribuzione del
client è stata annullata. Il Gestore distribuzione non esegue la
disinstallazione o l'aggiornamento del client corrente. È possibile che
gli altri messaggi forniscano informazioni dettagliate sulla
distribuzione. L'architettura del client, il nome della pianificazione e
il nome del dominio sono identificati all'inizio del testo del
messaggio.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, controllare i messaggi di avvertenza
provenienti dall'Administration Center del server, il log attività del
server o il log errori nel computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4299E

architettura, nome pianificazione, nome dominio: la distribuzione del
client non è riuscita. L'evento precedente che causa l'errore è: event



Explanation:

Si tratta di un messaggio generico indicante che la distribuzione del
client non è riuscita. È possibile che altri messaggi forniscano
dettagli sull'errore. L'architettura del client, il nome della
pianificazione e il nome del dominio sono identificati all'inizio del
testo del messaggio.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, controllare i messaggi di avvertenza
provenienti dall'Administration Center del server, il log attività del
server o il log errori nel computer client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4300I

architettura, nome pianificazione, nome dominio: la distribuzione del
client è stata completata correttamente.



Explanation:

Il processo del Gestore distribuzione termina.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS4301I

IBM Spectrum Protect ha rilevato un controller di dominio Microsoft
Active Directory sulla macchina virtuale 'VM'.



Explanation:

La macchina virtuale contiene il controller di dominio Microsoft Active
Directory.

System action:

IBM Spectrum Protect ha salvato ulteriori informazioni relative a questa
macchina virtuale.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS4302W

IBM Spectrum Protect non è riuscito a rilevare se esiste il controller
di dominio Microsoft Active Directory sulla macchina virtuale 'VM'.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il controllo per verificare se la
macchina virtuale contiene un controller di dominio Microsoft Active
Directory.

System action:

IBM Spectrum Protect continua ad eseguire il backup di questa macchina
virtuale.

User response:

Controllare il log degli errori di IBM Spectrum Protect per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS4303E

Non è stato eseguito il backup della vApp vCloud Director 'nome vapp' in
precedenza.



Explanation:

Non è stato eseguito in precedenza il backup della vApp vCloud Director
specificata, quindi la vApp non può essere specificata per il
ripristino.

System action:

La vApp vCloud Director specificata specificata viene ignorata e viene
elaborata la vApp successiva nell'elenco di ripristino.

User response:

Verificare il nome della vApp vCloud Director da ripristinare e
riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4304I

IBM Spectrum Protect non è riuscito a rilevare la licenza IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments. Il controller di dominio Active
Directory non sarà protetto sulla VM 'VM'.



Explanation:

La macchina virtuale contiene il controller di dominio Microsoft Active
Directory, ma non è stata rilevata una licenza IBM Spectrum Protect for
Virtual Environments. Il controller di dominio non verrà protetto.

System action:

Installare IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1 o
successivo per proteggere Active Directory.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS4305W

Backup della vApp VMware 'nome vApp' nel VDC organizzazione 'nome VDC
org' dell'organizzazione 'nome org' completato. Non è stato eseguito il
backup di alcune VM. modalità: 'Sempre incrementale - completo o incr'
nome nodo destinazione: 'nome nodo destinazione' nome nodo data mover:
'nome nodo data mover' stato backup delle VM: numero di backup di VM su
numero di VM in vApp backup di VM riusciti.



Explanation:

L'operazione di backup della vApp è stata completata correttamente.
Tuttavia, per una o più VM per la vApp non è stato eseguito il backup.
Queste VM non saranno create durante l'operazione di ripristino.

System action:

L'elaborazione continua con la vApp successiva.

User response:

Controllare il file dsmerror.log per questa vApp per ulteriori
informazioni su questo messaggio. Risolvere il problema, quindi provare
nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4308E

Backup VM completo della macchina virtuale 'nomeVM' 'hypervisor' non
riuscito con RC=rc modalità=completo o incr, nome nodo di
destinazione='nome nodo destinazione', nome nodo data mover='nome nodo
data mover'



Explanation:

Il backup completo della macchina virtuale ha avuto esito negativo.

System action:

Il backup completo della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4311E

Ripristino VM completo della macchina virtuale 'nomevm' 'hypervisor' non
riuscito con RC=rc nome nodo di destinazione='nome nodo destinazione',
nome nodo data mover='nome nodo data mover'



Explanation:

Il ripristino VM completo della macchina virtuale ha avuto esito
negativo.

System action:

Il ripristino completo della macchina virtuale è terminato con errori.
Verrà elaborata la macchina virtuale successiva nell'elenco vm. Il
motivo dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4313I

Ribilanciare tipo di pianificazione sched-name: balance-type



Explanation:

È stata richiesta un'operazione di ribilanciamento per la pianificazione
indicata. Un ribilanciamento può essere completo o minimo. Un
ribilanciamento minimo viene eseguito automaticamente alla fine di ogni
pianificazione. È possibile configurare un ribilanciamento completo
utilizzando le impostazioni di opzione, VMREBALANCESCHEDULEPERIOD e
VMREBALANCESCHEDULEONLY.

System action:

L'operazione di ribilanciamento inizia.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4319E

Si è verificato un errore nella pianificazione del ribilanciamento
durante l'elaborazione del file registrazione data/ora



Explanation:

Si è verificato un errore mentre una pianificazione con tag stava
elaborando un file di registrazione data/ora locale. Il file di
registrazione data/ora verrà ricreato dopo l'esecuzione della successiva
pianificazione.

System action:

La pianificazione è stata completata.

User response:

Il nome del file registrazione data/ora si basa sul nome della
pianificazione. Ha il formato "rebalance_timestamp_schedulename.file".
Eliminare il file può aiutare. Il file di registrazione data/ora verrà
ricreato dopo l'esecuzione della successiva pianificazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4441E

'fs' è un file system 'fstype', che non è un tipo di file system
supportato per il backup di file, di immagini o per l'archiviazione



Explanation:

Il file system specificato non è supportato per qualsiasi tipo di
backup. IBM Spectrum Protect non supporta l'archiviazione ed il backup o
il backup di immagini per questo tipo di volume.

System action:

Il file system viene ignorato. L'elaborazione continua con il file
system successivo.

User response:

Fare riferimento al manuale del client IBM Spectrum Protect per un
elenco completo dei file system supportati.

------------------------------------------------------------------------
ANS4442E

'Nome-VM' non è possibile creare un backup in quanto alla macchina
virtuale è assegnato un disco con identificativi disco duplicati.



Explanation:

Il client ha rilevato che alla macchina virtuale è assegnato un disco
con identificativi disco duplicati. Il disco potrebbe essere stato
copiato. Non è possibile creare un backup su una macchina virtuale che
ha identificativi disco duplicati.

System action:

Il backup della macchina virtuale non viene eseguito. L'elaborazione
continua con la macchina virtuale successiva.

User response:

Controllare che i dischi virtuali abbiano identificativi disco diversi
ed aggiornare la configurazione della macchina virtuale in modo soddisfi
le modifiche al file system. Se il problema persiste, contattare un
amministratore del server Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS4443E

'fs' è un file system CSVFS, che non è un tipo di file system supportato
per il backup di file, di immagini o per l'archiviazione



Explanation:

I Microsoft Cluster Shared Volumes File System (CSVFS) sono volumi NTFS
o ReFS aggiunti ai CSV (Cluster Shared Volume). Questi volumi sono
progettati per Hyper-V e per il supporto espanso per SQL, non per i dati
di file regolari. IBM Spectrum Protect non supporta l'archiviazione ed
il backup a livello di file o il backup di immagini per i volumi CSVFS.

System action:

Il file system viene ignorato. L'elaborazione continua con il file
system successivo.

User response:

Fare riferimento al manuale del client IBM Spectrum Protect per un
elenco completo dei file system supportati.

------------------------------------------------------------------------
ANS4446E

Un'operazione di montaggio di ripristino file per la macchina virtuale
hypervisor type 'vmname' non è riuscita. Il nome nodo del data center è
'data center node name', il nome nodo del proxy di montaggio è 'mount
proxy node name'.



Explanation:

L'operazione di montaggio di ripristino file della macchina virtuale non
è riuscita.

System action:

Il montaggio della macchina virtuale è terminato con errori.

User response:

Riesaminare il log degli errori del client locale per determinare il
motivo del malfunzionamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS4449E

Un cleanup del montaggio di ripristino file della macchina virtuale
hypervisor type 'vmname' non è riuscito. Il nome nodo del data center è
'data center node name', il nome nodo del proxy di montaggio è 'mount
proxy node name'.



Explanation:

Il cleanup dell'operazione di montaggio di ripristino file della
macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il cleanup del montaggio della macchina virtuale è terminato con errori.

User response:

Riesaminare il log degli errori del client locale per determinare il
motivo del malfunzionamento.

------------------------------------------------------------------------
ANS4450E

La piattaforma proxy di montaggio non è supportata per le operazioni di
montaggio di ripristino file.



Explanation:

L'operazione di montaggio di ripristino file non è riuscita. La
piattaforma proxy di montaggio non è supportata oppure l'agent di
ripristino IBM Spectrum Protect non è installato e configurato
correttamente.

System action:

L'operazione di montaggio di ripristino file non è riuscita.

User response:

Assicurarsi che l'agent di ripristino IBM Spectrum Protect sia
installato e configurato correttamente ed eseguire l'operazione di
montaggio di ripristino file da una piattaforma proxy di montaggio
supportata.

------------------------------------------------------------------------
ANS4451E

Il servizio iSCSI Windows non è disponibile.



Explanation:

Il servizio iSCSI Windows non è disponibile sulla macchina proxy di
montaggio. Non è avviato o non è installato o configurato correttamente.

System action:

L'elaborazione termina. L'operazione di montaggio di ripristino file non
riesce.

User response:

Assicurarsi che il servizio iSCSI sia attivo e in esecuzione sulla
macchina proxy di montaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS4900W

La pianificazione 'nome pianificazione' ha aperto una nuova sessione con
il server.



Explanation:

Un evento pianificato termina a causa di un errore di connessione. È
stato necessario riavviare l'evento pianificato all'esterno della
normale finestra di avvio per poter continuare l'operazione.

System action:

L'evento pianificato è stato completato utilizzando più di una sessione.

User response:

Non richiesta. Se questa è una condizione ricorrente, è opportuno
verificare se sono presenti problemi di rete.

------------------------------------------------------------------------
ANS4901E

Il seguente oggetto contiene uno o più apici non corrispondenti e non
può essere elaborato: 'spazio file percorso nome file'.



Explanation:

Il nome file nell'elenco file contiene virgolette non corrispondenti. Se
una riga nell'elenco di file inizia con una virgoletta singola o doppia,
allora questa verrà considerata una virgoletta di apertura. La
corrispondente virgoletta di chiusura dello stesso tipo deve trovarsi
alla fine della riga. Se non è presente alcuna virgoletta di chiusura o
se si trova nel mezzo della riga, l'input non sarà valido.

System action:

L'oggetto viene ignorato.

User response:

Correggere la specifica dell'oggetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS4904E

L'operazione di accesso istantaneo per la macchina virtuale 'vmname' non
è riuscita. Il nodo di destinazione è 'target_node_name e il nodo del
datamover è 'data_mover_node_name'.



Explanation:

L'operazione di accesso istantaneo per la macchina virtuale non è
riuscita.

System action:

Si sono verificati errori e l'operazione di accesso istantaneo non è
stata completata.

User response:

Consultare il log degli errori del client per determinare la causa
dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4907E

Ripristino istantaneo della VM VMware 'vmname' non riuscito. nome nodo
di destinazione='nome nodo destinazione', nome nodo data mover='nome
nodo data mover'



Explanation:

Il ripristino istantaneo della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il ripristino istantaneo della macchina virtuale è terminato con errori.
Il motivo dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Cercare nel log degli errori del client locale il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4910E

L'operazione di cleanup per la macchina virtuale 'vmname' non è
riuscita. Il nodo di destinazione è 'target_node_name' e il nodo del
datamover è 'data_mover_node_name'.



Explanation:

L'operazione di cleanup per la macchina virtuale non è riuscita.

System action:

Si sono verificati errori e l'operazione di cleanup non è stata
completata.

User response:

Consultare il log degli errori del client per determinare la causa
dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4915I

Aumento oggetto durante la compressione: spazio file percorsonome file



Explanation:

La dimensione del file è aumentata durante la compressione.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS4917E

Si è verificato un errore durante l'accesso alle librerie VMware. I file
richiesti per il backup della macchina virtuale non sono stati trovati.
I file vengono installati solo se il client è definito come data mover
in IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'accesso alle librerie VMware per
l'ambiente della macchina virtuale.

System action:

L'operazione di backup non può proseguire.

User response:

Installare il package IBM Spectrum Protect for Virtual Environments per
utilizzare il client per eseguire il backup delle macchine virtuali.

------------------------------------------------------------------------
ANS4936E

L'istantanea della macchina virtuale 'vmname' non è riuscita e
un'istantanea non può essere tentata di nuovo.



Explanation:

L'istantanea della macchina virtuale non è riuscita con un errore
permanente. Ad esempio, il writer Hyper-V non risponde. Non verrà
effettuato un tentativo di istantanea.

System action:

L'istantanea della macchina virtuale è terminata con un errore.
L'elaborazione continua con la macchina virtuale successiva.

User response:

Controllare il log eventi Windows per il motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4937I

Nuovo invio del file file in una nuova sessione transazione per il
ripristino da un errore di trasmissione.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Il file viene inviato nuovamente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS4938I

Macchina virtuale: 'nome vm' disco: 'nome disco' escluso per dimensione.



Explanation:

Il file di opzioni o il comando fornito ha escluso il disco
dall'elaborazione di backup.

System action:

Il disco non viene elaborato.

User response:

Se il disco è stato escluso intenzionalmente, questo messaggio è il
comportamento previsto. Altrimenti modificare il comando o il file di
opzioni per includere il disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS4942E

La specifica file 'stringa' non è valida.



Explanation:

Il sistema operativo ha indicato che la specifica del file non è valida.
Un motivo possibile potrebbe essere che la specifica file contiene dei
caratteri non riconosciuti. Un'altra possibile causa è l'utilizzo non
corretto delle virgolette nella specifica file.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere una specifica file corretta come descritto nell'argomento
relativo all'utilizzo del client di backup-archiviazione per il sistema
operativo specifico. Assicurarsi che la specifica file contenga
caratteri validi. Verificare l'utilizzo corretto delle virgolette per le
specifiche che contengono spazi. Se vengono utilizzate più specifiche
file, assicurarsi che qualsiasi utilizzo di virgolette non comporti che
le specifiche file vengano trattate come una singola specifica file.

------------------------------------------------------------------------
ANS4944I

Macchina virtuale: 'nome vm' disco: 'nome disco' escluso dall'utente.



Explanation:

Il file di opzioni o il comando fornito ha escluso il disco
dall'elaborazione di backup.

System action:

Il disco non viene elaborato.

User response:

Se il disco è stato escluso intenzionalmente, questo messaggio è il
comportamento previsto. Altrimenti modificare il comando o il file di
opzioni per includere il disco.

------------------------------------------------------------------------
ANS4946W

Avvertenza: la macchina virtuale: 'nome vm' disco: 'nome disco' esclusa
dall'utente non è stata trovata.



Explanation:

Il disco virtuale specificato non esiste sulla macchina virtuale.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Utilizzare il comando "dsmc backup vm ..." con l'opzione -preview per
visualizzare un elenco di etichette disco esistenti sulla macchina
virtuale. Poiché è stato specificato che il disco deve essere escluso
dal backup, il backup continuerà. Tuttavia, è possibile che un disco
indesiderato venga incluso nel backup; controllare l'ortografia
dell'etichetta disco e correggerla se un disco non desiderato ora viene
incluso nell'operazione di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS4947E

Errore: la macchina virtuale: 'nome vm' disco: 'nome disco' inclusa
dall'utente non è stata trovata.



Explanation:

Il disco virtuale specificato non esiste sulla macchina virtuale.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Utilizzare il comando "dsmc backup vm ..." con l'opzione -preview per
visualizzare un elenco di etichette disco esistenti sulla macchina
virtuale. Controllare l'ortografia dell'etichetta disco e correggerla,
quindi ritentare l'operazione 'backup vm'.

------------------------------------------------------------------------
ANS4948E

Un disco virtuale specificato non è stato trovato sulla macchina
virtuale.



Explanation:

È necessario specificare un nome per l'etichetta del disco virtuale che
sia presente sulla macchina virtuale.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per un'operazione di backup, utilizzare il comando "dsmc backup vm ..."
con l'opzione -preview per visualizzare un elenco di etichette disco
esistenti sulla macchina virtuale. Per un'operazione di ripristino,
utilizzare il comando "dsmc query vm ..." con l'opzione -detail per
visualizzare un elenco di etichette disco esistenti nel backup della
macchina virtuale. Controllare l'ortografia dell'etichetta disco e
correggerla, quindi ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS4972W

Il server di file nome server file è stato aggiornato a Data ONTAP
versione 'versione.modifica.sottomodifica'. Questa versione non supporta
nomi file Unicode per il backup incrementale con differenza tra
istantanee. Non appena possibile, effettuare l'aggiornamento ad una
versione che supporta nomi file Unicode.



Explanation:

Il server di file è stato aggiornato da una versione che supporta nomi
file Unicode per il backup incrementale mediante la differenza di
istantanee ad una versione che non li supporta. Se è stato eseguito
l'aggiornamento da Data ONTAP versione 7.3.3 (o successiva) alla
versione 8.0, si perde la possibilità di eseguire il backup dei file con
nomi file Unicode durante l'esecuzione del backup incrementale con
differenza di istantanee.

System action:

L'elaborazione continua. Tuttavia, non viene eseguito il backup dei file
con nomi Unicode.

User response:

Non appena possibile, effettuare l'aggiornamento ad una versione che
supporta nomi file Unicode. Se è stato eseguito l'aggiornamento da Data
ONTAP versione 7.3.3 (o successiva) alla versione 8.0, eseguire
l'aggiornamento alla versione 8.1 (o successiva). Se non è possibile
aggiornare in questo momento, è possibile eliminare questo messaggio di
avvertenza rinominando lo spazio file sul server IBM Spectrum Protect ed
eseguendo un backup incrementale con differenza di istantanee.

------------------------------------------------------------------------
ANS4973E

Si è verificato un errore nell'accesso alle informazioni sulla sicurezza
NTFS per il file 'nome spazio filenome percorsonome file'



Explanation:

Si è verificato un errore di accesso negato durante il tentativo di
accedere alle informazioni di sicurezza NTFS.

System action:

L'oggetto viene ignorato.

User response:

Rivolgersi all'amministratore del sistema oppure utilizzare l'opzione
SkipNTSecurity per ignorare la verifica in errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS4974E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorso nome file':
non è stato rispettato un privilegio NT richiesto.



Explanation:

L'account dell'utente che esegue IBM Spectrum Protect non dispone di un
diritto/privilegio NT richiesto per poter eseguire l'operazione
corrente.

System action:

L'oggetto viene ignorato.

User response:

L'amministratore del sistema dispone dell'autorità per concedere il
privilegio necessario.

------------------------------------------------------------------------
ANS4987E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file':
l'oggetto è utilizzato da un altro processo



Explanation:

Il file specificato viene utilizzato da un altro processo. Si è tentato
di leggere o scrivere in un file attualmente utilizzato da un altro
processo.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Assicurarsi che il file non sia bloccato da un altro processo. Se il
file non è bloccato, eseguire nuovamente il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS4988W

Il file 'nome spazio filenome percorsonome file' attualmente non è
disponibile sul server ed è stato ignorato.



Explanation:

Si è tentato di richiamare o ripristinare un file che attualmente non è
disponibile dal server IBM Spectrum Protect. Molto probabilmente si
tratta di una condizione temporanea.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha potuto richiamare o ripristinare il file.

User response:

Provare nuovamente a ripristinare o richiamare il file una volta
disponibile sul server. Se il problema persiste, contattare
l'amministratore IBM Spectrum Protect per assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS4989E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file': la
directory è utilizzata da un altro processo. Tutti gli oggetti nella
directory e le relative sottodirectory vengono ignorati.



Explanation:

La directory specificata è utilizzata da un altro processo. Si è tentato
di leggere o scrivere in una directory attualmente utilizzata da un
altro processo. Il backup degli oggetti contenuti nella directory e le
sue sottodirectory non viene eseguito.

System action:

Elaborazione arrestata per quella directory. Se in questo backup sono
stati specificati anche altri file e directory, vengono elaborati.

User response:

Assicurarsi che sia stato specificato il nome directory corretto,
correggere le autorizzazioni o specificare una nuova ubicazione. Se il
nome della directory è corretto, riprovare il backup quando nessun
processo ha l'utilizzo esclusivo della directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS4991I

Tipo di applicazione ID messaggio applicazione Messaggio applicazione



Explanation:

Questo è un messaggio inviato dall'applicazione che attualmente è in
esecuzione con IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect registra il messaggio dell'applicazione.

User response:

Fare riferimento alla documentazione relativa all'applicazione
utilizzata.

------------------------------------------------------------------------
ANS4992W

Tipo di applicazione ID messaggio applicazione Messaggio applicazione



Explanation:

Questo è un messaggio inviato dall'applicazione che attualmente è in
esecuzione con IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect registra il messaggio dell'applicazione.

User response:

Fare riferimento alla documentazione relativa all'applicazione
utilizzata.

------------------------------------------------------------------------
ANS4993E

Tipo di applicazione ID messaggio applicazione Messaggio applicazione



Explanation:

Questo è un messaggio inviato dall'applicazione che attualmente è in
esecuzione con IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect registra il messaggio dell'applicazione.

User response:

Fare riferimento alla documentazione relativa all'applicazione
utilizzata.

------------------------------------------------------------------------
ANS4994S

Tipo di applicazione ID messaggio applicazione Messaggio applicazione



Explanation:

Questo è un messaggio inviato dall'applicazione che attualmente è in
esecuzione con IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect registra il messaggio dell'applicazione.

User response:

Fare riferimento alla documentazione relativa all'applicazione
utilizzata.

------------------------------------------------------------------------
ANS4997E

Errore nell'elaborazione di 'nome spazio filenome percorsonome file': la
quota file system ha raggiunto una condizione - nessuno spazio rimasto.



Explanation:

Non è possibile eseguire il ripristino o il richiamo di altri file
poiché è stata raggiunta la quota del file system di destinazione.

System action:

Il client visualizza una richiesta di intervento:

*  Riprovare questo oggetto

*  Ignorare questo oggetto

*  Interrompere l'azione

User response:

Selezionare l'azione appropriata per questo oggetto. Creare spazio
disponibile o aumentare la quota sul file system di destinazione prima
di ritentare l'operazione. Un'altra opzione consiste nel ripristinare o
richiamare il file su un altro file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS4998E

Non è stato possibile ottenere le informazioni di collegamento per il
file 'nome file': l'accesso all'oggetto è stato negato.



Explanation:

L'accesso al collegamento file specificato viene negato. Si è tentato di
leggere informazioni per il collegamento file e non si dispone
dell'autorizzazione ad accedere a questo oggetto.

System action:

L'elaborazione dello stato del sistema viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto
tecnico di IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS4999I

Il seguente messaggio era troppo lungo per essere registrato sul server:
'messaggio abbreviato con numero messaggio'



Explanation:

Il testo del messaggio e gli inserimenti sono troppo estesi per inviarli
al server nel buffer interno disponibile.

System action:

Il messaggio numero messaggio viene scritto nel log degli errori del
client locale, quindi abbreviato e inviato al server come parte di
questo messaggio. Il messaggio viene ridotto nella sua lunghezza
mediante la sostituzione di '...' nel mezzo del messaggio originale.

User response:

Il messaggio a cui si è fatto riferimento è stato abbreviato, ma
descrive l'errore che si è verificato. Per ulteriori informazioni,
consultare la documentazione relativa a questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS5003S

La classe di gestione assegnata alle directory non esiste.



Explanation:

La classe di gestione denominata nell'opzione DIRMC non esiste nel
gruppo di impostazioni assegnate sul server. La registrazione degli
errori contiene una voce che mostra il nome di una classe di gestione
non valida.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione DIRMC corrente dal file delle opzioni client, quindi
eseguire DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL per visualizzare le informazioni
sulle classi di gestione disponibili. Verificare che la classe di
gestione selezionata presenti un gruppo di copie di backup. Se si
dispone di più server IBM Spectrum Protect, verificare che si stia
eseguendo la connessione al server corretto. Se non si è in grado di
individuare una classe di gestione adatta, rivolgersi al responsabile di
IBM Spectrum Protect per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5004S

Non esistono gruppi di copie di backup nella classe di gestione
utilizzata per le directory. Consultare la registrazione degli errori.



Explanation:

L'opzione DIRMC denomina una classe di gestione che non contiene gruppi
di copie di backup.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione DIRMC corrente dal file delle opzioni client, quindi
eseguire DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL per visualizzare le informazioni
sulle classi di gestione disponibili. Verificare che la classe di
gestione selezionata presenti un gruppo di copie di backup. Se si
dispone di più server IBM Spectrum Protect, verificare che si stia
eseguendo la connessione al server corretto. Se non si è in grado di
individuare una classe di gestione adatta, rivolgersi al responsabile di
IBM Spectrum Protect per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5006W

La serie di politiche non contiene alcun gruppo di copie di backup. Il
processo non è in grado di continuare il backup.



Explanation:

Si è tentato di eseguire il backup dei file utilizzando una serie di
politiche che non contiene alcuna informazione di gestione di backup.

System action:

Il processo non ha eseguito il backup del file.

User response:

Consultare l'amministratore di IBM Spectrum Protect per assistenza
nell'associare il nodo a una serie di politiche che contiene una classe
di gestione che disponga di un gruppo di copie di backup. Quindi,
tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5007W

Il gruppo di impostazioni non contiene gruppi di copie di archivio. IBM
Spectrum Protect non può completare l'operazione di archiviazione.



Explanation:

È stato effettuato un tentativo per archiviare i file utilizzando un
gruppo di impostazioni che non contiene alcuna informazione di gestione
dell'archivio.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha eseguito l'archiviazione dei file.

User response:

Rivolgersi al responsabile di IBM Spectrum Protect per informazioni
sull'associazione del nodo ad un gruppo di impostazioni contenente una
classe di gestione con un gruppo di copie di archivio. Quindi, tentare
nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5008W

Immessa password non corretta



Explanation:

E' stata immessa una password non corretta.

System action:

IBM Spectrum Protect non può connettersi al server senza la password
corretta.

User response:

Reimmettere la password o richiedere la password corrente al
responsabile del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5009W

Le nuove password non coincidono



Explanation:

Durante la modifica della password, l'aggiornamento della password o
l'apertura della finestra di dialogo per la registrazione, le nuove
password non coincidevano.

System action:

La password non è stata modificata sul server.

User response:

Cancellare le nuove password e digitarle nuovamente, assicurandosi che
coincidano.

------------------------------------------------------------------------
ANS5011I

Backup interrotto dall'utente



Explanation:

E' stato richiesto di arrestare il backup.

System action:

L'operazione di backup è stata interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5012E

Memoria esaurita sul server per dati di backup



Explanation:

La memoria del server riservata ai dati di backup è esaurita.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione di backup
richiesta. Qualsiasi file visualizzato nella metà inferiore del pannello
dell'attività di backup è stato salvato con esito positivo.

User response:

Contattare il responsabile del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5013E

Memoria insufficiente per l'operazione di backup



Explanation:

IBM Spectrum Protect non può assegnare memoria per l'operazione di
backup specificata.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni non necessarie e ritentare l'operazione.
Può inoltre risultare utile ridurre l'ambito delle interrogazioni e la
quantità dei dati restituiti, oppure contattare il responsabile del
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5014I

Backup completato



Explanation:

Il backup è stato completato.

System action:

IBM Spectrum Protect ha eseguito il backup dei file.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5015I

Ripristino arrestato dall'utente



Explanation:

E' stato richiesto di arrestare l'operazione di ripristino.

Attention: Se si stanno ripristinando dei file specificando l'opzione
"sovrascrivere" gli ultimi file ripristinati possono essere danneggiati
(sovrascritti parzialmente).

System action:

Il ripristino viene arrestato.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5016E

Memoria insufficiente per l'operazione di ripristino richiesta.



Explanation:

Non è disponibile memoria sufficiente per l'operazione di ripristino
richiesta.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni non necessarie e ritentare l'operazione.
Anche la riduzione dell'ambito delle query e della quantità di dati
restituita può risolvere il problema; altrimenti, consultare
l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5017I

Ripristino completato



Explanation:

Un'operazione di ripristino è stata completata.

System action:

IBM Spectrum Protect ha ripristinato i file.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5018E

Memoria insufficiente per l'operazione di archiviazione.



Explanation:

Il client non può allocare memoria per l'operazione di archiviazione
richiesta.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni non necessarie e ritentare l'operazione.
Anche la riduzione dell'ambito delle query e della quantità di dati
restituita potrebbe risolvere il problema; altrimenti, consultare
l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5019I

Archiviazione interrotta dall'utente



Explanation:

E' stato richiesto di arrestare l'operazione di archiviazione.

System action:

L'archiviazione viene arrestata.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5020E

Il server IBM Spectrum Protect ha esaurito lo spazio di memoria per i
dati di archiviazione.



Explanation:

La memoria del server riservata ai dati di archiviazione è esaurita.

System action:

Client non può completare l'operazione di archiviazione richiesta.

User response:

Segnalare il problema all'amministratore di sistema IBM Spectrum
Protect, che può assegnare maggiori risorse alla memoria di
archiviazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5021I

Archiviazione completata



Explanation:

Un'operazione di archiviazione è stata completata.

System action:

IBM Spectrum Protect ha archiviato i file.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5022I

Ripristino interrotto dall'utente



Explanation:

E' stato chiesto di interrompere un'operazione di ripristino.

Attention: Se si stava eseguendo il ripristino di file con l'opzione di
"sovrascrittura" selezionata, il file ripristinato per ultimo può essere
danneggiato (parzialmente sovrascritto).

System action:

Ripristino interrotto.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5023E

Memoria insufficiente per l'operazione di richiamo.



Explanation:

Il processo in cui viene eseguito il programma supera la quantità
massima di memoria allocata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni non necessarie e ritentare l'operazione.
Anche la riduzione dell'ambito delle query e della quantità di dati
restituita potrebbe risolvere il problema; altrimenti, consultare
l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5024I

Richiamo completato



Explanation:

Il richiamo è stato completato.

System action:

IBM Spectrum Protect ha richiamato i file.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5025E

Il nome nodo contiene dei caratteri non validi.



Explanation:

Il nome nodo specificato contiene caratteri non validi.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Provare con un altro nome nodo che abbia dei caratteri validi.

------------------------------------------------------------------------
ANS5026W

Le opzioni MatchAllChar e MatchOneChar DEVONO precedere le opzioni di
Include/Exclude.



Explanation:

Le opzioni MatchAllChar e MatchOneChar devono precedere le eventuali
opzioni di include-exclude.

System action:

L'applicazione corrente viene terminata

User response:

Spostare le opzioni MatchAllChar e MarchOneChar prima delle eventuali
opzioni di include-exclude.

------------------------------------------------------------------------
ANS5027W

Impossibile eseguire il backup di oggetti di tipo diverso
contemporaneamente.



Explanation:

Il backup simultaneo di oggetti di tipo diverso non è consentito in
determinati scenari. Ad esempio, non è possibile eseguire
contemporaneamente il backup delle macchine virtuali Hyper-V e VMware.

System action:

Nessuna elaborazione in corso.

User response:

Selezionare gli oggetti dello stesso tipo per eseguire l'operazione di
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5028I

Completamento riuscito



Explanation:

L'operazione è stata completata correttamente.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5029E

Non è possibile continuare con l'operazione a causa di un errore sul
server IBM Spectrum Protect. Contattare l'amministratore del server IBM
Spectrum Protect per assistenza.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect ha rilevato una condizione di errore che
impedisce all'operazione del client IBM Spectrum Protect di continuare.
L'amministratore del server IBM Spectrum Protect può rivedere il log
dell'attività del server IBM Spectrum Protect per maggiori dettagli
sull'errore.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Contattare l'amministratore del server IBM Spectrum Protect per
assistenza. L'amministratore può rivedere il log dell'attività del
server IBM Spectrum Protect per ulteriori informazioni sulle condizioni
che hanno condotto a questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS5030E

Nessun oggetto sul server corrisponde alla query



Explanation:

Nessun oggetto sul server corrisponde all'operazione di query in corso.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che i nomi vengano immessi correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5031E

Il client ha terminato la transazione



Explanation:

Il sistema client ha terminato l'operazione con il server e ha terminato
la transazione corrente.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Riavviare la sessione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5032W

Oggetto attivo non trovato



Explanation:

È stato effettuato un tentativo per far scadere un oggetto, ma il server
non era in grado di trovare una versione di backup attiva dell'oggetto.
Questo messaggio viene preceduto dal messaggio ANS1228E che specifica il
nome dell'oggetto. Per esempio, potrebbe essere stato emesso se due
processi client separati stanno eseguendo il backup dello stesso file
system contemporaneamente. Se uno dei processi fa scadere un file, il
server renderà quel file inattivo. Se successivamente il secondo
processo tenta di far scadere lo stesso file, il server non troverà una
versione attiva del file, così il secondo processo emetterà questo
messaggio per quel file.

System action:

L'oggetto non scade. L'elaborazione continua con l'oggetto successivo..

User response:

Rivedere l'output della console, il log di pianificazione o il log degli
errori e individuare il messaggio ANS1228E che precede questo messaggio.
Il messaggio ANS1228E identificherà l'oggetto che non è possibile far
scadere. Esaminare le condizioni in cui si è verificato il problema e
stabilire se queste condizioni spiegano la ricorrenza di questo
messaggio. Ad esempio, questo messaggio potrebbe essere visualizzato se
più istanze di un client stanno tentando di eseguire il backup del file
system contemporaneamente. Se non può essere determinato il motivo per
cui si verifica questo messaggio e si verifica quando l'operazione viene
tentata nuovamente, contattare il supporto per ulteriore assistenza.
Provare anche a ricercare il numero di messaggio sul sito
http://www.ibm.com per le possibili soluzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5033E

Il server non dispone di dati per l'oggetto.



Explanation:

Il server ha tentato un ripristino o un recupero su un oggetto che non
dispone di dati associati ad esso. Se è possibile un'azione correttiva,
eseguirla sul server.

System action:

Il server ha arrestato l'operazione corrente.

User response:

Chiedere all'amministratore di verificare il log dell'attività per ogni
messaggio correlato a questo errore, che potrebbero aiutare
nell'identificazione del problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5034E

È stata immessa una password non corretta.



Explanation:

È stata immessa una password corrente errata oppure la nuova password
immessa non soddisfa i requisiti di lunghezza della password impostati
sul server.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere la sessione con la password corretta. Se non riesce o se è
stata dimenticata la password, chiedere all'amministratore di assegnare
una nuova password.

------------------------------------------------------------------------
ANS5035E

Il nodo è in uso.



Explanation:

Il nodo su cui si è in esecuzione è utilizzato da un'altra operazione
sul server. Questa operazione può essere richiesta da un altro client o
da qualche attività sul server.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione o rivolgersi all'amministratore di sistema per
individuare le altre operazioni in esecuzione per il nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5036E

La data di scadenza deve essere successiva alla data odierna



Explanation:

La data di scadenza di archivio è precedente alla data odierna, deve
essere successiva.

System action:

L'operazione corrente verrà annullata.

User response:

Ripetere l'archiviazione del file con una data di scadenza successiva
alla data odierna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5037W

La data richiesta è non in linea



Explanation:

Per l'operazione di ripristino o di richiamo, uno o più file richiesti
devono essere richiamati dai supporti di archiviazione non in linea (in
genere nastro). Il tempo di attesa dipende dalle politiche di gestione
dell'archiviazione non in linea del sito.

System action:

Per continuare il client attende che il supporto di archiviazione non in
linea diventi disponibile.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5038E

Oggetto troppo grande per i limiti del server.



Explanation:

L'oggetto è troppo grande. La configurazione del server non dispone di
alcuno spazio di archiviazione dati che accetta l'oggetto.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Consultare l'amministratore di sistema per determinare la dimensione del
file (oggetto) massima per la quale è configurato il server del sito.

------------------------------------------------------------------------
ANS5039E

Il server ha esaurito lo spazio per l'archiviazione dei dati.



Explanation:

Il server non ha spazio disponibile per archiviare l'oggetto.

System action:

L'operazione corrente è stata terminata.

User response:

È possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

*  Per il client, impostare COMPRESSALWAYS=NO e COMPRESSIon=YES nel file
   delle opzioni (DSM.OPT), il file sarà rinviato non compresso se
   cresce durante la compressione.

*  Richiedere all'amministratore di sistema di aggiungere spazio al pool
   di archiviazione.

*  L'amministratore di sistema può anche disattivare l'archiviazione
   nella cache del disco nel pool di archiviazione del disco e emettere
   i comandi MOVE DATA per ogni volume del pool del disco per cancellare
   i file bit memorizzati nella cache.

------------------------------------------------------------------------
ANS5040E

Impossibile effettuare il montaggio del supporto del server.



Explanation:

Impossibile effettuare il montaggio del supporto del server. Si è
verificato un timeout del server in attesa del montaggio di un volume
non in linea.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Riprovare in seguito quando è possibile caricare i volumi server.
Verificare che il valore MAXNUMMP (numero massimo di punti di
caricamento) definito sul server per questo nodo sia maggiore di 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS5041E

È stata superata la dimensione stimata.



Explanation:

La quantità totale di dati per un'operazione di backup o di
archiviazione supera la dimensione stimata originariamente inviata al
server per l'allocazione dello spazio di archiviazione dei dati. Ciò si
verifica quando molti file aumentano di dimensioni durante l'operazione
di backup o di archiviazione nella sessione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare quali altre
elaborazioni che generano grandi quantità di dati sono in esecuzione
sulla macchina client. Disabilitare queste operazioni durante
l'esecuzione dell'operazione di backup o di archiviazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5042E

I dati del file non sono al momento disponibili sul server IBM Spectrum
Protect



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect tentava di ripristinare o di richiamare i
dati che non sono al momento disponibili sul server IBM Spectrum
Protect. Le cause possibili sono:

*  I dati sono corrotti nel server IBM Spectrum Protect

*  Il server IBM Spectrum Protect ha riscontrato un errore di scrittura

*  File temporaneamente coinvolto in un'operazione di recupero sul
   server

*  IBM Spectrum Protect ha richiesto un volume nastro che non è
   disponibile. I motivi tipici per cui un volume non è disponibile
   sono: un volume disco non è in linea, il volume è contrassegnato come
   non disponibile a causa di un errore I/E o un volume nastro è
   controllato da una libreria nastro.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione successivamente. Se il problema persiste,
contattare l'amministratore del server IBM Spectrum Protect per
ulteriore assistenza. L'amministratore può rivedere il log dell'attività
del server IBM Spectrum Protect per controllare i messaggi correlati al
problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5043W

Richiesta di ripetizione non prevista. Il server ha riscontrato un
errore durante la scrittura dei dati.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Il client ritenta l'operazione.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5044E

Sessione rifiutata: tutte le sessioni server sono al momento utilizzate.



Explanation:

Tutte le sessione disponibili del server sono utilizzate e non è
possibile accettarne una nuova in questo momento.

System action:

Il server ha annullato l'operazione corrente.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare
l'amministratore di sistema per incrementare il numero di sessioni
attive contemporanee per il server.

------------------------------------------------------------------------
ANS5045E

La sessione viene respinta. La password è scaduta.



Explanation:

La password è scaduta.

System action:

Il server ha annullato l'operazione corrente. Non è consentito
connettersi al server fino a quando la password non viene aggiornata.

User response:

Aggiornare la password. È possibile utilizzare il comando SET PASSWORD
oppure l'aggiornamento del nodo deve essere eseguito
dall'amministratore.

------------------------------------------------------------------------
ANS5046E

Sessione rifiutata: è stato immesso un ID nodo non corretto o
sconosciuto



Explanation:

Il nome nodo immesso non è riconosciuto dal server oppure si sta
tentando di accedere ad un file migrato a un altro nodo.

System action:

L'operazione corrente verrà annullata. Non è consentito il collegamento
al server finché il nome nodo non viene registrato con il server. Se si
tenta di accedere a un file migrato, il nome nodo deve essere lo stesso
nodo che ha migrato il file.

User response:

Verificare di aver immesso il nome nodo correttamente. Se il nome è
stato immesso correttamente, contattare l'amministratore di sistema.
Verificare che il server utilizzi la registrazione chiusa e che il nome
nodo sia registrato con il server.

------------------------------------------------------------------------
ANS5047E

Sessione rifiutata: è stato immesso un ID duplicato. Il nodo ha già
effettuato l'accesso al server



Explanation:

Un altro processo che utilizza tale nome nodo è attivo con il server.

System action:

Impossibile collegarsi al server. L'operazione corrente è stata
cancellata.

User response:

Verificare che il nome nodo sia univoco sul server così che non possa
essere utilizzato da un'altra persona. Per identificare il proprietario
di tale nome nodo, consultare l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5048E

Scegliere uno spazio file. Non è possibile trovare lo spazio file per
eliminare/impostare l'accesso.



Explanation:

Impossibile trovare lo spazio file da eliminare.

System action:

Il sistema torna alla procedura di chiamata.

User response:

Verificare il nome spazio file.

------------------------------------------------------------------------
ANS5049E

Sessione rifiutata: il server è disabilitato.



Explanation:

Il server si trova nello stato disabilitato e non è possibile accedervi
per la normale attività.

System action:

L'operazione corrente è stata cancellata.

User response:

Ritentare l'operazione dopo aver abilitato nuovamente il server. Se il
problema persiste, contattare l'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5050E

Il server non è configurato per consentire la registrazione aperta.



Explanation:

Nessuna autorizzazione. La registrazione è richiesta dall'amministratore
di sistema. Il server non è configurato per consentire la registrazione
aperta.

System action:

Sessione non avviata.

User response:

È necessario ottenere un nodo e una password dall'amministratore di
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5051S

Sessione rifiutata: il codice client è di livello inferiore.



Explanation:

La versione del server e la versione del client non corrispondono. Il
codice client è di livello inferiore.

System action:

L'operazione corrente verrà annullata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema per vedere quale versione
eseguire per tale posizione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5052E

Sessione rifiutata: la versione del codice server è il server è di
livello inferiore.



Explanation:

La versione del server e la versione del client non corrispondono. Il
codice server è di livello inferiore.

System action:

L'operazione corrente verrà annullata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema per vedere quale versione
eseguire per tale posizione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5053W

L'operazione è stata interrotta dall'utente.



Explanation:

L'operazione è stata interrotta su richiesta dell'utente. Normalmente
ciò si verifica quando viene premuto due volte il tasto 'Q'.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5054E

Il sistema operativo ha rifiutato una richiesta di assegnazione memoria.



Explanation:

Man mano che l'elaborazione continua, il client richiede l'accesso alla
memoria per archiviare le informazioni. In questo caso, è richiesta più
memoria di quanto il sistema operativo possa allocare. I possibili
motivi sono:

*  La memoria del sistema è insufficiente.

*  Il processo in cui viene eseguito il programma supera la quantità
   massima di memoria allocata.

*  Si è verificata un'altra condizione di errore. Memoria non
   disponibile.

System action:

Il client non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni non necessarie e ritentare l'operazione.
Se l'operazione non riesce, provare a dividere l'attività in più unità
più piccole. Ad esempio, se una specifica file contiene diverse
directory di livello superiore, eseguire l'attività in modo seriale per
ciascuna directory. Se l'attività è un backup incrementale, utilizzare
l'opzione "-memoryefficientbackup=yes".

