
Aide de ligne de commande HSM UNIX



Table des matières


1.0 Nouveautés de la version 8.1.13
2.0 Référence des commandes Client HSM
  2.1 Formats d'option standard
  2.2 Aide relative aux commandes
  2.3 Affichage des informations relatives aux fichiers et aux systèmes
  de fichiers
  2.4 Codes de retour client
  2.5 Récapitulatif des commandes HSM
  2.6 dmkilld
  2.7 dsmattr
  2.8 dsmautomig
  2.9 dsmdf
  2.10 dsmdu
  2.11 dsmls
  2.12 dsmmigfs add et update
  2.13 dsmmigfs addmultiserver, querymultiserver et removemultiserver
  2.14 dsmmigfs control
  2.15 dsmmigfs deactivate, reactivate, et remove
  2.16 dsmmigfs globaldeactivate et globalreactivate
  2.17 dsmmigfs help
  2.18 dsmmigfs query
  2.19 dsmmigfs rollback
  2.20 dsmmigfs enablefailover et disablefailover
  2.21 dsmmigfs stop, start et restart
  2.22 dsmmigfs takeover
  2.23 dsmmighelp
  2.24 dsmmigquery
    2.24.1 Options partagées de la commande dsmmigquery du client de
    sauvegarde-archivage et HSM
  2.25 dsmmigrate
  2.26 dsmmigundelete
  2.27 dsmmonitord
  2.28 dsmq
  2.29 dsmrecall
  2.30 dsmrecalld
  2.31 dsmreconcile
  2.32 dsmrm
  2.33 dsmscoutd
  2.34 dsmsetpw
  2.35 dsmwatchd
3.0 Référence sur les fichiers d'options
  3.1 afmskipuncachedfiles
  3.2 candidatesinterval
  3.3 checkfororphans
  3.4 checkthresholds
  3.5 compression
  3.6 defaultserver
  3.7 errorlogname
  3.8 errorprog
  3.9 hsmdisableautomigdaemons
  3.10 hsmdistributedrecall
  3.11 hsmenableimmediatemigrate
  3.12 hsmeventdestroy
  3.13 hsmextobjidattr
  3.14 hsmgroupedmigrate
  3.15 hsmlogeventflags
  3.16 hsmlogmax
  3.17 hsmlogname
  3.18 hsmlogretention
  3.19 hsmlogsampleinterval
  3.20 hsmmaxrecalltapedrives
  3.21 hsmmigzeroblockfiles
  3.22 hsmmultiserver
  3.23 hsmoptimizedrecallonly
  3.24 hsmrecallbufferalignment
  3.25 hsmrecallbuffersize
  3.26 hsmrpcport
  3.27 inclexcl
  3.28 maxcandprocs
  3.29 maxmigrators
  3.30 maxrecalldaemons
  3.31 maxthresholdproc
  3.32 migfileexpiration
  3.33 migrateserver
  3.34 minmigfilesize
  3.35 minrecalldaemons
  3.36 reconcileinterval
  3.37 restoremigstate
  3.38 skipmigrated
4.0 Affichage d'un message


1.0 Nouveautés de la version 8.1.13


Découvrez les nouvelles fonctionnalités et mises à jour de IBM Spectrum
Protect for Space Management 8.1.13.

Tableau 1. Nouvelles fonctionnalités et mises à jour et versions
associées d'IBM Spectrum Protect for Space Management

+---------+-----------------------------------------------------------+
| Version | Nouvelles fonctions et mises à jour                       |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.13  | Mises à jour sur la maintenance                           |
|         |                                                           |
|         |  Des mises à jour pour les APAR ainsi que d'autres mises  |
|         | à jour mineures sont fournies.                            |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.11  | Commande Dsmreconcile améliorée                           |
|         |                                                           |
|         |  La commande dsmreconcile a été améliorée, et vous        |
|         | exécutez à présent la synchronisation sur n'importe quel  |
|         | n?ud HSM pour prendre en charge les grands environnements |
|         | multiserveurs. Pour plus d'informations, voir             |
|         | dsmreconcile.                                             |
|         |                                                           |
|         | Mises à jour sur la maintenance                           |
|         |                                                           |
|         |  Des mises à jour pour les APAR ainsi que d'autres mises  |
|         | à jour mineures sont fournies.                            |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.10  | Nouvelle option HSM                                       |
|         |                                                           |
|         |  Dans cette édition, avec la nouvelle option              |
|         | hsmoptimizedrecallonly , vous pouvez gérer la façon dont  |
|         | le client de gestion de l'espace gère les processus de    |
|         | rappel non optimisé.                                      |
|         |                                                           |
|         | Vérification de signature GSKit                           |
|         |                                                           |
|         |  Dans cette édition, vous pouvez désormais vérifier la    |
|         | signature GSKit du package rpm avant l'installation.      |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.9   | Vérification de la signature                              |
|         |                                                           |
|         |  Désormais, dans cette édition, vous pouvez vérifier la   |
|         | signature du package du client de gestion de l'espace     |
|         | avant l'installation.                                     |
|         |                                                           |
|         | Mises à jour sur la maintenance                           |
|         |                                                           |
|         |  Des mises à jour pour les APAR ainsi que d'autres mises  |
|         | à jour mineures sont fournies.                            |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.7   | Nouvelles options HSM                                     |
|         |                                                           |
|         |  Dans cette édition, avec la nouvelle option hsmrpcport , |
|         | vous pouvez contrôler quel est le port qui est utilisé    |
|         | pour distribuer les appels entre les noeuds client HSM .  |
|         | Cette option permet également de configurer la            |
|         | communication d' HSM via un pare-feu.                     |
|         |                                                           |
|         |  Le produit s'enrichit également de deux nouvelles        |
|         | options, hsmrecallbufferalignment et hsmrecallbuffersize  |
|         | , qui contrôlent le fonctionnement des tampons interne    |
|         | pour le rappel des fichiers et permettent d'améliorer les |
|         | performances du rappel.                                   |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.4   | Nouvelle plateforme client                                |
|         |                                                           |
|         |  Dans cette édition, IBM Spectrum Protect for Space       |
|         | Management contient une nouvelle plateforme client ( UNIX |
|         | HSM) appelée Linux on Power Systems Little Endian.        |
|         |                                                           |
|         |  La commande dsmmigundelete admet désormais le paramètre  |
|         | FILELIST=chemin_fichier , qui permet de collecter les     |
|         | informations destinées aux opérations à base de liste de  |
|         | fichiers. Sinon, vous pouvez utiliser le script           |
|         | dsmmigundelete.pl pour demander les informations. Pour    |
|         | plus de détails, voir dsmmigundelete .                    |
|         |                                                           |
|         |  En outre, la valeur par défaut de l'option               |
|         | hsmextobjidattr a changé de Non en Oui . Pour obtenir une |
|         | description de cette option, voir hsmextobjidattr.        |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.2   | Mise à jour de la commande dsmmigfs pour inclure un       |
|         | nouveau paramètre de contrôle et une nouvelle option      |
|         | inlinecopymode                                            |
|         |                                                           |
|         |  Avec cette édition, la commande IBM Spectrum Protect for |
|         | Space Management dsmmigfs a été mise à jour pour inclure  |
|         | un nouveau paramètre de contrôle . Ce paramètre permet de |
|         | modifier dynamiquement les options du client de gestion   |
|         | de l'espace appliquées à partir des démons de gestion de  |
|         | l'espace en cours d'exécution.                            |
|         |                                                           |
|         |  De plus, la commande dsmmigfs a été mise à jour pour     |
|         | inclure une nouvelle option inlinecopymode avec le        |
|         | paramètre update . Cette option spécifie la façon dont    |
|         | une opération de sauvegarde traite un fichier migré et ne |
|         | s'applique que si des opérations de sauvegarde sont       |
|         | traitées sur des fichiers migrés.                         |
|         |                                                           |
|         |  Pour la description de cette commande, de ce paramètre   |
|         | et de cette option, voir dsmmigfs control,dsmmigfs add et |
|         | update ,                                                  |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.0   | AIX JFS2 n'est plus pris en charge                        |
|         |                                                           |
|         |  Dans cette édition, IBM Spectrum Protect for Space       |
|         | Management n'est plus pris en charge sur les systèmes AIX |
|         | Enhanced Journaled File System (JFS2) .                   |
|         |                                                           |
|         |  Le client de gestion de l'espace demeure utilisable sur  |
|         | les systèmes AIX General Parallel File Systems ( GPFS )   |
|         | et Linux General Parallel File System ( GPFS ).           |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+


2.0 Référence des commandes Client HSM


Vous pouvez utiliser les commandes pour effectuer toutes les tâches HSM.
Vous devez respecter la syntaxe et le format corrects lorsque vous
entrez des commandes.

Respectez les règles suivantes lors de la saisie des commandes et des
options :

*  N'insérez pas le préfixe dsmc aux commandes HSM. Chaque commande
   client de gestion de l'espace est exécutable séparément.

*  Saisissez le nom complet de la commande en minuscules. Vous ne pouvez
   pas utiliser de majuscules ou une abréviation dans un nom de
   commande.

*  N'arrêtez aucun processus HSM en utilisant la commande kill -9.

*  Dans les spécifications de fichier, de répertoire ou de système de
   fichiers, utilisez les caractères génériques indiqués ci-après. Le
   shell que vous utilisez accepte et développe les caractères
   génériques.

   *
            Correspond à zéro caractère ou plus
   ?
            Correspond à n'importe quel caractère

*  Entrez les caractères d'une commande sous forme de chaîne continue,
   sans appuyer sur la touche Retour. Vous pouvez saisir jusqu'à 256
   caractères sur la ligne de commande.


2.1 Formats d'option standard


Vous pouvez spécifier les options sur certaines commandes. Vous devez
utiliser un format standard pour spécifier toutes les options.

Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous utilisez une option :

*  Les lettres majuscules figurant dans chaque description d'option
   indiquent l'abréviation minimale d'une option. Entrez le nom d'option
   complet ou une abréviation du nom.

*  Saisissez les options en majuscules ou en minuscules. Les options ne
   différencient pas les majuscules des minuscules.

*  Faites précéder chaque option d'un tiret (-). Par exemple :

     dsmmigquery -mgmtclass -detail /home

*  Séparez chaque option par un espace.

*  Vous pouvez saisir plusieurs options dans une commande, dans
   n'importe quel ordre, avant ou après une spécification de fichier, de
   répertoire ou de système de fichiers.

*  Si l'option définit une valeur, séparez le nom de l'option et la
   valeur par un signe égal (=). Par exemple :

   dsmmigfs update -ht=90 /home

Le tableau ci-dessous fournit des exemples d'options qui ne définissent
pas de valeur.

Tableau 2. Exemples de format d'option : options sans valeurs

+---------------------------------------------------------------------+
| Commande                                                            |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigrate -recursive -detail /home/user1/file1                     |
| dsmmigrate -rec -det /home/user1/file1                              |
| dsmmigrate -r -d /home/user1/file1                                  |
| dsmmigrate /home/user1/file1 -r -d                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

Le tableau ci-dessous fournit des exemples d'options définissant une
valeur.

Tableau 3. Exemples de format d'option : options avec valeurs

+---------------------------------------------------------------------+
| Commande                                                            |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigfs update -hthreshold=90 -lthreshold=20 /home                 |
| dsmmigfs update -hthresh=90 -lthreshold=20 /home                    |
| dsmmigfs update -ht=90 -l=20 /home                                  |
| dsmmigfs update /home -ht=90 -l=20                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

L'option optionformat n'est pas prise en charge dans la version 6.4 et
ultérieures. Le format d'option court n'est pas pris en charge. Vous
devez spécifier toutes les options au format standard.


2.2 Aide relative aux commandes


Utilisez l'option help pour afficher l'aide sur chaque commande de la
ligne de commande ou utilisez la commande dsmmighelp.

Vous pouvez afficher l'aide en ligne pour les commandes HSM de l'une des
façons suivantes :

*  Lancez l'option help avec n'importe quelle commande. Par exemple :

     dsmmigrate -help
     dsmmigrate -h

*  Lancez la commande dsmmighelp. Une liste des rubriques d'aide
   s'affiche, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner des
   informations d'aide générales sur les commandes ou relatives à une
   commande spécifique ou à un message.

Pour que le texte d'aide s'affiche correctement, la largeur d'affichage
applicable doit être de 72 caractères. Une largeur d'affichage
inférieure à 72 caractères renvoie les phrases de 72 caractères à la
ligne. Le texte d'aide affiché peut ainsi débuter à n'importe quel
endroit dans la section plutôt qu'au début. Les lignes ignorées peuvent
être affichées à l'aide de la fonction Défilement du terminal.


2.3 Affichage des informations relatives aux fichiers et aux systèmes de
fichiers


Un ensemble de commandes HSM permet d'afficher des informations
relatives à la gestion de l'espace pour les systèmes de fichiers, les
fichiers et les répertoires.

Tableau 4. Commandes HSM permettant d'afficher les informations
relatives aux systèmes de fichiers


  Commande        Description
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdf           Affiche les informations d'utilisation de l'espace
                  pour un système de fichiers. Par exemple, pour
                  afficher des informations sur l'utilisation de
                  l'espace pour le système de fichiers /home , lancez
                  la commande suivante :
                   dsmdf /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmls           Affiche la liste des fichiers contenus dans un
                  répertoire ainsi que les conditions des fichiers.
                  Par exemple, pour afficher des informations sur
                  tous les fichiers contenus dans le répertoire
                  /home/user1 , lancez la commande suivante :
                   dsmls /home/user1/*
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdu           Affiche les informations d'utilisation de l'espace
                  pour les fichiers et les répertoires. Par exemple,
                  pour afficher des informations sur l'utilisation de
                  l'espace pour chaque fichier contenu dans le
                  répertoire /home/user/proj1 et tous ses
                  sous-répertoires, lancez la commande suivante :
                   dsmdu -Allfiles /home/user1/proj1
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigfs        Affiche les paramètres en cours de gestion de
  query           l'espace pour un système de fichiers. Par exemple,
                  pour afficher les paramètres de gestion de l'espace
                  pour le système de fichiers /home , lancez la
                  commande suivante :
                   dsmmigfs query /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigundelet   Recrée les fichiers de raccord supprimés pour les
  e               fichiers migrés et crée des fichiers de raccord
                  pour les fichiers prémigrés si un fichier d'origine
                  correspondant n'existe pas sur votre système de
                  fichiers local. Le fichier devient alors un fichier
                  migré. Par exemple, pour recréer des fichiers de
                  raccord pour les fichiers migrés dans les systèmes
                  de fichiers /home qui ne sont pas marqués comme
                  devant expirer (la synchronisation n'a pas été
                  effectuée en raison de la suppression des
                  fichiers), lancez la commande suivante :
                   dsmmigundelete /home



2.4 Codes de retour client


L'interface de ligne de commande du client de gestion de l'espace
renvoie un code de retour qui indique précisément la réussite ou l'échec
de l'opération.

Les scripts, fichiers de traitement par lots et autres fonctions
automatiques peuvent utiliser le code de retour à partir de l'interface
de ligne de commande. Pour les opérations qui utilisent le planificateur
d'IBM Spectrum Protect, les codes retour apparaissent dans le résultat
de la commande d'administration QUERY EVENT. Lorsque le code de retour
est différent de 0, vous pouvez consulter le fichier dsmerror.log. Pour
les événements planifiés, vous pouvez consulter le fichier dsmsched.log.