------------------------------------------------------------------------
ANS5055E

Impossibile trovare il file durante i processi di Backup, Archivio o
Migrazione. Non è stata immessa alcuna specifica file.



Explanation:

Il file in elaborazione per il backup, l'archiviazione o la migrazione
non è più presente sul client. Un altro processo ha eliminato il file
prima che fosse possibile eseguire il backup, l'archivio o la
migrazione.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5056E

Non è stato possibile trovare alcun percorso di directory specificato.



Explanation:

È stato specificato un percorso di directory non valido o
irraggiungibile.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione utilizzando un percorso di directory valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5057E

L'accesso al file o alla directory specificata viene negato.



Explanation:

L'accesso al file o alla directory specificata viene negato. Si è
tentato di leggere o scrivere un file ma non si dispone
dell'autorizzazione all'accesso per il file o la directory.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Accertarsi di aver specificato il nome del file o della directory
corretto, correggere i permessi o specificare un'altra ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5058E

Nessun handle di file disponibile



Explanation:

Tutti gli handle di file del sistema sono attualmente in uso. Non ci
sono più handle disponibili.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Liberare alcuni handle di file terminando altre elaborazioni, oppure
modificare l'impostazione del sistema in uso per consentire l'apertura
simultanea di più file.

------------------------------------------------------------------------
ANS5059E

Il file esiste e non può essere sovrascritto.



Explanation:

Il file da ripristinare o richiamare esiste e non può essere
sovrascritto a causa della mancanza dell'autorizzazione o dei permessi
di accesso.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Verificare se si dispone dei permessi di accesso a sovrascrivere il
file, quindi ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare
l'amministratore di sistema o l'amministratore per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS5060E

È stato trasmesso un parametro non valido.



Explanation:

Il sistema ha rilevato un errore di programma interno a causa di un
parametro non valido.

System action:

Il sistema torna alla procedura di chiamata.

User response:

Chiedere al tecnico di manutenzione di controllare il log degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS5061E

È stato trasmesso un handle di file non valido. Riportare come si è
verificato questo errore.



Explanation:

Si è verificato un errore di sistema interno. Un'operazione file non è
riuscita a causa di un handle di file non valido.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se l'errore persiste, procurarsi una traccia di
servizio che illustri il problema e contattare l'assistenza tecnica per
ulteriore assistenza. L'amministratore può fornire supporto nella
configurazione della traccia.

------------------------------------------------------------------------
ANS5062E

Disco pieno



Explanation:

L'operazione è stata interrotta poiché il disco di destinazione è pieno.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Liberare lo spazio su disco e provare a eseguire di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5083E

La specifica dell'unità contiene caratteri jolly.



Explanation:

Il nome dell'unità non deve contenere caratteri jolly.

System action:

Oggetti con caratteri jolly ignorati.

User response:

Utilizzare una specifica unità valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS5091S

Il server IBM Spectrum Protect non dispone attualmente di spazio nel
pool di archiviazione per questo file. Questa potrebbe essere una
condizione temporanea.



Explanation:

Questo messaggio viene in genere emesso quando il pool di archiviazione
in cui si stanno inserendo i dati non dispone di spazio sufficiente per
memorizzare i dati ma tale spazio sarà disponibile a breve. Ad esempio,
una migrazione di un pool di archiviazione potrebbe liberare spazio
sufficiente per memorizzare i dati.

System action:

Il processo termina.

User response:

Questa potrebbe essere una condizione temporanea. Ripetere l'operazione
successivamente. Se l'errore persiste, rivolgersi all'amministratore di
IBM Spectrum Protect, che può esaminare i log degli errori e la console
del server per individuare la causa del problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5092S

Il server ha esaurito lo spazio di memoria dati.



Explanation:

Il server non ha più spazio disponibile per memorizzare l'oggetto.

System action:

IBM Spectrum Protect ha interrotto l'operazione corrente.

User response:

Informare il responsabile di sistema che un lotto di memoria sul server
è pieno.

------------------------------------------------------------------------
ANS5093S

SLM_LICENSE_EXCEEDED: il numero di licenze del client per IBM Spectrum
Protect è stato superato. Rivolgersi al responsabile di IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Se si aggiunge una nuova iscrizione, viene superato il numero di licenze
del prodotto per questo server IBM Spectrum Protect.

System action:

La richiesta di iscrizione o di connessione del client viene terminata.

User response:

Contattare il responsabile IBM Spectrum Protect per eliminare le
iscrizioni non utilizzate o negoziare un aumento del numero di licenze
consentite per il server.

------------------------------------------------------------------------
ANS5094E

Sessione rifiutata. Non è disponibile sufficiente memoria del server.



Explanation:

Il server non dispone di memoria sufficiente per consentire al client di
stabilire una connessione con il server.

System action:

La sessione non è stata avviata.

User response:

Ritentare successivamente, oppure contattare il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5122E

Lo spazio file specificato non esiste sul server. È possibile che lo
spazio file sia stato eliminato da un altro client o da un responsabile.



Explanation:

Lo spazio file specificato non esiste sul server. È possibile che il
responsabile abbia già eliminato lo spazio file o che un altro client
che utilizza il nome nodo del client abbia eliminato lo spazio file.

System action:

IBM Spectrum Protect termina l'operazione corrente.

User response:

Lo spazio file selezionato non esiste più. Rivolgersi al responsabile di
IBM Spectrum Protect per informazioni su come è stato eliminato lo
spazio file.

------------------------------------------------------------------------
ANS5123S

La registrazione aperta non è riuscita perché il nome del nodo
specificato è già definito nel server.



Explanation:

La registrazione aperta non è riuscita a causa di un nodo definito sul
server con lo stesso nome.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Ritentare con un altro nome nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5124S

La registrazione aperta non ha avuto esito positivo poiché non esiste
alcun dominio predefinito.



Explanation:

La registrazione aperta non è riuscita poiché non è disponibile un
dominio delle politiche predefinito in cui inserire il nodo. Un dominio
delle politiche predefinito è richiesto per supportare completamente la
registrazione aperta del nodo.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di IBM Spectrum Protect per assistenza
nella registrazione del nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5125S

La registrazione aperta non è riuscita poiché è stato specificato un
nome nodo non valido.



Explanation:

La registrazione aperta non è riuscita poiché il nome nodo specificato
contiene caratteri non validi.

System action:

L'operazione corrente è stata annullata.

User response:

Ritentare con un altro nome nodo che non contiene caratteri non validi.

------------------------------------------------------------------------
ANS5126S

Gli spazi file con nomi duplicati non sono supportati. Smontare lo
spazio file duplicato.



Explanation:

Lo spazio file selezionato ha un'etichetta volume duplicata. Poiché IBM
Spectrum Protect utilizza l'etichetta volume per tenere traccia delle
informazioni di backup/archivio, non può effettuare il backup o
l'archiviazione di file da uno spazio file con un'etichetta volume
duplicata.

System action:

IBM Spectrum Protect non è in grado di selezionare il volume.

User response:

Se lo spazio file deve essere disponibile per il sistema, uscire da IBM
Spectrum Protect e assegnare un'etichetta volume a questo spazio file.
Riavviare il processo e ritentare l'operazione. Altrimenti, smontare lo
spazio file duplicato.

------------------------------------------------------------------------
ANS5127I

IBM Spectrum Protect ha rivelato una configurazione non completa! Il
file di opzioni di sistema 'dsm.sys' non è stato trovato, mentre il file
delle opzioni client 'file-path' esiste. Questa procedura descriverà in
dettaglio il processo di configurazione dei file di opzioni client IBM
Spectrum Protect di base iniziali sostituendo il file di opzioni
corrente. Continuare?



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rivelato una configurazione non completa. Il
file di opzioni di sistema, dsm.sys, non è stato trovato. Inoltre, è
stato trovao un file di opzioni utente, dsm.opt. Per completare la
configurazione, la procedura guidata di configurazione creerà dsm.sys e
sostituirà dsm.opt con impostazioni minime.

System action:

IBM Spectrum Protect potrebbe arrestarsi

User response:

Se la versione corrente di dsm.opt è necessaria, rinominare il file e
riavviare IBM Spectrum Protect. Se la versione corrente non è
necessaria, selezionare Si e consentire a IBM Spectrum Protect di
sostituire il file.

------------------------------------------------------------------------
ANS5128E

La classe di gestione di questo file non disponeva di un gruppo di copie
di backup.



Explanation:

Per le operazioni di backup, un file può essere collegato solo ad una
classe di gestione che presenti un gruppo di copie di backup.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha eseguito il backup del file.

User response:

Per informazioni su come individuare una classe di gestione con il
gruppo di copie richiesto, rivolgersi al responsabile di sistema di IBM
Spectrum Protect. Il responsabile potrebbe anche definire una classe di
gestione per l'utente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5129E

La classe di gestione per questo file non aveva un gruppo di copie di
archivio specificato.



Explanation:

Per le operazioni di archiviazione, un file può essere associato solo a
una classe di gestione che disponga di un gruppo di copie di archivio.

System action:

Il file non è stato archiviato.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema IBM Spectrum Protect per
assistenza nella ricerca di una classe di gestione con il gruppo di
copie richiesto. L'amministratore può anche definire una classe di
gestione di tale tipo per conto dell'utente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5130W

Nessuno spazio per i file selezionato per la cancellazione



Explanation:

E' stata richiesta un'operazione di cancellazione senza selezionare un
dominio client.

System action:

IBM Spectrum Protect non può eseguire una cancellazione senza che sia
stato selezionato un dominio.

User response:

Selezionare i volumi che si desidera cancellare e tentare nuovamente
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5132I

Cancellazione spazio per il file annullata dall'utente



Explanation:

E' stato richiesto di annullare l'operazione di cancellazione spazio per
i file.

System action:

Operazione di cancellazione spazio per i file arrestata.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5133I

Lo spazio per i file 'nome spazio per i file' è stato cancellato



Explanation:

Lo spazio per i file specificato è stato cancellato con esito positivo.

System action:

IBM Spectrum Protect ha cancellato lo spazio per i file.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5134E

Impossibile eliminare lo spazio file perché questo nodo non dispone
dell'autorizzazione per eliminare dati archiviati o di cui è stato
eseguito il backup.



Explanation:

Si è tentato di eliminare uno spazio file per il quale non si dispone
dell'autorizzazione di accesso.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Assicurarsi di specificare lo spazio per i file corretto o di
specificarne uno a cui si ha accesso.

------------------------------------------------------------------------
ANS5135I

Cancellazione archivio è stata interrotta dall'utente



Explanation:

E' stato richiesto di interrompere cancellazione archivio.

System action:

Cancellazione archivio interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5138I

Cancellazione archivio completata



Explanation:

Un'operazione di cancellazione archivio è stata completata.

System action:

IBM Spectrum Protect ha cancellato i file archiviati.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5139E

Il nodo dell'utente non ha l'autorizzazione per eliminare i file
archiviati.



Explanation:

Il nodo dell'utente è registrato presso il server con l'opzione
ARCHDELETE impostata su 'NO'. Pertanto, il server non consente al nodo
di eliminare i file archiviati.

System action:

I file archiviati non sono stati eliminati.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema IBM Spectrum Protect.
L'amministratore ha l'autorizzazione per eliminare i file archiviati e
può anche concedere tale autorizzazione al nodo dell'utente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5145W

Il server non ha potuto riavviare l'ultima richiesta di ripristino. Si
desidera ripristinare senza riavviare?



Explanation:

Il token del ripristino di riavvio è scaduto. Il server non ha potuto
riavviare il ripristino dal punto in cui si era interrotto.

System action:

Elaborazione arrestata; in attesa di intervento dell'utente.

User response:

Ritentare la richiesta senza riavvio oppure annullarla.

------------------------------------------------------------------------
ANS5146W

Non è possibile eseguire questa operazione mentre si accede ai dati per
un altro nodo. Si desidera tornare ad accedere al proprio nodo?



Explanation:

L'utente non ha potuto eseguire l'operazione selezionata durante
l'accesso ai dati di un altro utente.

System action:

Elaborazione arrestata; in attesa di intervento dell'utente.

User response:

Rispondere 'Sì' per tornare ad accedere al server come nodo di origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5148W

E' necessario che il server esegua una conversione totale dei dati di
archivio prima che sia possibile continuare. L'operazione potrebbe
richiedere molto tempo e non potrà essere annullata una volta avviata.
Si desidera attendere il completamento della conversione?



Explanation:

Il server deve eseguire una conversione dei dati di archiviazione prima
di continuare. La conversione potrebbe richiedere molto tempo e non
potrà essere annullata una volta che viene avviata.

System action:

Elaborazione arrestata; in attesa di intervento dell'utente.

User response:

Rispondere "Sì" per avviare la conversione dei dati di archiviazione. Se
si risponde "No", l'operazione corrente viene annullata.

------------------------------------------------------------------------
ANS5150E

Esiste già un ripristino attivo per la stessa specifica file origine.
Impossibile continuare la richiesta.



Explanation:

Correntemente esiste già un ripristino attivo per la stessa specifica
file origine. Non è possibile avviare il ripristino della stessa
specifica file origine.

System action:

Il ripristino richiesto non ha avuto esito positivo.

User response:

Avviare un altro ripristino con una diversa specifica file origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5151S

Questo nodo al momento ha una sessione di ripristino riavviabile in
sospeso. L'operazione richiesta non può essere completata fino al
completamento o all'annullamento di questa sessione.



Explanation:

Questa operazione non può essere completata in quanto una sessione di
ripristino riavviabile è in sospeso. L'operazione non è consentita
poiché la sessione riavviabile e l'operazione corrente interessano lo
stesso spazio file.

System action:

IBM Spectrum Protect ha terminato l'operazione corrente.

User response:

Emettere il comando Query Restore per visualizzare un elenco di sessioni
di ripristino riavviabile nel database del server. Emettere il comando
Cancel Restore per annullare eventuali sessioni non necessarie.

------------------------------------------------------------------------
ANS5152S

Sessione respinta: il server non dispone della licenza per questo tipo
di piattaforma. Rivolgersi al responsabile di IBM Spectrum Protect.



Explanation:

La licenza del server governa i tipi di client che possono collegarsi.
La licenza per questo server non include il tipo di client di richiesta.

System action:

La richiesta di iscrizione o di connessione del client viene terminata.

User response:

Rivolgersi al responsabile di IBM Spectrum Protect che deve aggiornare
la licenza del server per accettare il tipo di client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5153E

Sessione rifiutata: il server non consente un collegamento come client
abilitato Unicode.



Explanation:

Il client non può stabilire un collegamento con il server a causa di una
incompatibilità tra server e client se l'unicode è abilitato.

System action:

La sessione non è stata avviata.

User response:

Contattare immediatamente il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5154I

Il file è stato escluso esplicitamente



Explanation:

Si è tentato di eseguire il backup o il trasferimento di un file che ne
è implicitamente escluso.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha eseguito il backup o il trasferimento del
file escluso implicitamente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5155E

La password valida non è disponibile. L'amministratore IBM Spectrum
Protect per il sistema deve eseguire IBM Spectrum Protect e immettere la
password per memorizzarla localmente.



Explanation:

Il file che contiene la password memorizzata per il server specificato
non è disponibile.

System action:

Il processo termina.

User response:

L'amministratore di sistema per il sistema dell'utente deve impostare e
memorizzare una nuova password.

------------------------------------------------------------------------
ANS5158S

Cancellazione dello spazio per i file in corso. Ritentare.



Explanation:

Lo spazio per i file è in fase di cancellazione.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se lo spazio per i file è
in fase di cancellazione, questa operazione può impiegare del tempo per
completarsi. Se il problema persiste, segnalarlo al responsabile del
sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5164E

Il backup o l'archiviazione delle unità con etichette dei volumi
duplicate non sono consentiti.



Explanation:

È stato tentato di eseguire il backup o l'archiviazione di un'unità con
un'etichetta del volume duplicata. Poiché IBM Spectrum Protect utilizza
l'etichetta del volume per tenere traccia delle informazioni sul backup
o sulla archiviazione, non può eseguire il backup o l'archiviazione di
file da un'unità con un'etichetta di volume duplicata.

System action:

IBM Spectrum Protect non può selezionare l'unità per le operazioni di
backup o archiviazione.

User response:

Se il volume deve essere disponibile sul sistema, chiudere IBM Spectrum
Protect e assegnare un'etichetta del volume univoca all'unità. Riavviare
IBM Spectrum Protect e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5165E

L'unità non ha l'etichetta di volume. Il backup e l'archiviazione non
sono consentite.



Explanation:

E' stato tentato di eseguire il backup o di archiviare un'unità che non
dispone di un'etichetta di volume.

System action:

IBM Spectrum Protect ha rifiutato l'unità selezionata.

User response:

Se si tratta di un'unità minidisco, inserire un minidisco che sia
provvisto di un'etichetta di volume e tentare nuovamente l'operazione.
Se si tratta di un'unità disco fisso, verificare che abbia un'etichetta
di volume e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5176W

L'operazione richiesta della macchina virtuale non può essere eseguita
in quanto un'operazione di backup o ripristino della macchina virtuale è
già in corso. Provare a eseguire di nuovo l'operazione una volta
completata la prima operazione.



Explanation:

Un'operazione della macchina virtuale è già in corso, pertanto
l'operazione richiesta non potrà essere eseguito se la prima operazione
non viene completata.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Attendere il completamento dell'operazione della prima macchina
virtuale, quindi riavviare la richiesta corrente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5177E

Le sessioni di deduplicazione e iniziate dal server lato client si
escludono a vicenda.



Explanation:

Sono state specificate le opzioni in conflitto SESSIONINIT=serveronly e
DEDUPLICATION=yes. Questa combinazione non è consentita.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Utilizzare le sessioni iniziate dal client oppure disabilitare la
deduplicazione lato client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5178E

Il riavvio del servizio RSM non è riuscito. Riavviare il servizio RSM
manualmente.



Explanation:

I file del database RSM sono stati ripristinati dal server IBM Spectrum
Protect e importati. Il client ha provato a riavviare il servizio RSM
per conto dell'utente ma ha riscontrato un problema.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Riavviare il servizio RSM manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5179E

Il client non è in grado di continuare. Il programma verrà terminato.



Explanation:

Il client ha riscontrato un problema e non è in grado di continuare.
Questo messaggio di errore viene in genere preceduto da altri messaggi
di errore. Risolvere tali errori e provare nuovamente.

System action:

Il programma termina.

User response:

Correggere il problema o i problemi che hanno preceduto questo messaggio
e riavviare quindi il client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5181E

Selezione non valida; deve essere selezionato uno specifico gruppo di
backup.



Explanation:

E' stata fatta una selezione che potrebbe causare un ripristino di
molteplici gruppi di backup allo stesso tempo, ma il ripristino di
molteplici gruppi di backup allo stesso tempo non è possibile.

System action:

Il ripristino di un gruppo di backup non è riuscito.

User response:

Selezionare uno specifico gruppo di backup che deve essere ripristinato.

------------------------------------------------------------------------
ANS5182E

Non è possibile ripristinare contemporaneamente più serie di backup.



Explanation:

Sono selezionate per il ripristino più serie di backup, ma non è
supportato il ripristino contemporaneo di più serie di backup.

System action:

Il ripristino della serie di backup non viene eseguito.

User response:

Selezionare uno specifico gruppo di backup che deve essere ripristinato.

------------------------------------------------------------------------
ANS5183W

Oggetti di tipo differente non possono essere ripristinati
contemporaneamente.



Explanation:

Non è possibile ripristinare oggetti di tipo diverso. Ad esempio, non è
possibile ripristinare gruppi di backup e file normali
contemporaneamente.

System action:

Non può essere avviato nessun processo.

User response:

Selezionare oggetti dello stesso tipo per rendere possibile
un'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS5184E

Operazione non consentita per l'oggetto seguente: oggetto



Explanation:

L'operazione richiesta non può essere eseguita per questo oggetto.

System action:

Questo oggetto verrà ignorato.

User response:

Provare un'altra operazione su questo oggetto, oppure la stessa
operazione su un altro oggetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS5186E

La versione del server è di livello inferiore, il backup dei servizi di
sistema e dello stato del sistema è disabilitato per questa sessione.



Explanation:

L'operazione non può essere eseguita in quanto la versione del server è
inferiore.

System action:

Il backup dei servizi di sistema e dello stato del sistema è
disabilitato per questa sessione.

User response:

Occorre utilizzare un server a livello 5.2.0 o superiore.

------------------------------------------------------------------------
ANS5187E

Impossibile impostare l'attributo esteso SHAREAS per il file: 'nome
percorso' Codice di ritorno: 'codice ritorno' 'errore' Codice di errore:
'codice errore'



Explanation:

Per eseguire questa operazione, l'utente deve essere il proprietario del
file o deve disporre dell'autorizzazione di superutente.

System action:

L'elaborazione del file continua senza l'impostazione dell'attributo.

User response:

L'attributo deve essere impostato manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5188E

I backup completi periodici e VM incrementali sono obsoleti. Utilizzare
Incrementale per sempre completo o Incrementale per sempre incrementale
per eseguire i backup della macchina virtuale.



Explanation:

I backup completi periodici e macchina virtuale incrementali sono
obsoleti.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Riavviare il backup della macchina virtuale e utilizzare invece
Incrementale per sempre completo o Incrementale per sempre incrementale
come modalità di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5189E

Il ripristino stato sistema online è obsoleto. Utilizzare il metodo
offline WinPE per eseguire il ripristino dello stato del sistema.



Explanation:

Il ripristino stato sistema online è obsoleto.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Eseguire il ripristino dello stato del sistema con il metodo offline
WinPE.

------------------------------------------------------------------------
ANS5191E

NT Active Directory non è in linea. Il backup non in linea non è
supportato.



Explanation:

NT Active Directory non è in linea durante l'esecuzione dell'operazione
di backup. Il backup non in linea non è supportato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Riavviare il computer, attivare Active Directory e ritentare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5192E

NT Active Directory è in linea. Il ripristino in linea non è supportato.



Explanation:

NT Active Directory è in linea durante l'esecuzione dell'operazione di
ripristino. Il ripristino in linea non è supportato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Riavviare il computer, impostare Active Directory in modalità repair e
ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5193E

Certificate Services non è in linea. Il backup non in linea non è
supportato.



Explanation:

Certificate Services non è in linea durante l'esecuzione dell'operazione
di backup. Il backup non in linea non è supportato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Avviare Certificate Services e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5194E

Certificate Services è in linea. Il ripristino in linea non è
supportato.



Explanation:

Certificate Services è in linea durante l'esecuzione dell'operazione di
ripristino. Il ripristino in linea non è supportato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Arrestare Certificate Services e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5196W

Password di chiave di codifica inserita.



Explanation:

La password con chiave di codifica fornita non soddisfa i requisiti IBM
Spectrum Protect. Questa chiave può essere di 63 byte di lunghezza e
includono i seguenti caratteri: A-Z Qualsiasi lettera, Da A a Z,
maiuscola o minuscola 0-9 Qualsiasi numero, Da 0 a 9 + Più . Punto _
Trattino basso - Trattino & Ampersand

System action:

IBM Spectrum Protect consente di riprovare.

User response:

Immettere la password di chiave di cifratura corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS5201E

La funzione specificata non è implementata.



Explanation:

La funzione specificata non è implementata.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Correggere il comando ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5202I

Uno o più oggetti di sistema sono stati esclusi dall'elaborazione di
voci nell'elenco include-exclude.



Explanation:

Uno o più oggetti di sistema sono stati esclusi dall'elaborazione di
voci nell'elenco include-exclude e il client non li ha elaborati.

System action:

Oggetti esclusi ignorati.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5204W

È possibile selezionare una sola serie di backup per il ripristino.



Explanation:

Il ripristino di più serie di backup non è consentito. È possibile
selezionare e ripristinare una sola serie di backup.

System action:

Non ha luogo alcuna elaborazione.

User response:

È possibile selezionare una sola serie di backup per il ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS5208E

E' stato immessa un valore per la data o per l'orario non valido.



Explanation:

E' stato immessa un valore non valido per la data o per l'orario. La
sintassi non è corretta o il valore effettivo (ad esempio, "45" per il
mese) non è valido.

System action:

Elaborazione interrotta.

User response:

Individuare e correggere il valore non valido. Fare riferimento alla
guida dell'utente della piattaforma utilizzata per la corretta sintassi
della data.

------------------------------------------------------------------------
ANS5209E

Backup del System Volume non eseguito.



Explanation:

IBM Spectrum Protect si Þ verificato un errore durante il backup dei
file del system volume di Windows 2000

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione degli eventi del servizio duplicazione file
di Windows 2000 per assicurarsi che il system volume è stato
inizializzato con successo. Far ripartire il servizio e ritentare
l'operazione di backup

------------------------------------------------------------------------
ANS5210E

Il ripristino del System Volume è fallito.



Explanation:

IBM Spectrum Protect c'è stato un errore durante il ripristino dei file
del system volume di Windows 2000

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Esaminare la registrazione degli eventi del servizio duplicazione file
di Windows 2000 per assicurarsi che il system volume è stato
inizializzato con successo. Far ripartire il servizio e ritentare
l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS5211E

Il servizio cluster è fuori linea. Il servizio cluster deve essere in
linea per potere elaborare un'operazione di ripristino del database
cluster attendibile.



Explanation:

Il servizio cluster deve essere in linea per potere ripristinare il
database cluster. Il tentativo di IBM Spectrum Protect di avviare il
servizio non è riuscito. Potrebbe non essere possibile effettuare un
ripristino attendibile.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Avviare il servizio cluster e riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5212E

Si è verificato un errore durante il tentativo di ridenominare lo spazio
per i file.



Explanation:

Non è possibile completare l'operazione poiché non è stato possibile
ridenominare lo spazio per i file.

System action:

IBM Spectrum Protect ha interrotto l'operazione corrente.

User response:

Contattare il responsabile di sistema per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5215E

tipo-funzione non consentito sull'oggetto 'oggetto'. L'oggetto non viene
inviato al server.



Explanation:

Non è possibile eseguire l'operazione su tale oggetto. Se, ad esempio,
si tratta di un'operazione di immagine, il percorso selezionato è un
file o una directory e, di conseguenza, non è un oggetto valido per
operazioni di immagini.

System action:

Questo oggetto viene ignorato.

User response:

Verificare che l'oggetto specificato sia di un tipo supportato dal
comando. Se, ad esempio, è richiesto un nome spazio file ma è stato
fornito un nome directory, modificare il nome in modo che includa
soltanto il nome spazio file.

------------------------------------------------------------------------
ANS5216E

Non è stato possibile stabilire una connessione TCP/IP con l'indirizzo
'tcp-addr:tcp-port'. L'errore TCP/IP è 'tcp-err-string' (errno = errno).



Explanation:

È stata tentata una connessione TCP/IP con un programma server o agente
e non è riuscita.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che l'indirizzo TCP/IP di destinazione ed il numero porta
siano corretti. Controllare che sia stato avviato un server o un agente
IBM Spectrum Protect all'indirizzo TCP/IP di destinazione e che sia
configurato per l'ascolto alla porta elencata nel messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS5217E

Il nodo non ha le autorizzazioni per eliminare i file di cui è stato
eseguito il backup.



Explanation:

Impossibile eliminare i file di cui è stato eseguito il backup a meno
che l'amministratore di IBM Spectrum Protect non abbia autorizzato il
nodo.

System action:

IBM Spectrum Protect non elimina i file di cui è stato eseguito il
backup.

User response:

Utilizzare il comando SMC QUERY SESSION per verificare l'autorizzazione.
Chiedere al responsabile di IBM Spectrum Protect di fornire
l'autorizzazione appropriata.

------------------------------------------------------------------------
ANS5219W

Oggetti di gruppi diversi non possono essere ripristinati allo stesso
tempo.



Explanation:

Il ripristino di oggetti di gruppi diversi non è consentito.

System action:

Nessuna elaborazione in corso.

User response:

Selezionare gli oggetti dello stesso gruppo per eseguire l'operazione di
ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS5222E

La descrizione archivio supera i 254 caratteri.



Explanation:

IBM Spectrum Protect inserisce una lunghezza massima di 254 caratteri
nella descrizione archivio.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Reimmettere il comando e specificare una descrizione archivio valida più
breve.

------------------------------------------------------------------------
ANS5224W

Si è verificato l'errore codice errore durante l'annullamento
dell'istantanea ripristinata.



Explanation:

Una volta ripristinati i dischi della macchina virtuale, la macchina
virtuale sarà riportata allo stato ripristinato. L'errore specificato è
stato rilevato durante l'operazione di ritorno.

System action:

L'elaborazione continua

User response:

Provare ad accendere la macchina virtuale ripristinata. Se non viene
avviata, provare a eseguire il processo di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS5225W

Si è verificato l'errore codice errore durante la rimozione
dell'istantanea ripristinata.



Explanation:

Una volta ripristinati i dischi della macchina virtuale, la macchina
virtuale sarà riportata allo stato ripristinato e l'istantanea sarà
rimossa. L'errore specificato è stato rilevato durante la rimozione
dell'istantanea.

System action:

L'elaborazione continua

User response:

Provare ad accendere la macchina virtuale ripristinata. Se non viene
avviata, provare a eseguire il processo di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS5226E

Operazione di backup della macchina virtuale non riuscita.



Explanation:

L'operazione di backup della macchina virtuale non è riuscita.
Consultare il log di errori per i dettagli sul motivo per cui
l'operazione non è riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rivedere l'output della console e i log di errore per i dettagli del
problema. Correggere gli eventuali problemi e riavviare l'opeazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5227E

IBM Spectrum Protect ha rilevato un errore dove è stato specificato sia
un nome istantanea che una richiesta di creazione di istantanea.



Explanation:

È necessario specificare un nome di istantanea o una richiesta a IBM
Spectrum Protect per creare l'istantanea, ma non entrambe le opzioni.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Questo è un errore interno e deve essere riportato al personale di
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS5228E

Un'operazione di backup VM non è riuscita perché VMMAXPARALLEL è stato
ridotto a 1 e il client non riesce ancora ad ottenere un punto di
montaggio sul server.



Explanation:

Durante un'operazione di backup parallelo, sessioni di backup
contemporanee hanno richiesto punti di montaggio sul server aggiuntivi
per eseguire i backup in parallelo. Il client ha tentato di ottenere i
punti di montaggio aggiuntivi, ma le richieste del client hanno superato
il numero di punti di montaggio (MAXNUMMP) definito per il nodo. Nel
tentativo di eseguire il backup, il client ha ridotto l'opzione
VMMAXPARALLEL a 1, ma non è ancora in grado di ottenere un punto di
montaggio. L'operazione di backup è stata arrestata.

System action:

L'operazione di backup è stata arrestata.

User response:

Controllare la console o il log di pianificazione per ulteriori
informazioni. Provare a eseguire l'operazione in un secondo momento.
Accertarsi che VMMAXPARALLEL sia impostato su un valore inferiore o
uguale a MAXNUMMP.

------------------------------------------------------------------------
ANS5229E

L'istantanea è già montata per il backup 'nome_backup'.



Explanation:

L'istantanea è correntemente montata sulla macchina locale o sulla
macchina remota. Nessuna operazione di montaggio sull'istantanea sarà
consentita se non viene smontata prima.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Fare riferimento al file dsmerror.log per maggiori dettagli.

------------------------------------------------------------------------
ANS5230E

L'istantanea è già stata importata sul sistema locale per il backup
'nome_backup'.



Explanation:

L'istantanea è correntemente importata sulla macchina locale. Ciò perché
è in uso o è stata creata con la funzione Importa istantanee VSS solo
quando necessario abilitata.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Operazione di montaggio remoto non consentita sulle istantanee
correntemente importate.

------------------------------------------------------------------------
ANS5231E

La dimensione VMDK riportata dall'API VMware vSphere è diversa dalla
dimensione effettiva del file vmdk. Emettere di nuovo il comando restore
con il testflag -VMRESTORE_INCVMDKSIZE.



Explanation:

La dimensione di VMDK riportata dall'API di VMware vSphere per la
configurazione della macchina virtuale è diversa dalla dimensione
effettiva del file vmdk. Ciò può essere dovuto all'esecuzione di uno
strumento di allineamento di archiviazione sui file vmdk prima del
backup.

System action:

Il processo di ripristino viene arrestato.

User response:

Emettere di nuovo il comando restore con il testflag
-VMRESTORE_INCVMDKSIZE.

------------------------------------------------------------------------
ANS5232I

L'operazione di backup della macchina virtuale è stata ignorata.



Explanation:

L'operazione di backup della macchina virtuale è stata ignorata.
Consultare il log di errori per i dettagli sul motivo per cui
l'operazione è stata ignorata.

System action:

L'elaborazione della macchina virtuale viene ignorata.

User response:

Esaminare l'output della console e i log di errore per i dettagli.

------------------------------------------------------------------------
ANS5233E

Impossibile trovare la directory nel backup specificato. Viene
visualizzata la directory di livello principale.



Explanation:

È stato specificato un percorso di directory non valido o
irraggiungibile.

System action:

Viene invece visualizzata la directory di livello principale.

User response:

Selezionare una directory valida e modificare nuovamente il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5234E

Il sistema non riesce a connettersi alla macchina virtuale o la macchina
è spenta. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.



Explanation:

La macchina virtuale è spenta o le credenziali di amministratore del
dominio Windows non sono corrette.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Assicurarsi che la macchina virtuale sia accesa. Utilizzare dsmc SET
PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password' per aggiornare le
credenziali del dominio Windows. Quindi, ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5235E

La macchina virtuale non può essere raggiunta oppure un firewall sta
bloccando la connessione alla macchina.



Explanation:

L'interfaccia di ripristino file non può raggiungere la macchina
virtuale oppure un firewall sta bloccando la connessione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Assicurarsi che la macchina virtuale sia accesa. Se la macchina virtuale
è accesa, esaminare le regole del firewall per assicurarsi che siano
aperte le porte corrette. Inoltre, assicurarsi che il nome host della
macchina virtuale e l'indirizzo TCP/IP si stiano risolvendo nel server
DNS e che non ci siano problemi di rete.

------------------------------------------------------------------------
ANS5236E

Non si dispone dell'autorizzazione per ripristinare il file nella
cartella di destinazione.



Explanation:

L'utente non dispone dell'autorizzazione per ripristinare i file nella
destinazione selezionata.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Assicurarsi che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate per
ripristinare i file nell'ubicazione selezionata.

------------------------------------------------------------------------
ANS5237E

L'operazione di ripristino file non è impostata correttamente oppure non
è possibile raggiungere la macchina virtuale. Contattare
l'amministratore per ricevere assistenza.



Explanation:

L'utente non è in grado di accedere all'interfaccia di ripristino file a
causa di uno dei seguenti motivi:

*  La configurazione dell'operazione di ripristino file non è corretta
   in quanto le credenziali del dominio Windows non dispongono delle
   autorizzazioni corrette.

*  La macchina virtuale è spenta oppure un firewall sta bloccando la
   connessione.

*  Un problema di rete.



System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per risolvere il problema, l'amministrazione può eseguire una delle
azioni riportate di seguito:

*  Assicurarsi che le credenziali del dominio Windows fornite nel
   notebook delle configurazioni dispongano delle autorizzazioni
   corrette per connettersi alla macchina virtuale.

*  Assicurarsi che la macchina virtuale sia accesa e che il firewall sia
   stato aggiornato per consentire connessioni dalla macchina proxy di
   montaggio.

*  Assicurarsi che la macchina proxy di montaggio sia in grado di
   connettersi manualmente alla macchina virtuale per assicurarsi che
   non ci siano problemi di rete.



------------------------------------------------------------------------
ANS5238E

Impossibile ottenere l'elenco dei dispositivi di blocco Linux sulla
macchina proxy di montaggio Linux.



Explanation:

Il comando blkid Linux per ottenere l'elenco dei dispositivi di blocco
non riesce.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Verificare che il comando blkid Linux funzioni correttamente sulla
macchina proxy di montaggio Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS5239E

Impossibile aggiungere il file flat del disco 'flat file perché non sono
disponibili dispositivi loop liberi sulla macchina proxy di montaggio
Linux.



Explanation:

Alcune macchine Linux hanno un numero limitato di dispositivi loop. Per
le operazioni di ripristino file di un'istantanea locale, è necessario
che ogni macchina proxy Linux abbiano un dispositivo loop libero per
ogni volume da montare.

System action:

L'operazione di ripristino file si arresta.

User response:

Aumentare il numero di dispositivi loop sulla macchina proxy di
montaggio Linux o installare il proxy di montaggio Linux su una
distribuzione Linux in cui il numero di dispositivi loop non sia
limitato.

------------------------------------------------------------------------
ANS5240E

Impostazione delle associazioni dispositivo per il file flat del disco
'flat file' utilizzando il comando kpartx sulla macchina proxy di
montaggio Linux non riuscita con rc 'rc'.



Explanation:

Si è verificato un errore nel tentativo di creare i dispositivi con il
comando kpartx del programma di utilità Linux.

System action:

L'operazione di ripristino file si arresta.

User response:

Verificare che il comando kpartx Linux funzioni correttamente sulla
macchina proxy di montaggio Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS5241E

Montaggio del dispositivo blocco 'device_name' su 'mount-point' non
riuscito con rc 'rc'.



Explanation:

Un'operazione di ripristino file non è riuscita a montare il dispositivo
di blocco originale sul proxy di montaggio Linux. Il comando di
montaggio sul proxy di montaggio Linux ha generato un errore imprevisto
e il relativo dispositivo di blocco non è stato montato. Il volume
specificato è stato ignorato.

System action:

Le operazioni di ripristino file proseguono con il dispositivo
successivo.

User response:

Aggiornare il sistema operativo del proxy di montaggio Linux. Questo
comportamento è stato osservato con LVM su una macchina guest con Redhat
7.3 e Redhat 6.5 sul proxy di montaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS5242E

Assemblaggio del dispositivo RAID 'device' non riuscito con rc 'rc'.



Explanation:

Si è verificato un errore nel tentativo di assemblare un dispositivo
RAID sul proxy di montaggio Linux.

System action:

Si contrassegna il dispositivo come 'mount_failed' e si continua
l'operazione di ripristino file.

User response:

Controllare la congruenza del dispositivo RAID.

------------------------------------------------------------------------
ANS5243E

Attivazione del numero dispositivo LVM 'device-number' non riuscita con
rc 'rc'.



Explanation:

Si è verificato un errore nel tentativo di attivare il dispositivo LVM
sul proxy di montaggio Linux.

System action:

Si contrassegna il dispositivo come 'mount_failed' e si continua
l'operazione di ripristino file.

User response:

Controllare la congruenza del dispositivo LVM.

------------------------------------------------------------------------
ANS5244E

Non è possibile rilevare i punti di montaggio originale perché il
percorso etc non può essere trovato in alcun volume montato.



Explanation:

Per rilevare i punti di montaggio originali, è necessario leggere i file
fstab e mtab presenti nel percorso etc.

System action:

L'operazione di ripristino file continua.

User response:

Controllare che il guest macchina virtuale originale abbia un percorso
etc valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5245W

Viene specificata TCPWINDOWSIZE optionCur, ma supera il valore massimo
consentito da IBM Spectrum Protect. Verrà invece utilizzata
TCPWINDOWSIZE optionNew.



Explanation:

Fare riferimento al manuale del prodotto per ulteriori informazioni
sull'opzione TCPWINDOWSIZE.

System action:

L'operazione continua con il valore massimo consentito da IBM Spectrum
Protect.

User response:

Impostare la dimensione della finestra TCP su un valore compreso
nell'intervallo consentito.

------------------------------------------------------------------------
ANS5246W

Viene specificata TCPWINDOWSIZE optionCur, ma supera il valore massimo
consentito dal sistema operativo. Verrà invece utilizzata TCPWINDOWSIZE
optionNew.



Explanation:

Il valore specificato è nell'intervallo consentito da IBM Spectrum
Protect, ma il limite del valore del sistema operativo è inferiore.

System action:

L'operazione continua con il valore massimo consentito dal sistema
operativo.

User response:

Impostare la dimensione della finestra TCP su un valore consentito dal
sistema operativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5247E

La configurazione dell'operazione di ripristino file non è stata
completata. Contattare l'amministratore per ricevere assistenza.



Explanation:

L'utente non è in grado di accedere all'interfaccia di ripristino file a
causa di credenziali del dominio Windows mancanti.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

L'amministratore deve fornire le credenziali di amministratore del
dominio Windows nella pagina di ripristino file del notebook di
configurazione nella GUI di Data Protection for VMware vSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS5248E

Non è possibile rilevare i punti di montaggio originali perché non è
stato possibile leggere le informazioni sul file system guest della
macchina virtuale originale. rc='rc'.



Explanation:

Per rilevare i punti di montaggio originali, è necessario leggere il
file fstab presente nel percorso etc.

System action:

L'operazione di ripristino file continua.

User response:

Controllare che il guest macchina virtuale originale abbia un file fstab
valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5249E

Operazione di ripristino della virtual machine non riuscita.



Explanation:

L'operazione di ripristino della virtual machine non è riuscita.
Consultare il log di errori per i dettagli sul motivo per cui
l'operazione non è riuscita.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rivedere l'output della console e i log di errore per i dettagli del
problema. Correggere gli eventuali problemi e riavviare l'opeazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5250E

Si è verificato un errore non previsto. IBM Spectrum Protect nome
funzione : nome-funzione IBM Spectrum Protect funzione : desc-funzione
IBM Spectrum Protect codice errore : coderr-TSM IBM Spectrum Protect
file : nome-file (numero-riga)



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS5251E

Il provider di istantanee non è disponibile per questa operazione.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non era in grado di eseguire un'istantanea perché
il provider di istantanee non è disponibile.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se si tenta un'operazione utilizzando il Servizio copia replicata del
volume di Microsoft, assicurarsi che il servizio Copia replicata del
volume sia installata sul sistema e che il plugin di istantanee IBM
Spectrum Protect "pivss.dll" sia presente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5252E

IBM Spectrum Protect ha tentato di eseguire un comando di sistema che
non è riuscito. Comando: comando rc : rc



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha dovuto eseguire un comando di sistema insieme a
un'operazione di istantanea.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5253W

Il sistema non è stato in grado di creare la directory di trasferimento
Servizi copia replicata del volume 'dir'.



Explanation:

Il sistema non è stato in grado di creare un'ubicazione specifica
dell'utente per l'area di trasferimento Servizi copia replicata del
volume. Verrà utilizzata l'area di trasferimento predefinita sull'unità
di sistema.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Selezionare l'opzione per specificare l'area di trasferimento per le
operazioni Servizi copia replicata del volume e specificare
un'ubicazione valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS5254E

Il plug-in di istantanee di Servizi copia replicata del volume
'pivss.dll' non è stato trovato.



Explanation:

Il sistema non è stato in grado di rilevare il plug-in dell'istantanea
VSS in alcune delle ubicazioni del plug-in.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare l'installazione di IBM Spectrum Protect per assicurarsi che
il plugin sia stato installato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5255E

Impossibile copiare il file locale 'file-locale' nell'ubicazione remota
'file-remoto'.



Explanation:

Il tentativo di trasferire un file in un sistema remoto non è riuscito.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che il percorso di directory sul sistema remoto esista e che
l'applicazione IBM Spectrum Protect abbia l'autorizzazione appropriata
per scrivere in tale ubicazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5256W

Impossibile trovare il file mtab originale.



Explanation:

Per rilevare i punti di montaggio originali, è necessario leggere le
informazioni mtab originali. In alcune distribuzioni Linux, il file mtab
potrebbe essere un link simbolico a /proc/self/mounts che potrebbe
interferire con il proxy di montaggio Linux.

System action:

L'operazione di ripristino file continua.