Les codes de retour ont les significations suivantes :

Tableau 5. Explication des codes retour client

+---------+-----------------------------------------------------------+
| Code      Explications                                              |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 0         Toutes les opérations ont été exécutées.                  |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 4         L'opération a abouti, mais certains fichiers n'ont pas    |
|           été traités. Aucun autre message d'erreur ou              |
|           d'avertissement n'a été généré. Le code retour est        |
|           commun. Dans la plupart des cas, les fichiers ne sont pas |
|           traités pour les raisons suivantes :                      |
|            * Le fichier figure dans une liste d'exclusion. Les      |
|           fichiers exclus génèrent des entrées de journal lors de   |
|           sauvegardes sélectives uniquement.                        |
|            * Le fichier était en cours d'utilisation dans une autre |
|           application et le client n'a pas pu y accéder.            |
|            * Le fichier a été modifié lors de l'opération dans une  |
|           étendue interdite par l'attribut de sérialisation de      |
|           copie.                                                    |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 8         L'opération s'est achevée en générant au moins un message |
|           d'avertissement. Consultez le fichier dsmerror.log pour   |
|           déterminer les messages d'avertissement qui ont été émis  |
|           et évaluer leur impact sur l'opération.                   |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 12        L'opération s'est achevée en générant au moins un message |
|           d'erreur (à l'exception des messages d'erreur associés    |
|           aux fichiers ignorés). Le statut des événements planifiés |
|           est Echec . Consultez le fichier dsmerror.log pour        |
|           déterminer les messages d'erreur qui ont été émis et      |
|           évaluer leur impact sur l'opération. Généralement, ce     |
|           code de retour signifie que l'erreur était suffisamment   |
|           critique pour empêcher la réussite de l'opération. Par    |
|           exemple, une erreur empêchant le traitement de            |
|           l'intégralité d'un système de fichier est indiquée par un |
|           code de retour 12.                                        |
+---------+-----------------------------------------------------------+

Le code de retour d'une macro client est le code de retour le plus élevé
émis parmi les commandes individuelles qui incluent la macro. Par
exemple, supposons qu'une macro se compose des commandes suivantes :

selective "/home/devel/*" -subdir=yes
incremental "/home/devel/TestDriver/*" -subdir=yes
archive "/home/plan/proj1/*" -subdir=yes

Si la première commande s'est terminée avec le code de retour 0, la
deuxième avec le code de retour 8 et la troisième avec le code de retour
4, le code de retour de la macro est 8.


2.5 Récapitulatif des commandes HSM


La section qui suit contient une liste alphabétique des commandes du
Client HSM, ainsi qu'une brève description de chacune d'elles.

Tableau 6. Récapitulatif des commandes HSM

+-------------+-------------------------------------------------------+
| Commande      Description                                           |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dmkilld       Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.  |
|               Arrête le démon de rappel maître et tous ses          |
|               processus enfant, et interrompt tous les rappels      |
|               actifs.                                               |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmattr                                                             |
|               Définit ou affiche le mode de rappel pour un fichier  |
|               migré.                                                |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmautomig    Lance une session de migration parallèle pour un      |
|               système de fichiers.                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdf         Affiche les informations d'utilisation de l'espace    |
|               pour un système de fichiers.                          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdu         Affiche les informations d'utilisation de l'espace    |
|               pour les fichiers et les répertoires.                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmls         Affiche la liste des fichiers contenus dans un        |
|               répertoire ainsi que l'état des fichiers.             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigfs                                                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|      add et   Ajoute la gestion de l'espace à un système de         |
|      update   fichiers ou met à jour les paramètres de gestion de   |
|               l'espace dans un système de fichiers.                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|  deactivate   Désactive ou réactive la gestion de l'espace pour un  |
|           ,   système de fichiers, ou supprime la gestion de        |
|  reactivate   l'espace d'un système de fichiers.                    |
|   et remove                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| enablefailo   Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.  |
|      ver et   Gère la reprise après défaillance partielle du        |
| disablefail   système.                                              |
|        over                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|       query   Affiche les paramètres en cours de gestion de         |
|               l'espace pour un système de fichiers.                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| globaldeact   Désactive ou réactive la gestion de l'espace pour     |
|     ivate ,   votre noeud client.                                   |
| globalreact                                                         |
|       ivate                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    rollback   Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.  |
|               Transfère la gestion de l'espace d'un système de      |
|               fichiers à un noeud Client HSM faisant partie du même |
|               ensemble de noeuds IBM Spectrum Scale local.          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|      stop ,   Valide uniquement sous IBM Spectrum Scale AIX et IBM  |
|    start et   Spectrum Scale Linux.                                 |
|     restart   Arrête, démarre et redémarre des démons.              |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    takeover   Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.  |
|               Transfère la gestion de l'espace d'un système de      |
|               fichiers au noeud préférentiel si ce dernier est      |
|               différent du noeud propriétaire en cours.             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmighelp    Affiche l'aide en ligne des commandes.                |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigquery   Affiche les informations de gestion de l'espace.      |
|               Un grand nombre d'options partagées par le client de  |
|               sauvegarde-archivage et le client de gestion d'espace |
|               sont disponibles par le biais de la commande          |
|               dsmmigquery -o.                                       |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigrate    Déplace les fichiers sélectionnés de votre système de |
|               fichiers local vers la mémoire IBM Spectrum Protect.  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigundel   Recrée les fichiers de raccord supprimés.             |
| ete                                                                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmonitord   Lance le démon du moniteur d'espace.                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmq          Affiche les informations, y compris les ID de rappel, |
|               relatives à tous les fichiers en attente de rappel.   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecall     Déplace les fichiers sélectionnés de l'espace de      |
|               stockage vers votre système de fichiers local.        |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecalld    Lance le démon de rappel.                             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmreconcil   Synchronise le client et le serveur.                  |
| e                                                                   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrm         Supprime un processus de rappel de la file d'attente  |
|               de rappel.                                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmscoutd     Démarre, arrête et redémarre le démon scout et        |
|               fournit des informations de recherche.                |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmsetpw      Modifie le mot de passe IBM Spectrum Protect pour     |
|               votre noeud client.                                   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmwatchd     Vérifie les autres démons de gestion de l'espace et   |
|               les redémarre lorsque cela est nécessaire.            |
|                                                                     |
+-------------+-------------------------------------------------------+


2.6 dmkilld


La commande dmkilld arrête le démon de rappel maître et tous ses
enfants, et interrompt tous les rappels actifs.

Cette commande est valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

Syntaxe

>>-DMKILLD--+---------+----------------------------------------><
            '-options-'



Paramètres

options
         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.


2.7 dsmattr


La commande dsmattr configure ou modifie le mode de rappel pour un ou
plusieurs fichiers migrés. Le mode de rappel détermine la façon dont le
client de gestion de l'espace rappelle un fichier migré lorsque vous
accédez à ce dernier.

Vous ne pouvez pas configurer un mode de rappel pour un fichier résident
ou pour un fichier prémigré. Le mode de rappel que vous configurez pour
un fichier migré reste associé à ce dernier tant que le fichier est un
fichier migré.

Si vous ne spécifiez aucun paramètre, la commande affiche le mode de
rappel en cours, la taille du fichier de raccord, la taille de l'aperçu,
le nom du fichier et si l'option readstartsrecall est définie.

Syntaxe

>>-DSMATTR--+---------+----------------------------------------->
            '-options-'

   .-----------------------------------.
   V                                   |
>----+-------------------------------+-+-----------------------><
     +-filespec----------------------+
     '- -FIlelist--=--chemin_fichier-'



Paramètres

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

         -PREViewsize=n
                  Indique la taille d'aperçu du fichier de raccord. Les
                  valeurs valides sont comprises entre 0 et
                  1,073,741,824 et ne doivent pas dépasser la taille du
                  raccord.

                  Lorsque les attributs et la taille d'aperçu sont
                  définis, une opération de rappel commence uniquement
                  lorsqu'une application lit le fichier de raccord
                  au-delà de la section d'aperçu du fichier de raccord.
                  Si une application lit uniquement la section d'aperçu
                  du fichier de raccord, le fichier n'est pas rappelé.

         -REAdstartsrecall=Non|Oui
                  Indique si une opération de rappel démarre lorsqu'une
                  application lit le fichier de raccord.

                  Cette option s'applique uniquement si le mode de
                  rappel continu est défini.

                  Si l'option previewsize est définie pour un fichier de
                  raccord, une opération de rappel commence uniquement
                  lorsqu'une application lit le fichier au-delà de la
                  section d'aperçu du fichier de raccord.

                  La valeur par défaut est Non.

                  Quelle que soit la valeur de l'option
                  readstartsrecall, le fichier est rappelé lorsque l'une
                  des conditions suivantes est vraie :

                  *  Le démon de rappel détermine que le fichier de
                     raccord ne contient pas toutes les données requises
                     par une opération de lecture.

                  *  Une opération modifie le fichier.

         -RECAllmode=valeur
                  Configure un mode de rappel pour un ou plusieurs
                  fichiers migrés. Si vous ne spécifiez pas l'option
                  RECAllmode, le client de gestion de l'espace affiche
                  le mode de rappel en cours pour les fichiers que vous
                  indiquez. Vous pouvez définir les valeurs suivantes :

                  Normal
                           Rappelle le fichier migré à son système de
                           fichiers d'origine. Normal est la valeur par
                           défaut. Si le fichier n'est pas modifié, il
                           devient prémigré. S'il est modifié, il
                           devient fichier résident.

                  Partialrecall
                           Indique que le fichier est rappelé en mode de
                           rappel partagé, quelle que soit sa taille.
                           Valide uniquement sur les systèmes de
                           fichiers GPFS.

                  Streaming
                           Indique que vous voulez activer un rappel
                           asynchrone des fichiers migrés. Vous pouvez
                           accéder à la partie rappelée du fichier
                           pendant le rappel. Ce paramètre ne s'applique
                           qu'aux opérations en lecture seule sur le
                           fichier.

         -RECUrsive
                  Définit ou affiche le mode de rappel pour les fichiers
                  migrés du répertoire et des sous-répertoires que vous
                  indiquez.

spéc_fichier
         Remarque : Ce paramètre est requis uniquement lorsque vous
         configurez un nouveau mode de rappel. Si vous n'utilisez pas
         l'option RECAllmode, et à défaut de spécifier un chemin d'accès
         ainsi qu'un nom de fichier, le mode rappel en cours s'affiche
         pour tous les fichiers se trouvant dans le répertoire de
         travail.

         Chemin d'accès et nom du fichier pour lesquels vous souhaitez
         configurer un nouveau mode de rappel ou afficher le mode de
         rappel en cours. Vous pouvez indiquer un fichier unique, un
         groupe de fichiers ou un répertoire. Si vous indiquez un
         répertoire, le client de gestion de l'espace configure ou
         affiche ce mode de rappel pour chaque fichier migré du
         répertoire.

         Vous pouvez utiliser les caractères génériques pour indiquer un
         groupe de fichiers dont les noms sont similaires. Vous pouvez
         entrer plusieurs spécifications de fichier dans une même
         commande. Dans ce cas, séparez-les par un ou plusieurs espaces.

-FIlelist=chemin_fichier
         Indique le chemin d'un fichier contenant une liste de fichiers
         à traiter à l'aide de cette commande.

         Les entrées dans le fichier de listes doivent être conformes
         aux règles suivantes :

         *  Chaque entrée est un chemin qualifié complet d'un fichier ou
            un chemin relatif vers un fichier.

         *  Aucune entrée ne constitue un objet répertoire.

         *  Chaque entrée doit figurer sur une ligne distincte.

         Le client de gestion de l'espace ignore les entrées
         incorrectes.

         Les règles suivantes s'appliquent à la liste de fichiers pour
         le client de gestion de l'espace. Ces règles sont différentes
         des règles de listes de fichiers du client de
         sauvegarde-archivage.

         *  Une entrée peut contenir des caractères non imprimables mais
            ne peut pas contenir de retour chariot.

         *  Les caractères génériques sont autorisés.

         *  Un chemin d'accès à un fichier contenant des espaces vides
            doit être placé entre guillemets.

         *  Une entrée qui commence par un guillemet et se termine par
            un guillemet est tolérée. Le client de gestion de l'espace
            suppose que les guillemets ne sont pas nécessaires et les
            omet lorsque le client de gestion de l'espace traite
            l'entrée. Si les guillemets ouvrant et fermant sont
            nécessaires pour identifier le fichier, ajoutez des
            guillemets au début et à la fin de l'entrée.

         Voici un exemple d'une liste de fichiers dans un fichier liste
         :

           /home/rep/fich1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Si le nom du fichier de listes que vous spécifiez avec l'option
         filelist n'existe pas, la commande échoue.

Exemples


  Tâche                                  Commande
 --------------------------------------+------------------------------
  Passer au mode rappel de fichier       dsmattr
  partiel pour tous les fichiers         -recall=partialrecall
  migrés du répertoire /home/user2 et    -Recursive /home/user2
  de ses sous-répertoires.
 --------------------------------------+------------------------------
  Activer un appel asynchrone des        dsmattr -recall=streaming
  fichiers migrés dans le répertoire     /home/user2/
  /home/user2/.
 --------------------------------------+------------------------------
  Sur le système de fichiers /myfs ,     dsmattr -preview=4096
  les fichiers de raccord comportent     -readstartsrecall=yes
  32 768 octets. Pour les fichiers       -recall=streaming
  répertoriés dans la liste files.lst    -filelist=/myfs/files.lst
  , définissez la taille de l'aperçu
  sur 4 096 octets. Si une application
  lit plus que la section d'aperçu
  d'un des fichiers de raccord,
  démarrez le processus de rappel. (Le
  mode de rappel continu est requis
  pour démarrer le rappel une fois que
  l'application a commencé la lecture
  de la section d'aperçu.)
 --------------------------------------+------------------------------
  Affiche les attributs de rappel        dsmattr
  affectés à tous les fichiers du
  répertoire de travail.
 --------------------------------------+------------------------------
  Afficher tous les fichiers dans la     dsmattr
  liste des fichiers /tmp/filelist.      -filelist=/tmp/filelist



2.8 dsmautomig


La commande dsmautomig lance des sessions de migration parallèle sur le
serveur IBM Spectrum Protect migrant ainsi plusieurs fichiers à la fois.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

La commande dsmautomig :

*  Vérifie si un candidat à la migration requiert une version de
   sauvegarde en cours sur le serveur TDP for IBM(R) Lotus Notes IBM
   Spectrum Protect.

*  Vérifie si une version de sauvegarde en cours existe.

Si la variable d'environnement LANG a pour valeur C, POSIX, seuls les
caractères ASCII inférieurs à 128 sont valides. Le Client HSM ignore les
fichiers dont le nom contient des caractères non valides. Si vous
utilisez un jeu de caractères mono-octet (SBCS), par exemple l'anglais,
comme environnement linguistique, tous les noms de fichier sont valides
et tous les fichiers sont migrés par le client de gestion de l'espace.

Les caractères multi-octets sont interprétés comme une suite d'octets
uniques qui contiennent tous des caractères valides. Si vous utilisez
des jeux de caractères multi-octets (MBCS) dans votre environnement de
langue, le Client HSM procède à la migration des noms de fichiers qui
comportent des caractères valides dans l'environnement en cours. Par
exemple, un nom de fichier contenant des caractères japonais peut
contenir des caractères multi-octets invalides si l'environnement
linguistique en cours est un jeu de caractères chinois. Les fichiers
dont les noms contiennent des caractères multi-octets invalides ne sont
pas migrés ou rappelés. Si des fichiers de ce type sont trouvés au cours
de la migration ou du rappel, aucune information n'est générée. Les
démons HSM doivent s'exécuter dans l'environnement linguistique en_US
pour fonctionner correctement.

Spécifiez le nombre de sessions de migration parallèle à l'aide de
l'option maxmigrators, dans votre fichier dsm.sys. Vérifiez que les
ressources disponibles sur le serveur IBM Spectrum Protect sont
suffisantes pour la migration parallèle. Dans l'option maxmigrators,
n'indiquez pas un nombre de sessions supérieur à celui que le serveur
IBM Spectrum Protect peut utiliser pour stocker les données. Lancez la
migration de seuil manuellement pour réduire l'utilisation de l'espace
sur votre système de fichiers avant que celui-ci n'atteigne le seuil
haut que vous avez défini.

Les répertoires et fichiers masqués sont compris dans la migration
automatique. Les fichiers peuvent être exclus de la migration
automatique en ajoutant les répertoires ou fichiers masqués à la liste
d'exclusion du fichier dsm.opt.

Si vous lancez la commande dsmautomig manuellement, le démon scout
(dsmscoutd) doit être en cours d'exécution. Dans le cas contraire, la
commande dsmautomig ne pourra peut-être pas terminer la migration si la
liste des candidats ne contient plus d'entrées.

La commande dsmautomig doit être détectée avec la variable PATH ou le
démon dsmmonitord ne peut pas effectuer la migration de seuil.

Remarque : Le Client HSM n'effectue pas la migration du contenu des
liens symboliques.

Syntaxe

>>-DSMAUTOMIG--------------------------------------------------->

   .--------------------------------------------------------.
   V                                                        |
>----+----------------------------------------------------+-+--->
     +-spéc_systèmes_de_fichiers------------------------+
     '-nom_pool_stockage::chemin_absolu_système_fichiers-'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-options-'



Paramètres

spéc_systèmes_de_fichiers
         Indique le nom du système de fichiers pour lequel vous
         souhaitez exécuter la migration de seuil. Par défaut, tous les
         systèmes de fichiers pour lesquels la gestion de l'espace est
         active sont pris en compte. Vous pouvez indiquer plusieurs noms
         de système de fichiers ; vous pouvez aussi utiliser les
         caractères génériques dans un nom de système de fichiers. Si
         vous indiquez plusieurs noms de système de fichiers, insérez un
         ou plusieurs espaces entre chaque nom.

nom_pool_stockage::chemin_absolu_système_fichiers
         Définit les pools de stockage situés dans le chemin
         chemin_absolu_système_fichiers devant être migrés
         automatiquement.

options
         -Detail
                  Affiche des informations sur les fichiers migrés.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

Exemples


  Tâche                                          Commande
 ----------------------------------------------+----------------------
  Lancer la migration de seuil pour tous les     dsmautomig
  pools de stockage sur tous les systèmes de
  fichiers pour lesquels la gestion de
  l'espace est active.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Lancer la migration de seuil pour tous les     dsmautomig /home
  pools de stockage dans le système de
  fichiers /home.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Lancer la migration de seuil pour tous les     dsmautomig /home
  pools de stockage dans les systèmes de         /test1
  fichiers /home et /test1.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Lancer la migration de seuil pour les pools    dsmautomig
  de stockage nommés silver et gold pour les     /silver::/fs1
  systèmes de fichiers /fs1.                     gold::/fs1
 ----------------------------------------------+----------------------
  Lancer la migration de seuil pour tous les     dsmautomig
  pools de stockage dans les systèmes de         gold::/fs1 /fs2
  fichiers /fs2 et pour le pool de stockage
  nommé gold dans les systèmes de fichiers
  /fs1.



2.9 dsmdf


La commande dsmdf affiche les informations pour un ou plusieurs systèmes
de fichiers, concernant par exemple l'état du système de fichier,
l'i-node, et l'espace.

En particulier, la commande dsmdf affiche les informations sur :

*  Etat du système de fichiers : actif (a), inactif (i), ou inactif
   global (gi)
*  Somme des tailles de tous les fichiers migrés
*  Espace utilisé sur votre système de fichiers local pour les fichiers
   prémigrés
*  Nombre d'i-nodes utilisés pour les fichiers migrés ou prémigrés
*  Nombre d'i-nodes non utilisés sur votre système de fichiers local
*  Quantité d'espace libre sur votre système de fichiers local

Seuls les processus de migration et de rappel mettent à jour de façon
dynamique les informations de statut pour vos systèmes de fichiers. Si
un autre processus modifie l'état d'un fichier, la modification n'est
pas répercutée dans les informations affichées par la commande dsmdf
tant que la synchronisation n'a pas eu lieu.

Pour les systèmes de fichiers GPFS uniquement :
         La migration de fichiers créés il y a moins de cinq (5) minutes
         pourrait générer des résultats incorrects (taille résidente)
         lorsque vous utilisez les commandes dsmdf et dsmdu . Cela
         s'explique par le fait qu'IBM Spectrum Scale n'est pas
         synchronisé sur tous les noeuds lorsque vous effectuez une
         migration de fichiers. Le dernier bloc d'un fichier n'est pas
         libéré du disque même si la migration a abouti. Une telle
         procédure peut engendrer un écart par rapport à une utilisation
         supposée du disque si plusieurs petits fichiers sont migrés, au
         cas où la taille de bloc est grande.

Remarque : Vous avez la possibilité de n'afficher que les informations
relatives aux systèmes de fichiers montés. Lorsque l'espace d'un système
de fichiers est géré mais pas monté, ce système de fichiers n'apparaît
pas dans le résultat de la commande.



Syntaxe

>>-+-DSMDF-+--+---------+--------------------------------------->
   '-DDF---'  '-options-'

>--+---------------------------------+-------------------------><
   | .-----------------------------. |
   | V                             | |
   '---spéc_systèmes_de_fichiers-+-'



Paramètres

options
         -Detail
                  Affiche les informations concernant les systèmes de
                  fichiers avec chaque valeur sur une ligne. Les valeurs
                  représentant l'espace sont affichées en kilooctets
                  uniquement.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

spéc_systèmes_de_fichiers
         Nom du système de fichiers pour lequel vous souhaitez afficher
         des informations. Par défaut, tous les systèmes de fichiers
         auxquels vous avez ajouté la gestion de l'espace sont pris en
         compte. Vous pouvez indiquer plusieurs noms de système de
         fichiers ; vous pouvez aussi utiliser les caractères génériques
         dans un nom de système de fichiers. Si vous indiquez plusieurs
         noms de système de fichiers, insérez un ou plusieurs espaces
         entre chaque nom.

Exemples


  Tâche                   Commande
 -----------------------+---------------------------------------------
  Afficher les            dsmdf
  informations
  relatives à tous les
  systèmes de fichiers
  auxquels vous avez
  ajouté la gestion de
  l'espace.
 -----------------------+---------------------------------------------
  Afficher les            dsmdf /home
  informations
  relatives au système
  de fichiers /home.
 -----------------------+---------------------------------------------
  Spécifier le fichier    dsmdf -Logname=mylogfile
  journal que la          dsmdf -detail -Logname=/tmp/dsmdflog /home
  commande dsmdf doit     dsmdf -d -L=mylogfile
  utiliser



2.10 dsmdu


La commande dsmdu affiche les informations relatives à l'utilisation de
l'espace pour les fichiers et les répertoires. Pour les fichiers migrés,
la commande dsmdu utilise la taille réelle des fichiers stockés dans la
mémoire IBM Spectrum Protect pour le calcul de l'espace nécessaire. En
revanche, la commande du (fournie avec votre système d'exploitation)
utilise la taille des fichiers de raccord stockés dans votre système de
fichiers local.

Cette commande est valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

Les commandes dsmdf et dsmdu peuvent afficher une taille de fichier
résident incorrecte lorsque vous migrez des fichiers nouvellement créés.
En effet, IBM Spectrum Scale n'est pas synchronisé sur tous les noeuds
lorsque vous procédez à la migration des fichiers. Le dernier bloc d'un
fichier n'est pas libéré du disque même si la migration a abouti.
L'utilisation du disque peut s'en trouver faussée si de nombreux petits
fichiers sont migrés et que la taille de bloc est élevée.

Avertissement : L'exécution de dsmls ou dsmdu sur des systèmes de
fichiers GPFS montés à distance peut occasionner l'affichage de valeurs
incorrectes. Voir Tableau 7 pour un exemple de cette situation.

Tableau 7. Gestion d'espace pour les systèmes de fichiers montés
localement ou à distance

+----------------------------------+----------------------------------+
| Cluster A                        | Cluster B                        |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Un client de gestion de l'espace | Un client de gestion de l'espace |
| est installé                     | est installé                     |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Système de fichiers A            | Système de fichiers A (à partir  |
|                                  | de Cluster A monté à distance    |
|                                  | sur Cluster B)                   |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Monté en local                   | Monté à distance                 |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Espace géré par A                | Espace non géré par B            |
+----------------------------------+----------------------------------+



Seuls les systèmes de fichiers du cluster local peuvent être gérés par
HSM. La gestion de l'espace du système de fichiers du Cluster A local
est assurée par Cluster A et non par Cluster B même si ce système de
fichiers est monté à distance sur Cluster B. L'interface DMAPI ne
fonctionne pas pour les systèmes de fichiers montés à distance. Voilà
pourquoi des valeurs incorrectes peuvent être reportées par dsmls ou
dsmdu.

Syntaxe

>>-+-DSMDU-+--+---------+--+-----------------------+-----------><
   '-DDU---'  '-options-'  | .-------------------. |
                           | V                   | |
                           '---spéc_répertoire-+-'



Paramètres

options
         Si vous n'indiquez aucune des options suivantes, le client de
         gestion de l'espace affiche le nombre de blocs de 1 ko utilisé
         par le répertoire indiqué et par chacun de ses
         sous-répertoires.

         -Allfiles
                  Affiche le nombre de blocs de 1 ko utilisé par chaque
                  fichier du répertoire indiqué et de chacun de ses
                  sous-répertoires.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

         -Summary
                  Affiche uniquement le total des blocs de 1 ko utilisé
                  par le répertoire indiqué et par ses sous-répertoires.

spéc_répertoire
         Répertoire pour lequel vous souhaitez afficher des
         informations. Par défaut, le répertoire en cours et ses
         sous-répertoires sont pris en compte. Utilisez les caractères
         génériques pour indiquer plusieurs répertoires. Vous pouvez
         entrer plusieurs spécifications de répertoire dans une même
         commande. Dans ce cas, insérez un ou plusieurs espaces entre
         chaque nom.

Exemples


  Tâche                                         Commande
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Afficher les informations relatives à         dsmdu
  l'utilisation de l'espace pour le
  répertoire en cours et pour tous ses
  sous-répertoires.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Afficher les informations relatives à         dsmdu /migfs3/test
  l'utilisation de l'espace pour le
  répertoire /migfs3/test et pour tous ses
  sous-répertoires.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Afficher les informations relatives à         dsmdu -a /migfs2/test
  l'utilisation de l'espace pour chaque
  fichier du répertoire /migfs2/test et pour
  tous ses sous-répertoires.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Afficher le nombre total de blocs de 1 ko     dsmdu -Summary
  utilisé par le répertoire /migfs2/test et     /migfs2/test
  par tous ses sous-répertoires.



2.11 dsmls


La commande dsmls affiche des informations sur les fichiers, telles que
les tailles et l'état.

La commande dsmls affiche les informations suivantes sur une liste de
fichiers :

*  Taille réelle (en octets)
*  Taille résidente (en octets)
*  Taille de bloc résident (en ko)
*  Etat du fichier et mode de rappel
*  Nom du serveur IBM Spectrum Protect couplé
*  Nom de fichier

Qu'il s'agisse d'un fichier résident ou d'un fichier prémigré, la taille
réelle et la taille résidente sont identiques. Pour un fichier migré, la
taille réelle est la taille du fichier d'origine. La taille résidente
est la taille du fichier de raccord qui reste sur votre système de
fichiers local.

L'état d'un fichier peut avoir l'une des valeurs suivantes : migré (m),
prémigré (p) ou résident (r). Un tiret - indique un répertoire ou un
fichier non standard. Par exemple, un fichier spécial de type caractère
ou un fichier de canal de communication nommé. Pour un fichier migré, la
commande dsmls indique également le mode de rappel que vous avez défini
pour le fichier :

*  Si vous définissez le mode de rappel sur normal, les informations
   supplémentaires n'apparaissent pas dans la colonne d'état de fichier.
*  Si vous définissez le mode de rappel sur le rappel de fichier
   partiel, la notation (p) s'affiche dans la colonne d'état de fichier.
*  Si vous définissez le mode de rappel sur la diffusion en flux, la
   notation (s)s'affiche dans la colonne d'état de fichier.

Restriction :

*  L'exécution de la commande dsmls ou dsmdu sur des systèmes de
   fichiers GPFS montés à distance peut occasionner l'affichage de
   valeurs incorrectes. Considérez l'exemple suivant :

Tableau 8. Gestion de l'espace pour les systèmes de fichiers montés
localement ou à distance

+---------------------+-----------------------------------------------+
| Cluster A           | Cluster B                                     |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Un client de        | Un client de gestion de l'espace est installé |
| gestion de l'espace |                                               |
| est installé        |                                               |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Système de fichiers | Système de fichiers A (à partir de Cluster A  |
| A                   | monté à distance sur Cluster B)               |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Monté en local      | Monté à distance                              |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Espace géré par A   | Espace non géré par B                         |
+---------------------+-----------------------------------------------+

Seuls les systèmes de fichiers du cluster local peuvent être gérés par
HSM. La gestion de l'espace du système de fichiers du Cluster A local
est assurée par Cluster A et non par Cluster B même si ce système de
fichiers est monté à distance sur Cluster B. L'interface DMAPI ne
fonctionne pas pour les systèmes de fichiers montés à distance. Voilà
pourquoi des valeurs incorrectes peuvent être reportées par dsmls ou
dsmdu.

Syntaxe

>>-+-DSMLS-+--+---------+--------------------------------------->
   '-DLS---'  '-options-'

   .-----------------------------------.
   V                                   |
>----+-------------------------------+-+-----------------------><
     +-filespec----------------------+
     '- -FIlelist--=--chemin_fichier-'



Paramètres

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

         -Noheader
                  Omet les en-têtes de colonne dans le résultat de la
                  commande.

         -Recursive
                  Affiche les informations relatives aux fichiers des
                  sous-répertoires du répertoire.

spéc_fichier
         Chemin d'accès des fichiers dont vous souhaitez afficher la
         liste. Par défaut, tous les fichiers du répertoire en cours
         sont pris en compte. Utilisez les caractères génériques pour
         indiquer un groupe de fichiers ou l'ensemble des fichiers d'un
         répertoire. Vous pouvez entrer plusieurs spécifications de
         fichier dans une même commande. Dans ce cas, séparez-les par un
         ou plusieurs espaces.

-FIlelist=chemin_fichier
         Indique le chemin d'un fichier contenant une liste de fichiers
         à traiter à l'aide de cette commande.

         Les entrées dans le fichier de listes doivent être conformes
         aux règles suivantes :

         *  Chaque entrée est un chemin qualifié complet d'un fichier ou
            un chemin relatif vers un fichier.

         *  Aucune entrée ne constitue un objet répertoire.