User response:

Controllare che il guest macchina virtuale originale abbia un file mtab
valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS5257E

Il volume 'volume' non supporta l'operazione VSS richiesta.



Explanation:

Il volume non supporta l'operazione VSS richiesta. Alcuni motivi di
questo errore includono le seguenti condizioni:

*  Per le richieste di backup off-load, non è possibile trovare un
   provider hardware

*  Per le richieste di backup off-load, il provider non supporta il
   supporto trasportabile

*  Per le richieste di backup locale, il provider non supporta le
   istantanee persistente

*  Per le richieste di backup delle macchine virtuali Hyper-V che si
   trovano sul volume con un file system del volume condiviso dal
   cluster e l'opzione VSSUSESYSTEMPROVIDER è impostata su YES

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Provare ad eseguire di nuovo il backup ed utilizzare una destinazione di
backup supportata. Se si sta eseguendo il backup delle macchine virtuali
Hyper-V e l'opzione VSSUSESYSTEMPROVIDER è impostata su YES, provare ad
eseguire di nuovo l'operazione, con l'opzione VSSUSESYSTEMPROVIDER
impostata su NO.

------------------------------------------------------------------------
ANS5258E

L'inizializzazione dell'istantanea della copia shadow del volume
Microsoft non è riuscita.



Explanation:

IBM Spectrum Protect si è verificato un errore durante
l'inizializzazione della Microsoft Volume Shadow Copy Service per backup
o ripristino. Il log di errore IBM Spectrum Protect e l'evento Windows
può contenere informazioni aggiuntive su questo errore.

System action:

IBM Spectrum Protect arresta l'operazione.

User response:

Ripetere l'operazione. Se l'errore persiste, esaminare il log degli
errori IBM Spectrum Protect e il log dell'evento Windows per
informazioni relative a questo errore. Utilizzare il comando Windows
VSSADMIN LIST WRITERS per determinare lo stato Volume Shadow Copy
service. Riavviare la macchina per cancellare lo stato di errore della
copia di volume shadow. Se il sistema è un controller di dominio e il
servizio Active Directory è arrestato, riavviare il servizio Active
Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5259W

Impossibile aggiornare il volume 'volume' per l'accesso il
lettura-scrittura utilizzato per il 'volume'.



Explanation:

La modifica del volume in accesso in lettura-scrittura richiede
l'accesso esclusivo al volume. Se il volume è aperto da un'applicazione,
questa operazione non riesce.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano i volumi e usare
l'interfaccia del sistema operativo per montare il volume che ha causato
l'errore per l'accesso alla lettura-scrittura.

------------------------------------------------------------------------
ANS5260W

L'oggetto di ripristino volume' ha il volume di origine 'volume' o il
volume di destinazione 'volume' già selezionato per il ripristino da
volumi di istantanee diversi. Sarà ripristinato utilizzando la copia a
livello di file.



Explanation:

Questo errore può verificarsi quando più oggetti vengono selezionati per
il ripristino e hanno dati che si sovrappongono sui volumi e sono stati
selezionati per il ripristino da diverse versioni di backup. Il
ripristino delle istantanee può essere eseguito da un solo backup
locale.

System action:

L'oggetto di ripristino identificato nel messaggio sarà ripristinato
utilizzando la copia a livello di file dopo aver completato il
ripristino dell'istantanea.

User response:

Ritentare il ripristino dell'oggetto identificato separatamente per un
ripristino più veloce utilizzando l'istantanea.

------------------------------------------------------------------------
ANS5261W

Un tentativo di creare un'istantanea non è riuscito. Verrà eseguito un
altro tentativo di creare l'istantanea tra numero secondi.



Explanation:

Un tentativo di creare un'istantanea non è riuscito con un errore che
consente nuovi tentativi. Dopo una breve attesa, il programma tenterà
nuovamente l'operazione.

System action:

Nessuna.

User response:

Controllare i log degli errori di IBM Spectrum Protect per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5262I

Il ripristino dell'istantanea eseguirà il failover alla copia a livello
file dal volume istantanea.



Explanation:

Il ripristino dell'istantanea non è in questo momento possibile a causa
di un errore. IBM Spectrum Protect eseguirà automaticamente il failover
a un altro metodo di ripristino per completare l'operazione di
ripristino.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Controllare il log degli errori per ulteriori informazioni dai messaggi
che precedono quello corrente per identificare la condizione di errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS5263E

Il modulo di istantanea per 'provider istantanea' non è riuscito con
l'errore 'messaggio_di_errore'.



Explanation:

Il modulo di istantanea per il provider di istantanee identificato non è
riuscito a eseguire l'operazione e ha restituito l'errore identificato.

System action:

Il ripristino potrebbe eseguire automaticamente il failover su un metodo
di ripristino alternativo 'copia a livello file da un volume istantanea'
se possibile. In caso contrario, l'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Controllare il log degli errori per ulteriori informazioni dai messaggi
che precedono quello corrente. Utilizzare l'interfaccia del provider di
istantanee per identificare e correggere il problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5264W

Nessuna istantanea rilevata per il provider di istantanee 'provider di
istantanee'.



Explanation:

Il ripristino dell'istantanea richiede un plugin per il tipo di provider
di istantanee specificato. Il plugin deve essere installato nella
directory IBM Spectrum Protect.

System action:

Il ripristino eseguirà automaticamente il failover al metodo alternativo
'copia a livello di file dal volume di istantanea'.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema IBM Spectrum Protect per ottenere
e installare il modulo di plugin richiesto.

------------------------------------------------------------------------
ANS5265W

Il ripristino dell'immagine è stato già avviato utilizzando il modulo
del provider 'provider di istantanee'. Non è possibile individuare un
altro modulo per il provider 'provider di istantanee' per il ripristino
di 'nome oggetto'.



Explanation:

Questo errore si verifica durante il ripristino di più oggetti di backup
locale creati con provider di istantanee diversi. Il ripristino di
istantanea può essere eseguito utilizzando una sola interfaccia di
istantanea.

System action:

Il ripristino causerà il failover al ripristino della copia a livello di
file dal volume di istantanea.

User response:

Se si desidera il ripristino di istantanea per l'oggetto identificato
nel messaggio, ripristinarlo utilizzando un comando separato.

------------------------------------------------------------------------
ANS5266E

Ripristino copia a livello di file di 'nome-oggetto' non riuscito.



Explanation:

Non è stato possibile copiare i file dei dati dal backup locale alla
relativa destinazione, pertanto il ripristino ha avuto esito negativo.

System action:

Se per il ripristino sono stati selezionati più oggetti, l'elaborazione
continua con un altro oggetto.

User response:

Controllare il log degli errori per ulteriori informazioni dai messaggi
che precedono quello corrente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5267E

Modulo Disk Mapper non riuscito per l'operazione.



Explanation:

Un'operazione IBM Spectrum Protect sottostante non è riuscita ad
eseguire l'operazione a causa di un errore di sistema.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare il log degli errori per ulteriori informazioni dai messaggi
che precedono quello corrente per identificare la causa dell'errore.
Contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5268W

Lo stato corrente (state) dello scrittore di Servizi copia replicata del
volume di Microsoft ('nome') non è valido per l'operazione corrente.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Il sistema ritenterà l'operazione automaticamente dopo trenta secondi
fino a tre volte per consentire allo scrittore di tornare nello stato
appropriato. Se dopo tre tentativi lo scrittore si trova ancora in stato
non corretto, l'operazione non riesce.

User response:

Stabilire vi sono operazioni di Servizi copia replicata del volume che
vengono eseguite contemporaneamente all'operazione corrente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5269E

Lo stato corrente (state) dello scrittore di Servizi copia replicata del
volume di Microsoft ('nome') non è valido per l'operazione corrente o
non può essere determinato. L'ultimo errore riportato è 'errore'.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Consultare il log degli eventi di Microsoft per determinare se esistono
problemi con l'autore.

------------------------------------------------------------------------
ANS5270E

Una richiesta di ripristino VSS con data/ora 'dataora1' è in conflitto
con una richiesta di ripristino con data/ora 'dataora2'



Explanation:

È stata emessa una richiesta di ripristino che richiede il ripristino di
più componenti che risiedono nei documenti di backup VSS con date/ore di
backup diverse. Ad esempio, un utente esegue il backup del gruppo di
memoria Exchange STG1 lunedì e del gruppo di memoria Exchange STG2
martedì. Mercoledì, l'utente tenta di ripristinare STG1 e STG2.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Inoltrare di nuovo la richiesta di ripristino come richieste separate
per ciascun componente. Ad esempio, se si riceve questo errore mentre si
tenta di ripristinare i gruppi di memoria Exchange STG1 e STG2,
inoltrare nuovamente una richiesta di ripristino per il gruppo di
memoria STG1 e una richiesta di ripristino separate per il gruppo di
memoria STG2.

------------------------------------------------------------------------
ANS5271E

Un writer Microsoft Volume Shadow Copy Services si trova in uno stato
non valido prima dell'inizializzazione dell'istantanea.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare i log degli errori di IBM Spectrum Protect per ulteriori
informazioni.

Uno dei writer VSS si trova in uno stato non valido o non previsto.
Tentare il comando "vssadmin list writers" e controllare lo stato dei
writer VSS. Lo stato dei writer deve essere stabile affinché IBM
Spectrum Protect possa proseguire con le operazioni VSS. Alcuni writer
possono essere ripristinati automaticamente a seguito di errori
secondari. Nella maggior parte dei casi, il riavvio di un writer risolve
il problema. Il metodo più semplice per riavviare i writer consiste nel
riavvio del sistema operativo. È possibile riavviare il servizio
specifico che implementa un writer VSS, ma non è semplice stabilire
quale servizio riavviare.

------------------------------------------------------------------------
ANS5272E

Un writer dei servizi di copia shadow del volume Microsoft non è in uno
stato valido dopo l'inizializzazione dell'istantanea.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS5273E

Un writer dei servizi di copia shadow del volume Microsoft non è in uno
stato valido dopo aver preso un'istantanea.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS5274E

Un writer dei servizi di copia shadow del volume Microsoft non è in uno
stato valido dopo il completamento del backup.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS5275E

Un writer dei servizi di copia shadow del volume Microsoft non è in uno
stato valido prima dell'inizializzazione del ripristino.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS5276E

Un writer dei servizi di copia shadow del volume Microsoft non è in uno
stato valido dopo la preparazione di un'operazione di ripristino.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS5277E

Un writer dei servizi di copia shadow del volume Microsoft non è in uno
stato valido dopo che il ripristino è stato terminato.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS5278W

Impossibile rilevare tutti i punti di montaggio originale perché il
numero di dispositivi standard montati 'device-number' è diverso dal
numero di dispositivi standard trovati nei file fstab e mtab
'device-number'.



Explanation:

Questo è un requisito per il riconoscimento dei dispositivi standard.

System action:

L'operazione di ripristino file continua.

User response:

Verificare che i dispositivi siano corretti nei file fstab e mtab del
guest della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS5279E

Errore durante l'elaborazione di 'nomefile': file non trovato.



Explanation:

Il file elaborato per il backup, l'archiviazione o la migrazione non è
più presente sul client. Un altro processo ha eliminato il file prima
che fosse possibile eseguirne il backup, l'archiviazione o la migrazione
tramite IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5280E

L'enumerazione degli oggetti da una serie di file o elenco di file non è
riuscita.



Explanation:

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori del client
IBM Spectrum Protect. Questo messaggio è sempre accompagnato dal
messaggio del log degli errori ANS5279E se l'oggetto non è stato trovato
o da ANS5250E per altre cause, ad esempio se l'accesso è stato negato.
Questi messaggi identificano l'oggetto in questione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Consultare la risposta dell'utente in base agli altri messaggi contenuti
nel log degli errori del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5281E

Si è verificato un errore di backup remoto. nome nodo remoto : nodo
indirizzo remoto : indirizzo nome multi-nodo : multi-nodo messaggio di
errore : msg codice di ritorno : cr



Explanation:

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori del client
IBM Spectrum Protect sul sistema remoto.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Vedere la riposta dell'utente in base agli altri messaggi del log degli
errori del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5282E

Si è verificato un errore di backup remoto.



Explanation:

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori del client
IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Vedere la riposta dell'utente in base agli altri messaggi del log degli
errori del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5283E

L'operazione non è riuscita.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Vedere la riposta dell'utente in base agli altri messaggi del log degli
errori del client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5284I

IBM Spectrum Protect ha rivelato una configurazione non completa! Il
file di opzioni client 'dsm.opt' non è stato trovato, mentre il file
delle opzioni system 'file-path' esiste! Questa procedura descriverà in
dettaglio il processo di configurazione dei file di opzioni client IBM
Spectrum Protect di base iniziali sostituendo il file di opzioni
corrente. Continuare?



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rivelato una configurazione non completa. Il
file di opzioni utente, dsm.opt, non è stato trovato. Inoltre, è stato
trovao un file di opzioni di sistema, dsm.sys. Per completare la
configurazione, la procedura guidata di configurazione creerà dsm.opt e
sostituirà dsm.sys con impostazioni minime.

System action:

IBM Spectrum Protect potrebbe arrestarsi

User response:

Se la versione corrente di dsm.sys è necessaria, rinominare il file e
riavviare IBM Spectrum Protect. Se la versione corrente non è
necessaria, selezionare Si e consentire a IBM Spectrum Protect di
sostituire il file.

------------------------------------------------------------------------
ANS5285E

Il documento XML di backup del Servizio Copia Shadow del volume
Microsoft (VSS) non è valido per il ripristino. Per ulteriori
informazioni, consultare il log degli errori del client.



Explanation:

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento del Servizio Copia Shadow del
volume (VSS) nelle seguenti versioni del sistema operativo:

*  Pacchetto di rollup aggiornamento Windows 2003 KB940349

*  Windows Vista Service Pack 1

Questi nuovi pacchetti di correzioni VSS fanno in modo che VSS generi
file di controllo .xml in un formato non compatibile con le versioni
precedenti di VSS. Questo errore può verificarsi quando è in corso un
ripristino dello stato del sistema da un livello di sistema operativo di
base che non dispone delle correzioni VSS applicate e i file di backup
dello stato del sistema erano stati creati da un livello di sistema
operativo a cui erano state applicate le correzioni VSS.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

La procedura di ripristino per lo stato del sistema Windows richiede che
la versione del sistema operativo e il livello di service pack
utilizzati per avviare il ripristino si trovino allo stesso livello di
sistema operativo e service pack utilizzati per creare il backup dello
stato del sistema. Inoltre, si noti quanto segue:

*  Su sistemi Windows 2003, è necessario applicare anche il pacchetto di
   rollup VSS KB940349 prima di eseguire il ripristino dello stato del
   sistema.

*  Su Windows Vista, è necessario applicare lo stesso service pack che
   era installato al momento del backup prima di eseguire il ripristino
   dello stato del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5286I

L'operazione di ripristino istantaneo VSS è riuscita ma alcune
istantanee VSS esistenti sono state eliminate dal provider VSS.



Explanation:

È stata eseguita un'operazione di ripristino istantaneo VSS per volumi
di istantanee che si trovavano in una relazione dipendente. Per
consentire la riuscita del processo di ripristino, è stato necessario
rimuovere i volumi di istantanee causando la dipendenza. Tali volumi
generalmente rappresentano backup istantanei più recenti. Tale
operazione ha forzato la rimozione, da parte di IBM Spectrum Protect,
dei backup che includevano le istantanee eliminate. Questa situazione è
frequente quando si utilizzano volumi efficienti in termini di spazio
SVC (SAN Volume Controller) che dispongono di più istantanee.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5287W

L'operazione di ripristino VSS verrà eseguita mediante VSS Fast Restore
in quanto XIV VSS Hardware Provider e a livello 2.2.2.



Explanation:

XIV VSS Hardware Provider 2.2.2 ha dei problemi con VSS Instant Restore.
Aggiornare XIV VSS Hardware Provider alla versione 2.2.3 o successiva.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Aggiornare XIV VSS Hardware Provider alla versione 2.2.3 o successiva.

------------------------------------------------------------------------
ANS5288W

Indicatore di test DISCARDZEROFILEDATA abilitato. Vengono eliminati i
dati dell'oggetto a lunghezza zero nome-file



Explanation:

Durante il ripristino di un file o di una directory a lunghezza zero, i
dati sono stati decompressi. Questi dati potrebbero essere attributi
estesi, flussi alternativi o dati ACL. Per impostazione predefinita
questi dati vengono ripristinati. Poiché è impostato l'indicatore di
test DISCARDZEROFILEDATA, i dati vengono eliminati.

System action:

I dati vengono eliminati e l'elaborazione continua

User response:

Annotare il nome del file o della directory contenuto in questo
messaggio e determinare se è necessario reimpostare i dati eliminati
tramite altri mezzi.

------------------------------------------------------------------------
ANS5289W

La sequenza dei dispositivi non è corretta e non è possibile
identificare tutti i punti di montaggio originali. Il volume 'volume'
non è congruente. Il rilevamento dei punti di montaggio originali è
stato arrestato.



Explanation:

L'ordine corretto dei dispositivi è obbligatorio per il riconoscimento
dei dispositivi standard.

System action:

Il rilevamento dei punti di montaggio originali è stato arrestato.
L'operazione di ripristino file continua.

User response:

Verificare che i dispositivi siano corretti nei file fstab e mtab del
guest della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS5290W

Dispositivi di tipo 'device_type' non sono supportati. Viene ignorato il
dispositivo 'device_name'.



Explanation:

Il dispositivo rilevato non è supportato.

System action:

Il dispositivo per la macchina virtuale di destinazione di destinazione
non è montato. L'operazione continua.

User response:

Utilizzare un tipo diverso di dispositivo sulla macchina guest. Sono
supportati solo i dispositivi ext2,ext3,ext4,xfs, btrfs e reiserfs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5291E

Si è verificato un errore eliminando la macchina virtuale clone
collegata temporanea 'linked clone name' (rc=return code). Verificare se
questa macchina virtuale esista ancora ed eliminarla manualmente.



Explanation:

Non è stato possibile eliminare la macchina virtuale clone collegata.
Questa macchina virtuale temporanea è stata creata per scopi di
ripristino file per montare un'istantanea locale. Questa macchina
virtuale potrebbe essere stata ridenominata manualmente, oppure
modificata o eliminata accidentalmente.

System action:

L'operazione di cleanup del ripristino file continua.

User response:

Verificare se questa macchina virtuale esista ancora ed eliminarla
manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5292E

Un file password valido non è stato trovato per il server 'server-name'.
L'amministratore di sistema deve eseguire il client di backup-archivio e
immettere la password per memorizzarla localmente. Inoltre,
l'amministratore deve dare accesso in lettura per l'utente non
amministrativo al file di password.



Explanation:

Il file contenente la password memorizzata per il server specificato
nome-server non è disponibile.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

L'amministratore di sistema deve impostare e memorizzare una nuova
password e rendere il file password leggibile dall'utente non
amministrativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5293E

Un file password valido è stato trovato per il server 'server-name', ma
non ha l'accesso in lettura concesso agli utenti non amministrativi.
L'amministratore di sistema deve modificare i file delle password per
consentire agli utenti non amministrativi di leggere i file o l'utente
deve diventare un utente autorizzato.



Explanation:

Il file contenente la password memorizzata per il server specificato
nome-server non è leggibile dagli utenti non amministrativi.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

L'amministratore di sistema deve impostare i file delle password in modo
che siano leggibili dall'utente non amministrativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5294E

L'utente corrente non è un utente autorizzato di IBM Spectrum Protect. È
necessario essere un utente autorizzato di IBM Spectrum Protect per
eseguire l'operazione corrente.



Explanation:

Per eseguire le normali operazioni di IBM Spectrum Protect, è necessario
essere un utente autorizzato. Fare riferimento al manuale 'IBM Spectrum
Protect UNIX and Linux Backup-Archive Clients Installation and User's
Guide' per i dettagli relativi alla configurazione dell'ambiente per
consentire all'utente di sistema di assumere il ruolo di utente
autorizzato di IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

L'amministratore deve aggiornare il file di opzioni dsm.sys per
impostare l'opzione PASSWORDDIR su un'ubicazione leggibile dall'utente
corrente oppure assegnare all'utente corrente l'autorizzazione di
lettura/scrittura per il file della password.

------------------------------------------------------------------------
ANS5296I

La macchina virtuale 'vm-name' contiene uno o più dischi virtuali di
tipo Thick Eager Zero. La creazione di dischi di questo tipo può
richiedere molto tempo. Questa operazione di ripristino potrebbe andare
in timeout prima che i dischi siano pronti.



Explanation:

Il completamento del ripristino di una VM con dischi virtuali Thick
Eager Zero può richiedere molto tempo poiché i dischi are riempiti di
zero per nascondere ogni precedente contenuto. Il tempo necessario per
fornire un disco Thick Eager Zero dipende dai carichi di elaborazione
nelle risorse VMware (vCenter e datastore).

System action:

Nessuna

User response:

Ripetere l'operazione di ripristino in un momento in cui il carico di
elaborazione è leggero nelle risorse datacenter e vCenter

------------------------------------------------------------------------
ANS5298E

Una copia in background di flashcopy è in corso tra il volume di
origine: e il volume di destinazione: .



Explanation:

Una copia in background di flashcopy di un'operazione precedente non è
completata per i volumi di origine e di destinazione.

System action:

Il comando avrà esito negativo.

User response:

Attendere il completamento della copia in background e ripetere il
comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS5300E

Errore rilevato nell'elenco file specificato 'file list name' durante
l'elaborazione della riga line number: è stata rilevata una voce ID
oggetto esterno /numero inode / numero generazione inode / numero ordine
ripristino/ alias non valida: 'invalid entry'. Riga non valida: 'voce
non valida'



Explanation:

Analisi dell'elenco file non riuscita a causa di una voce non valida.

System action:

L'operazione è stata annullata a causa di un errore dell'elenco file.

User response:

Correggere la voce dell'elenco di file non valido e riavviare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5301E

Errore rilevato nell'elenco file specificato 'nome elenco file' durante
l'elaborazione della riga numero riga: individuato un ordine non valido
di ID di oggetti esterni. ext. ID oggetto del file precedente: ID
oggetto esterno precedente ext. ID oggetto del file corrente: ID oggetto
esterno corrente



Explanation:

Analisi dell'elenco file non riuscita a causa di un ordine non valido
degli ID dell'oggetto esterno.

System action:

L'operazione è stata annullata a causa di un errore dell'elenco file.

User response:

Correggere l'ordine dell'elenco di file non valido e riavviare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5302E

Errore di flusso dell'elenco file nel file 'nome elenco file' rilevato
durante l'elaborazione della riga numero riga.



Explanation:

Elaborazione dell'elenco file non riuscita a causa di un errore di
flusso.

System action:

L'operazione è stata annullata a causa di un errore di flusso del file.

User response:

Correggere l'elenco del file specificato e riavviare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5303I

***** date Elaborati count oggetti di elenco file count e server IBM
Spectrum Protect *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha elaborato il numero specificato di oggetti
dell'elenco del server e del file IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5304E

nome-programma: rilevamento del file sincrono non riuscito per l'ID
oggetto esterno: ID oggetto esterno.



Explanation:

Il client HSM non è in grado di rilevare un oggetto nel server IBM
Spectrum Protect.

System action:

Il file corrente viene ignorato per l'eliminazione del file sincrono e
il processo continuerà.

User response:

Verificare il file di log del server IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS5307E

La sessione è stata respinta. Il server non consente il collegamento di
un client che non sia abilitato per la protezione della conservazione di
gestione spazio.



Explanation:

Il client non può stabilire una connessione al server perché il server è
abilitato per la protezione della conservazione di gestione spazio,
mentre il client non lo è.

System action:

La sessione non è avviata.

User response:

Contattare il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5308W

Nessun nodo NAS corrispondente trovato sul server.



Explanation:

Si è tentato di avviare un backup o un ripristino di un sistema NAS ma
il client IBM Spectrum Protect non è stato in grado di trovare un nodo
corrispondente sul server configurato per accedere al sistema NAS.

System action:

La finestra di backup o ripristino NAS verrà chiusa.

User response:

Consultare l'amministratore di IBM Spectrum Protect per assistenza
nell'associazione del proprio nodo a un nodo NAS con autorizzazione per
accedere al sistema NAS sul server. Quindi tentare di eseguire
nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5821E

Impossibile connettersi a Active Directory.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non può connettersi a Active Directory. Active
Directory non è in esecuzione o non si dispone di autorizzazioni
sufficienti per utilizzarla.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che il sistema sia configurato come controller Active
Directory e che il servizio sia attivo. Verificare di essere registrati
come utente con diritti sufficienti per amministrare Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5822E

Nessun oggetto Active Directory corrisponde alla query.



Explanation:

È stata eseguita una ricerca in Active Directory; tuttavia, non è stato
trovato alcun oggetto corrispondente alla query.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare di specificare un nome distinto valido dell'oggetto Active
Directory o di un contenitore oppure un nome jolly valido e di disporre
dei diritti sufficienti per amministrare Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5823W

L'oggetto esiste, ignora



Explanation:

Il client ha tentato di ripristinare l'oggetto specificato, ma l'oggetto
è già presente nell'ubicazione della destinazione di ripristino e
l'utente ha scelto di non sostituire l'oggetto esistente.

System action:

L'oggetto viene ignorato, viene registrato un messaggio in dsmerror.log
e l'elaborazione di ripristino continua con l'oggetto successivo.

User response:

L'oggetto è stato ignorato in quanto erano in vigore REPLACE NO, che
salta tutti gli oggetti esistenti, o REPLACE PROMPT e, quando richiesto,
l'utente ha scelto di ignorare l'oggetto. Non è richiesta alcuna azione
se la decisione di ignorare l'oggetto è stata scelta. In caso contrario
l'operazione può essere ritentata utilizzando REPLACE ALL (che
sostituisce automaticamente l'oggetto esistente) o REPLACE PROMPT
(chiedere all'utente se sostituire l'oggetto).

------------------------------------------------------------------------
ANS5824E

Specifica di ricerca Active Directory non valida.



Explanation:

La specifica di ricerca per gli oggetti Active Directory non sono
validi.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Consultare la documentazione per la sintassi di Active supportata.

------------------------------------------------------------------------
ANS5825E

Riattivazione 'tombstone-name' a 'distinguished-name' non riuscita.
Consultare il log degli errori per maggiori dettagli.



Explanation:

È stato effettuato un tentativo di riattivare l'oggetto tombstone di
Active Directory, ma si è verificato un errore.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti tombstone richiesti
dall'utente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5826E

Il ripristino in un controller di dominio in sola lettura non è
consentito.



Explanation:

Tentativo di ripristinare su un controller di dominio in sola lettura.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5827E

Non è stata trovata alcuna copia di backup del database Active
Directory.



Explanation:

Non è stato eseguito il backup di un tentativo di ripristino di oggetti
Active Directory da un database.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che Active Directory sia stato sottoposto a backup con lo
stato di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS5828E

Non è stato trovato alcuno spazio file di stato di sistema nel server.
Impossibile eseguire le funzioni di Active Directory.



Explanation:

Tentativo di ripristino di un database Active Directory da un backup di
stato del sistema che non esiste.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che sia stato eseguito il backup dello stato di sistema
oppure eseguire il back up dello stato di sistema, quindi riprovare il
comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS5829E

Non è stato trovato alcun backup dello stato di sistema alla data
specificata. Impossibile eseguire le funzioni di Active Directory.



Explanation:

Tentativo di ripristino di un database Active Directory da un backup di
stato del sistema che non esiste.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che sia stato eseguito il backup dello stato di sistema nella
data specificata oppure specificare una nuova data.

------------------------------------------------------------------------
ANS5830E

Il ripristino dell'oggetto 'tombstone-name' non è consentito da Active
Directory.



Explanation:

L'oggetto di determinati tipi non può essere ripristinato. Questa è una
restrizione del sistema.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti per la richiesta
dell'utente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5831E

Il ripristino di questo oggetto non è consentito da Active Directory.



Explanation:

L'oggetto di determinati tipi non può essere ripristinato. Questa è una
restrizione del sistema.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti per la richiesta
dell'utente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5832E

La riattivazione dell'oggetto tombstone non è riuscita. Consultare il
log degli errori per maggiori dettagli.



Explanation:

È stato effettuato un tentativo di riattivare l'oggetto tombstone di
Active Directory, ma si è verificato un errore.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti tombstone richiesti
dall'utente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5833E

Questo sistema è un Controller di dominio, ma il servizio Active
Directory è arrestato. Non è possibile eseguire l'operazione se il
servizio Active Directory non è in esecuzione.



Explanation:

Il servizio Active Directory deve essere eseguito quando si esegue il
backup o il ripristino dello statodel sistema o si azionano gli oggetti
Active Directory. Quando il servizio Active Directory è in esecuzione,
può essere nello stato in linea o fuori linea. Quando si interrogano o
ripristinano gli oggetti Active Directory o si esegue il backup dello
stato del sistema, il servizio Active Directory deve essere in linea.
Quando si ripristina lo stato del sistema, il servizio Active Directory
deve essere fuori linea (ma non arrestato).

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se si interrogano o si ripristinano gli oggetti Active Directory o si
esegue il backup dello stato del sistema, mettere il servizio Active
Directory nello stato online avviando il servizio Active Directory. Se
si ripristina lo stato del sistema, mettere il servizio Active Directory
nello stato fuori lineariavviandolo nella modalità di ripristino Active
Directory. Quando un servizio di Active Directory non è nello stato
appropriato, riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5834E

Si è verificato un errore LDAP imprevisto. Consultare il log degli
errori per maggiori dettagli.



Explanation:

Si è verificato un errore imprevisto durante la riattivazione tombstone
Active Directory.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti tombstone richiesti
dall'utente.

User response:

Consultare il log degli errori per informazioni dettagliate sull'errore
LDAP.

------------------------------------------------------------------------
ANS5835E

L'operazione LDAP ha restituito il codice di ritorno: 'stringa di
errore'



Explanation:

Si è verificato un errore imprevisto durante la riattivazione tombstone
Active Directory.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti tombstone richiesti
dall'utente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5836W

Uno o più attributi non sono stati ripristinati. Consultare il log degli
errori.



Explanation:

Durante l'elaborazione di un oggetto Active Directory, uno o più
attributi dell'oggetto non possono essere ripristinati.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti Active Directory
richiesti dall'utente.

User response:

Consultare il log degli errori per informazioni dettagliate su quali
attributi non possono essere ripristinati.

------------------------------------------------------------------------
ANS5837W

'nome oggetto': attributo 'nome attributo' non può essere ripristinato.



Explanation:

L'attributo elencato non può essere ripristinato durante l'elaborazione
sull'oggetto Active Directory.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti Active Directory
richiesti dall'utente.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS5838E

L'utility dsamain.exe non esiste sul sistema. Non è possibile eseguire
l'operazione se IBM Spectrum Protect non può avviare questa utility.



Explanation:

Si è provato ad avviare dsamain.exe, ma l'utility non esiste.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che l'utility dsamain.exe sia presente nella directory
Windows system32. Quando è possibile eseguire l'utility
indipendentemente da IBM Spectrum Protect, riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5839E

La specifica dell'oggetto Active Directory non è consentita.



Explanation:

Si è provato a ripristinare l'oggetto del dominio (che inizia con
"DC="), o si è provato a ripristinare tutti gli oggetti ("nome=*") o non
è stato specificato niente.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Modificare la specifica, quindi riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5840E

L'utente corrente non è membro del gruppo di amministratori e non può
eseguire tale funzione.



Explanation:

Per eseguire la funzione di oggetti Active Directory, occorre essere
membri del gruppo di amministratori.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Accedere come utente membro del gruppo di amministratori oppure
aggiungere questo utente al gruppo di amministratori e riprovare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS5841E

Il database Active Directory non può essere aperto.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'apertura del database Active
Directory ripristinato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Accertarsi che l'utilità ntdsutil.exe si trovi nella stessa directory
con gli eseguibili client IBM Spectrum Protect. Se non esiste,
reinstallare il client. Verificare che l'utility dsamain.exe sia
presente nella directory Windows system32. Quando è possibile eseguire
l'utilità indipendentemente da IBM Spectrum Protect, riprovare
l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

------------------------------------------------------------------------
ANS5842E

'tombstone-name': violazione della classe oggetto.



Explanation:

Si è verificata una violazione di errore classe oggetto durante la
riattivazione tombstone. Tale condizione può verificarsi se lo schema
Active Directory è stato modificato e non è più compatibile con
tombstone.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti per la richiesta
dell'utente.

User response:

Ricreare manualmente l'oggetto in errore o ripristinare dopo un backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5843E

Violazione della classe oggetto.



Explanation:

Si è verificata una violazione di errore classe oggetto durante la
riattivazione tombstone. Tale condizione può verificarsi se lo schema
Active Directory è stato modificato e non è più compatibile con
tombstone.

System action:

L'elaborazione continua su tutti gli altri oggetti per la richiesta
dell'utente.

User response:

Ricreare manualmente l'oggetto in errore o ripristinare dopo un backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS5844E

Impossibile aggiornare la password.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il tentativo di aggiornamento della
password.

System action:

La password non è aggiornata sul server.

User response:

Provare ad aggiornare la password di nuovo.

------------------------------------------------------------------------
ANS5845E

Impossibile aggiornare la password in quanto è stato superato il numero
massimo di tentativi di aggiornamento.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso dopo aver effettuato tre tentativi non
riusciti per aggiornare lapassword. La password originale per il nodo è
stata immessa in maniera non corretta, la nuova password non corrisponde
ai requisiti di lunghezza o di caratteri validi oppure le password
immesse non corrispondono.

System action:

La password non è aggiornata.

User response:

*  Verificare che la password originale sia stata immessa correttamente.
   Contattare l'amministratore IBM Spectrum Protect per ricevere
   assistenza se non si conosce la password originale.

*  Verificare che la nuova password risponda ai requisiti di lunghezza e
   caratteri.

*  Verrà richiesto di immettere la nuova password due volte, in modo da
   essere certi che sia stata immessa correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS5876I

SET EVENT Activate Retention completato



Explanation:

E' stata completata la transazione ACTIVATE di ritenzione dati.

System action:

IBM Spectrum Protect ha attivato gli oggetti selezionati.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5877I

SET EVENT Hold completato



Explanation:

E' stata completata la transazione HOLD di ritenzione dati.

System action:

IBM Spectrum Protect mantiene gli oggetti selezionati.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS5878I

SET EVENT Release completato



Explanation:

E' stata completata la transazione RELEASE di ritenzione dati.

System action:

IBM Spectrum Protect ha rilasciato gli oggetti selezionati.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS6586E

L'operazione dell'agent di ripristino non è riuscita.



Explanation:

L'operazione dell'agent di ripristino su un'istantanea VMVSS non è
riuscita.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare i messaggi di errore e i log dell'agent di ripristino,
risolvere il problema e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS6587W

Il VMVSS non è stato in grado di eseguire il backup della cronologia
della casella di posta Exchange dalla macchina virtuale 'VM-Name'.



Explanation:

Si è verificato un errore quando il data mover ha provato ad eseguire il
backup della cronologia della casella di posta Exchange da una macchina
virtuale. La versione corrente di Data Protection for Exchange potrebbe
non supportare il caricamento della cronologia della casella di posta
contemporaneamente a un backup della macchina virtuale. Il codice di
errore indica il motivo del malfunzionamento.

System action:

L'elaborazione continua senza eseguire il backup delle informazioni di
cronologia della casella di posta.

User response:

Provare ad eseguire il backup della cronologia della casella di posta
sulla VM guest utilizzando il comando di Data Protection for Exchange
'tdpexcc.exe backup * full /UpdateMailboxInfoOnly'. Aggiornare Data
Protection for Exchange se il livello prodotto corrente non supporta il
comando di backup della cronologia della casella di posta. Utilizzare
gli indicatori di traccia VMTSMVSS nel file dsm.opt del data mover per
eseguire un'ulteriore diagnostica del problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS6718E

Il percorso contiene troppe sottodirectory nidificate. Il numero massimo
di directory nidificate è 1400.



Explanation:

Per evitare di esaurire le risorse di sistema, il client arresta
l'elaborazione delle strutture di directory che superano la profondità
di nidificazione massima. Le directory che superano la profondità di
nidificazione massima non sono tipiche.

System action:

L'elaborazione dell'operazione corrente viene arrestata.

User response:

Determinare se la directory è valida. Le strutture di directory di
questa profondità non sono tipiche e possono indicare un problema con la
struttura del file system. Un esempio di tali directory è quando una
directory è ciclica. Se la directory non è valida, rimuovere o riparare
la directory, quindi ripetere l'operazione. Se la directory è valida,
ridurre la profondità della struttura di directory. Quindi, tentare
nuovamente l'operazione. In alternativa è possibile utilizzare
l'istruzione EXCLUDE.DIR per escludere la directory dall'elaborazione
dell'archivio o backup. Quindi, tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS7421W

L'attributo di archivio per il file nomefile non può essere reimpostato.
Il codice di ritorno della funzione API di Windows SetFileAttributes() è
rc.



Explanation:

Il client non è stato in grado di reimpostare l'attributo di archivio
per il file indicato nel messaggio. Questo errore è dovuto ad un errore
ricevuto dalla funzione API di Windows SetFileAttributes().

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, può essere indicativo di
un problema del file. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al
responsabile di sistema o al responsabile di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7422E

Azione non supportata 'azione' nella pianificazione 'nome
pianificazione'.



Explanation:

L'azione pianificata non è nota alla versione corrente del client IBM
Spectrum Protect e non può essere eseguita mediante una pianificazione.
La causa più probabile è che l'azione pianificata richiede una versione
successiva del client di backup-archivio. L'azione non supportata sarà
visualizzata come numero in quanto la descrizione del testo non è
disponibile. Le azioni pianificate e i relativi numeri di azione possono
essere trovati ricercando questo messaggio sul sito di supporto di IBM
Spectrum Protect.

System action:

L'azione pianificata non verrà eseguita o interrogata.

User response:

Ricercare questo messaggio nel sito di supporto di IBM Spectrum Protect
in modo da ottenere maggiori informazioni sulle azioni pianificate, sui
corrispondenti numeri di azione e sulla versione client su cui l'azione
è supportata. Quindi aggiornare il client IBM Spectrum Protect a una
versione che supporti questa azione come evento pianificato. Fino a che
il client viene aggiornato, sarà possibile eseguire manualmente l'azione
se supportata dalla versione del proprio client.

------------------------------------------------------------------------
ANS7423E

Utilizzare il comando Set Access backup <nomevm> -TYPE=VM per gli spazi
file di backup VMware. L'uso del formato lungo nome_fs non è consentito.



Explanation:

È stato deciso di impostare l'accesso utilizzando il nome dello spazio
file della VM in formato lungo. Questo formato non è indipendente dalla
piattaforma e richiede un'elaborazione speciale. Utilizzare l'opzione
-TYPE=VM e fornire solo il nome della VM.

System action:

Il comando set access non è stato elaborato.

User response:

Immettere il comando set access utilizzando l'opzione -TYPE=VM e il
formato breve del nome dello spazio file della VM, che è semplicemente
il nome della VM.

------------------------------------------------------------------------
ANS7500W

Non è stato possibile collegare l'oggetto 'nome-oggetto' alla classe di
gestione 'gestione-specificata' specificata in un'istruzione'opzione'.



Explanation:

La classe di gestione specificata in un'istruzione di inclusione non è
valida. Se l'istruzione di inclusione è un'istruzione "INCLUDE.SIZE", il
messaggio di avvertenza verrà visualizzato se un gruppo di copie
appropriato è definito per la classe di gestione. Ad esempio, questa
avvertenza verrà visualizzata in un'operazione di backup se nessun
gruppo di copie di backup è definito per la classe di gestione o questo
messaggio verrà visualizzato in un'operazione di archiviazione se nessun
gruppo di copie di archivio è definito per la classe di gestione.

System action:

La classe di gestione nell'istruzione di inclusione viene ignorata e
l'elaborazione continua.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect per correggere la
definizione del gruppo di copie appropriato sul server IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7501E

È stato ricevuto un indirizzo host non valido. L'indirizzo host è troppo
lungo.



Explanation:

Un parametro host non valido è stato trovato nella richiesta HTTP. Il
parametro è troppo lungo. La lunghezza massima per un indirizzo host è
64 caratteri.

System action:

IBM Spectrum Protect restituisce il codice di errore HTTP 400 Bad
Request.

User response:

Utilizzare una macchina host con un indirizzo host valido/più breve.

------------------------------------------------------------------------
ANS7502E

È stato ricevuto un nomefile non valido. Il nomefile è troppo lungo.



Explanation:

Un nomefile trasmesso al servizio dsmcad è troppo lungo e quindi non
valido.

System action:

IBM Spectrum Protect restituisce il codice di errore HTTP 400 Bad
Request.

User response:

Riprovare la connessione a dsmcad ma utilizzare un nomefile valido/più
breve.

------------------------------------------------------------------------
ANS7507W

La voce nome nodo non è valida. Ritentare.



Explanation:

È stata immessa una voce non valida nel campo Nome nodo.

System action:

IBM Spectrum Protect richiede di immettere un nome nodo valido.

User response:

Immettere un nome nodo valido o rivolgersi all'amministratore per
richiedere la sintassi corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS7510E

Non è stato possibile utilizzare un nodo NAS per questa operazione.



Explanation:

I nodi NAS non possono essere utilizzati per operazioni come l'accesso
ad un altro nodo (Access Another Node).

System action:

IBM Spectrum Protect richiede di immettere un nome nodo valido.

User response:

Immettere un nome nodo non-NAS valido per IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7524E

SSL è richiesto.



Explanation:

SSL è richiesto per proteggere la password del client durante
l'autenticazione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Abilitare la comunicazione SSL o impostare SSLREQUIRED su NO.

------------------------------------------------------------------------
ANS7525E

SSL è richiesto dal server.



Explanation:

SSL è richiesto per proteggere la password del client durante
l'autenticazione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Abilitare la comunicazione SSL o contattare l'amministratore del server
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7526E

L'opzione SNAPSHOTROOT non è valida con una delle seguenti opzioni:
-GROUPNAME e -VIRTUALFSNAME.



Explanation:

L'opzione SNAPSHOTROOT non è compatibile con le opzioni -GROUPNAME e
-VIRTUALFSNAME e non può essere utilizzata con una di queste.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Per informazioni sulle opzioni di elaborazione del client di
backup-archivio, fare riferimento al manuale Client di backup-archivio
di IBM Spectrum Protect - Installazione e guida per l'utente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7527E

L'opzione (-SNAPSHOTROOT) non è valida se utilizzata con le specifiche
file num-spec.



Explanation:

L'opzione (-SNAPSHOTROOT) deve essere utilizzata soltanto insieme a una
specifica file. Non può essere utilizzata senza una specifica file (ad
esempio, un comando INCREMENTAL senza alcuna specifica file) oppure con
più di una specifica.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Fare riferimento alla sezione Utilizzo del client di backup-archivio
relativa al sistema operativo in uso per l'utilizzo corretto
dell'opzione denominata.

------------------------------------------------------------------------
ANS7528E

L'opzione (-SNAPSHOTROOT) per il fileset GPFS non è valida senza
filelist



Explanation:

L'opzione (-SNAPSHOTROOT) per il fileset GPFS è supportata solo
utilizzando un filelist.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Consultare il manuale Using the Backup-Archive Client appropriato per il
proprio sistema operativo per l'uso corretto dell'opzione indicata.

------------------------------------------------------------------------
ANS7529E

L'opzione SNAPSHOTROOT 'obj-name' specificata non è valida per il
comando BACKUP IMAGE.



Explanation:

Quando si utilizza l'opzione (-SNAPSHOTROOT) con il comando BACKUP
IMAGE, SNAPSHOTROOT deve specificare il nome dispositivo del volume
logico contenente l'istantanea per il backup. Un esempio è /dev/fslv01
(su Unix) o \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1 (su
Windows).