         *  Chaque entrée doit figurer sur une ligne distincte.

         Le client de gestion de l'espace ignore les entrées
         incorrectes.

         Les règles suivantes s'appliquent à la liste de fichiers pour
         le client de gestion de l'espace. Ces règles sont différentes
         des règles de listes de fichiers du client de
         sauvegarde-archivage.

         *  Une entrée peut contenir des caractères non imprimables mais
            ne peut pas contenir de retour chariot.

         *  Les caractères génériques sont autorisés.

         *  Un chemin d'accès à un fichier contenant des espaces vides
            doit être placé entre guillemets.

         *  Une entrée qui commence par un guillemet et se termine par
            un guillemet est tolérée. Le client de gestion de l'espace
            suppose que les guillemets ne sont pas nécessaires et les
            omet lorsque le client de gestion de l'espace traite
            l'entrée. Si les guillemets ouvrant et fermant sont
            nécessaires pour identifier le fichier, ajoutez des
            guillemets au début et à la fin de l'entrée.

         Voici un exemple d'une liste de fichiers dans un fichier liste
         :

           /home/rep/fich1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Si le nom du fichier de listes que vous spécifiez avec l'option
         filelist n'existe pas, la commande échoue.

Exemples


  Tâche                                      Commande
 ------------------------------------------+--------------------------
  Dresser la liste de tous les fichiers du   dsmls
  répertoire en cours.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Dresser la liste de tous les fichiers du   dsmls /migfs2/test
  répertoire /migfs2/test.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Dresser la liste de tous les fichiers du   dsmls -Recursive
  répertoire /migfs2/test et de ses          /migfs2/test
  sous-répertoires.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Dresser la liste de tous les fichiers du   dsmls /migfs2/test/tf*
  répertoire /migfs2/test dont le nom
  commence par tf.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Répertorier tous les fichiers du fichier   dsmls
  liste nommé /tmp/filelist.                 -filel=/tmp/filelist



2.12 dsmmigfs add et update


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre add pour ajouter la
gestion d'espace au système de fichiers. Utilisez la commande dsmmigfs
avec le paramètre update pour mettre à jour les paramètres de la gestion
d'espace de votre système de fichiers.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'intégration IBM
Spectrum Scale au client de gestion de l'espace, voir Note technique
7018848.

Avant d'exécuter dsmmigfs add système_fichiers sur un système de
fichiers GPFS, assurez-vous que le système de fichiers est monté et
activé pour la gestion DMAPI (Data Management Application Programming
Interface). Lancez les commandes suivantes :

Pour les systèmes de fichiers GPFS :

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmlsfs DevicePath -z

Si nécessaire, changez cette valeur comme suit :

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmchfs DevicePath -z yes

Exécutez une seule commande dsmmigfs à la fois dans le groupe de noeuds
IBM Spectrum Scale local.

Vous ne pouvez pas ajouter la gestion de l'espace à vos systèmes de
fichiers root ( / ), /tmp, /usr ou /var.

Remarque : Vous pouvez demander uniquement les informations sur les
systèmes de fichiers montés. Lorsqu'un système de fichiers à espace géré
n'est pas monté, ce système de fichiers n'apparaît pas dans la commande
de requête.

Syntaxe

>>-DSMMIGFS--+-Add----+--+---------+---------------------------->
             '-Update-'  '-options-'

   .-----------------------------.
   V                             |
>------spéc_système_fichiers---+-----------------------------><



Paramètres

Add
         Ajoute la gestion de l'espace à vos systèmes de fichiers.

Update
         Met à jour un ou plusieurs paramètres de gestion de l'espace
         pour un système de fichiers auquel vous ajoutez la gestion de
         l'espace.

         Si vous modifiez les seuils haut et bas ou le pourcentage de
         prémigration, les nouvelles valeurs prennent effet
         immédiatement. Si vous changez la taille du fichier de raccord,
         la nouvelle taille est utilisée pour les fichiers migrés après
         le changement. La taille des fichiers de raccord existants ne
         change pas.

         Si vous modifiez l'option minmigfilesize, la nouvelle valeur
         est utilisée à la prochaine constitution d'une liste de
         candidats à la migration. De plus, la nouvelle valeur est
         utilisée uniquement pour les fichiers migrés après le
         changement de la valeur.

         Si vous modifiez la valeur de l'option readstartsrecall, la
         nouvelle valeur est uniquement utilisée pour les fichiers
         migrés une fois la valeur modifiée.

         Vous pouvez définir le quota en dessous de la quantité de
         données actuellement migrées et prémigrées. Aucun autre fichier
         n'est alors migré jusqu'à ce que les rappels automatiques et
         sélectifs réduisent la quantité de données actuellement migrées
         et prémigrées à une valeur en dessous du nouveau quota.



spéc_système_fichiers
         Indique un nom de système de fichiers. Vous pouvez indiquer
         plusieurs noms de système de fichiers ; vous pouvez aussi
         utiliser les caractères génériques dans un nom de système de
         fichiers. Si vous indiquez plusieurs noms de système de
         fichiers, insérez un ou plusieurs espaces entre chaque nom.

options
         Utilisez les paramètres d'option fournis pour cette commande
         pour ajouter ou mettre à jour les paramètres de gestion de
         l'espace.

         Sur les systèmes de fichiers GPFS vous pouvez utiliser le
         moteur de règles GPFS pour surveiller les seuils d'espace et
         rechercher les candidats à la migration. Si vous configurez le
         moteur de règles GPFS pour effectuer la migration automatique,
         les options suivantes de la commande dsmmigfs n'auront aucun
         effet :

         *  hthreshold

         *  lthreshold

         *  maxcandidates

         *  maxfiles

         *  minpartialrecallsize

         *  minmigfilesize

         -HThreshold=n
                  Indique le pourcentage de seuil haut que vous avez
                  défini pour l'utilisation de l'espace sur vos systèmes
                  de fichiers. Indiquez une valeur de pourcentage
                  comprise entre 0 et -100. La valeur par défaut est 90
                  pour cent.

         -Lthreshold=n
                  Indique le pourcentage de seuil bas que vous avez
                  défini pour l'utilisation de l'espace sur vos systèmes
                  de fichiers. Indiquez une valeur de pourcentage
                  comprise entre 0 et 100. La valeur par défaut est 80
                  pour cent.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -INlinecopymode=MIG|PREMIG|OFF
                  Spécifie la façon dont une opération de sauvegarde
                  traite un fichier migré. Cette option s'applique
                  uniquement si les opérations de sauvegarde sont
                  traitées sur des fichiers migrés.
                  Si l'option inlinecopymode a pour valeur MIG et qu'un
                  fichier migré est candidat à une sauvegarde, le
                  fichier sera cloné à l'intérieur du pool de stockage
                  de gestion de l'espace sur le serveur IBM Spectrum
                  Protect. Le clone du fichier sera stocké dans le pool
                  de stockage de sauvegarde sur le serveur IBM Spectrum
                  Protect. Cette opération s'appelle copie en ligne.
                  Si l'option inlinecopymode a pour valeur PREMIG et
                  qu'un fichier prémigré ou migré est candidat à une
                  sauvegarde, une copie en ligne du fichier sera
                  effectuée.
                  Si l'option inlinecopymode a pour valeur OFF et qu'un
                  fichier migré est candidat à une sauvegarde, le
                  fichier sera rappelé et son état deviendra prémigré.
                  Le traitement de la sauvegarde commencera alors.

                  Remarque : La sauvegarde d'un fichier migré est
                  impossible si l'option 3.23 hsmoptimizedrecallonly a
                  pour valeur YES et que l'option inlinecopymode a pour
                  valeur OFF.
                  La fonction de copie en ligne sera automatiquement
                  désactivée dans l'un des cas suivants :

                  *  Le pool de stockage de gestion de l'espace et le
                     pool de stockage de sauvegarde ne sont pas stockés
                     dans la même instance de serveur IBM Spectrum
                     Protect.

                  *  Le fichier à sauvegarder comporte des métadonnées
                     d'attribut étendu ou ACL.
                  Remarque :

                  *  La copie en ligne empêche le transfert de données
                     entre le client de sauvegarde-archivage IBM
                     Spectrum Protect et le serveur IBM Spectrum Protect
                     pour la sauvegarde et peut être utilisé si le
                     fichier comporte une copie valide dans le pool de
                     stockage de gestion de l'espace.

                  *  Les pools de stockage de conteneur IBM Spectrum
                     Protect ne prennent pas en charge le clonage. Si
                     les pools de stockage de conteneur sont utilisés
                     pour les données de gestion de l'espace, l'option
                     inlinecopymode doit être définie sur OFF.
                  La valeur par défaut est MIG.

         -LOGname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

         -Maxcandidates=n
                  Indique le nombre maximal de candidats à la migration
                  qui sont fournis par le démon dsmscoutd au processus
                  de migration automatique au cours de l'automigration.
                  Une valeur située entre 50 et 1000 est suffisante pour
                  obtenir des performances optimales. L'intervalle
                  acceptable est compris entre 9 et 9999999. La valeur
                  par défaut est 10000.

         -MAXFiles=n
                  Indique le nombre maximal de fichiers que la taille de
                  la base de données CFI peut prendre en charge.
                  L'intervalle acceptable est compris entre 0 et
                  4294967295. La valeur par défaut est 0.

                  Si la valeur spécifiée est inférieure au nombre de
                  blocs actuellement utilisés, une erreur se produit. La
                  valeur doit être supérieure au nombre actuel de
                  fichiers dans le système de fichiers. La valeur doit
                  être inférieure au nombre total probable d'i-nodes.

                  Vous pouvez configurer la taille de l'index de fichier
                  complet (CFI). Cette valeur peut être demandée ou
                  définie avec le paramètre maxfiles. Si ce paramètre
                  n'est pas défini sur 0, le CFI alloue l'espace requis
                  maximal. L'espace requis maximal correspond au nombre
                  maximal de blocs admis dans le système de fichiers. Un
                  espace de système de fichiers moindre est requis pour
                  créer le CFI. Si la valeur spécifiée est hors limites,
                  la limite la plus proche est utilisée pour allouer la
                  taille de CFI configurable.

         -MINMigfilesize=n
                  Indique la taille minimale (en octets) qu'un fichier
                  doit avoir pour qu'une migration soit possible. La
                  taille est l'espace qu'un fichier occupe dans le
                  système de fichiers. Les valeurs valides sont
                  comprises entre 0 et 2147483647. La valeur par défaut
                  est 0. Si vous indiquez 0, le client de gestion de
                  l'espace utilise comme taille minimum pour les
                  fichiers pouvant migrer, la taille du raccord du
                  système de fichiers en cours plus 1 octet. Si vous
                  spécifiez une valeur non nulle, cette dernière doit
                  être supérieure à la taille du raccord du système de
                  fichiers en cours. Une valeur valide pour un système
                  de fichiers sera préférée à la valeur de l'option
                  minmigfilesize globale indiquée dans le fichier
                  dsm.sys.

         -MINPartialrecallsize=n
                  Indique la taille minimale (en mégaoctets) qu'un
                  fichier doit avoir pour qu'un rappel de fichier
                  partiel soit possible. L'intervalle acceptable est
                  compris entre 0 et 999999999. La valeur par défaut, 0,
                  désactive le rappel de fichier partiel pour tous les
                  fichiers.

                  Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

         -MINStreamfilesize=n
                  Indique la taille de fichier minimale (en mégaoctets)
                  pour le mode de rappel continu. Le mode de rappel
                  continu (streaming) est activé pour les fichiers dont
                  la taille est supérieure à la valeur de l'option
                  minstreamfilesize. Les petits fichiers sont rappelés
                  en mode de rappel normal.

                  Les valeurs valides sont comprises entre 0 et
                  999999999. La valeur par défaut est 0.

                  Lors d'un rappel continu, vous pouvez accéder à la
                  partie rappelée du fichier tant que l'opération n'est
                  pas complètement terminée.

                  Remarque : Indépendamment de la valeur de STREAMSeq,
                  tous les événements de lecture de données sont en
                  attente tant qu'une quantité de données au moins égale
                  à la valeur de MINStreamfilesize n'a pas été rappelée.
                  Il est répondu à tous les événements de lecture de
                  données subséquents dès que la portion correspondant à
                  la valeur de STREAMSeq, qui couvre le décalage
                  (offset) des événements de lecture appropriés, est
                  réécrite dans le système de fichiers local.

         -Pmpercentage=n
                  Indique le pourcentage d'espace du système de fichiers
                  pouvant contenir les fichiers prémigrés. La valeur
                  minimale est 0. La valeur maximale est le seuil bas.
                  Un avertissement s'affiche lorsque le pourcentage de
                  la prémigration est supérieur à la différence entre le
                  seuil bas et la taille minimale du système de
                  fichiers. Un pourcentage de prémigration supérieur à
                  cette différence peut avoir pour conséquence
                  l'insuffisance de l'espace consacré au système de
                  fichiers et peut occasionner des tentatives sans fin
                  de recherche de candidats à la migration.

         -PREViewsize=n
                  Indique la taille d'aperçu du fichier de raccord. Les
                  valeurs valides sont comprises entre 0 et
                  1,073,741,824 et ne doivent pas dépasser la taille du
                  raccord.

                  Lorsque les attributs et la taille d'aperçu sont
                  définis, une opération de rappel commence uniquement
                  lorsqu'une application lit le fichier de raccord
                  au-delà de la section d'aperçu du fichier de raccord.
                  Si une application lit uniquement la section d'aperçu
                  du fichier de raccord, le fichier n'est pas rappelé.

         -Quota=n
                  Indique le volume maximal de données, en mégaoctets,
                  pouvant être migré et prémigré de votre système de
                  fichiers vers la mémoire IBM Spectrum Protect.
                  Indiquez une valeur comprise entre 0 et
                  999999999999999. La valeur par défaut est le nombre de
                  mégaoctets alloués pour votre système de fichiers. Si
                  vous fixez le quota à 0 dans votre système de
                  fichiers, les fichiers ne migrent pas vers l'espace de
                  stockage. Si vous paramétrez la valeur de quota sur
                  999999999999999, la quantité de données que vous
                  pouvez migrer et prémigrer est illimitée.

         -READEVEnttimeout=n
                  Indique la durée d'inactivité maximale (en secondes)
                  avant qu'un processus de rappel continu arrive à
                  expiration. L'intervalle acceptable est compris entre
                  0 et 999999999. Une valeur de 999999999 signifie qu'un
                  processus de rappel continu n'a pas de délai
                  d'expiration. La valeur par défaut est 600. Cette
                  option s'applique au mode de rappel continu
                  uniquement.

         -REAdstartsrecall=Non|Oui
                  Indique si une opération de rappel démarre lorsqu'une
                  application lit le fichier de raccord.

                  Cette option s'applique uniquement si le mode de
                  rappel continu est défini.

                  Si l'option previewsize est définie pour un fichier de
                  raccord, une opération de rappel commence uniquement
                  lorsqu'une application lit le fichier au-delà de la
                  section d'aperçu du fichier de raccord.

                  La valeur par défaut est Non.

                  Quelle que soit la valeur de l'option
                  readstartsrecall, le fichier est rappelé lorsque l'une
                  des conditions suivantes est vraie :

                  *  Le démon de rappel détermine que le fichier de
                     raccord ne contient pas toutes les données requises
                     par une opération de lecture.

                  *  Une opération modifie le fichier.