Con BACKUP IMAGE, SNAPSHOTROOT non può essere utilizzato, a meno che
SNAPSHOTPROVIDERIMAGE presenti uno dei seguenti valori:

*  VSS

*  JFS2



System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Per l'utilizzo corretto dell'opzione (-SNAPSHOTROOT) vere il manuale
Backup-Archive Client Installation and User's Guide relativo al proprio
sistema operativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS7531E

L'opzione (-SNAPSHOTROOT) non è valida quando si utilizza NDS o Server
Specific Information su NetWare.



Explanation:

L'opzione (-SNAPSHOTROOT) è valida solo con volumi di server di file
NetWare e non è compatibile con NDS o Server Specific Information su
NetWare.

System action:

Elaborazione arrestata.

User response:

Consultare l'appropriato manuale di Guida all'utilizzo del client di
backup-archivio per il sistema operativo specifico, per le informazioni
relative all'utilizzo corretto dell'opzione indicata.

------------------------------------------------------------------------
ANS7533E

Il file system specificato 'obj-name' non esiste oppure non si trova in
locale.



Explanation:

Quando si utilizza l'opzione (-SNAPSHOTROOT), è necessario che i file
system di origine e di destinazione siano validi e in locale. I file
system non possono non trovarsi in locale, ad esempio su un'unità remota
NetWare, un'unità remota Windows o un'unità NFS. L'opzione
(-SNAPSHOTROOT) è valida solo per le operazioni locali.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Per l'utilizzo corretto dell'opzione (-SNAPSHOTROOT), fare riferimento
alla pubblicazione Client di backup-archivio - Installazione e guida per
l'utente appropriata per il sistema operativo.

------------------------------------------------------------------------
ANS7534W

Impossibile aprire le funzioni di inizializzazione del file speciale
/dev/tty. errno = valore_errore, messaggio_errore



Explanation:

Non è stato possibile aprire il file speciale /dev/tty, richiesto
dall'editor interno della riga comandi durante l'inizializzazione. Il
sistema ha impostato il codice di errore valore-numerr.

System action:

L'elaborazione continua dato che l'opzione EDITOR è stata impostata su
NO.

User response:

Verificare le impostazioni del terminale.

------------------------------------------------------------------------
ANS7535W

Impossibile inizializzare l'editor interno della riga comandi.



Explanation:

L'opzione EDITOR è impostata su YES nel file delle opzioni, ma non è
possibile avviare l'editor interno della riga comandi.

System action:

L'elaborazione continua come se l'opzione EDITOR fosse impostata su NO

User response:

Verificare i messaggi precedenti per determinare il motivo per cui non è
stato possibile avviare l'editor interno.

------------------------------------------------------------------------
ANS7543E

Errore: la ricerca non è disponibile per la query dell'oggetto. La
ricerca non è in esecuzione o la scansione iniziale del file system non
è terminata.



Explanation:

Il daemon di ricerca deve essere in esecuzione per consentire al
processo di riconciliazione di eseguire una query per tutti i file
migrati. Se la ricerca non è in esecuzione o la scansione iniziale del
file system non è terminata, non è possibile eseguire lo strumento di
riconciliazione in modalità controllo orfani.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assicurarsi che il daemon di ricerca sia in esecuzione. Se il daemon di
ricerca non è in esecuzione, riavviarlo e ripetere il comando. Se il
daemon di ricerca è in esecuzione, attendere che termini la scansione
iniziale del file system. È possibile controllare lo stato corrente del
daemon di ricerca utilizzando il comando dsmscoutd scanplan.

------------------------------------------------------------------------
ANS7544E

La routine ICC routine routine-icc non è riuscita con il seguente
errore: "stringa-errore".



Explanation:

Si è verificato un errore all'interno della libreria crittografica ICC
durante l'elaborazione dei dati. Ad esempio, questo problema può
verificarsi quando i dati client codificati sono danneggiati e
l'operazione di ripristino non può decodificarli correttamente. Questo
messaggio riporta un codice di errore e una descrizione del problema che
possono essere utilizzati dal personale del supporto tecnico IBM
Spectrum Protect per determinare la causa dell'errore.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che il software IBM Spectrum Protect sia installato
correttamente. Se necessario, reinstallare il software. Accertarsi di
utilizzare la password della chiave di codifica corretta per i dati.
Verificare che non vi siano problemi del server o della rete IBM
Spectrum Protect che possano influire sul trasferimento di dati. Se il
problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica di IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7545E

Errore imprevisto durante la codifica dei dati.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la codifica dei dati. Per ulteriori
informazioni, consultare la registrazione degli errori.

System action:

Non viene eseguito il backup dell'oggetto.

User response:

Verificare che il software IBM Spectrum Protect sia installato
correttamente. Se necessario, reinstallare il software. Ritentare
l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica
di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7546E

Errore imprevisto durante la decodifica dei dati.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la decodifica dei dati. Per ulteriori
informazioni, consultare la registrazione degli errori. Ciò può
verificarsi se i dati codificati sono stati danneggiati mentre si
trovavano nell'archivio e/o durante il trasferimento di rete.

System action:

L'oggetto non viene ripristinato.

User response:

Verificare che il software IBM Spectrum Protect sia installato
correttamente. Se necessario, reinstallare il software. Verificare che
non vi siano problemi del server o della rete IBM Spectrum Protect che
possano influire sul trasferimento di dati. Ritentare l'operazione. Se
il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica di IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7547E

Errore imprevisto durante il digest dei dati.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il digest dei dati. Per ulteriori
informazioni, consultare la registrazione degli errori.

System action:

Non viene eseguito il backup dell'oggetto.

User response:

Verificare che il software IBM Spectrum Protect sia installato
correttamente. Se necessario, reinstallare il software. Ritentare
l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica
di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7550E

L'opzione assoluta richiede l'utilizzo dell'opzione CreateNewBase=yes
quando si esegue un backup differenziale di istantanee.



Explanation:

L'opzione assoluta specificata non influisce quando si esegue un backup
differenziale di istantanee.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Provare ad utilizzare l'opzione CreateNewBase=yes quando si esegue un
backup differenziale di istantanee.

------------------------------------------------------------------------
ANS7552I

formato orario ***** Elaborati numero file *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha elaborato il numero specificato di file.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS7553W

Migrazione a richiesta (ENOSPC) disabilitata sul file system
nome-file-system a causa di impostazioni di soglia alta, soglia bassa e
pmpercentage.



Explanation:

Le impostazioni di soglia alta = 100, soglia bassa = 100 e pmpercentage
= 0 sono riservati per disabilitare la migrazione automatica e la
migrazione a richiesta. Utilizzate per la migrazione basata su GPFS.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS7554E

l'opzione del provider è necessaria se HSMBACKENDMODE è impostato su
TSMFREE.



Explanation:

È necessario specificare un'opzione del provider per ogni operazione con
dsmmigrate.

System action:

L'operazione è stata interrotta.

User response:

Specificare il valore dell'opzione del provider per l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS7557E

provider non valido.



Explanation:

È necessario specificare un provider valido per ogni operazione con
dsmmigrate.

System action:

L'operazione è stata interrotta.

User response:

Specificare un valore dell'opzione del provider valido per l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS7558E

l'opzione di destinazione è necessaria se HSMBACKENDMODE è impostato su
TSMFREE.



Explanation:

È necessario specificare un'opzione di destinazione per ogni operazione
con dsmmigrate.

System action:

L'operazione è stata interrotta.

User response:

Specificare il valore dell'opzione di destinazione per l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS7559E

L'opzione assoluta richiede l'utilizzo dell'opzione NoJournal quando si
esegue un backup basato su Journal per i backup dell'fs .



Explanation:

L'opzione assoluta specificata non influisce quando si eseguono backup
basati su journal.

System action:

Viene eseguito un backup incrementale.

User response:

Verificare che gli spazi file specificati non siano associati al backup
basato su journal. Se viene specificata anche l'opzione -nojournal,
questo messaggio non verrà visualizzato.

------------------------------------------------------------------------
ANS7566E

Impossibile caricare la libreria esterna: reason



Explanation:

Non esiste nessuna libreria valida nella directory hsm/bin.

System action:

L'operazione è stata interrotta.

User response:

Copiare una libreria esterna valida nella directory hsm/bin.

------------------------------------------------------------------------
ANS7567E

program-name:richiamo esterno non riuscito! Motivo:



Explanation:

Non esiste nessuna libreria valida nella directory hsm/bin.

System action:

L'operazione è stata interrotta.

User response:

Copiare una libreria esterna valida nella directory hsm/bin.

------------------------------------------------------------------------
ANS7641I

L'utente non dispone delle credenziali di gestione per eseguire un
backup completo dello stato di sistema.



Explanation:

L'account utente utilizzato per eseguire il backup di stato del sistema,
compresi i dati del programma di scrittura ASR, deve essere un membro
del gruppo Administrators.

System action:

Il backup dello stato del sistema ignorerà i dati del programma di
scrittura ASR.

User response:

Accedere come utente membro del gruppo Administrators oppure aggiungere
questo utente al gruppo Administrators e provare a eseguire di nuovo
l'operazione. Quindi, provare a eseguire di nuovo il backup dello stato
del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS7642E

Si è verificato un errore durante la creazione della struttura della
directory di registro.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la creazione della struttura di
directory per salvare o sostituire una chiave di registro.

System action:

La funzione di registro non riesce.

User response:

Verificare che l'account utente che sta eseguendo il backup del registro
disponga dell'autorizzazione appropriata. Se l'account utente dispone
dell'autorizzazione appropriata, potrebbe essere necessario riavviare la
macchina. Potrebbero esserci delle operazioni in sospeso che utilizzano
un file o dei file bloccati nella struttura della directory del
registro.

------------------------------------------------------------------------
ANS7650E

L'utente non dispone dei privilegi sufficienti per eseguire IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

All'account utente utilizzato per eseguire IBM Spectrum Protect devono
essere state assegnate le impostazioni di sicurezza "Eseguire il backup
di file e directory" e "Ripristinare file e directory".

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Assegnare le impostazioni di sicurezza "Eseguire il backup di file e
directory" e "Ripristinare file e directory" all'account utilizzando lo
strumento Impostazioni protezione locale di Windows oppure utilizzare un
id utente diverso per eseguire IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7660E

Si è verificato un errore durante la sostituzione di una o più chiavi di
registro.



Explanation:

La chiave o le chiavi di registro da sostituire sono gestite
esclusivamente da un altro processo. Le chiavi di registro sono state
precedentemente ripristinate ma il sistema non è stato avviato.

System action:

elaborazione arrestata.

User response:

Riavviare il sistema e tentare di nuovo l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS7709E

L'operazione di ripristino non è stata eseguita correttamente. Non sono
stati ripristinati tutti i file.



Explanation:

L'operazione di ripristino non è stata eseguita correttamente a causa di
un errore.

System action:

L'operazione è stata completata.

User response:

Per ulteriori dettagli, controllare la registrazione errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS7899E

Il client ha fatto riferimento ad un'estensione deduplicata non presente
sul server IBM Spectrum Protect



Explanation:

L'estensione deduplicata è stata eliminata dal server durante
l'operazione di backup-archiviazione. Se si utilizza una cache di
deduplicazione, è possibile che non sia sincronizzata con il server IBM
Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ritentare l'operazione. Se il problema persiste, disattivare la
deduplicazione e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS7900I

La cache di deduplicazione è stata reimpostata poiché non è
sincronizzata con il server IBM Spectrum Protect



Explanation:

La cache di deduplicazione contiene voci di estensioni deduplicate non
presenti sul server IBM Spectrum Protect. Ciò si verifica quando le
estensioni vengono eliminate dal server IBM Spectrum Protect dopo essere
state registrate nella cache di deduplicazione.

System action:

La cache di deduplicazione viene reimpostata e tutte le voci della cache
vengono rimosse. L'elaborazione continua.

User response:

Nessuno

------------------------------------------------------------------------
ANS7901W

La deduplicazione client e nome-opzione si escludono a vicenda.



Explanation:

Le seguenti funzioni non possono essere utilizzate con la
deduplicazione: lan-free, subfile, NAS, useTsmBuffers.

System action:

La deduplicazione client viene disabilitata.

User response:

Riesaminare la configurazione. Non configurare la deduplicazione con le
funzioni lan-free, subfile, NAS o useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS7902I

La cache di deduplicazione client è piena. La cache viene reimpostata.



Explanation:

Il numero di voci memorizzate nella cache di deduplicazione client ha
superato la dimensione configurata per la cache.

System action:

La funzione di deduplicazione è concepita in modo che tale scenario si
verifichi periodicamente. La cache è reimpostata su nessuna voce.

User response:

È possibile riconfigurare la dimensione della cache di deduplicazione
client su un valore superiore per ridurre la frequenza di
reimpostazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS7903W

La cache di deduplicazione del client è bloccata da un altro processo.



Explanation:

Un altro processo sta utilizzando la cache di deduplicazione client.
Tale cache può essere utilizzata da un solo processo alla volta.

System action:

Questo processo non utilizza la cache di deduplicazione client. La
deduplicazione del server non viene modificata.

User response:

È possibile serializzare i processi utilizzando la cache di
deduplicazione client. Oppure riconfigurare il processo corrente per
utilizzare un percorso cache differente per evitare conflitti.

------------------------------------------------------------------------
ANS7904E

La deduplicazione client e lan-free o subfile backup si escludono a
vicenda.



Explanation:

La deduplicazione client e lan-free o subfile si escludono a vicenda.

System action:

La deduplicazione client viene disabilitata.

User response:

Riesaminare la configurazione. Non configurare la deduplicazione con la
funzione lan-free o subfile.

------------------------------------------------------------------------
ANS7906W

Si è esaurito lo spazio per il pool di archiviazione corrente oppure
l'oggetto corrente ha superato il parametro di configurazione maxsize
per il pool di archiviazione; i dati verranno memorizzati nel pool
successivo; la deduplicazione è disabilitata.



Explanation:

Si è esaurito lo spazio per il pool di archiviazione corrente sul server
IBM Spectrum Protect oppure l'oggetto corrente ha superato il parametro
di configurazione maxsize per il pool di archiviazione. I dati verranno
memorizzati nel pool di archiviazione successivo. La deduplicazione è
disabilitata e la transazione verrà reinviata.

System action:

La deduplicazione è disabilitata per consentire il completamento del
backup.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per aggiungere volumi al pool di
archiviazione corrente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7907W

La connessione al repository repos-name non è riuscita. Nuovo tentativo
con repos2-name.



Explanation:

Impossibile connettersi al repository FastBack DR Hub. Provare ad
utilizzare il repository del server FastBack.

System action:

Ripetere l'operazione.

User response:

Specificare un repository valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS7908E

Impossibile montare il volume 'Volume' client 'Client' della politica di
istantanea FastBack 'Policy'. Motivo: reason



Explanation:

Montaggio di IBM Spectrum Protect non riuscito.

System action:

IBM Spectrum Protect non può proseguire l'elaborazione.

User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7912E

FastBackMount o FastBackShell non è installato.



Explanation:

Errore di inizializzazione ambiente FastBack. FastBackShell o
FastBackMount non sono installati o non si trovano nella directory di
installazione FastBack.

System action:

L'operazione FastBack non può continuare.

User response:

Reinstallare il software. FastBackShell e FastBackMount devono essere
installati sul computer proxy dedicato.

------------------------------------------------------------------------
ANS7913E

Il ramo fornito non è stato trovato nel repository DR Hub.



Explanation:

Il parametro per l'opzione fbbranch richiesta è errato.

System action:

L'operazione non può continuare.

User response:

Correggere il parametro fornito per l'opzione fbbranch.

------------------------------------------------------------------------
ANS7914E

Backup incrementale del client FastBack 'vmname' non riuscito con RC rc



Explanation:

L'archiviazione o il backup incrementale dei volumi del client FastBack
non sono riusciti.

System action:

L'archiviazione o il backup incrementale del client FastBack sono
terminati con errori. Verrà elaborato il successivo client FastBack. Il
motivo dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Controllare il log degli errori del client locale per il motivo
dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS7915E

Errore durante il montaggio del client FastBack 'vmname' con il comando
FastBack. CR=rc



Explanation:

Il comando FastBackMount non ha montato il volume FastBack.

System action:

Il backup o l'archiviazione del volume FastBack non può continuare.
Verrà elaborato il volume successivo in coda. L'output del comando
FastBackMount visualizzerà il motivo dell'errore.

User response:

Controllare il log di errori del client locale per il motivo
dell'errore. Immettere un comando FastBack per il volume FastBack per
determinare il motivo dell'errore. Fare riferimento alla documentazione
relativa al messaggio per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS7916E

Errore durante l'inizializzazione dell'ambiente FastBack. RC=rc



Explanation:

Errore di inizializzazione ambiente FastBack. Impossibile trovare il
comando FastBackShell.exe. FastBackShell o FastBackMount non è
installato o il comando FastBackShell.exe non si trova nella directory
di installazione FastBack.

System action:

Impossibile continuare il backup. L'output del comando FastBack
visualizzerà il motivo dell'errore.

User response:

Immettere un comando FastBack per determinare il motivo dell'errore.
Fare riferimento alla documentazione relativa al messaggio per ulteriori
informazioni. FastBackShell e FastBackMount devono essere installati sul
computer proxy dedicato.

------------------------------------------------------------------------
ANS7917E

Nessuna istantanea FastBack trovata per la combinazione volume, client e
politica di input.



Explanation:

Errore durante l'elaborazione dell'opzione fbClientName.

System action:

Il backup non può continuare.

User response:

Verificare se vi sono degli errori nel valore dell'opzione FBClientName.
Fare riferimento alla documentazione per l'opzione FBClientName per
ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS7918E

Errore di individuazione dei volumi montati per volumi del client
FastBack 'vmname'. Errore con CR=rc



Explanation:

Impossibile trovare i volumi del client FastBack. I punti di montaggio
del volume non sono disponibili sul computer proxy di backup.

System action:

Il backup del client FastBack non può continuare. Verrà elaborato il
client FastBack successivo nell'elenco. L'output del comando
FastBackMount visualizzerà il motivo dell'errore.

User response:

Immettere un comando fastbackshell mount add per il volume client
FastBack per determinare il motivo dell'errore. Fare riferimento alla
documentazione relativa al messaggio per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS7919E

Impossibile leggere la password per l'host host dal file password
codificato.



Explanation:

Utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack hostname' 'userid'
'password' per salvare la password codificata

System action:

Il backup non può continuare.

User response:

Utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack hostname' 'userid'
'password' per salvare la password codificata

------------------------------------------------------------------------
ANS7936E

objType objName non trovato nel dump.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect non ha trovato l'oggetto specificato nel
comando FastBack Dump.

System action:

IBM Spectrum Protect ignora l'oggetto corrente.

User response:

Verificare che vi sia almeno un'istantanea per la politica, il client e
il volume FastBack correnti. Assicurarsi che un oggetto corretto venga
specificato come input.

------------------------------------------------------------------------
ANS7937E

Nessun objType trovato nel dump per l'input objType1 objType2.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect non ha trovato alcun client per la
politica specificata. Il server IBM Spectrum Protect non ha trovato
alcun volume per il client FastBack specificato.

System action:

IBM Spectrum Protect ignora l'oggetto corrente.

User response:

Verificare che vi sia almeno un'istantanea per la politica, il client e
il volume FastBack correnti. Assicurarsi che un oggetto corretto venga
specificato come input.

------------------------------------------------------------------------
ANS7938E

Impossibile smontare il volume FastBack 'volName'. RC = rc



Explanation:

Smontaggio IBM Spectrum Protect non riuscito.

System action:



User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7939E

Specifica volume FastBack non valida.



Explanation:

È necessario immettere almeno un client FastBack con l'opzione
"-fbclientname=" prima di immettere un nome volume FastBack.

System action:



User response:

Quando si immette un nome volume FastBack, immettere almeno un nome
client FastBack utilizzando l'opzione "-fbclientname=".

------------------------------------------------------------------------
ANS7940W

SUBDIR NO non è valido in questo contesto. SUBDIR verrà forzato su YES
per comandi FastBack.



Explanation:

Quando si utilizza FastBack, SUBDIR viene forzato su YES per garantire
l'elaborazione dell'intero volume.

System action:

SUBDIR viene forzato su YES.

User response:

Per evitare questo messaggio, non utilizzare SUBDIR NO con il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS7941E

Nome repository FastBack non valido o dominio non impostato nella voce
del file della password per hostname.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Il nome repository FastBack non è valido o il
dominio non è stato impostato nel file della password durante la
specifica del formato REP del repository.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Immettere il comando dsmc set password server userid:domain password
-type=fastback.

------------------------------------------------------------------------
ANS7942E

Superato il numero massimo di oggetti FastBack objName.



Explanation:

IBM Spectrum Protect È stato superato il numero massimo di oggetti
FastBack mostrati nel messaggio.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Eseguire di nuovo il comando con al massimo il numero massimo di oggetti
specificati.

------------------------------------------------------------------------
ANS7943E

La combinazione di objName e objName non è valida.



Explanation:

IBM Spectrum Protect La combinazione di opzioni specificate non è
valida.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Eseguire nuovamente il comando con una serie di opzioni compatibile.

------------------------------------------------------------------------
ANS7944W

Il numero di client FastBack specificati client è maggiore del numero di
client FastBack trovati client.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Uno o più client FastBack specificati non è stato
trovato. Ricercare il messaggio ANS7936E che specifica il nome client.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere i nomi dei client specificati.

------------------------------------------------------------------------
ANS7945W

Il numero di politiche FastBack specificate policy è maggiore del numero
di politiche FastBack trovate policy.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Una o più politiche FastBack specificate non è
stata trovata. Ricercare il messaggio ANS7936E che specifica il nome
politica.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere i nomi delle politiche specificate.

------------------------------------------------------------------------
ANS7946E

Timeout del comando shell FastBack. È possibile che le chiavi SSH non
siano configurate correttamente per la password.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Timeout del comando shell FastBack. È possibile che
SSH non sia configurato correttamente.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere la configurazione SSH.

------------------------------------------------------------------------
ANS7947E

La directoy .ssh dell'utente root non è stata trovata. SSH non è
configurato correttamente.



Explanation:

IBM Spectrum Protect SSH non è configurato correttamente per l'utente
root.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere la configurazione SSH.

------------------------------------------------------------------------
ANS7948E

La chiave pubblica per il server FastBack non è stata trovata. Le chiavi
pubbliche SSH sono configurate correttamente.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Le chiavi pubbliche SSH non sono configurate
correttamente per l'utente root.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere la configurazione SSH.

------------------------------------------------------------------------
ANS7949E

La connessione al server FastBack non è riuscita.



Explanation:

IBM Spectrum Protect La connessione al server FastBack non è riuscita.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Verificare che il server FastBack sulla macchina di destinazione venga
eseguito correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7950E

Il server FastBack non è installato sulla macchina di destinazione.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Il server FastBack non è installato sulla macchina
di destinazione.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Installare il server FastBack sulla macchina di destinazione o
specificare una macchina di destinazione differente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7951E

FastBackShell sulla macchina di destinazione ha restituito il messaggio
errormsg .



Explanation:

IBM Spectrum Protect Si è verificato un errore con il comando immesso in
FastBackShell sulla macchina di destinazione.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere le opzioni specificate sul comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS7952E

Il pacchetto package richiesto per il supporto FastBack non è
installato.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Il pacchetto richiesto non è installato.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Installare e configurare il pacchetto richiesto.

------------------------------------------------------------------------
ANS7953E

Gli script della shell FastBack hanno restituito un errore imprevisto
error.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Gli script della shell FastBack hanno restituito un
errore imprevisto.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere l'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS7954E

La connessione SSH non è riuscita. È possibile che il daemon SSH non sia
avviato o configurato sulla macchina di destinazione



Explanation:

IBM Spectrum Protect Assicurarsi che il daemon SSH sia configurato
correttamente.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere l'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS7955E

cygdrive-prefix è impostato in modo errato.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Verificare che cygdrive-prefix sia impostato su /
nell'ambiente ssh cygwin. Il comando mount -s --change-cygdrive-prefix /
può essere utilizzato per impostare correttamente il prefisso
dell'unità.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere l'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS7956E

Impossibile eseguire i comandi della shell cygwin. È possibile che
l'ambiente cygwin sia configurato in modo errato



Explanation:

IBM Spectrum Protect Utilizzare ssh per connettersi allo shell cygwin e
verificare che l'ambiente cygwin e cygdrive siano configurati
correttamente.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere l'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS7957E

Impossibile rilevare l'ubicazione FastBackShell nel registro



Explanation:

IBM Spectrum Protect Controllare che FastBackShell sia installato sulla
macchina del server Windows FastBack.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Correggere l'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS8000I

Comando server: 'command'.



Explanation:

Il comando specificato viene inviato al server. Questo messaggio viene
visualizzato quando il comando viene generato da una macro oppure quando
il client è in esecuzione in modalità batch.

System action:

Il comando viene inviato al server per l'elaborazione.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS8001I

Codice di ritorno valore codice di ritorno.



Explanation:

Il codice di errore visualizzato è stato restituito dal precedente
comando del server. Questo messaggio viene preceduto da un messaggio del
server che spiega la causa del codice di errore.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS8002I

Il codice di ritorno con valore più elevato era valore codice di
ritorno.



Explanation:

Al momento di uscire dal client, viene visualizzato il codice di ritorno
con valore più elevato individuato durante la sessione.

System action:

Questo valore viene usato quale codice di uscita del programma.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS8003I

Numero processo ID processo avviato.



Explanation:

A causa del precedente comando del server, il processo con l'ID mostrato
inizia l'esecuzione del comando. Il processo può essere controllato
utilizzando il comando QUERY PROCESS.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS8004W

La password scadrà entro giorni restanti giorni.



Explanation:

La password per questo id sta per scadere.

System action:

L'accesso al server IBM Spectrum Protect non sarà impedito, tuttavia,
l'id verrà bloccato una volta scaduto.

User response:

Modificare la password o contattare l'amministratore di IBM Spectrum
Protect perché la password sia aggiornata.

------------------------------------------------------------------------
ANS8005E

Applet Java non caricata. Verificare che il plugin Java versione Java
sia stato installato per questo browser.



Explanation:

Plugin Java non presente nel browser. Poiché il plugin è mancante,
l'applet non può essere caricata.

System action:

Applet non caricata e messaggio visualizzato.

User response:

Installare il plugin appropriato per il browser in modo da utilizzare il
client Web.

------------------------------------------------------------------------
ANS8006E

Impossibile generare una password accettabile.



Explanation:

Si è verificato un errore durante un tentativo di aggiornamento di una
password utilizzando una password generata.

System action:

La password non è aggiornata sul server.

User response:

Rivolgersi al responsabile di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS8007E

L'utente non è autorizzato per eseguire l'autenticazione LDAP.



Explanation:

Il proprio nodo utilizza l'autenticazione LDAP. L'opzione PASSWORDACCESS
è impostata su GENERATE ma l'utente corrente non può accedere alla
password memorizzata per eseguire l'autenticazione.

System action:

L'operazione è stata arrestata.

User response:

Eseguire il client IBM Spectrum Protect come utente root o impostare
PASSWORDACCESS su PROMPT.

------------------------------------------------------------------------
ANS8008W

Il reindirizzamento all'interno della macro, la cui emissione è
reindirizzata, viene ignorato.



Explanation:

E' stato individuato un simbolo di reindirizzamento dell'emissione in
una macro. Ma l'emissione della macro (o di una macro di livello
superiore) è già reindirizzata.

System action:

La richiesta di reindirizzamento viene ignorata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS8010E

Il tentativo di esecuzione di backup o archiviazione di un file ha
superato il numero massimo di tentativi.



Explanation:

Dopo cinque tentativi non riusciti di esecuzione del backup o
dell'archiviazione di un file, il client non proverà più a inviare il
file al server.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

Controllare la console o la registrazione di pianificazione per
ulteriori informazioni. Provare a eseguire l'operazione in un secondo
momento.

------------------------------------------------------------------------
ANS8011W

Sessione iniziata dal server rifiutata con autenticazione LDAP da nome
peer.



Explanation:

Per motivi di sicurezza, il client non accetta sessioni iniziate dal
server da server che utilizzano l'autenticazione LDAP.

System action:

La sessione client-server non è aperta e la pianificazione non è stata
eseguita. Lo scheduler continuerà ad attendere un contatto da un server
che utilizza l'autenticazione LOCAL.

User response:

Se il sistema client deve accettare eventi pianificati dal server IBM
Spectrum Protect richiedente, chiedere all'amministratore del server IBM
Spectrum Protect di configurare il proprio nodo in modo da utilizzare
l'autenticazione LOCAL oppure non utilizzare sessioni iniziate dal
server. Se il sistema client invece non prevede l'accettazione di eventi
pianificati dal server richiedente, chiedere all'amministratore del
server IBM Spectrum Protect di rimuovere il nome nodo client dalla
pianificazione sul server.

------------------------------------------------------------------------
ANS8012E

Memoria per l'elaborazione delle opzioni esaurita.



Explanation:

Durante l'elaborazione del file delle opzioni del client, il client ha
esaurito la memoria.

System action:

La sessione del client viene arrestata.

User response:

Rendere disponibile più memoria e riavviare il client di gestione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8013I

Password di chiave di cifratura non valida



Explanation:

La chiave immessa non corrisponde alla chiave utilizzata per codificare
il file durante il backup. Il file non può essere ripristinato a meno
che non venga immessa la chiave corrispondente.

System action:

All'utente viene richiesta una password di chiave di cifratura.

User response:

Immettere la password di chiave di cifratura corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS8014E

Informazioni insufficienti per collegarsi ad un host.



Explanation:

Il file delle opzioni del client o la riga comandi, o entrambi, non
contengono informazioni relative alle comunicazioni sufficienti per
connettersi regolarmente al server. Per esempio, con il TCP/IP sono
necessari per stabilire una connessione sia il numero di TCPPort che
l'indirizzo del TCPServer.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Accertare quali informazioni sono necessarie per stabilire una
connessione con il metodo di comunicazione in uso, quindi specificare
tutte queste informazioni nel file delle opzioni del client o sulla riga
comandi del client di gestione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8015E

File 'spec file' con codice di errore codice di errore restituito
dall'elaborazione delle opzioni.



Explanation:

E' stato restituito un codice di errore sconosciuto dalla routine che
elabora il file delle opzioni del client.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Tentare di individuare l'errore e correggerlo. Se il problema persiste,
contattare il tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8016E

Il parametro della riga comandi numero parametro: 'parametro' è troppo
lungo.



Explanation:

Il parametro della riga comandi specificato supera la lunghezza massima.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Immettere nuovamente il comando con un parametro più breve.

------------------------------------------------------------------------
ANS8017E

Il parametro della riga comandi numero parametro: 'parametro' non è
valido.



Explanation:

Il parametro della riga comandi visualizzato non è un parametro valido
del client di gestione.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Immettere nuovamente il comando con parametri validi.

------------------------------------------------------------------------
ANS8018E

Comando di gestione non valido nel modo Console.



Explanation:

E' stata specificata l'opzione Modo console, ma il client ha individuato
un presunto comando del server sulla riga comandi.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Immettere nuovamente il comando senza comandi del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS8019E

Occorre fornire l'ID e la password in modo Batch.



Explanation:

E' stato individuato un comando del server sulla riga comandi, ma non
sono stati specificati un ID di responsabile e/o una parola d'ordine.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Immettere nuovamente il comando e includere i parametri -ID e -PASSWORD
sulla riga comandi.

------------------------------------------------------------------------
ANS8020E

Impossibile aprire il file 'spec file' per l'emissione.



Explanation:

Non è stato possibile aprire il nome file specificato nell'opzione
-OUTFILE.

System action:

Il parametro -OUTFILE viene ignorato.

User response:

Consentire all'elaborazione di continuare oppure uscire dalla sessione e
correggere il nome file.

------------------------------------------------------------------------
ANS8021E

In uscita dalla sessione in modo Batch a causa di errori nel file di
emissione.



Explanation:

Il file specificato nel parametro -OUTFILE non può essere aperto durante
una sessione in esecuzione in modo Batch.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Immettere nuovamente il comando con un nome file di emissione valido
oppure liberare spazio per il file di emissione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8022E

L'emissione verrà scritta solo su stdout.



Explanation:

Il file specificato nel parametro -OUTFILE non può essere aperto, per
cui l'emissione viene scritta sul flusso di emissione standard (stdout).

System action:

L'emissione che avrebbe dovuto essere scritta nel file di emissione
viene scritta sul flusso di emissione standard.

User response:

Consentire all'elaborazione di continuare oppure uscire dalla sessione e
correggere il nome file.

------------------------------------------------------------------------
ANS8023E

Impossibile stabilire la sessione con il server.



Explanation:

Il client di gestione non può avviare una sessione con il server
richiesto. Questo messaggio viene preceduto da un altro che spiega la
causa dell'errore.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Tentare di correggere l'errore. Se il problema persiste, contattare il
tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8024E

Fine della macro dopo una comando di continuazione dalla riga comandi.



Explanation:

E' stata eseguita una macro contenente una riga di continuazione, ma non
sono presenti altre righe nel file macro.

System action:

Il comando viene ignorato e viene impostato un codice di errore per la
macro.

User response:

Correggere la macro errata.

------------------------------------------------------------------------
ANS8025E

Errore I/E nella lettura dell'immissione del comando.



Explanation:

Il client non è in grado di leggere un comando di immissione dal
terminale.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Risolvere il problema sul terminale e tentare nuovamente la sessione di
gestione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8026E

La riga di immissione eccede il numero massimo di lunghezza massima
caratteri. Utilizzare i caratteri di continuazione.



Explanation:

Una riga di immissione di un comando supera la lunghezza massima
consentita.

System action:

Il comando di immissione viene ignorato.

User response:

Immettere nuovamente il comando su più righe usando i caratteri di
continuazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8027E

Commento non terminato nel comando.



Explanation:

Un comando di immissione contiene un simbolo di apertura commento ma non
uno di chiusura.

System action:

Il comando di immissione viene ignorato.

User response:

Immettere nuovamente il comando con simboli di commento corrispondenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS8028E

Il comando eccede il numero massimo di lunghezza massima caratteri.



Explanation:

E' stato specificato un comando di immissione che supera la lunghezza
massima consentita.

System action:

Il comando di immissione viene ignorato.

User response:

Immettere nuovamente il comando con un numero minore di caratteri. Ciò
può richiedere la sostituzione di una serie di spazi ripetuti con un
solo spazio.

------------------------------------------------------------------------
ANS8029E

Elaborazione macro terminata.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'elaborazione di una macro perché non
è specificata sulla riga comandi l'opzione ITEMCOMMIT. L'elaborazione di
questa macro e delle macro di livello superiore viene arrestata.

System action:

Tutte le macro attualmente in esecuzione terminano.

User response:

Specificare l'opzione -ITEMCOMMIT sulla riga comandi per far sì che il
server sincronizzi ciascun comando nella macro individualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS8030E

Comando sostituito più lungo di lunghezza massima caratteri.



Explanation:

Dopo la risoluzione delle variabili, un comando di immissione supera la
lunghezza massima consentita.

System action:

Il comando di immissione viene ignorato.

User response:

Immettere nuovamente il comando con un numero minore di caratteri. Ciò
può richiedere la sostituzione di una serie di spazi ripetuti con un
solo spazio.

------------------------------------------------------------------------
ANS8031E

Nome della macro da eseguire mancante.



Explanation:

E' stato individuato un comando macro che non contiene un nome macro.

System action:

Il comando viene ignorato.

User response:

Immettere nuovamente il comando macro con un nome file macro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8032E

Impossibile assegnare memoria per elaborare la macro spec file.



Explanation:

Il client non può assegnare memoria sufficiente per elaborare la macro
riportata.

System action:

La macro viene ignorata e viene restituito un errore.

User response:

Rendere disponibile una maggiore quantità di memoria per il client e
ritentare il comando macro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8033E

L'autenticazione LDAP non è supportata dal client Web.



Explanation:

L'id immesso utilizza l'autenticazione LDAP. L'autenticazione LDAP non è
supportata dal client Web.

System action:

Il login non è riuscito.

User response:

Utilizzare un id con autenticazione LOCAL.

------------------------------------------------------------------------
ANS8034E

L'ID del responsabile immesso non è riconosciuto dal server.



Explanation:

L'ID del responsabile immesso non è riconosciuto dal server richiesto.

System action:

La sessione di gestione è terminata.

User response:

Verificare che l'ID di gestione sia iscritto sul server con il quale ci
si sta connettendo.

------------------------------------------------------------------------
ANS8036E

Comando di gestione non valido nel modo Mount.



Explanation:

E' stata specificata l'opzione Modo montaggio ma il client ha
individuato un presunto comando server sulla riga dei comandi.

System action:

La sessione del client di gestione viene arrestata.

User response:

Immettere nuovamente il comando senza comandi del server.

------------------------------------------------------------------------
ANS8037E

Nome per il reindirizzamento file mancante.



Explanation:

E' stato immesso un comando che contiene un simbolo di reindirizzamento
dell'emissione ma nessun nome file di emissione.

System action:

Il comando viene ignorato e viene restituito un errore.

User response:

Immettere nuovamente il comando con un nome file di emissione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8038E

Impossibile aprire il file 'spec file' per il reindirizzamento.



Explanation:

E' stato immesso un comando che specifica un file di reindirizzamento
dell'emissione, ma tale file non può essere aperto.

System action:

Il comando viene ignorato e viene restituito un errore.

User response:

Immettere nuovamente il comando con un nome file di emissione valido
oppure liberare spazio per il file di emissione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8041E

E' stato interrotto il collegamento al server e non è stato possibile
ristabilirlo.



Explanation:

Durante una sessione di gestione, il client ha rilevato che la
connessione con il server è stata interrotta; un tentativo di
ristabilire la connessione non è riuscito.

System action:

La sessione del client viene arrestata.

User response:

Determinare la causa dell'errore e tentare quindi di riavviare la
sessione successivamente. Se il problema persiste, contattare il tecnico
di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8045E

Errore nelle comunicazioni.



Explanation:

Si è verificato un errore imprevisto nelle comunicazioni durante una
sessione di gestione.

System action:

La sessione del client viene arrestata.

User response:

Verificare che le comunicazioni tra le macchine client e server siano
attive. I guasti del server, del processore e dell'unità di controllo
delle comunicazioni possono causare questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS8046E

La connessione del client con il server è terminata a causa di un errore
imprevisto.



Explanation:

Il log degli errori potrebbe contenere altri messaggi correlati a questo
errore.

System action:

La sessione client viene terminata.

User response:

Controllare il collegamento di comunicazione tra il client e il server
per verificare che sia operativo. Esaminare il log degli errori client
per ulteriori messaggi correlati a questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS8047E

La connessione del client con il server è terminata a causa di un
overflow del buffer di comunicazioni.



Explanation:

Il log degli errori potrebbe contenere altri messaggi correlati a questo
errore.

System action:

La sessione client viene terminata.

User response:

Ripetere l'operazione. Controllare il collegamento di comunicazione tra
il client e il server per verificare che sia operativo. Esaminare il log
degli errori client per ulteriori messaggi correlati a questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS8048W

Avvertenza! L'esecuzione del ripristino dell'immagine del file system
Linux 'src' a un'altra destinazione 'dest' non è consigliato poiché
potrebbe causare UUID duplicati che portano a montaggi non corretti dopo
un ripristino corretto.



Explanation:

L'esecuzione di un'immagine di ripristino di un file system Linux in
un'altra destinazione potrebbe causare un UUID duplicato che porta a
montaggi non corretti dopo un ripristino corretto. Su Linux, alcuni file
system utilizzano UUID per identificare se stessi. Se si dispone di un
backup dell'immagine e si ripristina in un'ubicazione differente, si
avranno due volumi con lo stesso UUID. Se si utilizza l'UUID per
definire i file system in /etc/fstab, è bene sapere che IBM Spectrum
Protect non può montare in modo corretto il file system ripristinato.
Per evitare tale situazione, ripristinare l'immagine alla sua ubicazione
originale.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Se non è possibile o non si desidera evitare l'esecuzione di un
ripristino dell'immagine a una destinazione alternativa, modificare
l'UUID del volume originale o del volume ripristinato. Fare riferimento
alla documentazione Linux per le istruzioni su come farlo. Potrebbe
anche essere necessario modificare /etc/fstab manualmente per consentire
il montaggio del volume originale o del volume ripristinato oppure di
entrambi.

------------------------------------------------------------------------
ANS8049E

Una connessione con il server non può essere stabilita a causa di un
timeout delle comunicazioni.



Explanation:

Il log degli errori potrebbe contenere altri messaggi correlati a questo
errore.

System action:

La sessione client viene terminata.

User response:

Controllare il collegamento di comunicazione tra il client e il server
per verificare che sia operativo. Esaminare il log degli errori client
per ulteriori messaggi correlati a questo errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS8050E

Il server IBM Spectrum Protect non accetta sessioni di gestione sulla
porta del client. Per le sessioni di gestione, è necessario utilizzare
il numero di porta indicato.



Explanation:

Il server IBM Spectrum Protect è configurato per non consentire sessioni
di gestione sulla porta TCP/IP del client. Per le sessioni di gestione,
è stato indicato un numero di porta diverso.

System action:

La sessione di gestione non viene stabilita.

User response:

Utilizzare l'opzione client TCPADMINPORT per specificare il numero di
porta TCP/IP utilizzato dal server IBM Spectrum Protect per le sessioni
di gestione. Contattare il responsabile del server IBM Spectrum Protect
se non si conosce il numero di porta corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS8052E

Impossibile decodificare il file 'nome spazio di
filenome-percorsonome-file'...Tentare di ripristinare questo file
separatamente



Explanation:

Non è possibile decodificare o ripristinare il file.

System action:

Il file non è stato ripristinato.

User response:

Ripristinare il file separatamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS8053E

Non è possibile accedere alla rete.



Explanation:

Il log degli errori potrebbe contenere altri messaggi correlati a questo
errore.

System action:

La sessione client viene terminata.

User response:

Controllare il collegamento di comunicazione tra il client e il server
per verificare che sia operativo. Esaminare il log degli errori client
per ulteriori messaggi correlati a questo errore. Ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8054E

Non esiste memoria disponibile per eseguire la richiesta.



Explanation:

Non è disponibile sufficiente memoria del server.

System action:

La sessione del client viene arrestata.

User response:

Ritentare la sessione di gestione. Se il problema persiste, contattare
il tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8055E

Il server dispone di risorse insufficienti ad eseguire l'operazione.



Explanation:

Le risorse del server sono esaurite. Una condizione di mancanza di
memoria o un altro problema non consentono alcuna nuova attività. La
registrazione delle attività del server può contenere informazioni
supplementari relative a questo problema.

System action:

La sessione client viene terminata.

User response:

Il responsabile di IBM Spectrum Protect dovrebbe esaminare la
registrazione delle attività di IBM Spectrum Protect per stabilire
l'origine delle limitazioni delle risorse. Tentare di nuovo l'operazione
quando il server è sottoposto ad un carico inferiore.

------------------------------------------------------------------------
ANS8056E

L'ID di gestione immesso è bloccato.



Explanation:

L'ID di gestione immesso è stato bloccato da un responsabile di sistema
e non può essere usato.

System action:

La sessione del client viene arrestata.

User response:

Richiedere al responsabile di sistema di rilasciare l'ID che si intende
usare.

------------------------------------------------------------------------
ANS8057E

I file di lingua richiesti non sono disponibili.



Explanation:

Non è disponibile l'archivio NLS per la lingua specificata.

System action:

La sessione del client viene arrestata.