         -SErver=nom_serveur
                  Remplace le serveur de migration par défaut pour ce
                  système de fichiers. Indiquez le serveur à contacter
                  pour les services de gestion de l'espace. Définissez
                  le serveur dans une section de votre fichier dsm.sys.
                  Si vous n'indiquez pas un nom de serveur, le serveur
                  de migration par défaut défini est utilisé. Utilisez
                  un tiret (-) pour faire du serveur le serveur de
                  migration par défaut.

         -STREAMSeq=n
                  Indique le nombre de mégaoctets mis en mémoire tampon
                  avant que le démon de rappel ne vide les données sur
                  le disque. L'intervalle acceptable est compris entre 0
                  et 1024. La valeur par défaut de 0 signifie que la
                  mise en mémoire tampon est désactivée. Cette option
                  s'applique option au mode de rappel continu
                  uniquement.

         -STUBSize=n
                  Indique la taille des fichiers de raccord qui restent
                  sur le système de fichiers lorsque les fichiers
                  migrent vers l'espace de stockage.

                  Pour le client de gestion de l'espace sur des systèmes
                  de fichiers GPFS, vous pouvez spécifier 0 ou un
                  multiple de la taille de bloc de système de fichiers.
                  La valeur par défaut est 0.

                  Pour tous les types de systèmes de fichiers, la valeur
                  maximale de la taille du fichier raccord est 1 Go.

Si HSM est globalement désactivé sur un noeud (dsmmigfs
globaldeactivate), l'état actif est rétabli si l'une des commandes
suivantes est exécutée :

   dsmmigfs add
   dsmmigfs remove
   dsmmigfs update
   dsmmigfs takeover
   dsmmigfs rollback
   dsmmigfs globalreactivate

Exemples

Les commandes sont fournies pour les exemples de tâches.


  Tâche                               Commande
 -----------------------------------+---------------------------------
  Ajouter la gestion de l'espace au   dsmmigfs Add -MAXFiles=0
  système de fichiers                 /hsmmanagedfs1
  /hsmmanagedfs1 . Définir l'espace
  sur le nombre maximal de blocs
  dans le système de fichiers.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Mettre à jour les paramètres de     dsmmigfs update
  gestion de l'espace pour le         -MAXFiles=10000000
  système de fichiers                 /hsmmanagedfs2
  /hsmmanagedfs2 . Définir l'espace
  (nombre de blocs) sur le nombre
  spécifié.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Ajouter la gestion de l'espace au   dsmmigfs Add -HT=80 -L=70
  système de fichiers /home .         -STUBS=256k /home
  Définir le seuil haut sur 80 pour
  cent. Définir le seuil bas sur 70
  pour cent. Définissez la taille
  des fichiers de raccord sur 256K
  (Ko).
 -----------------------------------+---------------------------------
  Ajouter la gestion de l'espace à    dsmmigfs Add /home /test1
  plusieurs systèmes de fichiers et   /proj*
  accepter les valeurs par défaut
  pour tous les paramètres de
  gestion de l'espace.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Mettre à jour les paramètres de     dsmmigfs Update -HT=80 -L=70
  gestion de l'espace pour le         -STUBS=1m /home
  système de fichiers /home en
  procédant comme suit :
   * Modifier le seuil haut en
  indiquant 80 pour cent.
   * Modifier le seuil bas en
  indiquant 70 pour cent.
   * Définir la taille des fichiers
  de raccord sur 1 mégaoctet.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Indiquer la taille minimale des     dsmmigfs Update -minp=100
  fichiers du système de fichiers     /home/user1
  /home/user1 qui sont rappelés en
  mode partiel.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Indiquer que la taille minimale     dsmmigfs Update -minm=1048576
  d'un fichier pouvant être migré à   /home/user2
  partir du système de fichiers
  /home/user2 ne doit pas être
  inférieure à un mégaoctet.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Ajouter la gestion de l'espace au   dsmmigfs add -maxfiles=1000000
  système de fichiers /myfs .         -lt=50 -ht=80 -pm=10 /myfs
  Définir le seuil haut sur 80 pour
  cent. Définir le seuil bas sur 50
  pour cent. Définir l'espace
  (nombre de blocs) sur le nombre
  spécifié.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Lorsqu'un fichier est migré vers    dsmmigfs update -stubs=32768
  le système de fichiers /myfs ,      -preview=16384
  créez un fichier de raccord avec    -minstreamfilesize=2
  les spécifications suivantes :      readstartsrecall=yes /myfs
   * La taille du fichier de
  raccord est 32 768 octets.
   * La taille de l'aperçu du
  fichier de raccord est 16 384
  octets.
   * Si une application lit plus
  que la taille d'aperçu du fichier
  de raccord et que le fichier
  dépasse 2 Mo, rappelez le
  fichier.



2.13 dsmmigfs addmultiserver, querymultiserver et removemultiserver


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre addmultiserver,
querymultiserver ou removemultiserver pour gérer l'espace dans un
environnement constitué par plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect.



Syntaxe

>>-DSMMIGFS--+-ADDMultiserver----+------------------------------>
             +-QUERYMultiserver--+
             '-REMOVEMultiserver-'

>--spéc_systèmes_de_fichiers--+---------+--------------------><
                                '-options-'



Paramètres

ADDMultiserver
         Ajoute un serveur IBM Spectrum Protect à la liste de serveurs
         pouvant gérer le système de fichiers.

QUERYMultiserver
         Envoie une requête à l'environnement multi-serveurs. La
         commande imprime tous les serveurs IBM Spectrum Protect pouvant
         gérer le système de fichiers spécifié. Le résultat affiche le
         nombre de fichiers, d'octets ainsi que le débit de chaque
         serveur .

REMOVEMultiserver
         Supprime un serveur IBM Spectrum Protect de la liste de
         serveurs pouvant gérer le système de fichiers spécifié. Le
         serveur IBM Spectrum Protect en question ne constitue plus une
         cible pour la migration ou la sauvegarde. Les processus de
         migration et de sauvegarde en cours ne sont pas concernés. La
         suppression n'affecte pas le rappel ou la restauration des
         fichiers migrés ou sauvegardés sur le serveur IBM Spectrum
         Protect.

         Après avoir supprimé le serveur IBM Spectrum Protect de la
         liste de serveurs, et avant de supprimer physiquement le
         serveur, exécutez le script dsmRemoveServer.pl. Le script
         dsmRemoveServer.pl rappelle tous les fichiers à partir du
         serveur IBM Spectrum Protect vers les systèmes de fichiers
         locaux. Après avoir exécuté le script dsmRemoveServer.pl, vous
         pouvez migrer et sauvegarder les fichiers vers un autre serveur
         IBM Spectrum Protect.

spéc_systèmes_de_fichiers
         Nom du système de fichiers. Spécifiez un seul système de
         fichiers.

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

         -SErver=nom_serveur
                  Spécifiez le serveur cible pour la tâche à effectuer.
                  Cette option est valide uniquement dans un
                  environnement multi-serveur et ne doit être utilisée
                  qu'avec le mode de synchronisation de vérification
                  orpheline bidirectionnelle.

                  Si un fichier est couplé avec un serveur, la valeur de
                  cette option doit être ce serveur couplé. Si vous
                  indiquez un autre serveur IBM Spectrum Protect, la
                  tâche échoue.


2.14 dsmmigfs control


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre control pour modifier
dynamiquement les options du client de gestion de l'espace appliquées à
partir des démons de gestion de l'espace en cours d'exécution.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Syntaxe

>>-DSMMIGFS----Control----+---------+--------------------------><
                          '-options-'



Paramètres

Control
         Envoie une instruction control à un démon du client de gestion
         de l'espace pour modifier le comportement du démon.

options
         Utilisez les paramètres d'option fournis pour cette commande
         afin de modifier les paramètres d'option client appliqués à
         partir des démons client de gestion de l'espace.

         La commande control s'applique au démon de surveillance
         (dsmwatchd) et au démon de rappel (dsmrecalld) des démons du
         client de gestion de l'espace.

-Type=enabletrace|disabletrace
         L'argument Type est obligatoire. Indiquez si la fonction de
         traçage du client de gestion de l'espace doit être activée ou
         désactivée pour le démon du client de gestion de l'espace
         spécifié.

-PROcess=WD|RMD|RDD
         Le paramètre PROcess est obligatoire. Indiquez le processus
         démon du client de gestion de l'espace à mettre à jour avec les
         nouveaux paramètres d'option du client de gestion de l'espace.

         Spécifiez l'option WD pour mettre à jour le démon de
         surveillance de gestion de l'espace (dsmwatchd).

         Spécifiez l'option RMD pour mettre à jour le démon de rappel
         maître de gestion de l'espace (dsmrecalld avec PPID=1).

         Spécifiez l'option RDD pour mettre à jour le démon de rappel du
         distributeur de gestion de l'espace (dsmrecalld avec PPID=PID à
         partir du démon de rappel maître).

-Options=name:value[::name:value]
         Le paramètre Options est obligatoire si le paramètre -Type a
         pour valeur enabletrace.

         Indiquez l'option TRACEFILE conjointement avec le nom du
         fichier de trace de la valeur d'option. Spécifiez l'option
         TRACEFLAGS conjointement avec les indicateurs de trace de la
         valeur d'option.

         Le nom du fichier de trace doit spécifier un nom de fichier
         dans un répertoire accessible à partir du processus démon du
         client de gestion de l'espace.

         Le noeud distant n'est pas correctement configuré sur le
         serveur.

         Assurez-vous que le noeud distant est correctement configuré et
         connecté au serveur via TLS. Ainsi, vous validez la
         configuration de noeud distant et vous vérifiez que les
         informations relatives au noeud distant sont bien envoyées au
         serveur.

         Les indicateurs de trace doivent être un indicateur de trace du
         client de gestion de l'espace ou une liste d'indicateurs de
         trace du client de gestion de l'espace séparés par des espaces
         et entre guillemets.

         Remarque : Dans l'implémentation actuelle de l'instruction
         control, seules les options de trace peuvent être contrôlées
         pour les démons du client de gestion de l'espace indiqués.

Exemples

Les commandes sont fournies pour les exemples de tâches.


  Tâche                               Commande
 -----------------------------------+---------------------------------
  Activer le traçage pour le démon    dsmmigfs control
  de surveillance du démon du         -type=enabletrace -process=WD
  client de gestion de l'espace       -options=tracefile:/tmp/dsmwatc
  avec le fichier de trace            hd.trc::traceflags:"SM
  /tmp/dsmwatchd.trc et les options   SMVERBOSE SERVICE"
  de trace SM SMVERBOSE SERVICE.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Désactiver le traçage pour le       dsmmigfs control
  démon maître de rappel du démon     -type=disabletrace -process=RMD
  du client de gestion de l'espace.



2.15 dsmmigfs deactivate, reactivate, et remove


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre deactivate, reactivate
ou remove pour désactiver, réactiver ou supprimer la gestion d'espace
d'un système de fichiers.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Syntaxe

>>-DSMMIGFS--+-Deactivate-+------------------------------------->
             +-REActivate-+
             '-REMove-----'

   .---------------------------------.
   V                                 |
>------spéc_systèmes_de_fichiers---+--+---------+------------><
                                        '-options-'



Paramètres

Deactivate
         Désactive la gestion de l'espace pour un système de fichiers.
         Le client de gestion de l'espace ne peut ni migrer ni rappeler
         les fichiers et ne peut pas synchroniser le système de
         fichiers. Vous pouvez toutefois mettre à jour les paramètres de
         gestion de l'espace pour votre système de fichiers, et accéder
         aux fichiers résidents et prémigrés.

REActivate
         Réactive la gestion de l'espace pour un système de fichiers.

REMove
         Supprime la gestion de l'espace sur un système de fichiers. Si
         vous avez désactivé la gestion de l'espace pour votre système
         de fichiers, réactivez-la avant de procéder à la suppression.
         S'il existe un ou plusieurs fichiers de raccord orphelins, la
         commande échoue. Pour supprimer la gestion de l'espace,
         convertissez tous les fichiers de raccord orphelins, puis
         entrez la commande dsmmigfs une nouvelle fois.
         Si l'option 3.23 hsmoptimizedrecallonly a pour valeur YES,
         rappelez tous les fichiers de façon optimisée avant de retirer
         la gestion de l'espace depuis un système de fichiers. Vous
         pouvez aussi associer l'option 3.23 hsmoptimizedrecallonly à la
         valeur NO et redémarrez les démons de gestion de l'espace avant
         d'émettre à nouveau la commande.

spéc_systèmes_de_fichiers
         Nom du système de fichiers. Vous pouvez indiquer plusieurs noms
         de système de fichiers ; vous pouvez aussi utiliser les
         caractères génériques dans un nom de système de fichiers. Si
         vous indiquez plusieurs noms de système de fichiers, insérez un
         ou plusieurs espaces entre chaque nom.

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

Exemples


  Tâche                                     Commande
 -----------------------------------------+---------------------------
  Désactiver la gestion de l'espace pour    dsmmigfs Deactivate /home
  le système de fichiers /home.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Réactiver la gestion de l'espace pour     dsmmigfs REActivate /home
  le système de fichiers /home.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Supprimer la gestion de l'espace sur le   dsmmigfs REMove /home
  système de fichiers /home.



2.16 dsmmigfs globaldeactivate et globalreactivate


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre globaldeactivate ou
globalreactivate pour désactiver ou réactiver la gestion de l'espace
d'un noeud client à gestion d'espace.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Syntaxe

>>-DSMMIGFS--+-GLOBALDeactivate-+--+---------+-----------------><
             '-GLOBALReactivate-'  '-options-'



Paramètres

GLOBALDeactivate
         Désactive la gestion de l'espace pour tous les systèmes de
         fichiers de votre noeud client. Le client de gestion de
         l'espace ne peut ni migrer ni rappeler les fichiers et ne peut
         pas synchroniser de système de fichiers. Cependant, vous pouvez
         mettre à jour les paramètres de gestion des systèmes de
         fichiers, ajouter la gestion de l'espace aux autres systèmes de
         fichiers ou accéder aux fichiers résidents et prémigrés.

GLOBALReactivate
         Réactive la gestion de l'espace pour votre noeud client. Tous
         les systèmes de fichiers auxquels vous avez ajouté la gestion
         de l'espace retrouvent leur état antérieur, y compris celui que
         vous avez ajouté alors que la gestion de l'espace était
         globalement désactivée.

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

Exemples


  Tâche                                   Commande
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Désactiver globalement la gestion de    dsmmigfs GLOBALDeactivate
  l'espace pour votre noeud client.
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Réactiver globalement la gestion de     dsmmigfs GLOBALReactivate
  l'espace pour votre noeud client.



2.17 dsmmigfs help


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre help pour la syntaxe de
commande dsmmigfs et les options.



Syntaxe

>>-DSMMIGFS--Help--+---------+---------------------------------><
                   '-options-'



Paramètres

Help
         Affiche la syntaxe de la commande dsmmigfs incluant les
         paramètres de commande, options et plages valides des valeurs
         d'option.

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

Exemples


  Tâche                                   Commande
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Afficher la syntaxe de la commande      dsmmigfs h
  dsmmigfs.



2.18 dsmmigfs query


La commande dsmmigfs, utilisée avec le paramètre query, affiche les
paramètres de gestion de l'espace en cours pour un système de fichiers.