User response:

Utilizzare una lingua diversa oppure ottenere una copia dell'archivio
NLS per la lingua specificata.

------------------------------------------------------------------------
ANS8058E

Il percorso specificato è un sottovolume Linux Btrfs e non è valido per
il backup dell'immagine.



Explanation:

I sottovolumi Linux Btrfs non sono supportati per il backup
dell'immagine.

System action:

L'operazione di backup dell'immagine non viene eseguita.

User response:

Tentare di nuovo l'operazione utilizzando un file system Linux Btrfs
valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS8060E

Errore durante la convalida del file 'nome file VHDX'



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di individuare il file oppure il
formato file non è valido.

System action:

L'operazione di backup non è stata avviata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema continua, controllare il file di
log degli errori per informazioni su come risolvere questo problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS8061E

Sessione rifiutata: il server non consente un collegamento come client
di gestione abilitato Unicode



Explanation:

Il client di gestione non può stabilire un collegamento con il server a
causa di una incompatibilità tra server e client se l'unicode è
abilitato.

System action:

La sessione del client viene arrestata.

User response:

Registrare un nuovo responsabile da un client di gestione differente o
dalla console server e collegarsi con il nuovo ID del responsabile.

------------------------------------------------------------------------
ANS8062E

La comunicazione tra client non è consentita se l'autenticazione del
server IBM Spectrum Protect è disattivata.



Explanation:

La comunicazione tra client richiede che l'autenticazione IBM Spectrum
Protect sia abilitata.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Attivare l'autenticazione del server IBM Spectrum Protect utilizzando il
comando Set AUthentication ON.

------------------------------------------------------------------------
ANS8063E

L'acceptor client IBM Spectrum Protect remoto associato al nodo 'nome'
non è stato autenticato con il server IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Alcune operazioni del client IBM Spectrum Protect richiedono che il
client di backup-archivio contatti i client sulle macchine remote. La
macchina remota in questione non può essere autenticata con il server
IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Sulla macchina remota, creare una nuova password per IBM Spectrum
Protect per l'acceptor client oppure verificare che la password corrente
sia ancora valida prima di provare a eseguire di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS8064E

Supero tempo comunicazione. Emettere nuovamente il comando.



Explanation:

La connessione con il server è terminata a causa di un supero tempo
delle comunicazioni dal server.

System action:

Il server non elabora il comando.

User response:

Emettere nuovamente il comando. Incrementare se necessario, il valore
delle opzioni IDLETIMEOUT e COMMTIMEOUT nel file delle opzioni server.

------------------------------------------------------------------------
ANS8103W

Un comando non è stato eseguito correttamente. comando : command nome
funzione IBM Spectrum Protect : function-name output errori :
error-output codice di ritorno : return code file IBM Spectrum Protect :
file-name (line-number)



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect ha richiamato un programma esterno che ha
avuto esito negativo.

System action:

A seconda delle circostanze, l'errore può impedire o meno l'elaborazione
successiva.

User response:

Consultare le informazioni aggiuntive nel log degli errori. Utilizzare
le informazioni fornite in questo messaggio per la risoluzione dei
problemi o quando si parla con il supporto di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS8104W

Impossibile determinare lo stato EFS del file system 'file-system name',
errno='errnor number', i dati vengono elaborati normalmente.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di determinare lo stato EFS sul
filesystem specificato. Non si verificherà alcuna elaborazione specifica
di EFS per i file su questo filesystem. Infatti EFS è abilitato sul
filesystem, verrà eseguito il backup di tutti i file accessibili in
testo semplice.

System action:

Il filesystem verrà elaborato come filesystem regolare.

User response:

Contattare l'amministratore di sistema per determinare la causa
dell'errore riportato nel messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS8105W

Impossibile rimuovere l'istantanea per il volume 'filespace-name'.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect non è stato in grado di rimuovere
l'istantanea utilizzata per il backup dell'immagine.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Consultare le informazioni aggiuntive nel log degli errori. Utilizzare
il comando lvdisplay per visualizzare le istantanee attive e il comando
lvremove per rimuovere l'istantanea manualmente.

------------------------------------------------------------------------
ANS8106E

Il supporto per più server IBM Spectrum Protect è abilitato su questo
nodo. Per questo comando è necessario specificare il nome server.



Explanation:

Quando un nodo può supportare più server IBM Spectrum Protect, il
comando deve specificare un nome server IBM Spectrum Protect valido.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare un nome server valido per questo comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS8107I

Il valore dell'opzione -server='valore-opzione' viene ignorato. La
riconciliazione procederà con il server predefinito server-predefinito.



Explanation:

L'opzione -server è valida solo in un ambiente a più server e deve
essere utilizzata solo con la modalità di riconciliazione bidirezionale
e con controllo degli elementi orfani.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Utilizzare l'opzione -server solo con la modalità di riconciliazione
bidirezionale e con controllo degli elementi orfani.

------------------------------------------------------------------------
ANS8201E

I backup incrementali Hyper-V Windows richiedono Windows 2012 o
successivo. Su Windows Server 2016 o successivi, la versione della
macchina virtuale deve essere maggiore di 5.



Explanation:

IBM Spectrum Protect può solo eseguire backup incrementali di Windows
Hyper-V su sistemi operativi Windows di Windows Server 2012 e
successivi. Se in esecuzione su Windows Server 2016 o successivi, la
versione della macchina virtuale deve essere maggiore di 5.

System action:

L'operazione di backup incrementale è stata arrestata.

User response:

Per accedere ai backup incrementali per Windows Hyper-V, aggiornare il
sistema operativo a Windows Server 2012 o successivi. Su Windows Server
2016 e successivi, la versione della macchina virtuale deve essere
maggiore di 5 per supportare Microsoft Hyper-V Resilient Change Tracking
(RCT).

------------------------------------------------------------------------
ANS8503I

Nessuna opzione corrispondente per il modello: 'modello'.



Explanation:

È stato specificato un modello che non corrisponde ad alcun nome delle
opzioni supportate.

System action:

Questo messaggio è soltanto una risposta alla query.

User response:

Specificare un modello differente oppure omettere il modello per
visualizzare tutte le opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS8563E

La modalità di richiamata ha un valore non valido: valore_non_valido.



Explanation:

La modalità di richiamata che si sta provando ad abilitare sul sistema
non esiste.

System action:

Nessuna.

User response:

Verificare il valore dell'opzione di richiamata.

------------------------------------------------------------------------
ANS8565W

nome_programma: elenco di ID di richiamata non trovato sulla coda. Tali
richiamate sono già state terminate.



Explanation:

Il programma non è in grado di trovare gli ID di richiamo e di eliminare
questi processi.

System action:

Nessuna.

User response:

Verificare che gli ID di richiamata esistano e che siano corretti.

------------------------------------------------------------------------
ANS8778E

Non è stato possibile trovare o avviare un programma browser. Si è
verificato un errore durante l'esecuzione del comando.comando Verificare
che sia installato un browser e che funzioni correttamente sulla
macchina locale.



Explanation:

Non è stato possibile trovare un programma browser e, pertanto, non è
possibile accedere al sito Web di IBM Spectrum Protect e alla
documentazione in linea.

System action:

IBM Spectrum Protect continua a elaborare le richieste utente.

User response:

Per la piattaforma Windows, viene utilizzato il browser predefinito del
sistema. Verificare che sia installato un browser sulla propria
macchina.

------------------------------------------------------------------------
ANS8779E

Non è stato possibile trovare o avviare un programma browser. È
richiesto uno dei seguenti browser: elenco-browser Verificare che uno di
tali browser sia installato e che funzioni correttamente sulla macchina
locale.



Explanation:

Non è stato possibile trovare un programma browser e, pertanto, non è
possibile accedere al sito Web di IBM Spectrum Protect e alla
documentazione in linea.

System action:

IBM Spectrum Protect continua a elaborare le richieste utente.

User response:

Per le piattaforme UNIX, viene fornito un elenco di browser supportati
nel README. Installare il browser richiesto per accedere ai siti Web di
IBM Spectrum Protect e alla documentazione in linea.

------------------------------------------------------------------------
ANS8780E

Un programma browser non può essere trovato o non può essere avviato.
Per ulteriori informazioni controllare il file 'nome-file' sulla
macchina locale.



Explanation:

Impossibile trovare un programma browser, non è quindi possibile
accedere al sito Web o alla documentazione in linea.

System action:

IBM Spectrum Protect continua ad elaborare le richieste dell'utente.

User response:

Installare un browser per accedere al sito Web o alla documentazione in
linea.

------------------------------------------------------------------------
ANS8809E

LD_LIBRARY_PATH non impostato oppure è impostato in maniera non
corretta. Verificare che la variabile d'ambiente LD_LIBRARY_PATH
contenga la directory di installazione percorso.



Explanation:

LD_LIBRARY_PATH deve essere impostato e deve contenere il percorso della
directory di installazione.

System action:

L'operazione di backup o ripristino VMware non riuscirà.

User response:

Impostare LD_LIBRARY_PATH e verificare che contenga la directory di
installazione del client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS8810E

LD_LIBRARY_PATH non impostato oppure è impostato in maniera non
corretta. Verificare che la variabile d'ambiente LD_LIBRARY_PATH
contenga la directory di installazione.



Explanation:

LD_LIBRARY_PATH deve essere impostato e deve contenere il percorso della
directory di installazione.

System action:

L'operazione di backup o ripristino VMware non riuscirà.

User response:

Impostare LD_LIBRARY_PATH e verificare che contenga la directory di
installazione del client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS8811E

Le operazioni VMware non possono essere eseguite se il plugin hardware
TIVsm-BAhdw è installato e caricato. Disinstallare il prodotto hardware
TIVsm-BAhdw oppure impostare l'opzione DONTLOAD PIHDW nel file di
opzioni per impedire il caricamento del plugin hardware.



Explanation:

Le operazioni VMware non sono compatibili con le librerie del prodotto
del plugin hardware.

System action:

L'operazione di backup o ripristino VMware non riuscirà.

User response:

Disinstallare il prodotto hardware TIVsm-BAhdw oppure impostare
l'opzione DONTLOAD PIHDW per impedire il caricamento del plugin
hardware.

------------------------------------------------------------------------
ANS8818E

Si è verificato un errore nel tentativo di applicare le modifiche. Le
modifiche non sono state applicate al sistema. Contattare il
responsabile di sistema.



Explanation:

Si è verificato un errore nel tentativo di applicare le modifiche.

System action:

Le modifiche dell'utente non vengono applicate.

User response:

Contattare il responsabile di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS8819E

I seguenti indicatori di traccia non sono validi:
elenco-indicatori-traccia. Prima di continuare, correggere gli
indicatori.



Explanation:

Uno o più indicatori di traccia non sono validi.

System action:

Richiedere all'utente di correggere gli indicatori di traccia.

User response:

Correggere gli indicatori di traccia errati.

------------------------------------------------------------------------
ANS8830W

Stanze dei nomi server differenti (stanza-HSM e stanza-BA) per il file
system nome-file-system per la gestione dello spazio e il
backup-archiviazione.



Explanation:

Le stanze del nome server specificate per il client di gestione spazio
(HSM) e di backup-archiviazione (BA) sono differenti. Le funzioni di
backup in linea e di ripristino stub non saranno disponibili per il file
system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Se si desidera consentire il backup in linea e il ripristino stub per il
file system, le opzioni MIGRATESERVER e DEFAULTSERVER devono specificare
la stessa stanza SERVERNAME in dsm.sys. È inoltre possibile scegliere di
fornire un nome per la stanza del server mediante l'opzione SERVERNAME
in dsm.opt o sulla riga comandi. In entrambi i casi, il nome della
stanza deve corrispondere alla stanza specificata nell'opzione
MIGRATESERVER.

------------------------------------------------------------------------
ANS8939E

Un errore imprevisto si è verificato nel tentativo di filtrare la
struttura di directory. rc=codice-ritorno



Explanation:

Il filtro non è stato applicato alla struttura di directory.

System action:

La struttura di directory non viene filtrata

User response:

Per ulteriori informazioni, contattare il responsabile del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS8946E

Chiamata RPC non riuscita.



Explanation:

Impossibile connettersi al daemon di richiamo del ricevitore.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Il sistema non funziona correttamente o i daemon di richiamo non sono
avviati.

------------------------------------------------------------------------
ANS8956E

La porta port specificata dall'opzione HSMRPCPORT è già in uso



Explanation:

La porta specificata dall'opzione HSMRPCPORT è in uso da parte di un
processo diverso.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Aggiornare HSMRPCPORT con un altro numero di porta disponibile e
riavviare i daemon HSM

------------------------------------------------------------------------
ANS8957E

Avvio del processo server RPC non riuscito



Explanation:

dsmrecalld non può avviare il server RPC.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

È possibile trovare i dettagli dell'errore nel log di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9005W

nome programma: valore 'nome parametro' non valido: valore (deve essere
in [valore minimo..valore massimo]).



Explanation:

Il programma ha individuato un parametro non valido nella configurazione
di gestione dello spazio di un filesystem.

System action:

Il valore del parametro è stato rifiutato.

User response:

Se si è tentato di impostare il valore specificato manualmente,
scegliere un valore dall'intervallo specificato. Se il valore viene
letto da un file di configurazione di gestione spazio di file system
(posizionato in [fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml), modificare il file in
modo appropriato. Il nome del filesystem può essere determinato da un
messaggio di errore successivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9007W

nome programma: valore 'nome parametro' non valido: valore (deve essere
in [valore minimo..valore massimo]).



Explanation:

Il programma ha individuato un parametro non valido nella configurazione
di gestione dello spazio di un filesystem.

System action:

Il valore del parametro è stato rifiutato.

User response:

Se si è tentato di impostare il valore specificato manualmente,
scegliere un valore dall'intervallo specificato. Se il valore viene
letto da un file di configurazione di gestione spazio di file system
(posizionato in [fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml), modificare il file in
modo appropriato. Il nome del filesystem può essere determinato da un
messaggio di errore successivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9008W

La compressione è abilitata. La modalità di richiamo per il file
nome-file non può essere impostata su parziale.



Explanation:

IBM Spectrum Protect può impostare gli attributi file solo su un file
migrato non compresso. Questo file è stato migrato con la compressione
abilitata.

System action:

IBM Spectrum Protect non imposta gli attributi del file.

User response:

Richiamare il file allo stato residente, disabilitare la compressione e
migrare di nuovo il file. Ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9009E

nome programma: individuata configurazione di gestione spazio non valida
per 'filesystem'.



Explanation:

Il programma ha rilevato una configurazione di gestione spazio non
valida per il filesystem specificato.

System action:

La configurazione di gestione spazio è stata rifiutata per il filesystem
specificato. Nell'aggiornamento di una configurazione esistente, le
configurazioni non valida da impostare sono ignorate. Quando un file di
configurazione persistente non è valido, il filesystem sembrerà non
disporre di una gestione spazio abilitata.

User response:

Se si è tentato di aggiornare la gestione spazio per questo filesystem
manualmente, immettere una configurazione valida. Se il file di
configurazione persistente non è valido, modificare di conseguenza il
file; in alternativa, è possibile aggiungere la gestione spazio in modo
esplicito (che rimuoverà/sovrascriverà la configurazione esistente). Il
motivo della configurazione può esser determinato da un messaggio di
errore precedente. Il file di configurazione di gestione dello spazio di
filesystem è posizionato in 'filesystem'/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml.

------------------------------------------------------------------------
ANS9010E

nome programma: non è possibile analizzare il file di configurazione
'file configurazione' per filesystem.



Explanation:

Il file di configurazione di gestione spazio per il filesystem
specificato è presente ma il suo contenuto sembra presentare un formato
non valido.

System action:

La configurazione è stata rifiutata. Il filesystem sembrerà non disporre
di una gestione spazio abilitata.

User response:

Verificare il file di configurazione di gestione spazio specificato; si
suppone che contenga un documento XML completo con un elemento root
denominato 'HsmFsConfig'. Per creare un nuovo file di configurazione, è
possibile aggiungere semplicemente la gestione spazio a questo
filesystem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9011E

nome programma: non è possibile scrivere il file di configurazione 'file
configurazione' per filesystem.



Explanation:

IBM Spectrum Protect impossibile scrivere e salvare il file di
configurazione di space management per il dato filesystem.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha salvato le informazioni di configurazione di
space management. Se si è tentato di aggiungere la gestione spazio per
questo filesystem, non è stata aggiunta. Se si è provato ad aggiornare
la configurazione di space managment, probabilmente l'operazione non è
riuscita. Se un file di configurazione esistente nel vecchio formato è
stato letto con successo, ma non può essere convertito in formato XML,
lo space management sarà attivo per questo filesystem con la
configurazione del vecchio file.

User response:

Determinare eventuali motivi per cui il file specificato non possa
essere scritto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9012E

programma in errore: Il comando deve essere eseguito da un utente root.



Explanation:

IBM Spectrum Protect richiede che sia un utente root ad eseguire questa
operazione.

System action:

IBM Spectrum Protect termina l'operazione.

User response:

Modificare in utente root e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9016E

Impossibile richiamare lo stato del trasferimento della gestione dello
spazio per percorso.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il tentativo di ottenere lo stato di
trasferimento dalla gestione spazio. Le autorizzazioni per il file di
stato non sono impostate correttamente oppure il file di stato è
danneggiato.

System action:

IBM Spectrum Protect termina l'operazione.

User response:

L'utente root deve controllare le autorizzazioni del file di stato
oppure contattare il tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9017W

programma in errore: Il numero minimo di daemon di richiamo
min-dsmrecalld non può essere superiore del numero massimo di daemon di
richiamo max-dsmrecalld; il cui valore predefinito corrisponde al minimo
min-dsmrecalld e al massimo max-dsmrecalld.



Explanation:

E' stato immesso un numero minimo di daemon di richiamo superiore al
numero massimo.

System action:

IBM Spectrum Protect utilizza i valori predefiniti invece di quelli
specificati nel file delle opzione di sistema client (dsm.sys).

User response:

Correggere le opzioni MINRECALLDAEMONS e MAXRECALLDAEMONS nel file delle
opzioni di sistema del client e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9020E

Impossibile stabilire una sessione con un agent client o server IBM
Spectrum Protect. Il codice di ritorno è errore-tsm:.



Explanation:

Un problema ha impedito che il client stabilisse una connessione al
server IBM Spectrum Protect. Non sono disponibili ulteriori dettagli da
includere in questo messaggio. Tuttavia, è possibile che ulteriori
messaggi siano notificati nel log degli errori IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Controllare il log degli errori per ulteriori messaggi. Fare riferimento
a tali messaggi per determinare come risolvere gli eventuali problemi
notificati. Se il IBM Spectrum Protect-error è -50, è presente un errore
nelle comunicazioni. Le cause tipiche di questo errore includono una
configurazione non corretta della porta o dell'indirizzo TCP/IP del
server. Verificare la configurazione e che la rete di sistema client sia
connessa. Verificare che un firewall non impedisca l'accesso al server
IBM Spectrum Protect. Verificare infine che il server IBM Spectrum
Protect sia in esecuzione e stia accettando le connessioni sulla porta
prevista.

------------------------------------------------------------------------
ANS9021E

programma-in-errore Daemon di richiamo sconosciuto (pid ID-processo)
terminato in nodo anomalo, stato: stato.



Explanation:

Un daemon di richiamo viene arrestato in modo anomalo.

System action:

IBM Spectrum Protect termina l'operazione.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, inviare il file
principale al supporto tecnico di IBM per l'analisi.

------------------------------------------------------------------------
ANS9022E

programma-errore Recall daemon (pid ID-processo) è terminato in modo
anomalo; stato: status.



Explanation:

Un daemon di richiamo è terminato in modo anomalo.

System action:

L'operazione non viene completata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, inviare il file
principale al supporto tecnico di IBM per l'analisi.

------------------------------------------------------------------------
ANS9024E

Ad iniziare da questo release, è stata eseguita l'elaborazione di tutti
i candidati internamente dal daemon di controllo IBM Spectrum Protect.
Quindi -c non è più un'opzione valida per dsmreconcile.



Explanation:

Le opzioni di riga comandi -c e -Candidates non sono più valide per
dsmreconcile poiché l'elaborazione di tutti i candidati viene ora
eseguita da dsmmonitord.

System action:

IBM Spectrum Protect ha rilevato un'opzione non valida. dsmreconcile
viene interrotto.

User response:

Non utilizzare più le opzioni -c e -Candidates con dsmreconcile.

------------------------------------------------------------------------
ANS9025E

La versione del plugin di Data Protection per WebSphere e la versione
del client di backup-archivio non corrispondono. Aggiornare il plugin di
Data Protection per WebSphere.



Explanation:

Il rilascio e la versione del plugin di Data Protection per WebSphere è
di livello inferiore del rilascio e della versione del client di
backup-archivio.

System action:

Nessuna

User response:

Aggiornare Data Protection per WebSphere in base al rilascio e alla
versione corretti.

------------------------------------------------------------------------
ANS9028E

nome programma: impossibile acquisite il blocco per filesystem.



Explanation:

Prima di modificare un file di configurazione di gestione spazio, si
richiede di bloccare il file per evitare accessi concorrenti. Se
l'acquisizione del blocco fallisce, si è verificato un accesso
concorrente.

System action:

L'azione è stata annullata.

User response:

Riprovare la stessa richiesta o determinare il processo che contiene il
blocco.

------------------------------------------------------------------------
ANS9029E

Il server WebSphere è in esecuzione, ma per un'operazione di ripristino
il server deve essere disattivo. Chiudere il server WebSphere e
ritentare l'operazione di ripristino.



Explanation:

Per eseguire un ripristino, il server WebSphere deve essere disattivo.

System action:

L'operazione di ripristino non è riuscita.

User response:

Chiudere il server WebSphere e ritentare l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS9030W

Impossibile impostare gli attributi in conflitto nel file file-name.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non può impostare gli attributi file perché gli
attributi richiesti sono in conflitto con altri.

System action:

IBM Spectrum Protect non imposta gli attributi file.

User response:

Ripetere questa operazione utilizzando attributi che non sono in
conflitto. Questo errore viene visualizzato anche se si tenta di
impostare la modalità di richiamo parziale per un file eseguibile.

------------------------------------------------------------------------
ANS9031W

Il file nome file non è un file trasferito.



Explanation:

IBM Spectrum Protect può solo impostare gli attributi per un file
trasferito. Questo file non è stato trasferito.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha impostato gli attributi per il file.

User response:

Trasferire questo file e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9032W

Il file nome-file non si trova in un filesystem HSM gestito.



Explanation:

IBM Spectrum Protect rileva che il file non si trova in un filesystem
gestito HSM e, quindi, non può eseguire l'operazione richiesta.

System action:

IBM Spectrum Protect non imposta gli attributi del file.

User response:

Aggiungere gestione spazio al filesystem, migrare il file e riprovare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9034E

Non è stato possibile completare l'operazione di ripristino per una
modifica nell'ambiente WebSphere originale.



Explanation:

I dati devono essere ripristinati nello stesso ambiente da cui è stato
eseguito il backup. Sono inclusi elementi quali il nome della cella, il
nome del nodo e il percorso in cui è installato WebSphere .

System action:

L'operazione di ripristino non viene completata.

User response:

Eseguire la procedura di ripristino illustrata nel manuale DP for
WebSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS9036W

nome-programma: il file o i file migrati mancano sul server per numero
file stub. Cercare in 'spec-file' i nomi file.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di trovare il file o i file migrati
sul server.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Cercare il nome file nel percorso indicato nel messaggio. Verificare
inoltre che si sta operando con il server corretto per questo file.

------------------------------------------------------------------------
ANS9050I

program-name: una o più opzioni specificate non sono valide.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Le opzioni specificate non sono valide. Nessuna
opzione è stata modificata.

System action:

L'elaborazione continua senza opzioni modificate.

User response:

Verificare le opzioni specificate e correggere le opzioni della riga
comandi per il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS9051I

program-name: le opzioni sono state modificate correttamente.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Aggiornamento delle opzioni riuscito.

System action:

L'elaborazione continua con le opzioni modificate.

User response:

Continua l'elaborazione normale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9054E

Impossibile trovare il plugin.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Nessuna

User response:

Eseguire il comando "dsmc show plugins" alla richiesta comandi per
visualizzare i plugin disponibili sul sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9057W

programma-errore: non è in grado di ottenere informazioni sullo spazio
per file-system: errore.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di ottenere informazioni sullo
spazio per il file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Verificare che la gestione spazio sia stata aggiunta al file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS9059E

programma in errore: Il processo non ha potuto scollegarsi per avviare
un daemon.



Explanation:

Il processo IBM Spectrum Protect non ha potuto scollegarsi per avviare
un daemon.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha potuto avviare il daemon come richiesto. IBM
Spectrum Protect viene arrestato.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9060W

programma in errore: impossibile richiamare ed incrementare il limite
dei file aperti.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha potuto richiamare il limite numerico dei
file aperti oppure non è riuscito ad incrementarlo.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha potuto incrementare il numero di file aperti
e non ha potuto completare l'operazione.

User response:

Liberare spazio per i file chiudendo alcuni processi o cancellando
alcuni file e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9062E

Il file 'nomefile' è stato modificato durante il backup.



Explanation:

Un file è stato modificato durante il backup. Per un elenco dei file
modificati, verificare il file dsmerror.log.

System action:

L'operazione di backup non riesce.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9063E

programma in errore: file system file-system ha esaurito gli inode.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha potuto richiamare spazio per il file system
poiché esso ha esaurito gli inode.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha potuto richiamare spazio mediante il
trasferimento.

User response:

Cancellare alcuni file per rendere disponibili più inode e ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9064E

programma-in-errore: impossibile eseguire il comando fork di un nuovo
processo: errore.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di eseguire il comando fork di un
nuovo processo necessario. Se il codice di errore del sistema operativo
è EAGAIN, il limite del numero totale di processi in esecuzione sul
sistema o da un singolo utente è stato superato o il sistema non dispone
delle risorse necessarie per creare un altro processo. Se il codice di
errore è ENOMEM, la memoria non è sufficiente per creare il processo.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

In base al codice di errore (errno), allocare altra memoria virtuale
(spazio swap) o aumentare il limite di elaborazione del sistema
operativo. Riavviare quindi i daemon HSM o riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9065E

Il file 'nomefile' o il file 'nomefile2' sono stati aggiunti o rimossi
durante il backup.



Explanation:

Un file è stato aggiunto o rimosso durante il backup.

System action:

L'operazione di backup non riesce.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9067W

programma in errore: errore nell'aggiornamento del file dsmmigfstab per
file system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha trovato un errore nell'aggiornamento del file
dsmmigfstab per questo file system.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha aggiornato il file dsmmigfstab.

User response:

Vedere il precedente messaggio di errore e risolvere il problema, se
possibile. Quindi, ripetere l'operazione. Se il problema persiste,
contattare il tecnico di manutenzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9068I

nome-programma: file dsmmigfstab aggiornato per il file system
file-system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha aggiornato correttamente il file dsmmigfstab per
il file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9069I

nome-programma: tutti i file system vengono riattivati agli stati
precedenti.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riattivato tutti i file system gestiti da HSM ai
loro stati precedenti prima della disattivazione globale.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9070I

nome-programma: la gestione spazio è ora disattivata per tutti i file
system HSM.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha disattivato la gestione spazio per tutti i file
system elencati nel file dsmmigfstab.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9071W

program-name: errore durante la riattivazione della gestione spazio per
tutti i file system HSM.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato un errore nel tentativo di riattivare
la gestione spazio.

System action:

IBM Spectrum Protect non riattiva la gestione spazio per i filesystem
HSM.

User response:

Assicurarsi che la gestione spazio sia installata correttamente e
riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9072W

programma in errore: errore nella disattivazione della gestione spazio
per tutti i file system FSM.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha trovato un errore nel tentativo di
disattivazione della gestione spazio.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha disattivato la gestione dello spazio per i
file system FSM.

User response:

Assicurarsi che la gestione spazio sia stata installata correttamente e
ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9073W

nome programma: errore nella disattivazione della gestione spazio per il
file system file system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha trovato un errore nel tentativo di
disattivazione del file system.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha disattivato la gestione dello spazio per il
file system.

User response:

Assicurarsi che la gestione spazio sia stata installata correttamente e
ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9074I

nome-programma: le funzioni di gestione spazio sono state disattivate
localmente per il file system file-system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha disattivato localmente le funzioni di gestione
spazio, come la migrazione, il richiamo e la riconciliazione per il file
system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9075W

nome-programma: errore durante la riattivazione della gestione spazio
per il filesystem filesystem.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato un errore nel tentativo di riattivare
la gestione spazio per il filesystem.

System action:

IBM Spectrum Protect non riattiva la gestione spazio per il filesystem.

User response:

Verificare che il filesystem specificato sia montato e che HSM sia
abilitato per questo filesystem. Quindi, tentare nuovamente
l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di
IBM per ulteriori informazioni. Fornire la directory /etc/filesystems (o
file equivalente) e l'output dei comandi mount e dsmdf.

------------------------------------------------------------------------
ANS9076I

nome-programma: le funzioni di gestione spazio sono state riattivate
localmente per il file system file-system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riattivato localmente le funzioni di gestione
spazio, come la migrazione, il richiamo e la riconciliazione per il file
system. Si noti che, tuttavia, è possibile che la gestione spazio sia
ancora disattivata globalmente.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9077I

nome-programma: gestione spazio rimossa dal file system file-system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rimosso la gestione spazio. Il file system è ora
un file system nativo.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9078W

La gestione dello spazio non è stata rimossa dal file system file
system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha potuto eliminare la gestione dello spazio
per questo file system. Le cause possibili sono:

   Estensione del kernel obsoleta.
   Programma obsoleto.
   Spazio su disco insufficiente.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Esaminare il messaggio di errore immediatamente precedente e ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9079W

nome programma: non è stato trovato alcun file trasferito corrispondente
ai criteri di ricerca.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha trovato alcun file trasferito corrispondente
ai criteri di ricerca.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Ripetere l'operazione specificando criteri di ricerca differenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS9080E

program-name: spazio insufficiente nel file system o nel lotto di
memorizzazione per richiamare tutti i file migrati.



Explanation:

IBM Spectrum Protect rileva lo spazio insufficiente nel file system per
tenere tutti i file migrati, se vengono richiamati tutti. Se si
utilizzano i lotti di memorizzazione GPFS, ciascun lotto deve disporre
di spazio sufficiente per richiamare i relativi file.

System action:

IBM Spectrum Protect non tenta di richiamare tutti i file migrati.

User response:

Creare spazio nel file system aumentando le dimensioni del file system o
rimuovendo alcuni file. Ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9081W

nome programma: rilevati file segnaposto orfani nel file system file
system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato uno o più file segnaposto orfani. Il
server di trasferimento è stato modificato nel file delle opzioni di
sistema del client dopo che il file è stato trasferito, oppure il
database del server di trasferimento è danneggiato.

System action:

IBM Spectrum Protect non esegue il tentativo di eliminare la gestione
dello spazio dal file system.

User response:

Individuare l'origine dei file segnaposto orfani. Passare al server di
trasferimento corretto e richiamare i file trasferiti. Tentare
nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9082W

nome-programma: è stato riscontrato un errore durante la riconciliazione
del file system file-system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riscontrato un errore durante l'esecuzione della
riconciliazione sul file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Fare riferimento agli altri messaggi visualizzati oppure ai messaggi
contenuti nel log per correggere il problema. Riprovare quindi
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9083W

nome-programma: non è in grado di disattivare la gestione spazio sul
file system file-system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di disattivare la gestione spazio
sul file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Correggere l'errore, se possibile, e ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9084E

program-name: file-system non è gestito o non è gestito localmente dalla
gestione spazio.



Explanation:

Non esiste nessuna voce per il file system nel file dsmmigfstab o il
file system è gestito da un altro nodo.

System action:

IBM Spectrum Protect non eseguirà le funzioni di gestione spazio sul
file system.

User response:

Aggiungere gestione spazio al file system, se necessario, e riprovare.
Se il file system non è gestito localmente riprovare sul nodo che
gestisce il file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS9085E

program-name: il file system file-system non è gestito dal programma di
gestione spazio.



Explanation:

Non esiste nessuna voce per il file system nel file dsmmigfstab.

System action:

IBM Spectrum Protect non eseguirà le funzioni di gestione spazio sul
file system.

User response:

Aggiungere gestione spazio al file system, se necessario, e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9086E

nome-programma: si è verificato un errore DMAPI in fase di aggiunta
della gestione spazio al file system file-system; è possibile che DMAPI
sia disabilitato su questo file system. Il sistema ha impostato il
codice di errore: numero errore = valore-numero-errore



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riscontrato un errore e non può aggiungere la
gestione spazio al file system.

System action:

Non è possibile aggiungere la gestione spazio al file system.

User response:

Verificare che DMAPI sia abilitato per questo file system e riprovare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9087I

La gestione spazio è stata aggiunta con esito positivo al file system
file-system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha aggiunto la gestione spazio al file system e ne
monitorerà ora l'utilizzo dello spazio. È possibile inoltre eseguire
altre operazioni di gestione spazio su questo file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9088W

program-name: la gestione spazio è già attiva per il file system
filesystem.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso quando si effettua il tentativo di
aggiungere gestione spazio a un filesystem con una gestione spazio già
attivata. Non è possibile aggiungere gestione spazio per un filesystem
che dispone già di una gestione spazio attivata.

System action:

L'azione è stata annullata.

User response:

Se si desidera aggiornare la configurazione della gestione spazio,
utilizzare il comando di aggiornamento appropriato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9089E

La convalida del backup gruppo non è riuscita. Uno o più file sono stati
aggiunti, rimossi o modificati durante il backup.



Explanation:

Uno o più file sono stati aggiunti, rimossi o modificati dal momento in
cui WebSphere è stato interrogato al momento in cui tutti i dati sono
stati inviati al server IBM Spectrum Protect. Per un elenco dei file
aggiunti, rimossi o modificati, verificare il file dsmerror.log.

System action:

L'operazione di backup non riesce.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9090E

nome-programma: file-system non è un nome file system valido.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha ricevuto un nome file system non valido. Il file
system non è stato montato oppure è stato montato in modo non corretto.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Correggere il nome filesystem e provare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9091E

La convalida del backup WebSphere non è riuscita. Uno o più file sono
stati aggiunti, rimossi o modificati durante il backup.



Explanation:

Uno o più file sono stati aggiunti, rimossi o modificati dal momento in
cui WebSphere è stato interrogato al momento in cui tutti i dati sono
stati inviati al server IBM Spectrum Protect. Per un elenco dei file
aggiunti, rimossi o modificati, verificare il file dsmerror.log.

System action:

L'operazione di backup non riesce.

User response:

Tentare nuovamente l'operazione di backup. Non installare nuove
applicazioni WebSphere o modificare la configurazione WebSphere durante
il backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9092E

È stata tentata un'operazione che è supportata solo per un server
primario. Tuttavia, il server 'valore-opzione' è il server di failover.



Explanation:

È consentito utilizzare solo il server primario per la riconciliazione e
per dsmmigundelete.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare il server primario.

------------------------------------------------------------------------
ANS9093W

nome programma: non ha potuto aggiornare l'elenco dei candidati al
trasferimento nome file.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha potuto aggiornare l'elenco dei candidati al
trasferimento poiché non esiste memoria sufficiente alla creazione di un
file temporaneo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Liberare altra memoria chiudendo alcuni processi e ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9094W

nome-programma: non è stato trovato alcun candidato nel file system
file-system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non sono stati trovati file idonei per la
migrazione nel file system dopo l'esecuzione di dsmreconcile.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9098E

nome-programma: la gestione spazio non supporta il file system
file-system.



Explanation:

La gestione spazio non supporta questo tipo di file system. La gestione
spazio supporta solo file system locali reali (ad esempio, JFS su AIX).
La gestione spazio non supporta altri tipi di file system (AFS, NFS
ecc.).

System action:

L'elaborazione del file system viene arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9099E

nome programma: gestione spazio non attiva per il file system file
system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato che il file system non ha la gestione
dello spazio attivata.

System action:

Elaborazione di questo file system interrotta.

User response:

Riattivare la gestione spazio per il file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS9100E

Impossibile aprire il file 'nomefile' per l'output.



Explanation:

Impossibile aprire il nome file specificato.

System action:

Verificare che l'utente possa effettuare operazioni di scrittura sul
file specificato oppure utilizzare un nome file differente.

User response:

L'output non verrà salvato. Specificare un file differente oppure
controllare le autorizzazioni per tale file.

------------------------------------------------------------------------
ANS9101E

Non sono stati trovati file migrati corrispondenti a 'nome_file'.



Explanation:

Il nome file per il modello di ricerca non è stato trovato nel database
del server IBM Spectrum Protect come file migrato.

System action:

Nessun risultato della query.

User response:

Verificare che il modello di ricerca sia corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9117E

La macchina virtuale 'VM_name' contiene uno o più dei seguenti caratteri
speciali non supportati special_characters_list.



Explanation:

Il nome della macchina virtuale specificato contiene caratteri che non
sono supportati per le operazioni di backup e ripristino della macchina
virtuale. I seguenti caratteri non sono supportati nei nomi di macchine
virtuali ripristinate: ":;'\"*?,<>/\\|"

System action:

Il backup o il ripristino per la macchina virtuale specificata non è
riuscito.

User response:

Ridenominare la macchina virtuale senza utilizzare caratteri speciali
non supportati.

------------------------------------------------------------------------
ANS9121I

Attivazione completata.



Explanation:

E' stata completata un'operazione di attivazione dei database Domino.

System action:

IBM Spectrum Protect ha attivato i database.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9126E

program-name: impossibile determinare se la gestione spazi è attiva o
inattiva per file-system a causa dell'errore: error.



Explanation:

Il programma 'program-name' indicato nel testo del messaggio non è in
grado di ottenere le statistiche per il file system 'file-system'. Il
programma pertanto non può determinare se la gestione spazi è attivata,
disattivata o disattivata globalmente sul file system. Il testo del
messaggio include una descrizione dell'errore Unix che si è verificato
durante il tentativo di richiamo dello stato della gestione spazi.

System action:

IBM Spectrum Protect arresta l'operazione.

User response:

Verificare che il file system sia montato e accessibile. Mediate gli
strumenti appropriati per il file system, controllare se si è verificato
un errore di I/O o di integrità sul file system. Quindi, tentare
nuovamente l'operazione. Se l'operazione non riesce, allora riavviare il
sistema. Se, in seguito a queste azioni, il problema persiste,
contattare l'assistenza tecnica IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9128I

Inattivazione log completata.



Explanation:

E' stata completata un'operazione di inattivazione dei log Domino.

System action:

IBM Spectrum Protect ha inattivato il log.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9130E

Il nome della macchina virtuale contiene solo spazi.



Explanation:

Il nome della macchina virtuale specificato contiene solo spazi. Un nome
costituito solo da spazi non è supportato per le operazioni di backup e
ripristino della macchina virtuale.

System action:

Il backup o il ripristino per la macchina virtuale specificata non è
riuscito.

User response:

Ridenominare la macchina virtuale utilizzando caratteri validi. Ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9133E

nome programma: gestione spazio già attiva per filesystem.



Explanation:

Questo messaggio viene emesso quando si effettua il tentativo di
aggiungere gestione spazio a un filesystem con una gestione spazio già
attivata.

System action:

L'azione è stata annullata.

User response:

Verificare la configurazione di gestione spazio del filesystem e
considerare l'aggiornamento in caso non corrisponda alle proprie
esigenze. Non è possibile aggiungere gestione spazio per un filesystem
che dispone già di una gestione spazio attivata.

------------------------------------------------------------------------
ANS9134E

nome programma: gestione spazio non attiva per filesystem.



Explanation:

Il programma ha richiesto la configurazione di gestione spazio per un
file system in cui la gestione spazio non è attiva.

System action:

L'azione è stata annullata.

User response:

Se è stata inserita la specifica di filesystem, verificare che
l'ortografia sia corretta. Non è possibile eseguire le azioni di
gestione spazio in un filesystem con una gestione spazio non attivata.

------------------------------------------------------------------------
ANS9135E

nome programma: gestione spazio filesystem non controllata dal nodo
locale.



Explanation:

Il programma ha richiesto la configurazione di gestione spazio per un
file system in cui la gestione spazio è attiva ma non controllata dal
nodo locale. Negli ambienti cluster, alcune azioni di gestione spazio
sono consentite dal dal nodo proprietario solo.

System action:

L'azione è stata annullata.

User response:

Determinare il nodo controller per questo filesystem e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9136E

nome programma: impossibile rimuovere il file configurazione per
filesystem.



Explanation:

Durante la rimozione della gestione spazio per i filesystem specificati,
questo file di configurazione non può essere rimosso.

System action:

La gestione spazio non può essere disattivata per questo filesystem.

User response:

Determinare il motivo per cui il file non può essere rimosso e
riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9137I

Il file nome_file non è stato premigrato.



Explanation:

Per poterlo migrare, il file deve essere premigrato.

System action:

Il file è stato ignorato.

User response:

La migrazione dei file premigrati richiede che il file si trovi in stato
di premigrazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9140E

Le opzioni di migrazione premigration e stub non possono essere
combinate tra loro.



Explanation:

Le opzioni di migrazione premigration e stub si escludono a vicenda.
Entrambe le opzioni restituiscono risultati diversi per lo stesso file.

System action:

Il comando termina senza alcuna modifica al file.

User response:

Utilizzare le opzioni di migrazione premigration e stub in istanze
differenti del comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS9145E

Il backup della macchina virtuale non verrà eseguito in quanto contiene
un nome vuoto.



Explanation:

Il nome della macchina virtuale specificata è vuoto. Tale opzione non è
supportata per le operazioni di backup e di ripristino della macchina
virtuale.

System action:

Il backup della macchina virtuale specificata non è riuscito.

User response:

Ridenominare la macchina virtuale in modo che il nome contenga caratteri
supportati.

------------------------------------------------------------------------
ANS9146E

Il processo daemon dsmrecalld in esecuzione sul nodo local-node non può
raggiungere la controparte sul nodo remote-node. Codice di errore RPC:
rpcStat-value, motivo: rpcStat-explanation



Explanation:

L'eseguibile dsmrecalld IBM Spectrum Protect in esecuzione sul nodo
locale non è stato in grado di connettersi all'eseguibile della
controparte tramite RPC.

System action:

L'elaborazione dell'operazione corrente viene arrestata.

User response:

Accedere al nodo remoto indicato e assicurarsi che i processi daemon
dsmrecalld siano in esecuzione. Se i processi daemon sono in esecuzione
ma l'avvertenza rimane, assicurarsi che i servizi RPC appropriati siano
attivi e in esecuzione su entrambi i nodi. Per fare ciò: - su Linux,
eseguire il comando 'service portmap status' oppure 'service rpcbind
status' oppure 'systemctl status rpcbind' a seconda della distribuzione
Linux in uso; - su AIX, eseguire il comando 'lssrc -s portmap'. Se il
motivo dell'errore RPC è "Program not registered" o l'errore RPC
persiste anche al riavvio del servizio RPC, riavviare tutti i daemon HSM
tramite il comando 'dsmmigfs restart' su entrambi i nodi.

------------------------------------------------------------------------
ANS9147E

nome-programma: impossibile leggere spec-file: errore.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di leggere questo file.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Si è verificato un errore durante la lettura di un file di stato del
filesystem gestito HSM. Verificare che il filesystem sia montato e
abilitato per HSM e che sia attualmente gestito da HSM, quindi ritentare
l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di
IBM per ulteriori informazioni. Fornire l'output dei comandi mount,
dsmdf e ls -l [nome filesystem].

------------------------------------------------------------------------
ANS9148E

nome-programma: impossibile individuare il punto di montaggio per il
filesystem filesystem.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di trovare il punto di montaggio del
filesystem.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Il filesystem specificato non è attualmente montato. Montare il
filesystem e tentare di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9150I

Archiviazione del log completata.



Explanation:

E' stata completata un'operazione di archiviazione dei log Domino.

System action:

IBM Spectrum Protect ha archiviato il log.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9151E

Si è verificato un errore di programma imprevisto. Nome funzione IBM
Spectrum Protect : nome-funzione Funzione IBM Spectrum Protect :
descrizone-funzione Codice di ritorno IBM Spectrum Protect: rc-TSM File
IBM Spectrum Protect : nome-file (numero-riga)



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare la registrazione degli errori.
Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9152E

nome-programma: impossibile disattivare la gestione spazio per l'intero
sistema: errore.



Explanation:

La gestione spazio non può essere disattivata per l'intera macchina.

System action:

IBM Spectrum Protect non è in grado di disattivare il supporto della
gestione spazio.

User response:

Lo stato globale di HSM è inaccessibile, probabilmente per un accesso
contemporaneo. Ripetere l'operazione. Se il problema continua esaminare
l'output del comando shell ps -aef e il contenuto di
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid. Se un pid è memorizzato
in questo file e non corrisponde ad un processo in esecuzione, rimuovere
il file dmiFSGlobalState.pid e ritentare l'operazione. Se il problema
persiste, riavviare il sistema e ripetere l'analisi appropriata per il
tipo di filesystem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9153E

nome-programma: impossibile riattivare la gestione spazio per l'intero
sistema: errore.



Explanation:

La gestione spazio non può essere riattivata per l'intera macchina.

System action:

IBM Spectrum Protect non è in grado di riattivare il supporto della
gestione spazio.

User response:

Lo stato globale di HSM è inaccessibile, probabilmente per un accesso
contemporaneo. Ripetere l'operazione. Se il problema continua esaminare
l'output del comando shell ps -aef e il contenuto di
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid. Se un pid è memorizzato
in questo file e non corrisponde ad un processo in esecuzione, rimuovere
il file dmiFSGlobalState.pid e ritentare l'operazione. Se il problema
persiste, riavviare il sistema e ripetere l'analisi appropriata per il
tipo di filesystem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9154E

nome-programma: impossibile disattivare la gestione spazio per il
filesystem filesystem: errore.



Explanation:

La gestione spazio non può essere disattivata per il filesystem.

System action:

IBM Spectrum Protect non è in grado di disattivare il supporto di
gestione spazio per il filesystem.

User response:

Lo stato del filesystem HSM è inaccessibile, probabilmente per un
accesso contemporaneo. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste,
verificare che il filesystem sia montato e che HSM sia abilitato sul
filesystem con i comandi della shell Unix mount e dsmdf. Se il problema
persiste, riavviare il sistema e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9155E

nome-programma: impossibile riattivare la gestione spazio per il
filesystem filesystem: errore.



Explanation:

La gestione spazio non può essere riattivata per il filesystem.

System action:

IBM Spectrum Protect non è in grado di riattivare il supporto della
gestione spazio per il filesystem.

User response:

Lo stato del filesystem HSM è inaccessibile, probabilmente per un
accesso contemporaneo. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste,
verificare che il filesystem sia montato e che HSM sia abilitato sul
filesystem con i comandi della shell Unix mount e dsmdf. Se il problema
persiste, riavviare il sistema e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9156I

Rollforward completato.



Explanation:

Un'operazione di rollforward di DB2 Domino è stata completata.

System action:

IBM Spectrum Protect ha eseguito il rollforward del log del database DB2
Domino.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9159E

nome-programma: impossibile creare il file temporaneo.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è in grado di creare il file temporaneo.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione.

User response:

Verificare con il comando mount della shell Unix che le directory /tmp e
/etc esistano come filesystem diversi sul sistema. Utilizzare il comando
df per verificare se le directory sono piene. Creare uno spazio
supplementare eliminando i file o aumentando la dimensione del
filesystem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9160E

nome-programma: impossibile scrivere nel file temporaneo o nel file di
stato spec-file: errore.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non può completare la scrittura nel file
temporaneo.

System action:

IBM Spectrum Protect non può completare l'operazione richiesta.

User response:

Il codice di errore Unix può fornire una spiegazione sul motivo per cui
la scrittura non è riuscita. Utilizzare i comandi della shell Unix mount
e df per verificare che il filesystem associato sia montato e disponga
di spazio disponibile. Se questo messaggio è stato visualizzato da un
comando della shell, montare il filesystem e creare uno spazio
supplementare, se necessario, quindi ritentare l'operazione. Se il
messaggio non è risultato da un comando della shell, riavviare i daemon.
Se il problema persiste, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9161E

File della serie di backup o nome dispositivo non valido.



Explanation:

Il file della serie di backup o il nome dispositivo specificato non
contiene una serie di backup valida.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare un nome file o dispositivo che contiene una serie di backup
valida e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9162W

L'oggetto 'dir-name' è stato ignorato per il richiamo: È una directory.



Explanation:

L'oggetto è una directory. La gestione spazio non richiama le directory.

System action:

IBM Spectrum Protect non richiama questo oggetto poiché è una directory.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9163W

program-name: impossibile acquisire l'id sessione del daemon di
richiamo.



Explanation:

Impossibile impostare la disposizione eventi per il file system, in
quanto non è stata acquisita la sessione del daemon di richiamo.
Verificare se il daemon è in esecuzione. Le richieste di richiamo non
verranno gestite, il che indica che il client IBM Spectrum Protect per
la gestione spazio non può reagire alle richieste di richiamo per questo
file system.

System action:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a impostare la gestione eventi di
richiamo. La gestione degli eventi di richiamo non è abilitata per
questo filesystem.

User response:

Avviare o riavviare il daemon di richiamo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9164W

program-name: impossibile acquisire l'id sessione del daemon di
controllo.



Explanation:

Impossibile impostare la disposizione eventi per il file system, in
quanto non è stata acquisita la sessione del daemon di controllo.
Verificare se il daemon di controllo è in esecuzione. In questo modo le
soglie d'uso del file system non verranno controllate e l'evento NOSPACE
non verrà gestito, il che indica che il file system potrebbe essere
esaurito.

System action:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a impostare la gestione eventi
NOSPACE. La gestione degli eventi NOSPACE non è abilitata per questo
filesystem.

User response:

Avviare o riavviare il daemon di controllo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9165E

nome-programma non può aprire la directory directory-spec a causa del
seguente errore: errore.



Explanation:

Non è possibile aprire la directory indicata nel testo del messaggio. Il
testo del messaggio include una descrizione dell'errore che si è
verificato.

System action:

L'operazione richiesta non è stata completata.

User response:

Tentare di correggere la condizione dell'errore indicato nel testo del
messaggio e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto
tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9166I

Un 'tipo backup' backup version backupdate 'dataora' non è congruente
con l'archivio locale ed è stato eliminato dal server (nome
oggetto='nome spazio filenome-percorsonome-file', ID =
'id-oggetto:id-oggetto').



Explanation:

L'istanza di backup specificata per l'oggetto indicato non è valida
rispetto al contenuto del repository locale. Questa situazione si può
verificare se il repository locale è stato modificato o è danneggiato
sul sistema client. Questo backup non sarà ripristinato, pertanto verrà
eliminato dal server.

System action:

L'oggetto di backup specificato sarà eliminato dal server.
L'elaborazione continuerà.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9167W

La cache del client per il backup del file secondario adattivo è
danneggiata e non può essere utilizzata.



Explanation:

La cache del file secondario adattivo è stato danneggiato. Mentre il
client di backup può individuare il danneggiamento, non è possibile
invece determinarne il motivo.

System action:

Il client IBM Spectrum Protect procederà con un backup selettivo
standard o incrementale. La cache verrà creata di nuovo in modo che i
backup successivi possano utilizzare la tecnica del file secondario
adattivo.

User response:

Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per
ulteriori informazioni. Fornire il log degli errori del client che
contiene ulteriori messaggi che possono risultare utili al personale di
supporto per identificare il problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9169E

nome programma: impossibile creare la directory specifica directory,
codice origine errore.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha potuto creare questa directory.

System action:

IBM Spectrum Protect non crea questa directory.

User response:

Verificare che questa directory non esista già e che la relativa
directory parent disponga delle autorizzazioni appropriate.

------------------------------------------------------------------------
ANS9170E

nome programma: file system non è un file system locale caricato.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato che il file system non è montato
correttamente.

System action:

IBM Spectrum Protect ignora il file system.

User response:

Verificare che questo file system sia locale e che sia montato e
attivato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9171E

Si è verificato un errore interno a IBM Spectrum Protect. La stringa
seguente è troppo lunga: error.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'operazione richiesta non viene completata.

User response:

Il riavvio del sistema potrebbe cancellare il problema e quindi si può
riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di
IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9174I

Operazione di eliminazione del backup completata.



Explanation:

Un'operazione di eliminazione del backup è stata completata.

System action:

IBM Spectrum Protect ha eliminato i file di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9177W

Tutti gli eventi di dati per i richiami remoti in esecuzione sul nodo:
'ID nodo cluster', nome host: 'nome host nodo cluster' verranno
interrotti.



Explanation:

Il nodo remoto non sta rispondendo, quindi tutti gli eventi di dati
DMAPI al momento in fase di elaborazione su questo nodo remoto devono
essere interrotti. È probabile che questo messaggio di avvertenza sia
causato da un problema di comunicazione RPC tra il nodo locale ed il
nodo remoto specificato.

System action:

Il processo del distributore dsmrecalld sta per interrompere tutti gli
eventi di dati (se presenti) attualmente in fase di elaborazione sul
nodo remoto specificato.

User response:

Assicurarsi che le connessioni host e di rete siano configurate
correttamente. Quindi, ripetere l'operazione di richiamo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9178E

nome-programma non apre il file file-spec per il seguente errore: error.



Explanation:

Il programma indicato nel testo del messaggio non è in grado di aprire
il file specificato. Il testo del messaggio include una descrizione
dell'errore che si è verificato nel tentativo di aprire il file.

System action:

L'operazione richiesta non viene completata.

User response:

Verificare che sia montato il filesystem su cui il file è ubicato,
quindi ritentare l'operazione. Il riavvio del sistema potrebbe
cancellare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto
tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9179W

L'operazione è stata completata con esito positivo. Tuttavia, si sono
verificato alcuni errore nella creazione dell'elenco delle vApp
richieste.



Explanation:

Non sono stati trovati uno o più elementi inclusi nella specifica delle
vApp. Ciò può essere causato da una modifica nella configurazione delle
organizzazioni vCD oppure un utente ha commesso un errore nella
specifica della vApp fornita.

System action:

L'operazione è completata correttamente.

User response:

Ricercare il motivo dell'errore nel log degli errori del client locale e
controllare la specifica del comando. Risolvere i problemi ed eseguire
nuovamente il comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS9180W

Una voce nel file di password non è stata decodificata.



Explanation:

Convalida della decodifica password non riuscita.

System action:

La password nel file delle password verrà ignorato. Verrà richiesta la
password, a meno che il processo non sia in esecuzione in background,
come ad esempio in modalità di pianificazione.

User response:

Immettere la password quando richiesto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9184E

nome-programma non può assegnare memoria a causa del seguente errore:
error.



Explanation:

Si è verificato un errore di allocazione memoria. Il testo del messaggio
include una descrizione dell'errore che si è verificato.

System action:

L'operazione richiesta non viene completata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema si verifica in un daemon HSM,
riavviare il daemon e poi ripetere l'operazione. Se il problema continua
a verificarsi, utilizzare gli strumenti di gestione del sistema
operativo per verificare la memoria virtuale (spazio swap) sul sistema e
aumentarlo se necessario. Verificare se un'applicazione sta impegnando
memoria virtuale disponibile. Un riavvio del sistema potrebbe cancellare
il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di
IBM per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9186E

nome programma: impossibile aprire il file system montato file system:
errore.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha potuto aprire il file system montato.

System action:

IBM Spectrum Protect ignora il file system.

User response:

Verificare che questo file system sia montato e attivato correttamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9201W

Percorso senza LAN non riuscito.



Explanation:

Una connessione senza LAN non può essere eseguita.

System action:

Il sistema si connette al server senza utilizzare il percorso senza LAN.

User response:

Verificare l'impostazione senza LAN.

------------------------------------------------------------------------
ANS9203E

Impossibile utilizzare ENABLELANFREE quando è installato HSM.



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect ha riscontrato che HSM è stato installato
sul sistema. LAN-free non è un'opzione valida quando è installato HSM.

*  Questo errore si verifica in AIX quando si trova questo file:
   /usr/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld

*  Questo errore si verifica in Solaris quando si trova questo file:
   /opt/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld

System action:

È stata rilevata un'opzione non valida e l'elaborazione viene arrestata.

User response:

Rimuovere l'opzione ENABLELANFREE dal file delle opzioni di sistema.
ENABLELANFREE può essere utilizzato solo quando HSM non è installato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9220E

Il nome della macchina virtuale 'VM_name' contiene 'VM_name_length'
caratteri. Questa lunghezza supera il massimo consentito dall'hypervisor
'hypervisor_name' che è 'max_hypervisor_VM_name_length' caratteri.



Explanation:

La lunghezza del nome della macchina virtuale supera la lunghezza
massima consentita dall'hypervisor.

System action:

Il ripristino della macchina virtuale specificata non è riuscito.

User response:

Ridenominare la macchina virtuale con un nome che non superi la
lunghezza massima impostata dall'hypervisor. Ripetere l'operazione di
ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS9240W

Impossibile acquisire il numero di serie del disco 'nome-disco' su LUN
id-LUN.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a determinare il numero di serie del
disco specificato. È possibile che i disco non supporti le query SCSI
del Vital Product Data a pagina 0x80.

System action:

Non sarà possibile eseguire l'operazione server-free data movement per i
dati che si trovano sul disco specificato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9249E

File 'nome filenome filenome file' aperto durante il trasferimento. File
ignorato.



Explanation:

Il nome file specificato non è stato trasferito poichè un altro processo
vi stava accedendo durante il tentativo di trasferirlo.

System action:

IBM Spectrum Protect ha lasciato il file residente.

User response:

Se si desidera trasferire il file, interrompere il processo che sta
accedendo al file e ritentare il trasferimento.

------------------------------------------------------------------------
ANS9250I

La riconciliazione del file system 'file-system' è stata completata.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha finito di riconciliare il file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9251E

NomeProgramma: impossibile analizzare le opzioni della riga comandi
correttamente.



Explanation:

Si è verificato un errore interno del programma nel tentativo di
analizzare gli argomenti della riga comandi.

System action:

Il programma non è in grado di elaborare la richiesta.

User response:

Utilizzare l'opzione -h o -help per verificare le opzioni consentite
sulla riga comandi, quindi ritentare la richiesta.

------------------------------------------------------------------------
ANS9252I

Valore della variabile d'ambiente: envVar.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Questo messaggio è solo informativo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9255I

Verrà generato un file di stato vuoto.



Explanation:

Il file di stato HSM manca o non può essere aperto. Verrà creato un file
di stato vuoto.

System action:

La migrazione dei dati del file continuerà normalmente.

User response:

Eseguire dsmreconcile per creare un file di stato completo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9256E

Il file 'file-namefile-namefile-name' è correntemente aperto da un altro
processo.



Explanation:

Il file è bloccato da un'operazione di migrazione o di richiamo. Un file
può essere l'oggetto di un solo processo di richiamo o di un'operazione
di richiamo alla volta.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Se questo errore non è un risultato di una migrazione di file paralleli
o di un'operazione di richiamo, potrebbe essere dovuto all'operazione di
migrazione o richiamo precedentemente annullata. In questo caso,
riavviare il daemon dsmrecalld e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9263W

Non è possibile ripristinare le versioni attiva e inattiva dello stato
del sistema.



Explanation:

Il ripristino di una copia attiva e di una copia inattiva dello stato
del sistema non è consentito.

System action:

Nessuna elaborazione in corso.

User response:

Selezionare la copia attiva o la copia inattiva per eseguire
l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS9264E

Backup incrementale della macchina virtuale 'vmname' non riuscito con RC
rc



Explanation:

Il backup incrementale dei volumi della macchina virtuale non è
riuscito.

System action:

Il backup della macchina virtuale è stato completato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel vmlist. Il motivo
dell'errore è scritto nella registrazione errori del client locale.

User response:

Controllare la registrazione errori del client locale per individuare il
motivo dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS9267E

program-name: il filesystem file-system ha superato la sua quota.



Explanation:

IBM Spectrum Protect rileva che il filesystem ha superato la sua quota.
Non possono essere migrati altri dati da questo filesystem.

System action:

IBM Spectrum Protect non migrerà i file da questo filesystem.

User response:

Richiamare alcuni file o chiedere al responsabile di sistema di
aumentare la quota relativa a questo filesystem.

------------------------------------------------------------------------
ANS9278E

Errore durante l'elaborazione dell'opzione vmList. CR=rc



Explanation:

Errore durante l'elaborazione dell'opzione vmList.

System action:

Impossibile continuare il backup.

User response:

Verificare se vi sono degli errori nel valore dell'opzione vmList. Fare
riferimento alla documentazione per l'opzione vmList per ulteriori
informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9279E

Errore durante l'individuazione dei volumi della macchina virtuale
'vmname'. Errore con CR=rc



Explanation:

Impossibile trovare i volumi della macchina virtuale. I punti di
montaggio del volume non sono disponibili sulla macchina del proxy di
backup.

System action:

Il backup della macchina virtuale non può continuare. Verrà elaborata la
macchina virtuale successiva nel vmlist. L'output del comando vcbMounter
visualizzerà il motivo dell'errore.

User response:

Eseguire un comando vcbMounter per la macchina virtuale per determinare
il motivo dell'errore. Fare riferimento alla documentazione relativa al
messaggio per ulteriori informazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9280E

Occorre impostare l'opzione 'vmname' durante l'esecuzione di questa
operazione.



Explanation:

Manca un'opzione obbligatoria per il comando.

System action:

L'operazione non può continuare.

User response:

Impostare l'opzione mancante utilizzando l'Editor di preferenze o la
riga comandi.

------------------------------------------------------------------------
ANS9283E

Nessuna macchina virtuale è stata associata alla tag pianificazione
'schedule'.



Explanation:

Il comando non può essere eseguito perché non sono state trovate
macchine virtuali che utilizzano il nome di pianificazione fornito.
Questo errore può essere causato anche da impostazioni non corrette per
la tag 'Escluso'.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Specificare un nome di pianificazione che
corrisponda ad una pianificazione pertinente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9287E

Unità non valida o non supportata.



Explanation:

L'unità volume logico non è valida o non è supportata. Consultare la
documentazione per il supporto del tipo di unità per il backup
dell'immagine.

System action:

L'operazione di volume logico non viene eseguita.

User response:

Per l'origne di backup o per la destinazione di ripristino
dell'immagine, specificare un tipo di unità presente tra quelli
supportati.

------------------------------------------------------------------------
ANS9288W

Il file: nome-file con dimensione logica dimensione-file-logica e
dimensione assegnata dimensione-file-assegnata è troppo piccolo per
qualificarsi per la migrazione.



Explanation:

Per essere idoneo alla migrazione, un file deve soddisfare tutti i
seguenti criteri di dimensione: - La dimensione logica del file è
superiore al valore dell'opzione stubsize. - Lo spazio occupato dal un
file (la dimensione assegnata) è grande almeno quanto il valore
dell'opzione minmigfilesize.

System action:

IBM Spectrum Protect non migra questo file poiché non libererà dello
spazio aggiuntivo.

User response:

Verificare che le impostazioni dell'opzione stubsize e dell'opzione
minmigfilesize siano appropriate per i requisiti di migrazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9289W

L'oggetto 'dir-name' è stato ignorato per la migrazione: È una
directory.



Explanation:

L'oggetto è una directory. La gestione spazio non migra le directory.

System action:

IBM Spectrum Protect non migra questo oggetto poiché è una directory.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9290W

Il file nome_file è stato ignorato per la migrazione: Il tipo di file è
sconosciuto o non è supportato.



Explanation:

Non è possibile leggere il file o si tratta di un file non regolare
oppure il suo tipo è sconosciuto al client HSM. Il client HSM migra solo
file regolari e non migra directory, collegamenti simbolici e file
speciali.

System action:

IBM Spectrum Protect non migra questo file.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9291E

nome programma: Un programma di gestione spazio in conflitto è già in
esecuzione nel file system file-system. Eseguire nuovamente il programma
in un momento successivo all'interno di questo file system.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato che nel file system è in esecuzione un
altro programma che non può essere eseguito contemporaneamente a quello
che si stava tentando di avviare. I seguenti programmi non possono
essere eseguiti contemporaneamente per un file system:

   dsmreconcile
   dsmautomig
   dsmmigfs remove.

Inoltre, il programma dsmmigfs remove non può essere eseguito mentre è
in esecuzione un processo di trasferimento nel file system.

System action:

IBM Spectrum Protect non eseguirà il programma in questo momento.

User response:

Provare ad eseguire il programma in un momento successivo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9292E

nome programma: Impossibile accedere al file di blocco file di
blocco/file di bloccofile di blocco: errore



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha potuto accedere ad un file di blocco a causa
di un errore. Il file di blocco consente la serializzazione di alcuni
programmi al fine di impedire l'esecuzione contemporanea di processi in
conflitto.

System action:

IBM Spectrum Protect non eseguirà il programma in questo momento.

User response:

Controllare le autorizzazioni relative alle directory assegnate nel file
di blocco e le autorizzazioni relative al programma eseguibile.

------------------------------------------------------------------------
ANS9293E

La gestione spazio non è in grado di accedere a ERRORPROG
programma-errore: errore



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha riscontrato un errore durante il tentativo di
accedere al programma specificato con l'opzione ERRORPROG nel file delle
opzioni del sistema client dsm.sys). Questo messaggio verrà visualizzato
solo la prima volta che si verifica questo errore.

System action:

IBM Spectrum Protect non può inviare un messaggio di errore grave al
programma di messaggi di errore specificato.

User response:

Controllare che il programma esista e che accetti l'input standard
quando viene eseguito. Di solito è preferibile che ERRORPROG specifichi
il nome file completo del programma.

------------------------------------------------------------------------
ANS9294I

Non è stato trovato alcun file corrispondente a 'nome file'.



Explanation:

E' stato immesso un modello di ricerca o un nome file che non è stato
individuato nel file system locale.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che il modello di ricerca sia corretto, oppure specificare
una nuova stringa di ricerca.

------------------------------------------------------------------------
ANS9296W

Esecuzione del backup dell'immagine dell'intero volume per nome volume.
L'opzione IMAGEGAPSIZE e il backup dell'immagine di blocco utilizzati
non sono supportati per file system diversi da JFS2 su AIX.



Explanation:

Nessuna.

System action:

Viene eseguito il backup dell'intero volume.

User response:

Fare riferimento al manuale del client per ulteriori informazioni
relative all'opzione IMAGEGAPSIZE e al backup dell'immagine di blocco.

------------------------------------------------------------------------
ANS9297W

Il file file-name viene ignorato per la migrazione: Non è stata trovata
alcuna copia di backup.



Explanation:

È stata assegnata una classe di gestione al file con l'attributo
MIGREQUIRESBKUP impostato su YES. Questa opzione richiede che prima
della migrazione sia presente una copia di backup corrente del file.
Tuttavia, non è stata trovata alcuna copia di backup sul server di
migrazione. Il file non viene migrato. Nota: IBM Spectrum Protect
controlla solo il server di migrazione per una copia di backup. Se il
server di migrazione e il server di backup sono server diversi, IBM
Spectrum Protect non trova una copia di backup del file.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Eseguire il backup di questo file sul server di migrazione, oppure
assegnare una classe di gestione a questo file che non richieda una
copia di backup corrente. Ripetere l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9298W

Il file file-name viene ignorato per la migrazione: La copia di backup
rilevata non è corrente.



Explanation:

È stata assegnata una classe di gestione al file con l'attributo
MIGREQUIRESBKUP impostato su YES. Questa opzione richiede che prima
della migrazione sia presente una copia di backup corrente del file.
Tuttavia, la copia di backup trovata sul server di migrazione è di una
versione precedente. Il file non viene migrato. Nota: IBM Spectrum
Protect controlla solo il server di migrazione per una copia di backup.
Se il server di migrazione e il server di backup sono server diversi,
vie deve essere una copia di backup del file valida sul server di
migrazione.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Eseguire il backup del file corrente sul server di migrazione, oppure
assegnare una classe di gestione a questo file che non richieda una
copia di backup corrente. Ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9299I

Impossibile richiamare il numero di file trasferiti per il file system
file-system.



Explanation:

Il tentativo di ottenere il numero di file trasferiti sul file system
non è riuscito. Il numero è memorizzato nel file di stato del file
system.

System action:

Se si sta rimuovendo la gestione spazio dal file system, l'elaborazione
si interrompe. La gestione spazio non viene rimossa.

User response:

Eseguire la ricomposizione del file system (sincronizzazione del file
system del nodo client con il server). Ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9300I

Trovati dei file trasferiti nel file system file-system. Controllare gli
errori rilevati durante il richiamo.



Explanation:

La rimozione della gestione spazio non è riuscita poiché ci sono file
convertiti nel file system. IBM Spectrum Protect non è stato in grado di
richiamare alcuni file o alcuni file trasferiti possono aver avuto esito
negativo durante un'operazione di richiamo.

System action:

L'elaborazione di eliminazione IBM Spectrum Protect è stata arrestata.

User response:

Esaminare eventuali messaggi di errore relativi all'operazione di
richiamo, risolvere i problemi e ripetere il processo di rimozione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9301E

Backup VM completo della macchina virtuale 'vmname' non riuscito con RC
rc



Explanation:

Il backup VM completo della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il backup completo della macchina virtuale è terminato con errori. Verrà
elaborata la macchina virtuale successiva nel vmlist. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Controllare il log degli errori del client locale per il motivo
dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS9302E

Il comando VM di ripristino non supporta i dati VMBACKUPTYPE=FILE. Il
ripristino a livello di file VM deve essere eseguito dall'interno della
macchina virtuale o con l'opzione 'asnodename'.



Explanation:

La funzione VM di pristino non è supportata per i dati a livello di
file.

System action:

Il sistema non elabora l'azione richiesta.

User response:

Il ripristino a livello di file della macchina virtuale deve essere
eseguito dall'interno dellamacchina virtuale o con l'opzione asnodename.
Per elaborare un ripristino completo di macchina virtuale, emettere il
comando con VMBACKUPTYPE=FULLVM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9303E

Ripristino VM completo della macchina virtuale 'vmname' non riuscito con
RC rc



Explanation:

Il ripristino VM completo della macchina virtuale non è riuscito.

System action:

Il ripristino completo della macchina virtuale è terminato con errori.
Verrà elaborata la macchina virtuale successiva nel vmlist. Il motivo
dell'errore è scritto nel log degli errori del client locale.

User response:

Controllare il log degli errori del client locale per il motivo
dell'errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS9304E

Il tool di conversione VMware non è stato installato sul sistema.



Explanation:

L'installazione del tool di conversione VMware non può essere rilevata
sul sistema.

System action:

I file di immagine della macchina virtuale sono stati ripristinati
correttamente nella posizionespecificata.

User response:

Nessuna azione aggiuntiva è necessaria. I file di immagine della
macchina virtuale possono essereutilizzati da vari tool. Il tool di
conversione VMware può essere installato sul sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9305E

È stato immesso un nome VM Hyper-V non valido 'string'.



Explanation:

È stato immesso un nome VM Hyper-V che contiene dei caratteri non
corretti o che contiene dei caratteri jolly.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere un nome VM Hyper-V corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9306E

È stato immesso un elenco VM Hyper-V non valido 'string'.



Explanation:

È stato immesso un elenco VM Hyper-V che contiene dei caratteri non
corretti o che contiene dei caratteri jolly.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere un elenco VM Hyper-V corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9307E

Nessun nome Hyper-V VM o VMList immesso



Explanation:

Non è stato specificato alcun parametro VMList o nome Hyper-V VM.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere un parametro VMList o nome Hyper-V VM corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9308E

Nessuna corrispondenza trovata per il nome Hyper-V VM o VMList 'string'
immesso



Explanation:

Nessuna corrispondenza trovata per il nome Hyper-V VM o il parametro
VMList.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Immettere un parametro VMList o nome Hyper-V VM corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9309E

Specificata opzione pick ma anche un valore per il nome Hyper-V VM o
VMList 'string' immesso



Explanation:

Impossibile specificare l'opzione -pick e includere anche un nome
Hyper-V VM o un parametro VMList.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare l'opzione -pick senza un nome Hyper-V VM o un parametro
VMList.

------------------------------------------------------------------------
ANS9311E

Non esiste alcuna VM Hyper-V sul server IBM Spectrum Protect



Explanation:

Attualmente non esiste alcuno spazio file che rappresenti una VM Hyper-V
sul server IBM Spectrum Protect.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Prima di utilizzare questo comando, è necessario eseguire un backup
corretto di una VM Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS9312S

nome-programma: non è in grado di modificare proprietario/gruppo sul
file: nome-file: errore



Explanation:

IBM Spectrum Protect non può modificare la proprietà e/o il gruppo per
il file specificato. Tale modifica è necessaria perché la gestione
spazio venga eseguita correttamente.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Assicurarsi che le autorizzazioni alla directory consentano di
modificare il gruppo o il proprietario del file. Immettere nuovamente il
comando.

------------------------------------------------------------------------
ANS9313E

nome-programma: la directory TMP è piena.



Explanation:

La directory TMP dal sistema operativo è piena.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Eliminare alcuni file nella directory TMP e ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9316T

Annullamento dell'eliminazione del file system 'file-system' completata.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha terminato l'annullamento dell'eliminazione del
file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9330E

La macchina virtuale specificata nel comando string non è stata trovata
o è stata esclusa dall'operazione.



Explanation:

Il comando non può essere completato perché la macchina virtuale non è
stata trovata o è stata esclusa dall'operazione.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Specificare un nome VM corretto o l'opzione
DOMAIN. Questo errore può anche essere causato da impostazioni non
corrette per le opzioni VMHOST, VMHOSTCLUSTER, VMFOLDER, VMDATASTORE,
-VM o dalla tag 'Escluso'. Il valore dell'opzione VMHOST deve essere
specificato come indirizzo IP o come nome server in formato FQDN (fully
qualified domain name). Il nome host specificato deve corrispondere al
nome host visualizzato nel server vCenter nella vista Host e cluster.
Questo nome host potrebbe essere il FQDN (fully qualified host name), il
nome dominio abbreviato o l'indirizzo IP dell'host.

------------------------------------------------------------------------
ANS9331W

L'ID utente e la password di VMware vCenter o di ESX Server per l'host
VMC <host> ID utente VMC <ID utente> non sono stati letti dal file di
pwd crittografato.



Explanation:

L'ID utente e la password di VMware vCenter o ESX Server non sono stati
letti dal file di password crittografato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=VM 'nomehost vCenter' 'ID utente'
'password' per salvare la password crittografata.

------------------------------------------------------------------------
ANS9332E

L'ID utente e la password di VMware vCenter o ESX Server non sono stati
impostati. Utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=VM 'nomehost vCenter' 'ID
utente' 'password' per salvare la password crittografata.



Explanation:

L'ID utente e la password di VMware vCenter o ESX Server non sono stati
letti dal file di password crittografato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=VM 'nomehost vCenter' 'ID utente'
'password' per salvare la password crittografata.

------------------------------------------------------------------------
ANS9333E

Impossibile ricreare 'nome-file' come file stub a causa di un errore
chiamata-sistema-Unix(); errno: errore; motivo: 'motivo-errore'.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di ricreare il file
specificato come stub a causa di un errore.

System action:

L'elaborazione continua con il file successivo.

User response:

Consultare dsmerror.log per ulteriori dettagli sull'errore. Se il
percorso file interessato non esiste, ripristinarlo dal backup (se
presente) o ricrearlo manualmente, quindi ripetere l'operazione.
Verificare che il file system specificato sia gestito dallo spazio IBM
Spectrum Protect, scrivibile e in stato congruente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9334E

Alias errato 'nome-alias' ricevuto dal server.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non ha potuto creare un nome percorso valido per un
file migrato poiché il server ha ricevuto un alias non valido.

System action:

L'elaborazione continua con il file successivo.

User response:

Se possibile, eseguire una riconciliazione di controllo orfana o un
backup incrementale in linea del file iniziale, in modo che l'alias
venga aggiornato sul server. Quindi ripetere l'operazione. Altrimenti,
contattare il supporto IBM Spectrum Protect per una ulteriore indagine e
per la risoluzione del problema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9347W

Avvertenza: 'parola_chiave_dominio' specificata sul dominio verrà
ignorata durante la connessione all'host VMware ESX/ESXi. Eseguire la
connessione a VMware vCenter per elaborare questo dominio.



Explanation:

Nessuna.

System action:

La parola chiave del dominio viene ignorata.

User response:

Eseguire la connessione a VMware vCenter per elaborare questo dominio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9350E

Operazione di backup non riuscita a causa di volume misti. Fare
riferimento alla sezione della spiegazione per ulteriori informazioni.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a creare il backup in quanto sono
stati rilevati volumi misti. Alcuni volumi selezionati rispondono ai
requisiti per l'importazione delle istantanee quando necessario mentre
altri no. Questa situazione si verifica quando è richiesta un'operazione
di backup e la funzione "Importa istantanee VSS solo quando necessario"
è abilitata e non tutti i volumi interessati nell'operazione di backup
sono gestiti da un provider hardware VSS che supporta le istantanee
trasportabili. Inoltre, ciò può verificarsi anche in un ambiente cluster
durante un'operazione di backup, quando non tutti i volumi interessati
nell'operazione di backup sono gestiti da un provider hardware VSS che
supporta le istantanee trasportabili.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Provare a eseguire di nuovo l'operazione suddividendo l'operazione di
backup. Verificare che tutti i volumi interessati nell'operazione di
backup siano gestiti da un provider hardware che supporta le istantanee
trasportabili o che tutti i volumi interessati nell'operazione non
supportino le istantanee trasportabili. Inoltre, è possibile disattivare
la funzione "Importa istantanee VSS solo quando necessario" per
consentire al backup di permettere volumi misti.

------------------------------------------------------------------------
ANS9351E

I dati non erano disponibili sul server e sono stati ignorati.



Explanation:

I dati da ripristinare non erano disponibili sul server pertanto non
saranno ripristinati.

System action:

I dati sono stati ignorati e il processo di ripristino continuerà con
l'oggetto successivo.

User response:

Rivolgersi al responsabile di IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9352E

Sono stati scelti SAN o HOTADD come trasporto per almeno uno dei dischi
nell'operazione, ma la politica SAN non è OnlineAll per questo
datamover. SAN o HOTADD possono essere utilizzati solo se la politica
SAN è OnlineAll.



Explanation:

Sono stati scelti SAN o HOTADD come trasporto perché sono state
utilizzate le impostazioni del trasporto predefinite o perché sono stati
specificati nell'opzione VMVSTORTRANSPORT. Per utilizzare SAN o HOTADD
come modalità di trasporto, la politica SAN deve essere impostata su
OnlineAll.

System action:

Il processo di ripristino viene arrestato.

User response:

Impostare la politica SAN su OnlineAll oppure impostare VMVSTORTRANSPORT
su un valore diverso da SAN o HOTADD, ad esempio NBD. Quindi, provare a
eseguire di nuovo l'operazione di ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS9354E

Il nome proprietario o nodo 'nodo' specificato nel comando SET ACCESS
supera la lunghezza massima consentita (64).



Explanation:

Nel comando SET ACCESS è stato immesso un nome proprietario o nodo non
valido.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Immettere il comando SET ACCESS utilizzando il nome proprietario o nodo
corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9355E

L'API del servizio Web VI vStorage VMware ha riportato il messaggio di
errore: msg_api_vstor



Explanation:

L'API del servizio Web VI vStorage VMware ha riportato un errore con il
testo del messaggio specificato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare il file di log dsmerror per ulteriori informazioni e
contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect con le informazioni
fornite in questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9356E

È stato riportato un errore dell'API vStorage VMware.



Explanation:

È stato riportato un errore dell'API vStorage VMware. Fare riferimento
agli altri messaggi visualizzati e registrati per ulteriori informazioni
sul problema.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare il file di log dsmerror per ulteriori informazioni e
contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect con le informazioni
fornite in questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9359W

nome-programma: file-system: soglia superiore soglia-superiore supera la
percentuale massima soglia-max.



Explanation:

Le prestazioni del sistema potrebbero risentirne. Si potrebbero
verificare ritardi dall'attesa per la migrazione a richiesta.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Impostare la soglia di migrazione elevata su un valore inferiore alla
capacità del file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS9360W

nome-programma: file-system: la soglia inferiore soglia-inferiore è
inferiore alla soglia minima consigliata percentuale-base.



Explanation:

La soglia inferiore di IBM Spectrum Protect deve essere superiore allo
spazio minimo richiesto da questo file system e potrebbe impedire
l'individuazione di candidati per la migrazione. L'utilizzo del file
system potrebbe essere superiore al minimo consigliato di soglia
inferiore su GPFS e Veritas poiché tali tipi di file system assegnano
una parte dello spazio per i metadati.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Impostare la soglia di migrazione inferiore su un valore superiore alla
dimensione minima consigliata del file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS9361W

nome-programma: file-system: la premigrazione pre-mig configurata è
maggiore della differenza tra la soglia inferiore soglia-inferiore
configurata e la dimensione minima consigliata del file system dim_min.



Explanation:

Una percentuale di premigrazione IBM Spectrum Protect inferiore alla
soglia inferiore potrebbe non lasciare spazio sufficiente per il file
system e impedire l'individuazione di candidati per la migrazione.
L'utilizzo del file system potrebbe essere superiore al minimo
consigliato di soglia inferiore su GPFS e Veritas poiché tali tipi di
file system assegnano una parte dello spazio per i metadati.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Abbassare l'impostazione di premigrazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9362W

nome-programma: file-system: MAXFILES numero-max-file è inferiore a
inode utilizzati inode utilizzati nel file system. MAXFILES sarà
impostato sul valore minimo possibile.



Explanation:

Il valore MAXFILES specificato è inferiore al numero di file già
esistente nel file system. Il valore verrà ignorato e CFI verrà
impostato automaticamente sulla dimensione minima possibile in base al
numero di inode attualmente utilizzati.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Aumentare il valore di MAXFILES.

------------------------------------------------------------------------
ANS9363W

nome-programma: file-system: MAXFILES numero-max-file è superiore agli
inode disponibili in totale file nel file system. MAXFILES sarà
impostato sul valore massimo possibile.



Explanation:

Il valore MAXFILES specificato è superiore al numero di inode
disponibili nel file system. Il valore verrà ignorato e CFI verrà
impostato automaticamente sulla dimensione massima corrispondente al
numero di inode disponibili.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Diminuire il valore di MAXFILES.

------------------------------------------------------------------------
ANS9364E

Si è verificato un errore durante l'inizializzazione dell'ambiente della
macchina virtuale. Per messaggi di errore dettagliati, fare riferimento
a dsmerror.log.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'inizializzazione dell'ambiente della
macchina virtuale. Per messaggi di errore dettagliati, fare riferimento
a dsmerror.log.

System action:

Impossibile continuare il backup.

User response:

Per un messaggio di errore dettagliato, fare riferimento a dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS9365E

Errore dell'API VMware vStorage per la macchina virtuale 'VM-name'. IBM
Spectrum Protect nome funzione : function-name File IBM Spectrum Protect
: nome-file (numero-riga) Codice di ritorno API : TSM-rc Messaggio di
errore API : function-desc



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se il backup della macchina virtuale ha esito negativo e il messaggio di
errore punta alla funzione ReadEnvironmentVariableInGuest(), verificare
la validità delle credenziali di login della macchina virtuale guest e
aggiornarle sul data mover se necessario. Contattare l'amministratore
IBM Spectrum Protect con le informazioni fornite in questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9368W

AVVERTENZA: ID utente host VMware <id-utente-host> letto dal file pwd
differente dal valore di opzione VMCUSER <id-utente-vmc>. Viene
utilizzato il valore dell'opzione VMCUSER.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9369W

AVVERTENZA: password utente del server ESX o VMware VirtualCenter per
host VMC <host> ID utente VMC <id-utente> impostato nel file di opzioni.



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9370W

Utilizzare l'editor delle preferenze o il comando dsmc SET PASSWORD
-type=VM 'nome host VirtualCenter' 'ID utente' 'password' per salvare la
password crittografata.



Explanation:

L'opzione VMCPW è stata trovata in un file delle opzioni o sulla riga
comandi. Nonostante questo metodo di immissione sia consentito, presenta
un rischio per la sicurezza, in quanto la password è in testo normale e
non è codificata.

System action:

L'opzione viene accettata e la password VMC sarà utilizzata nella
sessione corrente.

User response:

Per salvare la password crittografata, utilizzare il pannello Backup VM
dell'editor delle preferenze o il comando: dsmc SET PASSWORD -type=VM
'nome host VirtualCenter' 'ID utente' 'password'

------------------------------------------------------------------------
ANS9371I

nome-programma: file-system: il valore MAXFILES è 0. La dimensione CFI
verrà ora calcolata automaticamente.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Il valore maxfiles specificato è 0, il che
significa che la dimensione CFI viene ora gestita automaticamente.

System action:

IBM Spectrum Protect continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9372E

Impossibile creare la macchina virtuale da ripristinare a causa di un
nome host, un nome del datacenter o un nome dell'archivio dati non
valido.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a creare la macchina virtuale da
ripristinare in quanto è stato specificato un nome host, un nome del
datacenter o un nome dell'archivio dati non valido. Controllare il file
di log dsmerror per le informazioni sul motivo specifico dell'errore.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Controllare il file di log dsmerror per ulteriori informazioni e
contattare l'amministratore di IBM Spectrum Protect con le informazioni
fornite in questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9373E

Il backup della macchina virtuale 'vm-name' è stato arrestato perché
l'operazione di backup non era in elaborazione.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ha rilevato un deadlock, che impedisce il
completamento dell'operazione di backup della macchina virtuale.
L'operazione di backup è stata annullata.

System action:

Il backup della macchina virtuale è stato annullato.

User response:

Ripetere il backup della macchina virtuale. Se il problema persiste,
contattare il supporto software IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9374E

Il servizio driver della memoria virtuale VMware vStorage non è in
esecuzione oppure non è possibile trovarlo. Verificare che il servizio
VMware 'vstor2-mntapi20-shared.sys' sia installato ed in esecuzione.
Installare i file di runtime dell'API VMware vStorage.



Explanation:

Errore durante l'inizializzazione dell'ambiente API VMware vStorage.

System action:

Impossibile continuare il backup.

User response:

Verificare che il servizio VMware 'vstor2-mntapi20-shared.sys' sia
installato ed in esecuzione. Installare i file di runtime dell'API
VMware vStorage.

------------------------------------------------------------------------
ANS9376E

È stata specificata la parola chiave del dominio del comando Backup VM
'domain-keyword' ma questo dominio non contiene macchine virtuali.
Questo errore può verificarsi anche se il valore del parametro VMHOST
non è specificato come indirizzo IP o come nome dominio completo (FQDN).



Explanation:

Il comando non può essere completato perché la macchina virtuale non è
stata trovata.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Assicurarsi che il valore del parametro VMHOST
sia specificato come indirizzo IP o come nome dominio completo. Il nome
host specificato deve corrispondere al nome host visualizzato nel server
vCenter nella vista Host e cluster. Potrebbe essere il nome host
completo (FQDN), il nome dominio abbreviato o l'indirizzo IP dell'host.