Syntaxe

>>-DSMMIGFS--Query--+---------+--------------------------------->
                    '-options-'

>--+---------------------------------+-------------------------><
   | .-----------------------------. |
   | V                             | |
   '---spéc_systèmes_de_fichiers-+-'



Paramètres

Query
         Affiche les paramètres en cours de gestion de l'espace pour le
         système de fichiers nommé.

options
         -Detail
                  Affiche les paramètres HSM détaillés pour le système
                  de fichiers. Certains paramètres ne s'affichent que
                  lors d'une interrogation à l'aide de l'option detail :

                  *  Le nombre maximum de candidats à la migration
                     identifiés par le démon scout

                  *  La taille de rappel minimale du fichier partiel

                  *  La taille minimale du rappel continu

                  *  La taille minimale (en octets) autorisant la
                     migration d'un fichier

                  *  Le statut local de l'environnement de rappel
                     distribué

                  *  Le statut de l'environnement de basculement

                  Pour les systèmes de fichiers GPFS uniquement :
                           La commande dsmmigfs query sans l'option
                           detail n'affiche que les systèmes de fichiers
                           gérés localement. L'option detail permet
                           d'afficher les informations de tous les
                           systèmes de fichiers avec espace géré dans le
                           cluster IBM Spectrum Scale.

                           Lorsque vous spécifiez l'option detail, le
                           client HSM affiche également le nom de noeud
                           pour chaque ID de noeud.

         -Failover
                  Affiche un aperçu du statut de l'environnement de
                  basculement de tous les noeuds de groupe gérés par
                  HSM. Valide uniquement sur les systèmes de fichiers
                  GPFS. Le résultat contient le statut du nom et l'ID du
                  noeud. Le statut suivant peut s'afficher :

                  ENABLED
                           Le noeud peut prendre en charge les systèmes
                           de fichiers avec espace géré en cas de
                           défaillance d'un autre noeud HSM. En cas de
                           panne du noeud, le contrôle des systèmes de
                           fichiers avec espace géré bascule vers
                           d'autres noeuds.

                  ENABLED_TAKEOVER
                           Le noeud peut prendre en charge les systèmes
                           de fichiers avec espace géré en cas de
                           défaillance d'un autre noeud HSM. Si le noeud
                           s'arrête, le contrôle des systèmes de
                           fichiers avec espace géré ne bascule pas sur
                           d'autres noeuds HSM.

                  ENABLED_HANDOVER
                           En cas de panne du noeud, le contrôle des
                           systèmes de fichiers avec espace géré bascule
                           vers d'autres noeuds. Le noeud de prend pas
                           en charge les systèmes de fichiers avec
                           espace géré en cas de défaillance d'un autre
                           noeud HSM.

                  DISABLED
                           Le noeud HSM ne prend pas le contrôle des
                           systèmes de fichiers avec espace géré d'un
                           autre noeud HSM. Si le noeud s'arrête, le
                           contrôle des systèmes de fichiers avec espace
                           géré ne bascule pas sur d'autres noeuds HSM.



                  Afin d'activer la fonction de basculement de la
                  gestion HSM de systèmes de fichiers GPFS sur des
                  noeuds source au sein d'un environnement cluster,
                  exécutez la commande dsmmigfs enablefailover sur
                  chaque noeud source.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

         -Node=valeur_noeud -parsable
                  Affichez le statut IBM Spectrum Scale des noeuds du
                  cluster gérés par le client HSM. Valide uniquement sur
                  les systèmes de fichiers GPFS. L'abréviation minimale
                  de l'option comporte un seul caractère
                  (-n=valeur_noeud). La sortie affiche les informations
                  suivantes pour chaque noeud :

                  *  Nom de noeud IBM Spectrum Scale

                  *  ID de noeud IBM Spectrum Scale

                  *  Statut IBM Spectrum Scale. Le statut IBM Spectrum
                     Scale peut être arbitrage, actif, éteint ou
                     inconnu. Le statut s'affiche lorsque vous indiquez
                     l'option detail.

                  *  Identificateur de session du démon de rappel

                  *  Disposition du montage

                  *  Démon de rappel de la commande PING

                  *  Identificateur de session du démon de surveillance

                  *  Statut HSM. Le statut HSM peut être actif ou
                     éteint.



                  Spécifiez valeur_noeud à l'aide de l'un des trois
                  formats suivants :

                  Spécifiez valeur_noeud comme nom de noeud
                           Exemple : -node=system1

                  Spécifiez valeur_noeud comme fichier contenant une
                  liste de noms de noeuds
                           Exemple :
                           -node=/usr/tivoli/tsm/data/nodes.list

                  Spécifiez valeur_noeud à l'aide d'un mot-clé
                  définissant une classe de noeuds
                           Spécifiez l'une des classes de noeuds
                           suivantes :

                           all
                                    Tous les noeuds du cluster IBM
                                    Spectrum Scale.

                           clientnodes
                                    Tous les noeuds qui ne font pas
                                    partie des activités
                                    d'administration du système de
                                    fichiers.

                           managernodes
                                    Tous les noeuds du pool de noeuds
                                    depuis lequel les gestionnaires de
                                    systèmes de fichiers et les
                                    gestionnaires de jetons sont
                                    sélectionnés.

                           nonquorumnodes
                                    Tous les noeuds non quorum du
                                    cluster IBM Spectrum Scale.

                           nsdnodes
                                    Tous les noeuds du serveur NSD du
                                    cluster IBM Spectrum Scale.

                           quorumnodes
                                    Tous les noeuds quorum du cluster
                                    IBM Spectrum Scale.
                           Exemple : -node=quorumnodes

                  Lorsque vous spécifiez l'option node, vous pouvez
                  indiquer l'option parsable. L'option parsable est
                  facultative. L'option parsable affiche la sortie dans
                  un format pouvant être facilement analysé.
                  L'abréviation minimale de l'option comporte quatre
                  caractères (-pars). Le format analysable affiche les
                  attributs dans l'ordre suivant :

                     Nom de la commande
                     Type de requête
                     Nom de noeud IBM Spectrum Scale
                     ID de noeud IBM Spectrum Scale
                     Statut IBM Spectrum Scale
                     Statut HSM
                     Identificateur de session du maître de rappel
                     Disposition du montage
                     Disponibilité du démon de rappel
                     Identificateur de session du démon de surveillance

                  Chaque valeur d'attribut se termine par deux-points.

                  La sortie suivante est un exemple du format obtenu
                  lorsque vous indiquez l'option parsable :

spéc_systèmes_de_fichiers
         Nom du système de fichiers qui affiche les paramètres de
         gestion de l'espace en cours. Par défaut, il s'agit de tous les
         systèmes de fichiers avec espace géré.

Exemples


  Tâche                                   Commande
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Affiche les paramètres de gestion de    dsmmigfs query /migfs2
  l'espace pour le système de fichiers
  /migfs2.
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Affiche les entrées de gestion de       dsmmigfs query
  l'espace présentées dans le fichier     -L=/tmp/migfslog /migfs2
  journal /tmp/migfslog.



2.19 dsmmigfs rollback


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre rollback pour transférer
la gestion des systèmes de fichiers au noeud préférentiel si ce dernier
est différent du noeud propriétaire en cours.

Cette commande est valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Syntaxe

>>-DSMMIGFS--ROLLback--+---------+-----------------------------><
                       '-options-'



Paramètres

ROLLback
         Transfère la gestion HSM des systèmes de fichiers au noeud
         préféré si ce dernier est différent du noeud propriétaire en
         cours. Entrez cette commande sur le noeud préféré.

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

Exemples


  Tâche                                   Commande
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Transférer vers le noeud                dsmmigfs rollback
  préférentiel.



2.20 dsmmigfs enablefailover et disablefailover


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre enablefailover ou
disablefailover pour gérer la reprise après arrêt partiel du système.

Cette commande est valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Si les conditions ci-après sont vérifiées, un client de gestion de
l'espace peut prendre le relais d'un autre client HSM impliqué dans un
arrêt partiel du système :

*  La fonction de secours du noeud client de gestion de l'espace
   défaillant est activée.

*  La fonction de secours est activée sur un ou plusieurs noeuds du
   client de gestion de l'espace supplémentaires du même cluster IBM
   Spectrum Scale.

*  Le système de fichiers dont l'espace est géré est monté sur au moins
   l'un de ces noeuds

*  Une heure synchrone existe sur les noeuds défaillants et les noeuds
   client.

*  Le noeud homologue est en ligne.

Syntaxe

>>-DSMMIGFS--+-ENABLEFailover--+--+---------+------------------><
             '-DISABLEFailover-'  '-options-'



Paramètres

ENABLEFailover
         Active le noeud pour des opérations de secours dans le cluster
         IBM Spectrum Scale.

DISABLEFailover
         Désactive les opérations de secours sur le noeud.

options
         -MODE=valeur
                  Indique un mode de basculement. L'option mode est
                  valide uniquement avec le paramètre enablefailover.
                  Vous pouvez définir les valeurs suivantes pour
                  l'option mode :

                  TAKEOVER
                           Le noeud peut prendre en charge les systèmes
                           de fichiers avec espace géré en cas de
                           défaillance d'un autre noeud HSM. Si le noeud
                           s'arrête, le contrôle des systèmes de
                           fichiers avec espace géré ne bascule pas sur
                           d'autres noeuds HSM.

                  HANDOVER
                           En cas de panne du noeud, le contrôle des
                           systèmes de fichiers avec espace géré bascule
                           vers d'autres noeuds. Le noeud de prend pas
                           en charge les systèmes de fichiers avec
                           espace géré en cas de défaillance d'un autre
                           noeud HSM.

                  ENABLED
                           Le noeud peut prendre en charge les systèmes
                           de fichiers avec espace géré en cas de
                           défaillance d'un autre noeud HSM. En cas de
                           panne du noeud, le contrôle des systèmes de
                           fichiers avec espace géré bascule vers
                           d'autres noeuds.

                  La valeur par défaut est ENABLED.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

Exemples

Les commandes sont fournies pour les exemples de tâches.


  Tâche                                     Commande
 -----------------------------------------+---------------------------
  Activer les opérations de secours sur     dsmmigfs enablef
  le noeud client de gestion de l'espace    -mode=HANDOVER
  . En cas de panne du noeud, le contrôle
  des systèmes de fichiers avec espace
  géré bascule vers d'autres noeuds. Le
  noeud de prend pas en charge les
  systèmes de fichiers avec espace géré
  en cas de défaillance d'un autre noeud
  HSM.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Désactiver les opérations de secours      dsmmigfs disableFailover
  sur le noeud client de gestion de
  l'espace.



2.21 dsmmigfs stop, start et restart


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre stop, start ou restart
pour contrôler les démons de gestion de l'espace.

Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre stop, start ou restart
pour contrôler les démons :

*  Démarrer tous les démons

*  Arrêter tous les démons ainsi que les processus dsmrecall et
   dsmmigrate sauf dsmwatchd

*  Redémarrer tous les démons, arrêter dsmrecall et dsmmigrate sauf
   dsmwatchd.

Remarque : Sachez que les démons seront démarrés avec le même
environnement que le démon dsmwatchd, ce qui signifie que les fichiers
d'options dsm.opt et dsm.sys contenus dans le chemin d'installation par
défaut /usr/tivoli/tsm/client/ba/bin seront utilisés.

Syntaxe

>>-DSMMIGFS--+-START---+--+---------+--------------------------><
             +-STOP----+  '-options-'
             '-RESTART-'



Paramètres

START
         Démarre tous les démons HSM sur le noeud client local. Le démon
         dsmwatchd n'est pas concerné.

STOP
         Arrête tous les démons HSM. Les processus dsmrecall et
         dsmmigrate sont arrêtés. Le démon dsmwatchd n'est pas concerné.

RESTART
         Redémarre tous les démons HSM. Les processus dsmrecall et
         dsmmigrate sont lancés. Le démon dsmwatchd n'est pas concerné.

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

Exemples


  Tâche                                   Commande
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Démarrer tous les démons                dsmmigfs START
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Arrêter tous les démons                 dsmmigfs STOP
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Redémarrer tous les démons HSM. Par     dsmmigfs RESTART
  exemple, laissez-les mettre à jour la
  configuration définie dans vos
  fichiers d'options dsm.opt et
  dsm.sys.



2.22 dsmmigfs takeover


Utilisez la commande dsmmigfs avec le paramètre takeover pour transférer
la gestion HSM d'un système de fichiers vers un autre noeud du client de
gestion de l'espace faisant partie du même ensemble de noeuds IBM
Spectrum Scale.

Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Syntaxe

>>-DSMMIGFS--TAKEover--spéc_fichier--+---------+--------------><
                                      '-options-'



Paramètres

TAKEover
         La commande dsmmigfs transfère la gestion HSM du système de
         fichiers spécifié vers le noeud client de gestion de l'espace
         sur lequel vous appelez cette commande. Le transfert doit être
         lancé sur un noeud du même ensemble de noeuds IBM Spectrum
         Scale local.

spéc_fichier
         Nom du système de fichiers que vous souhaitez reprendre.

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

Exemples


  Tâche                                   Commande
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Transférer la gestion HSM du            dsmmigfs takeover
  répertoire en cours au noeud du         /home/filesystem
  client de gestion de l'espace situé
  dans le même ensemble de noeuds IBM
  Spectrum Scale local.



2.23 dsmmighelp


La commande dsmmighelp affiche des rubriques d'aide en ligne qui vous
permettent d'accéder à l'aide générale des commandes ou à des
informations sur les messages.



Syntaxe

>>-DSMMIGHELP--+---------+-------------------------------------><
               '-options-'



Paramètres

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

Exemples


  Tâche                                              Commande
 --------------------------------------------------+------------------
  Afficher l'aide en ligne pour les commandes HSM.   dsmmighelp



2.24 dsmmigquery


La commande dsmmigquery affiche des informations sur les fichiers
migrés, les candidats et les classes de gestion.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

La commande dsmmigquery affiche les informations suivantes pour un ou
plusieurs systèmes de fichiers :

*  Liste des candidats à la migration
*  Liste de rappel ordonnée pour les fichiers migrés
*  Classes de gestion disponibles
*  Options client et serveur actuelles
*  Liste de tous les fichiers du système de fichiers

La sortie de cette commande est dirigée vers stdout. Pour rediriger le
résultat vers un fichier, utilisez les caractères de réacheminement et
indiquez le nom d'un fichier à la fin de la commande.

Syntaxe

>>-DSMMIGQUERY--+-----------------------------+--+---------+---><
                '-spéc_systèmes_de_fichiers-'  '-options-'



Paramètres

options
         -Detail
                  Pour afficher des informations sur toutes les classes
                  de gestion disponibles, utilisez cette commande avec
                  l'option mgmtclass. Si vous n'utilisez pas cette
                  option, le client HSM affiche le nom de la classe de
                  gestion et une courte description uniquement.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

         -Mgmtclass
                  Affiche des informations sur toutes les classes de
                  gestion que vous pouvez affecter à vos fichiers.

         -Options
                  Affiche les paramètres en cours pour vos options
                  client et serveur. Il s'agit de l'option par défaut.

         -SErver=nom_serveur
                  Spécifiez le serveur cible pour la tâche à effectuer.
                  Cette option est valide uniquement dans un
                  environnement multi-serveurs. Dans un environnement
                  multi-serveurs, vous devez spécifier l'option server.

                  Cette option est valide avec les options sortedall et
                  sortedmigrated.

         -SORTEDAll
                  Affiche la liste de tous les fichiers du système de
                  fichiers dans l'ordre suivant : fichiers résidents,
                  fichiers prémigrés, fichiers migrés. Trie les fichiers
                  migrés dans l'ordre le plus approprié pour le rappel.