------------------------------------------------------------------------
ANS9377E

Nessuna macchina virtuale specificata sul comando stringa o errore di
elaborazione di un elenco domini della macchina virtuale.



Explanation:

Nessuna macchina virtuale trovata con il nome o specificata nell'opzione
di dominio.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare un'opzione di dominio o un nome VM corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9378E

Errore imprevisto durante la codifica dei dati tramite impronte
digitali.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la codifica dei dati tramite impronte
digitali. Per ulteriori informazioni, consultare la registrazione degli
errori.

System action:

Non viene eseguito il backup dell'oggetto.

User response:

Ritentare l'operazione. Ripetere l'operazione senza la deduplicazione
lato client. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9379E

Errore imprevisto durante la deduplicazione dei dati.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la deduplicazione dei dati. Per
ulteriori informazioni, consultare la registrazione degli errori.

System action:

Non viene eseguito il backup dell'oggetto.

User response:

Ritentare l'operazione. Ripetere l'operazione senza la deduplicazione
lato client. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico di
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9380E

La macchina virtuale specificata nel comando string non è stata trovata.



Explanation:

Il comando non può essere completato perché la macchina virtuale non è
stata trovata.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Specificare un nome VM corretto o l'opzione
DOMAIN. Questo errore può essere causato anche da impostazioni non
corrette per le opzioni VMHOST, VMHOSTCLUSTER, VMFOLDER o VMDATASTORE.
Il valore dell'opzione VMHOST deve essere specificato come indirizzo IP
o come nome server in formato FQDN (fully qualified domain name). Il
nome host specificato deve corrispondere al nome host visualizzato nel
server vCenter nella vista Host e cluster. Potrebbe essere il nome host
completo (FQDN), il nome dominio abbreviato o l'indirizzo IP dell'host.

------------------------------------------------------------------------
ANS9381I

Il valore impostato per l'opzione vmlist verrà migrato alla nuova
opzione dominio.



Explanation:

È stata impostata una nuova opzione.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9383E

I file richiesti per le operazioni della macchina virtuale non sono
stati trovati. I file vengono installati solo se il client è definito
come data mover in IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.



Explanation:

Si è verificato un errore durante l'inizializzazione dell'ambiente della
macchina virtuale.

System action:

L'operazione non può proseguire.

User response:

Installare il package IBM Spectrum Protect for Virtual Environments per
utilizzare il client per eseguire il backup delle macchine virtuali.

------------------------------------------------------------------------
ANS9384W

Impossibile ottenere i dati Changed Block Tracking (CBT) VMware per la
macchina virtuale 'nome macchina virtuale'. Il backup VM completo
continuerà e includerà sia le aree utilizzate che quelle non utilizzate
del disco.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito ad ottenere i dati CBT (Changed
Block Tracking) per la macchina virtuale specificata. Il backup
continuerà, ma invece di salvare solo i blocchi utilizzati (nel caso di
un backup completo della VM) o solo i blocchi modificati (nel caso di un
backup incrementale), verrà eseguito il backup dell'intera macchina
virtuale. Questo backup include sia i blocchi utilizzati che quelli non
utilizzati del disco.

System action:

Il backup continuerà.

User response:

Fare riferimento al file di log di errori dsmerror.log per informazioni
sul motivo per cui non è stato possibile ottenere i dati del blocco
modificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9385W

Errore restituito dall'API VMware vStorage API per la macchina virtuale
'nome-VM' nella funzione dell'API vSphere __ns2__QueryChangedDiskAreas.
RC=codice ritorno API, Dettagli messaggio: messaggio API



Explanation:

Nessuna.

System action:

L'elaborazione CBT è stata arrestata.

User response:

Contattare il responsabile di IBM Spectrum Protect avendo a disposizione
le informazioni fornite con questo messaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9386W

La traccia dei blocchi modificati non è supportata per la macchina
virtuale 'virtual'. Verrà eseguito un backup completo del disco e
saranno incluse sia le aree utilizzate che quelle non utilizzate del
disco.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a ottenere i dati di traccia dei
blocchi modificati (CBT, Changed Block Tracking) per la macchina
virtuale specificata in quanto questa traccia non è supportata. I dischi
RDM in modalità fisica, i dischi virtuali collegati al bus SCSI virtuale
condiviso e le VM con versione hardware 6 o precedente non sono
supportati. Il backup continuerà, ma invece di salvare solo i blocchi
utilizzati (nel caso di un backup completo della VM) o solo i blocchi
modificati (nel caso di un backup incrementale), verrà eseguito il
backup dell'intera macchina virtuale. Questo backup include sia i
blocchi utilizzati che quelli non utilizzati del disco.

System action:

Il backup continuerà.

User response:

Fare riferimento al file di log di errori dsmerror.log per informazioni
sul motivo per cui non è stato possibile ottenere i dati del blocco
modificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9387W

Non è possibile eseguire un backup incrementale della macchina virtuale
'virtual machine name' poiché non è possibile ottenere le informazioni
dei blocchi modificati. È stato invece tentato un backup completo della
VM.



Explanation:

Le informazioni dei blocchi modificati sono necessarie per eseguire un
backup incrementale, ma le informazioni non possono essere ottenute
dalla macchina virtuale. Le informazioni possono essere mancanti se due
nodi eseguono il backup sulla stessa macchina virtuale. Un nodo esegue
un backup incrementale giornaliero, e l'altro nodo esegue un backup
completo settimanale. Dopo l'esecuzione del backup completo settimanale,
il seguente backup giornaliero non può ottenere le informazioni dei
blocchi modificati, per questo motivo viene eseguito un backup completo
invece di un backup incrementale. I backup giornalieri successivi
saranno incrementali fino al successivo backup completo settimanale.

System action:

Il backup continua come un backup completo invece di un backup
incrementale.

User response:

Ricercare il IBM Spectrum Protect sito di supporto IBM Spectrum Protect
Support Portal
(https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect)
per questo numero di messaggio, per altre possibili cause di questo
errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS9388E

La classe di gestione 'management class name' specificata per l'opzione
'option name' non è valida oppure non ha un gruppo di copie di backup.



Explanation:

Il nome della classe di gestione per l'opzione specificata non esiste
oppure esiste ma non ha un gruppo di copie di backup valido.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che il nome della classe di gestione specificato sia valido e
che contenga un gruppo di copie di backup valido.

------------------------------------------------------------------------
ANS9389W

Il tentativo di backup DEDUP non è riuscito per la macchina virtuale
'nome macchina virtuale'. Tentativo numero numero nuovo tentativo con
DEDUP disabilitato.



Explanation:

Il tentativo di backup della macchina virtuale con DEDUP abilitato non è
riuscito. Invece di cancellare il backup non riuscito, viene effettuato
un tentativo di backup della macchina virtuale con DEDUP disabilitato.

System action:

L'elaborazione continua con DEDUP disabilitato.

User response:

Controllare i file di log per i messaggi per cui DEDUP non è riuscito.
Se i tentativi futuri dibackup con DEDUP non riescono, contattare
l'amministratore del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9390W

Il tentativo di backup DEDUP non è riuscito per la macchina virtuale
'nome macchina virtuale'. Tentativo numero numero nuovo tentativo con
DEDUP ancora abilitato.



Explanation:

Il tentativo di backup della macchina virtuale con DEDUP abilitato non è
riuscito. Invece di cancellare il backup non riuscito, viene effettuato
un tentativo di backup della macchina virtuale con DEDUP ancora
abilitato.

System action:

L'elaborazione continua con DEDUP ancora abilitato.

User response:

Controllare i file di log per i messaggi per cui DEDUP non è riuscito.
Se i tentativi futuri dibackup con DEDUP non riescono, contattare
l'amministratore del sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9391W

Il sistema operativo guest Linux con EFI Boot abilitato non è
completamente supportato dal backup VMware di IBM Spectrum Protect.
Procedure manuali potrebbero essere richieste dopo il ripristino per
abilitare l'attivazione corretta della virtual machine.



Explanation:

Un sistema operativo guest Linux ripristinato con EFI Boot abilitato
potrebbe non essere avviato correttamente. Per avviare correttamente il
sistema operativo guest è richiesta una procedura manuale.

System action:

Il processo di ripristino continua.

User response:

Ripristino del sistema operativo guest: rimuovere e ricollegare il disco
di avvio Linux guest, selezionare l'opzione per l'avvio del guest per
immettere la configurazione EFI all'avvio successivo, attivare il guest,
immettere la procedura di manutenzione avvio EFI, aggiungere il
dispositivo di avvio, selezionare il volume non denominato, fornire
un'etichetta al volume, salvare ed eseguire il commit delle modifiche e
continuare con l'avvio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9392W

Non è stato immesso nessun nome di serie di backup.



Explanation:

Per questa operazione, è necessario fornire una serie di backup.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare un nome valido per la serie di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9393W

Immesso nome serie di backup non corretto.



Explanation:

Il nome della serie di backup fornito non è valido. I caratteri jolly
non sono consentiti.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare un nome valido per la serie di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9394W

Non è stato immesso nessun nome file o dispositivo per la serie di
backup.



Explanation:

Per questa operazione, è necessario fornire un nome file o dispositivo
per la serie di backup.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare un nome file o dispositivo valido per la serie di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9395E

Lo spazio file è stato migrato al modello incremental forever; MODE=FULL
e MODE=INCR non sono validi.



Explanation:

Se lo spazio file è stato migrato al tipo incremental forever, sarà
necessario eseguire solo tipi di backup incremental forever (IFINCR o
IFFULL).

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Specificare MODE=IFFULL o MODE=IFINCR.

------------------------------------------------------------------------
ANS9396W

la macchina virtuale 'VM' non è in esecuzione. IBM Spectrum Protect
Application Protection non verrà utilizzata durante il backup di questa
VM.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Application Protection può solo proteggere VM in
esecuzione.

System action:

IBM Spectrum Protect Application Protection utilizza gli strumenti
VMWare per fornire coerenza nelle applicazioni.

User response:

Accendere la macchina virtuale o escluderla dalla protezione
dell'applicazione IBM Spectrum Protect rimuovendo l'opzione
INCLUDE.VMTSMVSS per questa macchina virtuale. Se si desidera che i log
vengano troncati, utilizzare INCLUDE.VMTSMVSS per proteggere questa
macchina.

------------------------------------------------------------------------
ANS9397W

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non riesce a
proteggere questa macchina. La macchina virtuale 'VM' non ha il sistema
operativo o le applicazioni supportati dalla protezione
dell'applicazione IBM Spectrum Protect.



Explanation:

La protezione dell'applicazione può essere utilizzata solo per le
macchine virtuali che hanno sistemi operativi o applicazioni supportati
dalla protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect. Per un elenco
dei sistemi operativi e delle applicazioni supportate, fare riferimento
alla documentazione del prodotto.

System action:

IBM Spectrum Protect utilizzerà gli strumenti VMware per fornire
coerenza di applicazioni.

User response:

Escludere la macchina virtuale dalla protezione dell'applicazione
rimuovendo l'opzione INCLUDE.VMTSMVSS per questa macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9398E

Non è stato possibile inizializzare la protezione dell'applicazione IBM
Spectrum Protect sulla macchina virtuale 'macchina-virtuale'. Per
ulteriori dettagli, consultare il log degli errori.



Explanation:

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect ha riscontrato un
errore durante l'inizializzazione.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Per ulteriori dettagli, consultare il log degli errori. Correggere
l'errore o gli errori e tentare nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9399W

nome-programma: errore di accesso al file di blocco per l'operazione
valore sul percorso valore valore con testo numero di errore valore.



Explanation:

Un'operazione di file di blocco non è riuscita.

System action:

IBM Spectrum Protect registra la condizione e continua l'elaborazione,
oppure causa l'uscita se la directory non viene trovata.

User response:

Correggere la configurazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9400W

Impossibile ripristinare il file NVRAM per la vm 'virtual machine name'.
Potrebbero essere necessarie operazioni manuali dopo il ripristino, per
permettere l'accensione corretta della macchina virtuale.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è stato in grado di caricare il file NVRAM per
la macchina virtuale specificata. Il ripristino continua, ma un SO guest
ripristinato con avvio EFI abilitato potrebbe non essere avviato
correttamente. Potrebbero essere necessarie operazioni manuali per
avviare correttamente l'SO guest.

System action:

Il ripristino continua.

User response:

Dopo il ripristino dell'SO guest se l'SO guest non viene avviato:
rimuovere e ricollegare il disco di avvio dell'SO guest, selezionare
l'opzione di avvio guest per entrare nella configurazione EFI all'avvio
successivo, accendere il guest, entrare in Manutenzione avvio EFI,
aggiungere il dispositivo di avvio, selezionare il volume non
denominato, fornire un'etichetta, salvare ed eseguire il commit delle
modifiche, continuare con l'avvio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9401E

nome programma: Impossibile eseguire il comando kill del daemon di
richiamo.



Explanation:

IBM Spectrum Protect La richiesta di esecuzione del comando kill per il
daemon di richiamo non ha avuto esito positivo. Ciò si è verificato
durante la procedura di recupero del nodo.

System action:

Nessuna.

User response:

Continuare con le normali operazioni a meno che non si verifichino altri
errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS9402E

nome_programma: impossibile notificare a nome processo il ripristino
delle operazioni HSM su un nodo in errore.



Explanation:

Per assumere la funzionalità di un nodo partner con problemi, il daemon
dsmwatchd deve inviare una notifica ai daemon locali.

System action:

Nessuna.

User response:

Non è possibile stabilire la comunicazione con daemon HSM specificato in
questo messaggio. Verificare se il daemon di destinazione è in
esecuzione. Avviare o riavviare il daemon di destinazione in base alle
necessità. Se il problema persiste, riavviare il cluster GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9403E

IBM Spectrum Protect ha rilevato che i dati di cui eseguire il backup
non corrispondono all'elenco di dati di cui eseguire il backup inviato
dalla macchina virtuale. Impossibile continuare il backup di 'VM-Name'.



Explanation:

I dati di cui IBM Spectrum Protect avrebbe eseguito il backup per una
macchina virtuale non corrispondono a quelli necessari per un backup
corretto. Il backup è stato annullato per evitare perdite di dati.

System action:

Il backup è annullato per evitare perdite di dati.

User response:

Ripetere il backup. Se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di
assistenza IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9404E

Errore durante la creazione della macchina virtuale specificata. Fare
riferimento ai file di log per maggiori informazioni.



Explanation:

Si è verificato un errore durante la creazione della macchina virtuale.
Ricercare nel file dsmerror.log le informazioni sul motivo per cui la
macchina virtuale non è stata creata.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Fare riferimento al file dsmerror.log per messaggi più specifici sul
motivo per cui non è stato possibile creare la macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9405I

program-name: processo di takeover del file system filesystem avviato.



Explanation:

L'attivazione locale del file system specificato è stata avviata
correttamente.

System action:

IBM Spectrum Protect sul nodo locale tenterà di attivare il file system
che il cui spazio è gestito su un altro nodo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9410W

Gli strumenti VMware non sono in esecuzione o non sono aggiornati sulla
virtual machine 'VM'. La protezione dell'applicazione IBM Spectrum
Protect non può essere utilizzata.



Explanation:

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect richiede che gli
strumenti VMware siano installati ed in esecuzione sulla virtual
machine.

System action:

IBM Spectrum Protect non fornirà coerenza di applicazioni. I log
dell'applicazione non vengono troncati.

User response:

Installare e/o aggiornare e/o avviare gli strumenti VMware sulla virtual
machine oppure escluderla dalla protezione dell'applicazione rimuovendo
l'opzione INCLUDE.VMTSMVSS per la virtual machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9411E

La registrazione del provider VSS non è riuscita. Il comando 'comando'
non è riuscito con codice di ritorno di Windows codice ritorno



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a registrare il provider VSS sulla
virtual machine.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Riavviare la virtual machine e provare a eseguire di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9412E

nome programma: La procedura di recupero è disabilitata sulla macchina
locale. Interruzione in corso ...



Explanation:

IBM Spectrum Protect le operazioni di recupero sono state disabilitate
dal sistema o dall'utente.

System action:

Nessuna.

User response:

Controllare eventualmente le politiche della procedura di recupero.

------------------------------------------------------------------------
ANS9413E

L'operazione di ripristino istantaneo o di accesso istantaneo non è
riuscita perché queste operazioni non supportano macchine virtuali che
sono in datastore di volumi virtuali (VVOL).



Explanation:

Le operazioni di ripristino istantaneo e accesso istantaneo non
supportano i ripristini di macchine virtuali che sono in datastore VVOL.
I datastore VVOL non supportano l'RDM (Raw Device Mapping), che è
richiesto per queste operazioni.

System action:

L'operazione non riesce.

User response:

Per le operazioni di ripristino istantaneo, specificare un datastore e
un datastore temporaneo che non sia un datastore VVOL.Per le operazioni
di accesso istantaneo, specificare un datastore che non sia un datastore
VVOL.

------------------------------------------------------------------------
ANS9414E

La protezione dell'applicazione è abilitata per la macchina virtuale
'nome VM', tuttavia, questa macchina virtuale risiede su un datastore
VVol (Virtual Volume). La protezione dell'applicazione deve essere
disabilitata per poter eseguire il backup di questa macchina virtuale.



Explanation:

La protezione dell'applicazione non è supportata per le macchine
virtuali che risiedono su datastore VVol.

System action:

L'operazione non riesce.

User response:

Disabilitare la protezione dell'applicazione rimuovendo l'opzione
include.vmtsmvss dal file delle opzioni ed eseguire di nuovo il backup
della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9415E

Impossibile copiare 'origine' su 'destinazione' con codice di ritorno
VMware cr sulla virtual machine.



Explanation:

IBM Spectrum Protect non è riuscito a copiare un file sulla virtual
machine.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che il file di origine esista e che sia possibile accedere
alla destinazione. Riavviare la virtual machine e provare a eseguire di
nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9416E

Impossibile creare la directory 'origine' sulla virtual machine con
codice di ritorno di Windows cr



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect non è riuscito a creare la directory
specificata sulla virtual machine. È possibile che la directory esista
già e che sia bloccata da un processo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che la directory specificata non esista sulla virtual
machine. Riavviare la virtual machine e provare a eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9417E

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non è riuscita a
bloccare i writer VSS sulla macchina virtuale denominata
'macchina-virtuale'. Per ulteriori dettagli, consultare il log degli
errori.



Explanation:

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect ha riscontrato un
errore durante il blocco dei writer VSS.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Utilizzare il comando 'vssadmin list writers' per determinare se
eventuali writer VSS rilevano degli errori sulla macchina virtuale.
Riavviare la macchina virtuale. Ripetere l'operazione. Se il nuovo
tentativo non riesce, consultare il log degli errori per dettagli
relativi agli errori.

------------------------------------------------------------------------
ANS9418E

SAN è stato scelto come trasporto per almeno uno dei dischi
nell'operazione, ma sulla VM di destinazione è abilitato il CBT (Changed
Block Tracking) VMware. SAN non può essere utilizzato per aggiornare una
VM esistente quando è abilitato CBT.



Explanation:

È stato scelto SAN come trasporto perché è stata utilizzata
l'impostazione di trasporto predefinita oppure è stato specificato
nell'opzione VMVSTORTRANSPORT. Per poter utilizzare SAN come modalità di
trasporto, è necessario disabilitare il CBT (Changed Block Tracking)
VMware sulla VM di destinazione.

System action:

L'elaborazione del ripristino viene arrestata.

User response:

Disabilitare il CBT (Changed Block Tracking) VMware sulla VM di
destinazione oppure impostare VMVSTORTRANSPORT su un valore diverso da
SAN, ad esempio NBD. Quindi, tentare nuovamente l'operazione di
ripristino.

------------------------------------------------------------------------
ANS9419E

Il CBT (Changed Block Tracking) VMware non può essere abilitato o
reimpostato per la macchina virtuale 'virtual machine name' a causa di
un'istantanea esistente. Il backup VM completo continua e include le
aree utilizzate e non utilizzate del disco.



Explanation:

VMware non consente di modificare lo stato del CBT (Changed Block
Tracking), quando esiste un'istantanea. Il backup continuerà, ma invece
di salvare solo i blocchi utilizzati (nel caso di un backup completo
della VM) o solo i blocchi modificati (nel caso di un backup
incrementale), verrà eseguito il backup dell'intera macchina virtuale.
Questo backup include sia i blocchi utilizzati che quelli non utilizzati
del disco.

System action:

Il backup continuerà.

User response:

Eliminare l'istantanea sulla vm di destinazione per consentire al CBT di
essere abilitato o reimpostato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9420W

Il CBT (Changed Block Tracking) VMware non può essere abilitato o
reimpostato per la macchina virtuale 'virtual machine name' a causa di
un'istantanea esistente. Il backup VM completo continua e include le
aree utilizzate e non utilizzate del disco.



Explanation:

VMware non consente di modificare lo stato del CBT (Changed Block
Tracking), quando esiste un'istantanea. Il backup continuerà, ma invece
di salvare solo i blocchi utilizzati (nel caso di un backup completo
della VM) o solo i blocchi modificati (nel caso di un backup
incrementale), verrà eseguito il backup dell'intera macchina virtuale.
Questo backup include sia i blocchi utilizzati che quelli non utilizzati
del disco.

System action:

Il backup continuerà.

User response:

Eliminare l'istantanea sulla vm di destinazione per consentire al CBT di
essere abilitato o reimpostato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9421E

Backup VM non riuscito per la macchina virtuale 'virtual machine name'
perché uno dei dischi ha dimensioni non multiple di 1MB.



Explanation:

VMware non supporta il backup dei dischi con dimensioni non multiple di
1MB. Il backup ha esito negativo.

System action:

Il backup ha esito negativo.

User response:

Aumentare la dimensione del disco interessato in modo che sia un
multiplo di 1MB.

------------------------------------------------------------------------
ANS9422I

program-name: processo di rollback del file system filesystem avviato.



Explanation:

L'attivazione locale del file system specificato è stata avviata
correttamente.

System action:

IBM Spectrum Protect sul nodo locale tenterà di attivare il file system
che il cui spazio è gestito su un altro nodo.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9427E

Non è stato possibile aprire il disco 'virtual machine disk name' della
macchina virtuale 'virtual machine name' perché non è disponibile
nessuno dei trasporti consentiti ('allowed transport modes').



Explanation:

Il disco può essere aperto solo utilizzando una delle modalità di
trasporto specificate nell'opzione VMVSTORTRANSPORT. Tuttavia, nessuna
delle modalità di trasporto specificate era disponibile, quindi il disco
non può essere aperto. Poiché nessuna delle modalità di trasporto
specificate era disponibile, il disco non può essere aperto.

System action:

Non viene eseguito il backup della macchina virtuale. L'elaborazione
continua con la macchina virtuale successiva.

User response:

Effettuare una o più delle seguenti azioni e quindi provare nuovamente
il backup.

*  Controllare il valore dell'opzione VMVSTORTRANSPORT e verificare che
   le modalità di trasporto desiderate siano disponibili.

*  Aggiungere NBD o NBDSSL all'opzione VMVSTORTRANSPORT.

*  Controllare se nella directory "%TEMP%/VMWARE-%USER%" sono rimasti
   file da un precedente backup. I file residui possono impedire
   l'utilizzo di modalità di trasporto avanzate. Questa directory può
   essere eliminata in sicurezza, purché non siano in esecuzione altre
   operazioni VM.



------------------------------------------------------------------------
ANS9428E

program-name: processo di takeover del file system filesystem non
avviato.



Explanation:

Attivazione locale del file system specificato non avviata
correttamente. Notare che, è possibile eseguire il takeover solo di file
system gestiti su altri nodi all'interno di uno stesso cluster. Inoltre,
è necessario che il file system venga caricato in locale.

System action:

IBM Spectrum Protect non eseguirà il take over del file system.

User response:

Assicurarsi che il file system sia montato localmente e gestito con lo
stesso client IBM Spectrum Protect per la gestione spazio su un altro
nodo all'interno dello stesso cluster e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9431E

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non è riuscita a
sbloccare i writer VSS sulla virtual machine 'VM'. Fare riferimento al
log di errori IBM Spectrum Protect per maggiori dettagli.



Explanation:

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect ha riportato un
errore durante lo sblocco dei writer VSS.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Per ulteriori informazioni, consultare la registrazione degli errori.
Verificare che nessun writer VSS riporti errori eseguendo il comando
'vssadmin list writers'. Riavviare la virtual machine e provare a
eseguire di nuovo l'operazione. Se il nuovo tentativo non riesce, fare
riferimento al log di errori per maggiori dettagli.

------------------------------------------------------------------------
ANS9432W

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non è riuscita a
troncare i log delle applicazioni sulla macchina virtuale 'VM'.



Explanation:

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect ha rilevato un
errore durante il completamento dell'operazione di backup VSS. Le
applicazioni sono state attivate correttamente, ma i loro log non sono
stati troncati.

System action:

I log dell'applicazione non vengono troncati.

User response:

Per ulteriori dettagli, consultare il log degli errori. Verificare che
tutti i writer VSS non stiano segnalando errori eseguendo il comando
'vssadmin list writers'. Riavviare la macchina virtuale e provare ad
eseguire di nuovo l'operazione. Se il nuovo tentativo non riesce,
consultare il log degli errori per dettagli relativi agli errori. Sulla
VM guest, verificare che un volume montato non sia in linea. Utilizzare
il Recovery Agent per smontare e rimuovere le directory di montaggio
esistenti. Quindi, provare di nuovo l'operazione di backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9433E

nome programma: dm_send_msg non riuscito con numero errore numero
errore.



Explanation:

Impossibile eseguire la chiamata DMApi.

System action:

Interruzione in corso.

User response:

Verificare la congruenza del daemon GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9443E

nome programma: l'operazione non può essere eseguita in un ambiente di
recupero disattivato.



Explanation:

L'operazione deve essere eseguita in un ambiente di recupero attivo.

System action:

Interruzione in corso.

User response:

Eseguire dsmmigfs enableFailover sul nodo locale e ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9447E

Non è stato possibile aprire il disco della macchina virtuale 'virtual
machine name' perché non è disponibile nessuno dei trasporti consentiti.



Explanation:

Il disco può essere aperto solo utilizzando una delle modalità di
trasporto specificate nell'opzione VMVSTORTRANSPORT. Tuttavia, nessuna
delle modalità di trasporto specificate era disponibile, quindi il disco
non può essere aperto.

System action:

Non viene eseguito il backup della macchina virtuale. L'elaborazione
continua con la macchina virtuale successiva.

User response:

Effettuare una o più delle seguenti azioni e quindi provare nuovamente
il backup.

*  Controllare l'output della console e i log degli errori per le
   informazioni su quali modalità di trasporto sono consentite.

*  Controllare il valore dell'opzione VMVSTORTRANSPORT e verificare che
   le modalità di trasporto desiderate siano disponibili.

*  Aggiungere NBD o NBDSSL all'opzione VMVSTORTRANSPORT.

*  Controllare se nella directory "%TEMP%/VMWARE-%USER%" sono rimasti
   file da un precedente backup. I file residui possono impedire
   l'utilizzo di modalità di trasporto avanzate. Questa directory può
   essere eliminata in sicurezza, purché non siano in esecuzione altre
   operazioni VM.



------------------------------------------------------------------------
ANS9450W

nome-programma: Nessun filesystem idoneo per il ripristino.



Explanation:

Nessuno dei file system GPFS montato localmente corrisponde con i file
system del nodo di errore gestito remotamente.

System action:

Interruzione in corso del ripristino.

User response:

Controllare che il file system del nodo remoto di errore sia gestito
altrove dentro le imostazione del nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9451E

nome-programma: GPFS o SP sono stati cambiati localmente. Interruzione
delle attività di ripristino...



Explanation:

IBM Spectrum Protect GPFS non è funzionale localmente.

System action:

Interruzione in corso del ripristino.

User response:

Controllare le modifiche e lo stato del VSD. Il sistema locale deve
essere sprotetto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9452E

program-name: Il DMApi non è funzionale localmente. Interruzione delle
attività di ripristino...



Explanation:

L'operazione si è fermata poichè l'interfaccia DMApi non è accessibile.

System action:

Interruzione in corso del ripristino.

User response:

Controllare lo stato del GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9453E

program-name: Impossibile determinare l'idi del lotto di memorizzazione
GPFS per il file 'file-path'. Motivo: reason



Explanation:

Il file elaborato non esiste o si trova in un file system senza supporto
per il lotto di memorizzazione.

System action:

L'operazione richiesta si arresta.

User response:

Verificare i parametri di input e se DMAPI è abilitato nel file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS9457E

program-name: Impossibile determinare i lotti di memorizzazione del file
system 'file-system'. Motivo: reason



Explanation:

Il file system specificato non è un file system GPFS oppure presenta una
versione GPFS precedente.

System action:

L'operazione richiesta si arresta.

User response:

Aggiornare a una versione supportata di GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9459E

L'utilizzo del parametro MAXCANDIDATES specificato produrrebbe una
condizione di spazio esaurito nel file system principale di
/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool. Sulla base della situazione dello
spazio disponibile corrente, il valore massimo per il parametro
MAXCANDIDATES è valore.



Explanation:

I pool candidati alla migrazione automatica per il file system
selezionato richiedono MAXCANDIDATES per 10 KB più un buffer di
sicurezza di 5 MB di memoria sotto /etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool, il
che supera lo spazio disponibile.

System action:

IBM Spectrum Protect interrompe l'operazione.

User response:

Aumentare la dimensione del file system oppure scegliere un valore più
piccolo per il parametro MAXCANDIDATES. È anche possibile creare un file
system dedicato con spazio sufficiente per i pool di migrazione sotto
/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool. Terminare i processi dsmscout dopo
aver eseguito questa opzione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9462E

La funzione failover non è supportata con questa release di HSM.



Explanation:

L'utente IBM Spectrum Protect ha eseguito dsmmigfs con l'indicatore di
failover su una piattaforma non supportata.

System action:

IBM Spectrum Protect termina l'operazione.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9469E

Avvertenza! Impossibile scrivere un elenco dei candidati migrazione
completo poiché non vi è spazio sufficiente sul filesystem principale di
nome.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Spazio non sufficiente nel filesystem selezionato
per la memorizzazione dei file dei candidati al trasferimento.

System action:

IBM Spectrum ProtectIl file eseguibile scrive un elenco dei candidati al
trasferimento parziale.

User response:

Incrementare la dimensione del filesystem o creare un filesystem
dedicato con una dimensione sufficiente nel percorso fornito.

------------------------------------------------------------------------
ANS9474E

nome-programma: sessione perduta con numerr: numerr. Tentativo di
recupero.



Explanation:

La sessione DMAPI non è valida.

System action:

Tentativo di recupero della sessione.

User response:

Controllare il nodo in errore. È possibile che sia necessario recuperare
il daemon GPFS locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9475W

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non è riuscita ad
eseguire il cleanup dopo un backup VSS sulla macchina virtuale
macchina-virtuale.



Explanation:

La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect ha riscontrato un
errore durante il cleanup dopo un'operazione di backup VSS.

System action:

Nessuna

User response:

Per ulteriori dettagli, consultare il log degli errori. Riavviare la
macchina virtuale e provare ad eseguire di nuovo l'operazione. Se il
problema persiste, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriore
assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS9476I

nome-programma: sessione DM sid dell'utente ripristinata.



Explanation:

La sessione DMAPI è stata ripristinata.

System action:

Lo scopo di questo messaggio è unicamente informativo.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9480E

program-name: processo di rollback del file system filesystem non
avviato.



Explanation:

Attivazione locale del file system specificato non avviata
correttamente. Notare che è possibile eseguire un rollback dopo che è
stata spostata la gestione spazio da questo nodo ad un altro durante la
chiusura. Inoltre, è necessario che il file system venga caricato in
locale.

System action:

IBM Spectrum Protect non eseguirà il roll back del file system.

User response:

Assicurarsi che il file system sia montato localmente e gestito con lo
stesso client IBM Spectrum Protect per la gestione spazio su un altro
nodo all'interno dello stesso cluster e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9487W

nome-programma: non è in grado di eseguire una query del diritto sulla
sessione sessione per l'handle di file = handle-di-file token = token.
Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non può eseguire la query del diritto su un file.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9488E

IBM Spectrum Protect utilizza JRE (Java Runtime Environment), ma non è
stato possibile trovare JRE nella directory 'percorsoJRE', oppure non è
stato possibile determinare la versione di JRE. I possibili motivi sono
un problema con l'installazione del prodotto oppure le variabili di
ambiente TEMP o TMP sono impostate su una directory inaccessibile
all'utente.



Explanation:

JRE non è stato trovato nella directory di installazione di IBM Spectrum
Protect.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Reinstallare il prodotto o installare la versione richiesta di JRE e
riprovare. Se JRE è già installato sulla macchina, accertarsi che la
variabile di ambiente PATH contenga il percorso per javaw.exe. Oltre a
questo, verificare che le variabili di ambiente TEMP o TMP puntino
ognuna a una directory esistente, e che l'utente disponga delle
autorizzazioni sufficienti per accedere alla directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS9489E

JRE (Java Runtime Environment) non trovato.



Explanation:

JRE non è stato trovato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se JRE è già stato installato, verificare che l'eseguibile \"java\"
possa essere raggiunto utilizzando l'impostazione della variabile di
ambiente PATH appropriata. In caso contrario, installare la versione JRE
richiesta. Per ulteriori dettagli sui requisiti hardware e software,
consultare la seguente technote:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21505139 Per ulteriori
dettagli sulla configurazione dei nodi data mover in un ambiente
vSphere, consultare l'appendice "Advanced configuration tasks" nel
manuale "Data Protection for VMware Installation Guide" di IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments.

------------------------------------------------------------------------
ANS9490E

Impossibile trovare httpagent.jar nella directory di installazione del
client IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Il file richiesto non è stato trovato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Reinstallare il prodotto o installare la versione richiesta di JRE e
riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9491E

Le credenziali della password per la virtual machine 'nome VM guest' non
sono state trovate. Utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'nome
guest VM' 'id utente' 'password' per salvare la password codificata.



Explanation:

La password richiesta non è stata trovata.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'nome guest VM' 'id utente'
'password' per salvare la password codificata. Quindi ritentare
l'operazione 'backup vm'.

------------------------------------------------------------------------
ANS9492E

La dimensione di destinazione non è uguale all'origine



Explanation:

L'allocazione di spazio per la destinazione selezionata non uguale
all'origine.

System action:

L'operazione di ripristino non viene eseguita.

User response:

Scegliere un'altra destinazione uguale per dimensione all'origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9493E

Le credenziali trovate per la virtual machine 'nome VM guest' non sono
corrette. Verificare le credenziali e utilizzare dsmc SET PASSWORD
-type=VMGUEST 'nome guest VM' 'id utente' 'password' per aggiornare il
nome utente e la password.



Explanation:

Le credenziali fornite non sono corrette. Impossibile eseguire
l'autenticazione sulla VM guest mediante queste credenziali.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Utilizzare dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'nome guest VM' 'id utente'
'password' per aggiornare il nome utente e la password. Quindi ritentare
l'operazione 'backup vm'.

------------------------------------------------------------------------
ANS9494E

Il comando 'comando' è stato completato con CR=codice ritorno sulla
virtual machine 'nome VM guest'.



Explanation:

Un comando remoto è scaduto o non è riuscito.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Aumentare il valore dell'opzione VMTIMEOUT e provare a eseguire di nuovo
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9495E

Impossibile effettuare il login alla virtual machine 'nome VM guest' in
quanto VMware Tools non sono in esecuzione sulla macchina guest.
Verificare che gli strumenti VMware siano in esecuzione e che nessun
altro programma abbia accesso o stia apportando delle modifiche a questa
VM.



Explanation:

Impossibile effettuare il login alla virtual machine in quanto VMware
Tools non sono in esecuzione sulla macchina guest.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Verificare che gli strumenti VMware siano in esecuzione e che nessun
altro programma abbia accesso o stia apportando delle modifiche a questa
VM. Quindi ritentare l'operazione 'backup vm'.

------------------------------------------------------------------------
ANS9496E

Impossibile bloccare la macchina virtuale VM per la protezione
dell'applicazione.



Explanation:

Il backup della macchina virtuale viene eseguito da un altro processo.
Solo un processo alla volta può utilizzare la protezione
dell'applicazione IBM Spectrum Protect durante un backup di una macchina
virtuale.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Si sta già eseguendo un altro backup della macchina virtuale tramite un
altro datamover. Attendere il completamento dell'altro backup della
macchina virtuale e ripetere l'operazione. Oppure potrebbe essersi
verificato un arresto anomalo o è stato premuto CTRL+C durante il backup
della macchina virtuale precedente. Attendere 10 minuti e ripetere
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9497W

La virtual machine 'VM' si trova su un server ESX o su un vCenter che
non è supportato dalla protezione dell'applicazione IBM Spectrum
Protect. La protezione dell'applicazione IBM Spectrum Protect non sarà
utilizzata.



Explanation:

Fare riferimento alla documentazione del prodotto per un elenco di
versioni supportate di ESX e vCenter.

System action:

IBM Spectrum Protect utilizzerà gli strumenti VMware per fornire la
coerenza di applicazioni.

User response:

Escludere la virtual machine dalla protezione dell'applicazione
rimuovendo l'opzione INCLUDE.VMTSMVSS per questa virtual machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9498W

Non è stato trovato un file di licenza valido di IBM Spectrum Protect
for Virtual Environments (file_licenza). La protezione dell'applicazione
IBM Spectrum Protect non sarà utilizzata.



Explanation:

Il file di licenze non è stato trovato o non è stato possibile aprirlo a
causa di autorizzazioni mancanti o perché danneggiato.

System action:

IBM Spectrum Protect utilizzerà gli strumenti VMware per fornire la
coerenza di applicazioni.

User response:

Verificare le autorizzazioni per il file. Verificare se il file di
licenza di trova nell'ubicazione corretta.

------------------------------------------------------------------------
ANS9499W

Gli strumenti VMware sulla macchina virtuale 'macchina-virtuale' devono
essere aggiornati. La protezione di applicazioni IBM Spectrum Protect
continuerà a essere utilizzata.



Explanation:

La protezione di applicazioni IBM Spectrum Protect richiede che gli
strumenti VMware siano aggiornati.

System action:

IBM Spectrum Protect utilizzerà gli strumenti VMware per fornire
coerenza di applicazioni.

User response:

Aggiornare gli strumenti VMware sulla macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9500W

nome-programma: non è in grado di disporre l'evento di montaggio.
Motivo: errore



Explanation:

Non è stato possibile disporre l'evento montaggio relativo a tutto il
sistema. Gli eventi di montaggio non saranno ricevuti dal daemon.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Provare a risolvere questo problema e riavviare il daemon di richiamo.
Se il problema non può essere risolto immediatamente, terminare e
riavviare il daemon di richiamo dopo che un file system supportato dalla
gestione spazio è stato aggiunto utilizzando dsmmigfs o dopo che un file
system è stato montato utilizzando il comando mount.

------------------------------------------------------------------------
ANS9501W

nome-programma: non è in grado di impostare la disposizione di evento
sulla sessione sessione per il file system directory-di-montaggio token
= token. Motivo: errore



Explanation:

Non è stato possibile disporre gli eventi sul file system. Non verrà
ricevuto alcun evento per questo file system. HSM non è abilitato per
questo file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Il file system deve essere uno dei file system nativi supportati perché
la gestione spazio lo supporti. Verificare che le opzioni di montaggio
del file system siano corrette. Correggere il problema e montare di
nuovo il file system.

------------------------------------------------------------------------
ANS9502W

nome-programma: non è in grado di rimuovere la disposizione di evento
sulla sessione sessione per il file system directory-di-montaggio token
= token. Motivo: errore



Explanation:

Non è stato possibile rimuovere la disposizione eventi dal file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Verificare che il file system sia montato e che dmapi sia abilitato su
tale file system. Se il problema persiste, smontare e rimontare il file
system, quindi tentare nuovamente l'operazione. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9503I

nome-programma: gli eventi sono stati impostati e disposti sulla
sessione sessione per il file system nome-filesystem



Explanation:

L'impostazione di eventi e la loro disposizione su una sessione DM
abilita il file system per il supporto della gestione spazio.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9504W

nome programma: Il file system nome file system non è montato oppure è
montato con le opzioni errate.



Explanation:

Il file system non è stato montato oppure è stato montato con opzioni
non corrette.

System action:

IBM Spectrum Protect continua.

User response:

Montare il file system o montarlo di nuovo con le opzioni di montaggio
corrette.

------------------------------------------------------------------------
ANS9505E

nome-programma: non è in grado di inizializzare l'interfaccia DMAPI.
Motivo: errore



Explanation:

Il client IBM Spectrum Protect non è riuscito a eseguire
l'inizializzazione definita dall'implementazione dell'interfaccia DMAPI.

System action:

La funzione dm_init_service() non è riuscita.

User response:

Se si sta eseguendo IBM Spectrum Protect come un utente non root e si
dispone del client di gestione spazio IBM Spectrum Protect installato,
accertarsi che il daemon dsmrootd sia attivo e in esecuzione e ritentare
quindi l'operazione. Se non si dispone del client di gestione spazio
installato, ritentare l'operazione con l'autorizzazione utente root.

------------------------------------------------------------------------
ANS9506E

program-name: L'argomento dello spazio file fornito 'argument' ha un
formato non valido.



Explanation:

Si verifica se si utilizza un file system GPFS e il parametro del file
system non era nel formato corretto.

System action:

L'operazione richiesta si arresta.

User response:

Per la sintassi corretta, vedere la documentazione dsmautomig.

------------------------------------------------------------------------
ANS9507E

nome-programma: non è in grado di richiedere il diritto sulla sessione
sessione per l'handle di file handle-di-file token = token. Motivo:
errore



Explanation:

La gestione spazio non può richiedere il diritto richiesto su un file.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9508W

nome-programma: non è in grado di rilasciare il diritto sulla sessione
sessione per l'handle di file = handle-di-file token = token. Motivo:
errore



Explanation:

La gestione spazio non può rilasciare il diritto su un file.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9509W

nome-programma: è stato ricevuto un evento imprevisto di tipo
tipo-evento sulla sessione sessione.



Explanation:

Il daemon di gestione spazio ha ricevuto un evento imprevisto. Questo
evento non è stato disposto.

System action:

IBM Spectrum Protect ignora l'evento e continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9510E

nome-programma: non è in grado di ottenere i messaggi di evento dalla
sessione sessione, lunghezza messaggio massima prevista =
lunghezza-messaggio, lunghezza messaggio restituita =
lunghezza-restituzione. Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio ha riscontrato un errore durante il tentativo di
ricevere un messaggio su una sessione DM.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9511E

nome-programma: non è in grado di leggere gli attributi DM sulla
sessione sessione per file: nome = nome handle = handle token = token.
Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è in grado di leggere gli attributi DM di un
oggetto DM, di norma un file. Se il nome file non è disponibile, verrà
visualizzato come una stringa vuota o come <ND>.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9512E

nome-programma: non è in grado di impostare gli attributi DM sulla
sessione sessione per handle di file = handle-di-file token = token.
Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è in grado di impostare gli attributi DM per un
oggetto DM, di norma un file.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9513E

nome-programma: non è in grado di rimuovere gli attributi DM sulla
sessione sessione per handle di file = handle-di-file token = token.
Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è in grado di rimuovere gli attributi DM per un
oggetto DM, di norma un file.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9514E

nome-programma: non è in grado di creare un handle di file da percorso.
Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è in grado di creare un handle di file dal file
specificato.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9515E

nome-programma: non è in grado di impostare le informazioni di
migrazione. Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non può impostare le informazioni di migrazione di un
file perché non è in grado di creare un handle di file dal file o dal
file system.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9516E

nome-programma: non è in grado di creare un messaggio di evento utente
sulla sessione sessione. Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è in grado di creare un messaggio di evento
utente, necessario per fare riferimento ai diritti su un file da
elaborare.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9518E

nome-programma: non è in grado di rispondere a un messaggio di evento
sulla sessione sessione utilizzando il token token Motivo: errore



Explanation:

Non è stato possibile rispondere ad un messaggio di evento (restituito
al sistema).

System action:

La gestione spazio continua.

User response:

Se un processo utente si è bloccato in modo imprevisto e non può essere
terminato, rivolgersi all'amministratore di sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9519W

nome-programma: non è in grado di impostare l'elenco eventi per un file
system sulla sessione sessione token = token handle-fs = handle-fs.
Motivo: errore



Explanation:

Non è stato possibile impostare un elenco eventi su un file system. Il
sistema non genererà nessuno di tali eventi su questo file system.

System action:

La gestione spazio continua.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9520E

nome-programma: impossibile impostare un'area gestita nella sessione
sessione per l'handle di file = handlefile token = token. Motivo: errore



Explanation:

Non è stato possibile impostare un'area gestita su un file. Nessun
evento verrà generato per questo file.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il
filesystem sia montato con dmapi abilitato. Se il problema persiste
ancora, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9521E

nome-programma: non è in grado di ottenere gli attributi file sulla
sessione sessione per l'handle di file = handle token = token. Motivo:
errore



Explanation:

La gestione spazio non è in grado di leggere gli attributi di un file.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9522E

nome-programma: non è in grado di creare un handle di file system da
percorso. Motivo: errore



Explanation:

Il programma non è in grado di creare un handle di file system dal nome
file system. Se il motivo indica operazione non consentita, è possibile
che la funzionalità dmapi sia disabilitata per il file system.

System action:

L'elaborazione del file system viene interrotta.

User response:

Se il motivo indica operazione non consentita, abilitare la funzionalità
dmapi per il file system e riprovare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9523E

nome-programma: non è in grado di verificare la dimensione stub per il
file sulla sessione sessione handle di file = handle-di-file token =
token. Motivo: errore



Explanation:

Il sistema non è stato in grado di determinare una dimensione dello stub
corretta.

System action:

Il sistema arresta la migrazione del file.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9524W

nome-programma: ha modificato la dimensione stub utilizzando un valore
consentito sulla sessione sessione handle di file = filehandle token =
token vecchia dimensione stub = vecchia-dimensione nuova dimensione stub
= nuova-dimensione



Explanation:

La dimensione stub predefinita per il file deve essere modificata in
modo da rientrare nei limiti e superare le limitazioni imposte
dall'implementazione DMAPI. La gestione spazio può inoltre modificare la
dimensione stub durante la migrazione se il valore della dimensione stub
predefinita è maggiore della dimensione del file logico.

System action:

La gestione spazio continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9525E

nome programma: impossibile creare un file segnaposto nella sessione
sessione per l'handle file = handle token = token. Codice di errore :
errore



Explanation:

Si è verificato un errore durante la creazione di un file segnaposto.

System action:

L'elaborazione del file è stata interrotta.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9526E

nome-programma: non è in grado di aprire il file di stato nome-file per
la scrittura. Motivo: errore



Explanation:

Non è stato possibile aprire il file di stato globale o del file system.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9527E

nome-programma: non è in grado di scrivere nel file di stato nome-file.
Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è stata in grado di scrivere nel file di stato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9528W

nome-programma: non è in grado di leggere dal file di stato nome-file. .
Il file è danneggiato e verrà ricreato.



Explanation:

La gestione spazio non è stata in grado di leggere dal file di stato.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9529W

nome-programma: impossibile richiamare l'handle del file di stato di un
filesystem



Explanation:

La gestione spazio di IBM Spectrum Protect non è stata in grado di
individuare l'handle del file di stato di un filesystem memorizzato nel
file di stato globale. Questo può verificarsi se la gestione spazio sta
interrogando un filesystem a cui non è stato aggiunto alcun supporto
HSM, se il file di stato del filesystem è danneggiato o se il file di
stato globale è danneggiato.

System action:

IBM Spectrum Protect continua o arresta l'elaborazione, a seconda della
situazione.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il
filesystem sia montato con dmapi abilitato. Se il problema persiste,
riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9530W

nome-programma: impossibile rimuovere una voce per il filesystem dal
file di stato globale.



Explanation:

La voce relativa al filesystem nel file dmiFSGlobalState non può essere
rimossa. Motivi possibili:

*  La memoria non è sufficiente per creare un nome file temporaneo per
   la tabella di filesystem temporanea.

*  Lo spazio disponibile o gli inode non sono sufficienti per creare una
   tabella di filesystem temporanea.

*  I file della tabella di filesystem reale o temporanea non possono
   essere aperti.

System action:

IBM Spectrum Protect non rimuove la voce dal file di stato globale.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il
filesystem sia montato con dmapi abilitato. Se il problema persiste,
riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9531E

nome-programma: non è in grado di creare una sessione DM: vecchia
sessione = vecchia-sessione informazioni sulla sessione =
informazioni-sulla-sessione. Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è stata in grado di creare una sessione DM.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9532W

nome-programma: non è stato in grado di eliminare la sessione sessione.
Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è stata in grado di eliminare una sessione DM.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9533W

nome-programma: non è riuscito a ottenere tutte le sessioni. Motivo:
errore



Explanation:

La gestione spazio non è stata in grado di ottenere tutte le sessioni DM
sul sistema.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9534W

nome-programma: impossibile trovare la sessione DMAPI esistente per il
programma. Motivo: errore



Explanation:

Il programma Space Management non ha trovato una sessione DMAPI
precedentemente utilizzata sul sistema.

System action:

Il programma Space Management aprirà una nuova sessione DMAPI

User response:

Continuare con l'operazione regolare se è possibile creare una nuova
sessione DMAPI. Emettere l'errore se non è possibile creare una nuova
sessione DMAPI.

------------------------------------------------------------------------
ANS9535E

nome-programma: non è stato possibile creare un handle di file dal
descrittore file descrittore-file. Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è stata in grado di creare un handle di file.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9536E

nome-programma: non è in grado di eseguire una query del messaggio di
evento sulla sessione sessione. Motivo: errore



Explanation:

Il servizio richiamo di gestione spazio non è stato in grado di
identificare se è stata avviata una richiesta di richiamo dal daemon
NFS.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Verificare che il daemon NFS sia correttamente in esecuzione e provare
di nuovo l'operazione di richiamo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9537E

program-name: Lotto di memorizzazione non valido 'storagepool' per il
file system 'filesystem'.



Explanation:

Non esiste alcun lotto di memorizzazione con questo nome nel file system
specificato.

System action:

L'operazione richiesta si arresta.

User response:

Assicurarsi che il lotto di memorizzazione sia presente nel file system
specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9538W

nome-programma: richiesta richiesta per gli attributi file di DM non
riconosciuta



Explanation:

È stato riscontrato un tipo di richiesta sconosciuto che non può essere
gestito.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9539E

nome-programma: impossibile creare un handle di file system dall'handle
di file = handle-file. Motivo: errore



Explanation:

Non è stato possibile creare un handle di file system da un handle file.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Continuare con le normali operazioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9542E

nome-programma: non è stato possibile impostare gli attributi file sulla
sessione sessione per l'handle di file = handle-di-file token = token
indicatore = indicatore Motivo: errore



Explanation:

La gestione spazio non è stata in grado di aggiornare gli attributi
file.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, verificare che il file
system sia stato montato con dmapi abilitato. Se il problema è ancora
presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9543W

nome-programma: il client IBM Spectrum Protect ha bisogno di
numero-blocchi-1 blocchi di file system liberi per poter gestire la
condizione di spazio insufficiente sul file system nome-filesystem,
numero errore: numero-errore, motivo: str-errore. Attualmente sono
disponibili numero-blocchi-2 con una dimensione blocco di
dimensione-blocco.



Explanation:

Il client non è in grado di ottenere le informazioni sullo stato per il
file system oppure lo spazio disponibile nel file system non è
sufficiente. Il messaggio segnala zero blocchi se le informazioni sullo
stato del file system non sono disponibili.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Se non vi è spazio sufficiente nel file system, liberare lo spazio
richiesto oppure aumentare la capacità del file system. Se il problema è
dovuto ad un errore di input/output, eseguire un controllo di file
system appropriato (ad esempio, fsck). Quindi, tentare nuovamente
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9545E

nome-programma: non è in grado di ottenere un blocco per
dir-bloccofile-blocco per continuare l'elaborazione.



Explanation:

La gestione spazio non è stata in grado di ottenere un blocco per un
file.

System action:

L'elaborazione verrà arrestata.

User response:

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, riavviare HSM. Se il
problema è ancora presente, riavviare il sistema.

------------------------------------------------------------------------
ANS9546E

IBM Spectrum Protect non riesce ad eseguire il ripristino istantaneo
poiché il controller di dominio Microsoft Active Directory è stato
rilevato sulla macchina virtuale.



Explanation:

La macchina virtuale contiene il controller di dominio Microsoft Active
Directory. Non può essere ripristinato utilizzando il ripristino
istantaneo.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Utilizzare un ripristino regolare per ripristinare la macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9548W

Impossibile completare l'accesso al file remoto per l'inode:'numero
inode', alias:'nome file'.



Explanation:

La gestione spazio non è in grado di completare l'accesso al file
remoto. Il file potrebbe essere stato migrato su un server di migrazione
IBM Spectrum Protect che potrebbe essere temporaneamente non
disponibile. Il file potrebbe essere uno stub orfano.

System action:

Il processo termina l'operazione corrente.

User response:

Controllare se il server è stato disabilitato dall'amministratore di
sistema, quindi ripetere l'operazione. Per controllare se il file è uno
stub oppure no, eseguire dsmreconcile per il file system interessato.
Nota: l'alias del file potrebbe mostrare uno stato 'non disponibile' se
la connessione al server non è disponibile oppure 'orfano' se non è
possibile individuare la copia del file appropriata su un particolare
server di migrazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9550W

Il richiamo del file è stato sospeso.



Explanation:

Il richiamo viene arrestato poiché il file richiamato potrebbe causare
l'esaurimento dello spazio del file system.

System action:

Il processo termina l'operazione corrente.

User response:

Incrementare lo spazio per il file system o rimuovere i file non
necessari oppure attendere che la gestione spazio abbia migrato i file
dal file system, su richiesta o per il raggiungimento della soglia,
oppure migrare i file manualmente. Riprovare quindi l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9551E

Utilizzo errato del comando dsmmigrate con il parametro di ripristino.
L'elenco file non è impostato.



Explanation:

L'elenco file non è specificato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Assicurarsi che l'elenco file sia specificato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9552E

program-name: non può aggiungere gestione spazio al percorso
file-system; il percorso include file system non locali.



Explanation:

E' stato fatto un tentativo di aggiungere gestione spazio ad un file
system il cui percorso contiene elementi non locali.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Il filesystem deve essere completamente locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9554E

nome-programma: comando per il file system dir-montaggio Motivo: errore



Explanation:

Un tentativo di abilitare o disabilitare la funzionalità api xdsm sul
file system non è riuscito. Se il tentativo era quello di abilitare HSM,
quest'ultimo non è abilitato per questo file system.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Il file system deve essere di tipo JFS2 perché la gestione spazio possa
impostare correttamente gli attributi gestiti. Verificare che il file
system sia del tipo corretto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9556E

Il numero di file CTL su disco (numero di CTL su disco) non corrisponde
al valore previsto (numero di CTL nella cache).



Explanation:

Il numero di file CTL conteggiati nella cache lib VCM dovrebbe essere
uguale a quello conteggiato sui dischi locali.

System action:

L'elaborazione è interrotta.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9576E

Non spazio sufficiente in file system per creare un file meta
data!Almeno space spazio richiesto



Explanation:

Un errore di disco completo si è verificato nel tentativo di creare il
file metadata. Migrare alcuni file nel file system per liberare almeno
spazio kb.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9577E

Un'eccezione "msg"!Impossibile utilizzare il meta file!



Explanation:

Si è verificato un errore interno. Il dsmsocut non è in grado di
utilizzare il file meta data

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9578E

Si è verificato un errore sconosciuto



Explanation:

Si è verificato un errore interno. Il dsmsocut non è in grado di
utilizzare il file meta dataIl file è stato eliminato. Un nuovo file
meta dati verrà creato.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9590E

Informazioni sull'errore SOAP: messaggio non riuscito, motivo: messaggio



Explanation:

Il messaggio di errore SOAP dettagliato viene creato dal modulo di
comunicazione gSOAP e non esiste nella lingua scelta.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Verificare il sistema e riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9591E

Si è verificato un errore di connessione UDP SOAP.



Explanation:

Si è verificato un errore UDP nel sistema di comunicazione SOAP. Per
informazioni più dettagliate, consultare il file di log degli errori.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9592E

Si è verificato un errore di connessione TCP SOAP.



Explanation:

Si è verificato un errore TCP nel sistema di comunicazione SOAP. Per
informazioni più dettagliate, consultare il file di log degli errori.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9593E

Si è verificato un errore di comunicazione HTTP SOAP.



Explanation:

Si è verificato un errore HTTP nel sistema di comunicazione SOAP. Per
informazioni più dettagliate, consultare il file di log degli errori.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9594E

Si è verificato un errore SOAP interno.



Explanation:

Il sistema di comunicazione SOAP presenta un errore interno. Per
informazioni più dettagliate, consultare il file di log degli errori.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9595E

Il sistema di comunicazione SOAP ha esaurito la memoria.



Explanation:

Si è verificato un errore di memoria nel sistema di comunicazione SOAP.
Per informazioni più dettagliate, consultare il file di log degli
errori.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9596E

La comunicazione SOAP è terminata in modo imprevisto.



Explanation:

Il sistema di comunicazione SOAP presenta un errore EOF. Per
informazioni più dettagliate, consultare il file di log degli errori.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9613E

nome programma: La dimensione del file segnaposto di dimensione byte non
è supportata su file system.



Explanation:

Il valore della dimensione non è un multiplo della dimensione blocco del
file system e non può essere supportato.

System action:

Il programma interrompe l'operazione.

User response:

Utilizzare una dimensione valida.

------------------------------------------------------------------------
ANS9616E

nome-programma: non è in grado di ottenere le informazioni sulla
migrazione per alias-file-migrato su nome-file-system



Explanation:

La gestione dello spazio non può accedere all'oggetto file system
specificato utilizzando le funzioni DMAPI di sistema. Questa condizione
potrebbe verificarsi se il supporto DMAPI non è abilitato per il file
system oppure se esiste un'incongruenza nel file system. Questo
messaggio è in genere preceduto da altri messaggi che presentano
informazioni più specifiche sull'errore.

System action:

L'elaborazione del file viene interrotta. L'elaborazione continua con il
file successivo.

User response:

Esaminare dsmerror.log per gli errori precedenti che potrebbero
contenere informazioni più specifiche sull'errore. Verificare che il
file system sia congruente e montato con il supporto DMAPI abilitato.
Riprovare quindi l'operazione. Se il problema persiste, contattare il
supporto tecnico di IBM per ulteriore assistenza.

------------------------------------------------------------------------
ANS9618W

Il punto di montaggio del file system gestito da HSM è stato modificato
da 'vecchio punto di montaggio' a 'nuovo punto di montaggio'.



Explanation:

È stato ricevuto l'evento di montaggio del file system gestito da HSM su
un punto di montaggio differente.

System action:

Il processo master dsmrecalld procederà con il montaggio del file system
gestito da HSM.

User response:

Assicurarsi che lo spazio file HSM sia ridenominato sul server IBM
Spectrum Protect in modo compatibile con il nuovo punto di montaggio del
file system gestito da HSM. Altrimenti, un successivo lavoro di
riconciliazione notificherà tutti i file precedentemente migrati (se
presenti) come orfani.

------------------------------------------------------------------------
ANS9645W

L'operazione di backup delle vApp è stata completata. Tuttavia, uno o
più backup della vApp non sono riusciti.



Explanation:

Alcuni backup della vApp hanno avuto esito negativo mentre altro hanno
generato degli errori. L'operazione viene considerata riuscita.

System action:

L'operazione di backup è stata completata correttamente.

User response:

Ricrcare nell'output della console e nei log degli errori le
informazioni sul motivo per cui i backup hanno avuto esito negativo.
Risolvere i problemi e tentare di nuovo il backup delle vAPP.

------------------------------------------------------------------------
ANS9669W

program-name: CFI file-system non è compreso nell'intervallo.



Explanation:

CFI IBM Spectrum Protect non è compreso nell'intervallo sul file system
specificato. Il daemon scout non ha potuto inserire una nuova voce file
nel CFI durante la scansione del file system. Di conseguenza, è
possibile che non riesca a fornire sufficienti candidati per la
successiva migrazione automatica.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Riconsiderare l'impostazione dell'opzione MAXFILES per il file system.
La dimensione CFI deve essere aumentata tramite il comando 'dsmmigfs
update /fs -MAXFiles=n'.

------------------------------------------------------------------------
ANS9674W

Impossibile richiamare una o più vApp richieste.



Explanation:

Non è possibile richiamare tutte le vApp richieste da una determinata
specifica. Ciò può essere causato da una modifica nella definizione
delle vApp vCD oppure un utente ha commesso un errore nella specifica
della vApp fornita.

System action:

L'operazione continuerà in quanto ci sono ancora elementi esistenti su
cui eseguire operazioni.

User response:

Controllare la specifica delle vApp fornita per accertarsi che la
specifica corrisponda alla configurazione esistente. Risolvere i
problemi ed eseguire nuovamente l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9733E

File: Nome file escluso dall'elenco di inclusione/esclusione



Explanation:

L'utente ha tentato di eseguire il backup o di trasferire un file (nome
file) che era stato specificato come escluso dal backup.

System action:

IBM Spectrum Protect non ha effettuato il backup del file.

User response:

Specificare il file usando l'opzione di inclusione, quindi ritentare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9778E

Sono stati rilevati uno o più errori nel file delle opzioni: '' Si
desidera IBM Spectrum Protect indicare come commento la riga con errori
e continuare?



Explanation:

Sono state riscontrate opzioni o valori di opzioni non validi durante la
lettura del file delle opzioni.

System action:

Viene visualizzato questo messaggio. Ulteriori azioni dipendono dalla
risposta dell'utente.

User response:

Fare clic su "Sì" per consentire al processo di modificare la riga non
valida in commenti. Se si fa clic su "No", l'operazione verrà terminata
immediatamente.

------------------------------------------------------------------------
ANS9779E

Impossibile aprire il file delle opzioni '' per la scrittura.



Explanation:

Si è verificato un errore durante il tentativo di aprire per la
scrittura il file delle opzioni per aggiornarlo.

System action:

Il programma viene chiuso.

User response:

Controllare le autorizzazioni di accesso per i file e le directory
oppure correggere manualmente le voci non valide nel file delle opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9780I

Il vCenter non dispone di configurazione NSX-T, la macchina virtuale NIC
non può essere ripristinata. Utilizzare l'opzione VMDEFAULTNETWORK per
definire la rete in cui creare il NIC.



Explanation:

Il NIC della macchina virtuale è stato definito come un dispositivo
NSX-T opaco e NSX-T non può essere trovato nella posizione in cui la
macchina virtuale viene ripristinata.

System action:

La macchina virtuale può essere ripristinata ma il NIC non può essere
ripristinato.

User response:

Dopo il ripristino della macchina virtuale è possibile aggiungere una
nuova scheda NIC.

------------------------------------------------------------------------
ANS9782S

La serie di backup selezionati è stata generata da una versione più
aggiornata del server di backup e la nuova versione della serie di back
non è supportata da questo client; i dati della serie di backup non
possono essere ripristinati da questa versione del client.



Explanation:

La serie di backup che si sta provando a ripristinare è stata generata
da un server più recente che presenta un diverso livello di
funzionalità. Il client che si sta utilizzando non riconosce questo
formato più recente quindi non può ripristinare i dati dalla serie di
backup.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Ripristinare la serie di backup con un client che è sullo stesso livello
o superiore del server che è stato utilizzato per generare la serie di
backup.

------------------------------------------------------------------------
ANS9806W

Il tipo di file system non è supportato.



Explanation:

Il tipo di file system non è supportato dalla gestione spazio.

System action:

Impossibile aggiungere la gestione spazio al file system.

User response:

È presente una mancata corrispondenza tra il client HSM e il tipo di
file system specificato. Se il tipo di file system non è congruente con
l'intento, installare un client HSM che lo supporti, quindi tentare
nuovamente l'operazione. È possibile installare solo un client HSM alla
volta.

------------------------------------------------------------------------
ANS9807W

Il file della serie di backup specificato non contiene una serie di
backup del tipo "file" per il nome nodo specificato.



Explanation:

Il supporto della serie di backup locale è limitato alle serie di backup
che contengono dati di file. Le serie di backup di immagine non sono
supportate localmente. La serie di backup specificata non contiene una
serie di backup con dati di file per il nome nodo specificato.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Specificare un file della serie di backup diverso per il ripristino dei
dati di file da una serie di backup. Per ripristinare un'immagine da una
serie di backup, accedere alla serie di backup da un server IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9827W

Si è verificato un errore di accesso al file di blocco daemon di
richiamo: nome file.



Explanation:

Si è verificato un problema durante l'accesso al file di blocco del
daemon di richiamo.

System action:

Impossibile determinare se il daemon di richiamo è in esecuzione. Poiché
il daemon di richiamo è necessario per eseguire i richiami file, il
richiamo non riesce.

User response:

Rivolgersi all'amministratore di sistema. Il processo di richiamo
richiede l'accesso in lettura al file /etc/adsm/SpaceMan/dsmrecalld.pid.

------------------------------------------------------------------------
ANS9828W

File: file-name viene ignorato per la migrazione: il file è non
memorizzato in cache AFM o dirty.



Explanation:

Se si sta utilizzando GPFS AFM (Active File Management), il file
potrebbe non essere memorizzato in cache oppure essere dirty. Non
memorizzato in cache (nessun dato file disponibile nella cache.
L'accesso causerebbe la replica da Home) Dirty (dati file modificati
nella cache. Nessuna replica valida in Home)

System action:

Il file viene ignorato dall'elaborazione.

User response:

Non memorizzato in cache (richiamare il file da Home per la
memorizzazione in cache e rieseguire l'elaborazione) Dirty (replicare il
file dalla cache a Home e rieseguire l'elaborazione)

------------------------------------------------------------------------
ANS9829W

Il daemon di richiamo non è in esecuzione.



Explanation:

Il daemon di richiamo non è in esecuzione.

System action:

Il richiamo di IBM Spectrum Protect non riesce.

User response:

Chiedere all'amministratore di sistema di avviare un daemon di richiamo
immettendo il comando dsmrecalld.

------------------------------------------------------------------------
ANS9842E

Il daemon watch non è in esecuzione correttamente.



Explanation:

Il daemon watch non è in esecuzione, non ha alcuna sessione dmapi oppure
non è connetto ai servizi del gruppo.

System action:

L'azione IBM Spectrum Protect non riesce.

User response:

Chiedere all'amministratore di sistema di controllare GPFS e i servizi
del gruppo e di riavviare il daemon watch immettendo il comando
dsmwatchd.

------------------------------------------------------------------------
ANS9845E

L'azione di gestione spazio termina.



Explanation:

L'operazione di gestione spazio richiesta viene terminata perché il
daemon watch non sta funzionando correttamente.

System action:

L'elaborazione termina.

User response:

Ricercare i messaggi precedenti.

------------------------------------------------------------------------
ANS9849W

La serie di backup locale non può essere estesa, solo il ripristino
della serie di backup completa è supportato localmente.



Explanation:

Le serie di backup locali non possono essere estese per visualizzare
volumi, directory e file. Solo il ripristino della serie di backup
completa è supportato dalle serie di backup locali.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Per ripristinare specifici volumi, directory e file da una serie di
backup, ripristinare la serie di backup dal server IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9850E

Errore di lettura nastro; la dimensione blocco massima è
dimensioneblocco. Tentativo di lettura della dimensione blocco
dimensioneblocco. Eseguire dsmmaxsg per aggiornare la dimensione blocco
massima consentita del driver scsi e riprovare l'operazione.



Explanation:

Un tentativo di lettura da nastro alla dimensione blocco specificata non
è riuscito; viene visualizzata la dimensione blocco massima consentita
per il driver scsi.

System action:

L'elaborazione viene arrestata.

User response:

Se la dimensione blocco massima è minore della dimensione blocco
utilizzata dall'operazione, eseguire il programma di utilità dsmmaxsg
per aggiornare la dimensione blocco massima per il driver scsi, quindi
riprovare l'operazione. Se la dimensione blocco massima è maggiore o
uguale alla dimensione blocco utilizzata, verificare che il nastro sia
installato e funzioni correttamente, quindi riprovare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9857W

L'HSM ripristinato per il file stub di Windows potrebbe essere orfano:
nome file stub



Explanation:

Il file stub ripristinato potrebbe non essere accessibile nell'archivio
del client HSM e quindi probabilmente non può essere richiamato.

System action:

File stub ripristinato.

User response:

Verificare se è possibile accedere al file stub.

------------------------------------------------------------------------
ANS9858E

L'operazione di backup-archivio non è stata eseguita. L'operazione di
backup-archivio coinvolge dei file segnaposto che erano stati migrati
con il client HSM per Windows. L'HSM installato per la versione client
Windows version. release. level non è compatibile con la versione client
di backup-archivio installata version. release. level.



Explanation:

Il client di backup-archivio utilizza il client HSM per Windows per le
operazioni di backup-archivio che coinvolgono i file migrati. Il client
HSM per Windows e il client di backup-archivio devono essere allo stesso
livello PTF.

System action:

L'operazione di backup-archivio non viene eseguita per alcun file. I
file migrati e quelli residenti non vengono elaborati.

User response:

Disinstallare il client HSM per Windows corrente e installare un client
HSM per Windows allo stesso livello PTF del client di backup-archivio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9890W

nome-programma: il file system filesystem è già di proprietà di quel
nodo.



Explanation:

Il file system è già di proprietà di quel nodo.

System action:

Nessuna.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9891E

Il file di release per il nodo proxy di montaggio Linux non può essere
convalidato. Un motivo comune è che la distribuzione Linux non è
supportata.



Explanation:

IBM Spectrum Protect esamina il file di release di Linux sul nodo proxy
di montaggio per determinare se il nodo proxy di montaggio è in
esecuzione su una distribuzione Linux supportata. Non è stato possibile
trovare il file di release per una distribuzione Linux supportata o il
contenuto del file di release non può essere convalidato.

System action:

L'operazione viene interrotta.

User response:

Controllare i requisiti del prodotto per la versione installata di IBM
Spectrum Protect per garantire che la distribuzione Linux sia supportata
per l'utilizzo come nodo proxy di montaggio.

------------------------------------------------------------------------
ANS9892E

Impossibile trovare le istantanee nel repository locale.



Explanation:

Le istantanee del volume richiesto non sono state trovate nel repository
locale.

System action:

L'elaborazione è stata arrestata.

User response:

Verificare che l'operazione sia emessa con il nome nodo e/o l'indirizzo
server corretto. In un ambiente non cluster, eseguire l'operazione da un
host differente con il nome host previsto. Ritentare l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9895W

La gestione spazio nel file system file system non è attiva.



Explanation:

Si è tentato di selezionare un file in un file system per il quale non è
attiva la gestione spazio.

System action:

Il processo continua con le normali operazioni.

User response:

Riattivare la gestione spazio per il file system, quindi procedere con
la selezione dei file.

------------------------------------------------------------------------
ANS9910E

Il flusso di dati al guest di backup vm name è stato inviato nell'ordine
sbagliato. Il backup non può continuare.



Explanation:

Il sistema di verifica del backup ha rilevato che il flusso di dati
della macchina virtuale è stato inviato al server nell'ordine sbagliato.
Il backup è terminato per evitare la perdita di dati.

System action:

L'operazione di backup per questa VM termina.

User response:

Tentare di nuovo il backup. Se l'errore persiste, rivolgersi al supporto
software IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9911E

Il sistema di verifica di backup ha rilevato che alcuni dati non sono
stati inviati durante il backup della macchina virtuale vm_name. Il
backup è stato interrotto.



Explanation:

Il sistema di verifica di backup ha rilevato che mancano alcuni dati su
uno degli oggetti inviati al server. Il backup è stato interrotto per
evitare la perdita di dati.

System action:

L'operazione di backup per questa macchina virtuale termina.

User response:

Tentare di nuovo il backup. Se l'errore persiste, rivolgersi al supporto
software IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9912E

Si è verificato un errore mentre si tentava di creare un oggetto VMware
vSphere Virtual Volume (VVol). Potrebbe essere la conseguenza di
un'incompatibilità tra la macchina virtuale e il datastore oppure di
un'insufficienza di spazio di archiviazione disponibile.



Explanation:

Si è verificato un errore mentre si tentava di creare un oggetto in un
datastore VVol.

System action:

L'operazione non riesce.

User response:

Specificare un datastore di destinazione differente e ritentare
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9913W

L'operazione di backup della VM che utilizza la modalità di trasporto
SAN non è riuscita.



Explanation:

Questo problema di solito si verifica quando il data mover che specifica
la modalità di trasporto SAN non dispone dell'accesso SAN per il
datastore VMware.

System action:

L'operazione non riesce.

User response:

Specificare una modalità di trasporto diversa e provare nuovamente
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9914W

L'operazione di backup della VM potrebbe non riuscire perché la modalità
di trasporto SAN non è supportata per i datastore vVol.



Explanation:

Il data mover specifica la modalità di trasporto SAN. Questa modalità di
trasporto non è supportata in un ambiente che contiene datastore Vvol
(VMware Virtual Volume).

System action:

L'operazione non riesce.

User response:

Specificare una modalità di trasporto diversa e provare nuovamente
l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9915E

A nome vm guest mancano i file di dati previsti dei precedenti backup.
L'operazione di backup continua in base all'impostazione dell'opzione
VMVERIFYAction.



Explanation:

Durante l'operazione di verifica, il numero di file di dati trovati sul
server non sono sufficienti a soddisfare i requisiti dei file di
controllo.

System action:

L'operazione di backup per questa macchina virtuale continua in base
all'impostazione dell'opzione VMVERIFYIFAction.

User response:

Eseguire un backup completo della macchina virtuale per questa macchina
virtuale. Oppure, specificare l'opzione VMVERIFYAction per forzare un
backup completo della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9916I

VMCUSER non dispone di uno o più privilegi vSphere necessari per
creare/aggiornare/annullare le attività nel vSphere che sono correlate a
questa operazione. L'operazione proseguirà.



Explanation:

VMCUSER non dispone di uno o più privilegi vSphere necessari per
creare/aggiornare/annullare le attività che sono correlate a questa
operazione. Si tratta solo di un messaggio informativo e non influisce
sull'operazione di backup/ripristino.

System action:

È possibile che un'attività correlata a questa operazione non compaia
nel client vSphere a causa di privilegi mancanti. L'operazione
proseguirà.

User response:

L'attività vSphere fornisce informazioni aggiuntive sulle operazioni di
backup/ripristino VM avviate da IBM Spectrum Protect, inclusi
l'avanzamento e la capacità di annullare queste attività dal client
vSphere. Fare riferimento alla sezione 'VMware vCenter Server user
privilege requirements' del manuale 'IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments: Data Protection for VMware User's Guide.'

------------------------------------------------------------------------
ANS9917E

Le stime di dimensione che corrispondono ai file di controllo previsti
per nome vm non corrispondono.



Explanation:

Durante l'operazione di verifica, i file di controllo rilevati sul
server non corrispondono alla stima di dimensione prevista dei file di
dati per uno o più dischi.

System action:

L'operazione di backup per questa macchina virtuale continua in base
all'impostazione dell'opzione VMVERIFYIFAction.

User response:

Eseguire un backup completo della macchina virtuale per questa macchina
virtuale. Oppure, specificare l'opzione VMVERIFYAction per forzare un
backup completo della macchina virtuale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9918E

Impossibile aprire l'elenco dei candidati per la migrazione per
file-system.



Explanation:

Impossibile accedere all'elenco di candidati per la migrazione per il
file system specificato.

System action:

Il sistema continua le normali operazioni.

User response:

Selezionare OK per ritornare.

------------------------------------------------------------------------
ANS9919E

Impossibile trovare i file di controllo previsti per vm name.



Explanation:

Durante un'operazione di verifica, il numero di file di controllo
rilevati sul server non corrisponde a quello previsto per uno o più
dischi.

System action:

L'operazione di backup per questa VM continua in base all'opzione
VMVERIFYIFAction.

User response:

Eseguire un backup VM completo per questa macchina virtuale oppure
specificare l'opzione VMVERIFYAction per forzare un backup VM completo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9920W

Forzatura di un backup vm completo per vm name.



Explanation:

Durante un'operazione di verifica, il numero di file di controllo
rilevati sul server non corrisponde a quello previsto per uno o più
dischi. Di coseguenza, verrà eseguito un backup VM completo.

System action:

L'operazione di backup per questa VM è un backup completo anziché
incrementale.

User response:

Assicurarsi che l'opzione VERIFYIFAction sia impostata sul valore
desiderato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9921E

Controllo di verifica disco macchina virtuale, nome vm (etichetta
disco), non riuscito (dimensione su disco/ dimensione ctl). Se il disco
si trova su un datastore NFS e la dimensione disco è stata recentemente
modificata o il disco è stato spostato da un datastore non NFS a uno
NFS, l'errore di verifica è previsto ed è richiesto un backup completo.



Explanation:

Durante un'operazione di verifica, il numero di file di controllo
rilevati sul server non corrisponde a quello previsto per questo disco.
Per i dischi sui datastore NFS: a causa di come cambia la dimensione
disco dei processi VMware e poiché l'API CBT (Change Block Tracking)
QueryChangedDiskAreas non supporta l'ID di modifica "*", l'operazione di
backup non può determinare se la dimensione disco è cambiata, il disco è
stato spostato in un datastore NFS o si sono verificati errori.

System action:

L'operazione di backup per questa VM prosegue in base all'opzione
VMVERIFYIFAction.

User response:

Eseguire un backup VM completo per questa macchina virtuale oppure
specificare l'opzione VMVERIFYIFAction per forzare un backup VM
completo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9922I

VMVERIFYIFLatest è abilitato per vm name (action: type).



Explanation:

Questa operazione VM verifica i file di controllo provenienti dal backup
precedente per assicurarsi che sul server siano presenti i file
previsti.

System action:

L'operazione prosegue in base al valore dell'opzione VMVERIFYIFAction.

User response:

Assicurarsi che l'opzione VERIFYIFAction sia impostata sul valore
desiderato.

------------------------------------------------------------------------
ANS9923W

Forzatura di un backup vm completo per nome vm.



Explanation:

La capacità massima di MBLK non è sufficiente per i dischi nel backup
incrementale. Verrà eseguito un backup completo.

System action:

L'operazione di backup per questa macchina virtuale è un backup completo
anziché incrementale.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9924W

Verrà eseguito un backup completo per la macchina virtuale vm name a
causa di capacità disco aggiunta.



Explanation:

La capacità del disco della macchina virtuale è aumentata dall'ultimo
backup. Verrà eseguito un backup e una reimpostazione CBT (Changed Block
Tracking) completi.

System action:

L'operazione di backup per questa macchina virtuale è un backup completo
anziché incrementale.

User response:

Non è necessaria alcuna azione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9950W

Le modalità streaming e richiamo parziale non possono essere impostate
per i file migrati tramite backend esterno.



Explanation:

Le modalità streaming e richiamo parziale non sono supportare per i file
in questa modalità.

System action:

Operazione interrotta.

User response:

Le modalità di richiamo speciali sono disponibili solo per i file
migrati tramite il server IBM Spectrum Protect come backend.

------------------------------------------------------------------------
ANS9951I

Il file nome_file è già stato migrato.



Explanation:

Si è provato a migrare richiamare un file già migrato. Tenere presente
che questo messaggio viene visualizzato se il file è collegato
permanentemente con un altro file già migrato.

System action:

Il file viene ignorato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9958E

Il file 'nome-filenome-filenome-file non ha ancora raggiunto l'età per
la migrazione. Il file è stato ignorato.



Explanation:

Impossibile migrare questo file in quanto ancora non ha raggiunto l'età
per la migrazione.

System action:

Il file si trova nello stato di residente.

User response:

L'età minima di un file per essere idoneo per la migrazione è due
minuti. Riprovare l'operazione di migrazione dopo due minuti oppure
utilizzare l'opzione di elaborazione HSMENABLEIMMediatemigrate YES per
forzare la migrazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9959W

IBM Spectrum Protect Acceptor ha ricevuto un errore di rete non grave
num_err, codice di ritorno IBM Spectrum Protect: cr_TSM.



Explanation:

Si è verificato un problema di comunicazione durante l'utilizzo della
connessione in entrata ma l'acceptor IBM Spectrum Protect continuerà
l'esecuzione.

System action:

L'elaborazione continua.

User response:

Non è necessaria alcuna altra azione, è possibile ignorare questo
errore.

------------------------------------------------------------------------
ANS9984W

Impossibile trovare la libreria di plugin PFR.



Explanation:

La libreria plugin PFR dovrebbe essere stata installata al momento
dell'installazione del client, ma non è stata trovata.

System action:

L'operazione selezionata non viene eseguita.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9987W

Modalità di richiamo parziale non impostata per nome_file_completo



Explanation:

La modalità di richiamo parziale non è impostata per il file
specificato.

System action:

Il richiamo non sarà eseguito per il file specificato. L'elaborazione
viene arrestata.

User response:

Impostare la modalità di richiamo parziale sul file (comando "dsmattr
-recallmode=partialrecall") e provare a eseguire di nuovo l'operazione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9989W

La classe di gestione mcName specificata nella dichiarazione INCLUDE in
file-name alla riga line-number non esiste.



Explanation:

La classe di gestione nominata nella dichiarazione INCLUDE nel file
file-name non esiste nella serie di politiche assegnata impostata nel
server.

System action:

L'oggetto è collegato alla classe di gestione predefinita.

User response:

*  Aggiornare la dichiarazione INCLUDE in modo che specifiche una classe
   di gestione valida.

*  Definire la classe di gestione denominata nella dichiarazione INCLUDE
   (se si prevede che disponga di una classe di gestione con quel nome).

*  Verificare che il nodo si trovi nel dominio di politica corretto
   (forse il nodo è stato posizionato casualmente nel dominio di
   politica errato e il dominio corretto presenta la classe di
   gestione).

*  Rimuovere la dichiarazione INCLUDE se non è più necessario collegare
   i file alla classe di gestione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9990W

La classe di gestione mcName specificata nella dichiarazione
INCLUDEnella serie di opzioni client non esiste.



Explanation:

La classe di gestione nominata nella dichiarazione INCLUDE nel file di
opzioni client non esiste nella serie di politiche assegnata impostata
nel server.

System action:

L'oggetto è collegato alla classe di gestione predefinita.

User response:

*  Aggiornare la dichiarazione INCLUDE in modo che specifiche una classe
   di gestione valida.

*  Definire la classe di gestione denominata nella dichiarazione INCLUDE
   (se si prevede che disponga di una classe di gestione con quel nome).

*  Verificare che il nodo si trovi nel dominio di politica corretto
   (forse il nodo è stato posizionato casualmente nel dominio di
   politica errato e il dominio corretto presenta la classe di
   gestione).

*  Rimuovere la dichiarazione INCLUDE se non è più necessario collegare
   i file alla classe di gestione.

------------------------------------------------------------------------
ANS9992E

Le seguenti opzioni devono essere impostate prima di eseguire questa
operazione: VMCHOST o VMCUSER.



Explanation:

Le opzioni VMCHOST o VMCUSER mancano nel file delle opzioni.

System action:

L'operazione non può continuare senza impostare le opzioni.

User response:

Modificare manualmente il file delle opzioni o utilizzare l'editor delle
preferenze per impostare queste opzioni.

------------------------------------------------------------------------
ANS9993E

Impossibile sovrascrivere le opzioni.



Explanation:

Il processo non può sovrascrivere le opzioni.

System action:

Il comando non viene elaborato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9994W

Impossibile ottenere messaggio di risposta, timeout raggiunto.



Explanation:

Il timeout è stato raggiunto prima di ottenere il messaggio di risposta.
La sovrascrittura dell'opzione non è riuscita.

System action:

Il comando viene elaborato.

User response:

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------
ANS9995W

Il valore dell'opzione VMMAXBACKUPSESSIONS è 'ivmMaxBackupSessions'.
Questo valore deve essere maggiore di o uguale a quello dell'opzione
VMMAXPARALLEL, che è 'ivmMaxParallel'.Il valore verrà impostato su
quello dell'opzione VMMAXPARALLEL.



Explanation:

Il numero di sessioni server specificato dall'opzione
VMMAXBACKUPSESSIONS deve essere uguale o superiore al numero di macchine
virtuali specificato dall'opzione VMMAXPARALLEL.

System action:

L'operazione continua.

User response:

Impostare il valore dell'opzione VMMAXBACKUPSESSIONS su un valore
maggiore di o uguale a quello dell'opzione VMMAXPARALLEL.

------------------------------------------------------------------------
ANS9996W

Il nodo ha superato il numero massimo di montaggi nastro consentito. Non
verranno aggiunte nuove sessioni per 'vm-name'.



Explanation:

Il nodo ha superato il numero massimo di montaggi nastro consentito. Non
verranno aggiunte nuove sessioni per la VM di backup.

System action:

L'operazione di backup continua.

User response:

Utilizzare il parametro MAXNUMMP per il comando UPDATE NODE sul server
per aumentare il numero di montaggi nastro consentiti per questo nodo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9997W

Il daemon dsmwatchd non è riuscito a registrare la modalità failover:
'failover-mode' su ID nodo: 'node-ID'.



Explanation:

Il daemon dsmwatchd non è stato in grado di registrare un callback di
failover HSM appropriato sul nodo indicato.

System action:

L'operazione del daemon dsmwatchd continua senza il supporto failover
HSM.

User response:

Per registrare il callback di failover HSM, riavviare il daemon
dsmwatchd sul nodo interessato: - su AIX: eseguire il comando "kill -15
dsmwatchd_pid"; - su Linux: eseguire il comando "systemctl restart hsm".

------------------------------------------------------------------------
ANS9998W

La funzione DMAPI dm_punch_hole() non è riuscita ad eliminare i blocchi
di dati del file locale durante la migrazione del file 'file-name'.



Explanation:

L'operazione di migrazione è riuscita, ma non ha eliminato i blocchi di
dati del file locale a causa di un problema con la funzione DMAPI
dm_punch_hole(). Ne consegue che l'occupazione del file system non è
cambiata dopo tale migrazione.

System action:

L'operazione di migrazione continua.

User response:

Per sistemare il file, effettuare una successiva operazione di richiamo
normale, seguita da un'altra operazione di migrare. Se non è possibile
determinare o risolvere la causa di questo messaggio, contattare il
rappresentante del supporto.

------------------------------------------------------------------------
ANS9999E

():



Explanation:

Questo messaggio contiene del testo di diagnosi relativo ad un algoritmo
o elaborazione client. Queste informazioni vengono utilizzate per la
notifica di eccezioni di elaborazione e di altre situazioni non standard
che si verificano nel client IBM Spectrum Protect. Il componente, codice
e testo variano in base alla causa del messaggio e dell'elaborazione
client o dell'algoritmo che hanno generato il messaggio.

System action:

L'elaborazione client può continuare o interrompersi in base alla causa
che ha generato il messaggio.

User response:

Controllare i messaggi di errore che possono essere visualizzati prima o
dopo questo messaggio ed eventualmente correggere i problemi. Se la
causa del messaggio non può essere stabilita o risolta, contattare
l'assistenza IBM. Nel caso si contatti l'assistenza IBM, è necessario
riferire l'intero testo contenuto nel messaggio.