         -SORTEDMigrated
                  Affiche la liste de tous les fichiers que vous avez
                  migrés du système de fichiers vers la mémoire IBM
                  Spectrum Protect, dans l'ordre le plus approprié pour
                  le rappel.

spéc_systèmes_de_fichiers
         Système de fichiers pour lequel vous souhaitez afficher des
         informations. Le système de fichiers en cours est le système de
         fichiers par défaut. Vous pouvez indiquer plusieurs noms de
         système de fichiers ; vous pouvez aussi utiliser les caractères
         génériques dans un nom de système de fichiers. Si vous indiquez
         plusieurs noms de système de fichiers, insérez un ou plusieurs
         espaces entre chaque nom.

Exemples


  Tâche                                    Commande
 ----------------------------------------+----------------------------
  Afficher les paramètres en cours pour    dsmmigquery
  les options client et serveur.
 ----------------------------------------+----------------------------
  Afficher les informations relatives      dsmmigquery -Mgmtclass
  aux classes de gestion que vous pouvez   -Detail
  affecter aux fichiers sur votre noeud
  client.



2.24.1 Options partagées de la commande dsmmigquery du client de
sauvegarde-archivage et HSM


La commande dsmmigquery -o affiche à la fois les options HSM et
plusieurs options partagées entre le client de gestion de l'espace et le
client de sauvegarde-archivage.

Vous trouverez ci-après la liste des options partagées entre le client
de gestion de l'espace et le client de sauvegarde-archivage.

*  asnodename
*  commmethod
*  compression
*  defaultserver
*  detail
*  diskbuffsize
*  enablelanfree
*  errorlogmax
*  errorlogname
*  errorlogretention
*  exclude
*  exclude.compression
*  inclexcl
*  include
*  include.compression
*  lanfreecommmethod
*  lanfreetcpport
*  lanfreeshmport
*  makesparsefile
*  nodename
*  passwordaccess
*  passworddir
*  servername
*  shmport
*  skipacl
*  tcpbuffsize
*  tcpnodelay
*  tcpport
*  tcpserveraddress
*  tcpwindowsize


2.25 dsmmigrate


La commande dsmmigrate sélectionne des fichiers spécifiques à partir du
système de fichiers local et effectue leur migration vers le serveur IBM
Spectrum Protect.

Conseil : Sur les systèmes de fichiers de grande taille, la migration
sélective peut prendre un certain temps. La migration peut être plus
rapide si vous prémigrez les fichiers avant de les migrer. Pour générer
rapidement de l'espace libre, procédez comme suit :

1. Préparez la migration en procédant à la prémigration des fichiers.

2. Lorsque vous devez créer rapidement de l'espace libre, utilisez
   l'option stubpremigrated pour migrer uniquement les fichiers
   prémigrés.

Si le fichier existe dans un système de fichiers dont la section serveur
est différente de celle du dernier fichier traité, une nouvelle session
démarre pour chaque fichier migré. Cette opération peut être le résultat
de l'existence de liaisons entre deux systèmes de fichiers.

Remarque :

1. Le système vous invite à attendre le montage du support ou à ignorer
   le fichier lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

   *  L'option tapeprompt a pour valeur YES dans le fichier dsm.opt.

   *  La destination du fichier migré est un pool de stockage qui se
      compose d'un support amovible (par exemple, bande magnétique)

2. Le client de gestion de l'espace n'effectue pas la migration du
   contenu des liens symboliques. Les liens symboliques ne sont pas
   suivis lors d'une migration sélective récursive.

Le premier fichier migre même si la taille du fichier dépasse le quota
que vous avez indiqué pour le système de fichiers. Lors de la migration,
le commande ddf affiche zéro octet migré et prémigré pour le système de
fichiers. Si le nombre total d'octets dépasse le quota après migration
du fichier, le fichier suivant n'est pas migré.

Syntaxe

>>-DSMMIGRATE--+---------+-------------------------------------->
               '-options-'

   .-----------------------------------.
   V                                   |
>----+-spéc_fichier-----------------+-+-----------------------><
     '- -FIlelist--=--chemin_fichier-'



Paramètres

options
         -Detail
                  Affiche la taille et le nom de chaque fichier que vous
                  migrez.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

         -Premigrate
                  Une copie du fichier est envoyée à la mémoire de
                  stockage IBM Spectrum Protect et le fichier demeure
                  sur le système de fichiers local. Le fichier passe
                  ensuite à l'état premigrated. Vous ne pouvez pas
                  utiliser les options premigrate et stubpremigrated en
                  même temps.

         -PREViewsize=n
                  Indique la taille d'aperçu du fichier de raccord. Les
                  valeurs valides sont comprises entre 0 et
                  1,073,741,824 et ne doivent pas dépasser la taille du
                  raccord.

                  Lorsque les attributs et la taille d'aperçu sont
                  définis, une opération de rappel commence uniquement
                  lorsqu'une application lit le fichier de raccord
                  au-delà de la section d'aperçu du fichier de raccord.
                  Si une application lit uniquement la section d'aperçu
                  du fichier de raccord, le fichier n'est pas rappelé.

         -REAdstartsrecall=Non|Oui
                  Indique si une opération de rappel démarre lorsqu'une
                  application lit le fichier de raccord.

                  Cette option s'applique uniquement si le mode de
                  rappel continu est défini.

                  Si l'option previewsize est définie pour un fichier de
                  raccord, une opération de rappel commence uniquement
                  lorsqu'une application lit le fichier au-delà de la
                  section d'aperçu du fichier de raccord.

                  La valeur par défaut est Non.

                  Quelle que soit la valeur de l'option
                  readstartsrecall, le fichier est rappelé lorsque l'une
                  des conditions suivantes est vraie :

                  *  Le démon de rappel détermine que le fichier de
                     raccord ne contient pas toutes les données requises
                     par une opération de lecture.

                  *  Une opération modifie le fichier.

         -Recursive
                  Migre les fichiers d'un sous-répertoire quelconque du
                  répertoire indiqué correspondant à la spécification de
                  fichier. Si vous n'utilisez pas cette option, seuls
                  les fichiers des répertoires que vous indiquez sont
                  migrés.

                  Le client de gestion de l'espace n'effectue pas la
                  migration du contenu des liens symboliques. Les liens
                  symboliques ne sont pas suivis lors d'une migration
                  sélective récursive.

         -SErver=nom_serveur
                  Spécifiez le serveur cible pour la tâche à effectuer.
                  Cette option est valide uniquement dans un
                  environnement multi-serveur et ne doit être utilisée
                  qu'avec le mode de synchronisation de vérification
                  orpheline bidirectionnelle.

                  Si un fichier est couplé avec un serveur IBM Spectrum
                  Protect, vous devez spécifier ce serveur. Si un
                  fichier n'est pas couplé avec un serveur, vous avez la
                  possibilité de spécifier tout serveur IBM Spectrum
                  Protect qui a été ajouté à l'environnement
                  multi-serveurs.

         -STUBSize=n
                  Indique la taille des fichiers de raccord qui restent
                  sur les systèmes de fichiers lorsque les fichiers
                  migrent vers l'espace de stockage.

                  Pour le client de gestion de l'espace sur des systèmes
                  de fichiers GPFS, vous pouvez spécifier 0 ou un
                  multiple de la taille de bloc de système de fichiers.
                  La valeur par défaut est 0.

                  Pour tous les types de systèmes de fichiers, la valeur
                  maximale de la taille du fichier raccord est 1 Go.

         -STUBPremigrated
                  Seuls les fichiers possédant l'état prémigré sont
                  migrés. Le processus de migration permet d'obtenir
                  rapidement de l'espace libre sur le système de
                  fichiers. Des copies de fichier sont présentes dans la
                  mémoire de stockage IBM Spectrum Protect. Le processus
                  de migration ne remplace que les fichiers locaux dotés
                  de fichiers de raccord.

spéc_fichier
         Le chemin d'accès et le nom de fichier des fichiers que vous
         souhaitez migrer. Ce paramètre est obligatoire. Vous pouvez
         utiliser les caractères génériques pour indiquer un groupe de
         fichiers ou tous les fichiers d'un répertoire. Vous pouvez
         entrer plusieurs spécifications de fichier dans une même
         commande. Si vous entrez plusieurs spécifications de fichier,
         insérez un ou plusieurs espaces entre chaque spécification.

-FIlelist=chemin_fichier
         Indique le chemin d'un fichier contenant une liste de fichiers
         à traiter à l'aide de cette commande.

         Les entrées dans le fichier de listes doivent être conformes
         aux règles suivantes :

         *  Chaque entrée est un chemin qualifié complet d'un fichier ou
            un chemin relatif vers un fichier.

         *  Aucune entrée ne constitue un objet répertoire.

         *  Chaque entrée doit figurer sur une ligne distincte.

         Le client de gestion de l'espace ignore les entrées
         incorrectes.

         Les règles suivantes s'appliquent à la liste de fichiers pour
         le client de gestion de l'espace. Ces règles sont différentes
         des règles de listes de fichiers du client de
         sauvegarde-archivage.

         *  Une entrée peut contenir des caractères non imprimables mais
            ne peut pas contenir de retour chariot.

         *  Les caractères génériques sont autorisés.

         *  Un chemin d'accès à un fichier contenant des espaces vides
            doit être placé entre guillemets.

         *  Une entrée qui commence par un guillemet et se termine par
            un guillemet est tolérée. Le client de gestion de l'espace
            suppose que les guillemets ne sont pas nécessaires et les
            omet lorsque le client de gestion de l'espace traite
            l'entrée. Si les guillemets ouvrant et fermant sont
            nécessaires pour identifier le fichier, ajoutez des
            guillemets au début et à la fin de l'entrée.

         Voici un exemple d'une liste de fichiers dans un fichier liste
         :

           /home/rep/fich1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Si le nom du fichier de listes que vous spécifiez avec l'option
         filelist n'existe pas, la commande échoue.

Exemples


  Tâche                           Commande
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migrez tous les fichiers d'un   dsmmigrate -Recursive -Detail
  répertoire nommé                /migfs2/test/dir1
  /migfs2/test/dir1 et de tous
  ses sous-répertoires.
  Affichez les informations.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migrez un fichier nommé tf04    dsmmigrate -Detail -L=/tmp/miglog
  à partir du répertoire en       tf04
  cours et affichez les
  informations. Consignez les
  résultats dans le fichier
  /tmp/miglog .
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migrez tous les fichiers vers   dsmmigrate -logname=/tmp/miglog
  une liste de fichiers appelée   -filelist=/tmp/filelist
  /tmp/filelist . Consignez les   -stubsize=4096 -previewsize=2048
  résultats dans le fichier       -readstartsrecall=yes
  /tmp/miglog . Définissez la
  taille du fichier de raccord
  sur 4 096 octets et la taille
  de l'aperçu sur 2 048 octets.
  Restriction : Lorsqu'un
  fichier est rappelé, la
  taille de l'aperçu a une
  incidence sur le traitement
  de rappel uniquement si le
  mode de rappel continu est
  défini et que
  readstartsrecall=yes . Vous
  pouvez définir le mode de
  rappel continu avec l'option
  minstreamfilesize de la
  commande dsmmigfs ou avec
  l'option recallmode de la
  commande dsmattr.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Utilisez un interpréteur de     find /hsmfilesystem -user ibm
  commandes pour générer une      -print > /tmp/filelist dsmmigrate
  liste de fichiers détenus par   -filelist=/tmp/filelist
  l'utilisateur ibm, puis
  migrez les fichiers.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Prémigrez le fichier            dsmmigrate -p /migfs2/test/file1
  /migfs2/test/file1 , mais ne
  remplacez pas le fichier
  local par un raccord.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Migrez tous les fichiers        dsmmigrate -R -ST /migfs2/test/dir1
  prémigrés dans le répertoire
  /migfs2/test/dir1/ , puis
  dans tous les
  sous-répertoires



2.26 dsmmigundelete


La commande dsmmigundelete recrée les fichiers de raccord supprimés pour
les fichiers migrés et crée des fichiers de raccord pour les fichiers
prémigrés pour lesquels aucun fichier d'origine n'existe pas dans votre
système de fichiers local. Le fichier devient alors un fichier migré.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Si un fichier de raccord est supprimé de votre système de fichiers
local, le fichier migré ou prémigré correspondant est marqué pour
expirer lorsque s'exécute à nouveau une opération de synchronisation.

Remarque : La commande dsmmigundelete ne prend pas en charge les
fichiers à lien fixe. Si vous recréez un fichier de raccord pour un
fichier lié en dur, aucun fichier de raccord n'est recréé sauf si tous
les fichiers liés en dur sont supprimés de votre système de fichiers
local. Lorsqu'un fichier appartenant à un groupe de fichiers à lien fixe
est migré, tous les autres fichiers deviennent des fichiers de raccord.
Lorsque la commande dsmmigundelete recrée un fichier de raccord pour un
fichier lié en dur, le fichier de raccord porte le même nom que le
fichier qui a été initialement migré. Aucun fichier de raccord n'est
recréé pour les autres fichiers qui se trouvaient précédemment dans
l'ensemble de fichiers liés en dur.

Remarque : Lorsque la réplication de noeud est utilisée sur le serveur de
reprise IBM Spectrum Protect, vous pouvez restaurer des fichiers à
partir de ce serveur. Toutefois, la restauration des fichiers de raccord
à partir du serveur de reprise n'est pas prise en charge. Au lieu de
restaurer les fichiers de raccord, les fichiers résidents seront
restaurés. Dans ce cas, lorsque vous reconfigurez HSM pour la connexion
à un serveur de reprise, les commandes dsmmigundelete et dsmreconcile ne
sont pas prises en charge.

Syntaxe

>>-DSMMIGUNDELETE--+-----------------------------+-------------->
                   '-spéc_systèmes_de_fichiers-'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-options-'



Paramètres

options
         -Recover
                  Recrée les fichiers de raccord qui ont été supprimés
                  de votre système de fichiers. Utilisez cette option
                  pour de meilleures performances au cours du processus
                  de reprise.

                  Important : Cette option recrée tous les fichiers de
                  raccord existants qui remplacent tous les fichiers
                  prémigrés ou rappelés. Les données sont perdues de la
                  dernière migration à l'utilisation de cette option ! A
                  la suite de l'application de la commande
                  dsmmigundelete -recover , il n'est pas possible de
                  vérifier la conformité des données du fichier de
                  raccord local avec le contenu du fichier disponible
                  sur le serveur IBM Spectrum Protect.

                  Utilisez cette option uniquement si l'intégralité ou
                  la plupart des fichiers du système de fichiers sont
                  des fichiers de raccord et si vous avez besoin de
                  bonnes performances au cours de la recréation des
                  fichiers de raccord.

                  Pour optimiser les performances, n'utilisez pas cette
                  option avec l'option detail.

                  Les fichiers qui n'ont jamais été migrés ne sont pas
                  recréés.

         -Detail
                  Affiche des informations détaillées sur le fichier de
                  raccord à recréer dans le système de fichiers.

                  N'utilisez pas cette option avec recover.

         -Expiring
                  Recrée un fichier de raccord pour un fichier migré si
                  aucun fichier de raccord correspondant n'existe dans
                  votre système de fichiers local, que le fichier migré
                  soit ou non marqué comme devant expirer ou non. Ou
                  bien, crée un fichier de raccord pour un fichier
                  prémigré s'il n'existe pas de fichier d'origine
                  correspondant sur votre système de fichiers local, que
                  le fichier prémigré ait été ou non marqué comme devant
                  expirer.

                  Exécutez la commande dsmmigundelete avec l'option
                  expiring si vous aviez effectué une synchronisation
                  depuis la suppression des fichiers.

                  Si vous n'utilisez pas l'option expiring, le client
                  HSM recrée un fichier de raccord pour un fichier migré
                  si aucun fichier de raccord correspondant n'existe
                  dans votre système de fichiers local et que le fichier
                  migré n'a pas été marqué pour l'expiration. Ou bien,
                  il crée un fichier de raccord pour un fichier prémigré
                  s'il n'existe pas de fichier d'origine correspondant
                  sur votre système de fichiers local, et que le fichier
                  prémigré n'a pas été marqué comme devant expirer.

                  Exécutez la commande dsmmigundelete sans l'option
                  expiring si vous n'aviez pas effectué une
                  synchronisation depuis la suppression des fichiers.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

         -FILELIST=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'un fichier contenant une liste de
                  fichiers à traiter à l'aide de cette commande. Le
                  format d'une entrée de liste de fichiers est
                  <extobjid> <chemin d'accès au fichier>\n. Pour
                  disposer des informations requises pour recréer des
                  fichiers de raccord à partir d'une liste de fichiers,
                  il est recommandé de collecter ces informations
                  régulièrement depuis le système de fichiers. Ces
                  informations sont collectées à l'aide du moteur de
                  règles IBM Spectrum Scale et stockées dans des
                  fichiers temporaires, ou bien à l'aide du script
                  dsmmigundelete.pl qui demande les informations au
                  serveur IBM Spectrum Protect.

         -SErver=nom_serveur
                  Spécifiez le serveur cible pour la tâche à effectuer.
                  Cette option est valide uniquement dans un
                  environnement multi-serveur et ne doit être utilisée
                  qu'avec le mode de synchronisation de vérification
                  orpheline bidirectionnelle.

                  Si un fichier est couplé avec un serveur, la valeur de
                  cette option doit être ce serveur couplé. Si vous
                  indiquez un autre serveur IBM Spectrum Protect, la
                  tâche échoue.

spéc_systèmes_de_fichiers
         Nom du système de fichiers pour lequel vous souhaitez recréer
         des fichiers de raccord supprimés et créer des fichiers de
         raccord pour les fichiers prémigrés qui ont été supprimés de
         votre système de fichiers local. Par défaut, tous les systèmes
         de fichiers pour lesquels la gestion de l'espace est active
         sont pris en compte. Vous pouvez indiquer plusieurs noms de
         système de fichiers. Dans ce cas, insérez un ou plusieurs
         espaces entre chaque nom.

Exemples


  Tâche                                      Commande
 ------------------------------------------+--------------------------
  Recrée les fichiers de raccord qui ont     dsmmigundelete -expiring
  été accidentellement supprimés du          -Logname=/tmp/undeletelo
  système de fichiers /home . Recrée les     g /home
  fichiers de raccord, quel que soit le
  statut d'expiration des copies de
  migration (utilisez l'option expiring ).
  Une synchronisation a été lancée depuis
  que les fichiers ont été supprimés. Les
  résultats sont consignés dans le fichier
  journal /tmp/undeletelog .
 ------------------------------------------+--------------------------
  Recréez les fichiers de raccord pour les   dsmmigundelete
  fichiers migrés dans le système de         -L=/tmp/undeletelog
  fichiers /home . Recrée les fichiers de    /home
  raccord uniquement pour les copies de
  migration qui ne sont pas marquées pour
  l'expiration (n'utilisez pas l'option
  expiring ). Aucune synchronisation n'a
  été exécutée car les fichiers ont été
  supprimés. Les entrées sont consignées
  dans le fichier journal /tmp/undeletelog
  .
 ------------------------------------------+--------------------------
  Recrée les fichiers de raccord pour les    dsmmigundelete -recover
  fichiers migrés qui avaient été            /trullofs
  supprimés du système de fichiers
  /trullofs .



2.27 dsmmonitord


La commande dsmmonitord démarre le démon du moniteur d'espace HSM s'il
est arrêté. Si vous lancez cette commande et que ce dernier n'est pas en
cours d'exécution, aucune action n'est entreprise.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Syntaxe

>>-DSMMONITORD--+---------+------------------------------------><
                '-options-'



Paramètres

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.


2.28 dsmq


La commande dsmq affiche les informations suivantes sur chaque processus
de rappel en attente de traitement.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

La commande dsmq affiche les informations suivantes :

*  L'ID de rappel
*  Le nom d'hôte de l'hôte rappelant le fichier
*  L'heure de démarrage du processus de rappel
*  Le numéro d'i-node pour le fichier rappelé
*  Le nom du couple de serveurs IBM Spectrum Protect
*  Le nom du système de fichiers sur lequel le fichier est rappelé
*  Le nom d'origine du fichier au moment de la migration

Si vous définissez l'option maxrecalldaemons dans votre fichier dsm.sys
sur une valeur inférieure au nombre actuel de rappels demandés,
certaines demandes de rappels ne s'affichent pas dans le résultat de la
commande tant que des démons de rappel ne sont pas disponibles pour les
traiter. Pour supprimer un processus de rappel de la file d'attente,
utilisez la commande dsmrm.

Remarque : Si le serveur IBM Spectrum Protect est occupé, le nom
d'origine du fichier peut s'afficher comme INCONNU. Si la connexion
entre le client de gestion de l'espace et le serveur IBM Spectrum
Protect est lente, le nom d'origine du fichier peut s'afficher comme
INCONNU. Exécutez à nouveau la commande dsmq pour afficher le nom de
fichier.

Si l'ID processus du démon de rappel (DPID) est zéro, le rappel est
complet. Vous ne pouvez pas supprimer le processus de rappel de la file
d'attente.

La commande dsmq n'affiche pas d'informations sur les rappels déclenchés
par le traitement de rappel de bande magnétique optimisé.



Syntaxe

>>-DSMQ--+---------+-------------------------------------------><
         '-options-'



Paramètres

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

Exemples


  Tâche                                               Commande
 ---------------------------------------------------+-----------------
  Afficher le statut des processus de rappel.         dsmq



2.29 dsmrecall


La commande dsmrecall rappelle de manière sélective les fichiers migrés
ou des composants de fichiers migrés vers le système de fichiers local.
La gestion de l'espace doit être active.

Remarque : Sur les systèmes de fichiers de grande taille, le rappel
sélectif peut prendre un certain temps. Si l'option 3.23
hsmoptimizedrecallonly a pour valeur YES sur le noeud propriétaire du
système de fichiers, tous les rappels non optimisés sont bloqués.

Si le fichier réside dans un système de fichiers dont la section serveur
est différente de celle du dernier fichier traité, une nouvelle session
démarre pour chaque fichier rappelé. Cette opération peut être le
résultat de l'existence de liaisons entre deux systèmes de fichiers.

Pour afficher la liste de tous vos fichiers migrés, utilisez la commande
dsmmigquery. Pour afficher des informations sur une liste de fichiers
migrés à partir d'un système de fichiers ou d'un répertoire
particuliers, utilisez la commande dsmls.

Syntaxe

>>-DSMRECALL--+---------+--------------------------------------->
              '-options-'

       .---------------.
       V               |
>----+---spéc_fichier-+----------------------------------------+---><
     '--FILEList--=--fichier_liste--+-----------------------+-'
                                      '-nom_système_fichiers-'



Paramètres

options
         -Detail
                  Affiche la taille, le chemin d'accès et le nom de
                  chaque fichier rappelé.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

         -OFFset=n
                  Indiquez le décalage par rapport au début du fichier
                  de la plage de données requise pour le rappel partiel
                  (en octets, kilooctets, mégaoctets ou gigaoctets). Les
                  multiplicateurs (k, m, g, K, M ou G) peuvent être
                  utilisés. L'intervalle de valeurs acceptables est
                  compris entre 0 et 2147483647. Il n'existe aucune
                  valeur par défaut.

                  Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

                  A faire : Utilisez uniquement cette option avec
                  l'option size et lorsqu'un système de fichiers a été
                  spécifié. Les options recursive, detail et filelist ne
                  sont pas valides avec l'option offset.

                  par exemple : -offset=10 (octets), -offset=23k
                  (kilooctets), -off=5M (mégaoctets), -off=2G
                  (gigaoctets).



         -PREView
                  Générez des fichiers liste optimisés pour les rappels
                  de bande magnétique sans rappeler les fichiers
                  eux-mêmes. Vous devez également spécifier l'option
                  filelist (liste de fichiers) ainsi qu'un système de
                  fichiers. L'option preview n'est pas valide lorsque
                  filelist indique un fichier de collecte.

         -Logname=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du
                  journal qui sera utilisé par cette commande. Les types
                  d'événements consignés dans le fichier sont indiqués
                  avec l'option hsmlogeventflags. Les événements
                  d'erreurs ne sont pas consignés dans le fichier.

         -Recursive
                  Rappelle les fichiers correspondant à la spécification
                  de fichier dans un répertoire et ses sous-répertoires.
                  Si vous n'utilisez pas cette option, seuls les
                  fichiers des répertoires que vous indiquez sont
                  rappelés.

         -RESident
                  Lorsque les fichiers sont rappelés, remplacez l'état
                  par resident. Si vous n'utilisez pas l'option
                  resident, les fichiers rappelés se retrouvent dans
                  l'état premigrated.

                  A faire : Lors de la synchronisation suivante du
                  système de fichiers, les fichiers en état resident
                  sont marqués comme prêts à expirer sur le serveur IBM
                  Spectrum Protect.

         -SIZE=n
                  Indiquez la taille de la plage de données requise pour
                  le rappel partiel (en octets, kilooctets, mégaoctets
                  ou gigaoctets). Les multiplicateurs (k, m, g, K, M ou
                  G) peuvent être utilisés. L'intervalle de valeurs
                  acceptables est compris entre 0 et 4294967295. Il
                  n'existe aucune valeur par défaut.

                  Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

                  A faire :

                  *  Utilisez uniquement cette option avec les options
                     offset et filespec. Les options recursive, detail,
                     et filelist ne sont pas valides avec l'option size.

                  *  La valeur size réelle sera arrondie à un multiple
                     de la taille du bloc du système de fichiers. Par
                     exemple, si la taille de bloc du système de
                     fichiers est de 4 M et que la valeur size indiquée
                     est 10M, la valeur size réelle rappelée est 12M.

                  Par exemple : -size=10 (octets), -size=23k
                  (kilooctets), -size=5M (mégaoctets), -size=2G
                  (gigaoctets).



         -SErver=nom_serveur
                  Spécifiez le serveur cible pour la tâche à effectuer.
                  Cette option est valide uniquement dans un
                  environnement multi-serveurs. Si le système de
                  fichiers est géré par plusieurs serveurs alors que
                  vous n'avez pas spécifié le serveur, l'exécution de la
                  tâche est tentée avec le serveur de migration par
                  défaut.

                  Si un fichier est couplé avec un serveur, la valeur du
                  serveur doit être ce serveur couplé. Si vous spécifiez
                  un autre serveur IBM Spectrum Protect, l'exécution de
                  la tâche échoue et un message d'avertissement est
                  émis.

spéc_fichier
         Indiquez le chemin d'accès et le nom de fichier des fichiers
         que vous souhaitez migrer. Ce paramètre est obligatoire. Vous
         pouvez utiliser les caractères génériques pour indiquer un
         groupe de fichiers ou tous les fichiers dans une seule
         commande. Lorsque vous utilisez les caractères génériques dans
         une spécification de fichier, le client de gestion de l'espace
         rappelle tous les fichiers correspondant à cette spécification.
         Si un fichier correspond à la spécification mais qu'il n'est
         pas migré, un message d'erreur s'affiche. Si vous entrez
         plusieurs spécifications de fichier, insérez au moins un espace
         entre chaque spécification.

-FILEList=fichier_liste
         Traitez les fichiers listés dans fichier_liste.

         Les entrées dans le fichier de listes doivent être conformes
         aux règles suivantes :

         *  Chaque entrée est un chemin qualifié complet d'un fichier ou
            un chemin relatif vers un fichier.

         *  Aucune entrée ne constitue un objet répertoire.

         *  Chaque entrée doit figurer sur une ligne distincte.

         Le client de gestion de l'espace ignore les entrées
         incorrectes.

         Voici un exemple d'une liste de fichiers dans un fichier liste
         :

           /home/rep/fich1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Si le nom du fichier de listes que vous spécifiez avec l'option
         filelist n'existe pas, la commande échoue.

         Vous pouvez indiquer un fichier collection généré par dsmrecall
         ou un fichier liste généré par une autre application. Vous ne
         pouvez indiquer qu'un seul fichier liste ou fichier de
         collecte. De même, vous ne pouvez spécifier l'option filelist
         qu'une seule fois dans une commande.

         Si vous spécifiez également l'option preview :
                  Vous devez également spécifier le nom_sytème_fichiers.
                  Le client de gestion de l'espace crée des fichiers
                  liste optimisés pour une utilisation avec une bande
                  magnétique et un fichier collection. Aucun fichier
                  n'est rappelé.

         Si vous ne spécifiez pas l'option preview :
                  Le client de gestion de l'espace rappelle les
                  fichiers.

                  Si vous spécifiez également l'option file :
                           Le client de gestion de l'espace effectuer un
                           rappel optimisé pour une bande magnétique.

                           Si le fichier liste est un fichier collection
                           qui a été généré par dsmrecall :
                                    Le rappel démarre. Le fichier liste
                                    référencé par la collection est
                                    traité selon l'ordre défini dans le
                                    fichier de collection. Vous devez
                                    spécifier le fichier de collection
                                    généré par dsmrecall; vous ne pouvez
                                    pas indiquer un fichier liste de
                                    bande magnétique ou un fichier liste
                                    de disque.

                           Si le fichier liste n'a pas été généré par
                           dsmrecall :
                                    Le client de gestion de l'espace
                                    réorganise d'abord la liste pour
                                    optimiser le rappel à partir de la
                                    bande magnétique. Le client de
                                    gestion de l'espace rappelle les
                                    fichiers.

                  Si vous ne spécifiez pas l'option nom_système_fichiers
                  :
                           Le client de gestion de l'espace rappelle les
                           fichiers se trouvant sur le fichier liste. Le
                           client de gestion de l'espace ne réorganise
                           pas la liste pour optimiser le rappel à
                           partir de la bande magnétique.

nom_système_fichiers
         Indiquez un système de fichiers. Vous devez également spécifier
         l'option filelist. Le client de gestion de l'espace optimise le
         traitement des fichiers enregistrés sur la bande magnétique.

Exemples


  Tâche                                 Commande
 -------------------------------------+-------------------------------
  Rappeler un fichier unique nommé      dsmrecall -Detail
  /migfs1/test/tf04 et affichez les     /migfs1/test/tf04
  informations de détail.
 -------------------------------------+-------------------------------
  Rappeler tous les fichiers migrés     dsmrecall -Recursive
  d'un répertoire nommé /mfs4/user1     /mfs4/user1/*
  et de ses sous-répertoires.
 -------------------------------------+-------------------------------
  Rappeler tous les fichiers du         dsmrecall
  FILElist appelé /tmp/filelist . Les   -Logname=/tmp/recalllog
  résultats sont consignés dans le      -filelist=/tmp/filelist
  fichier journal /tmp/recalllog .
 -------------------------------------+-------------------------------
  Rappeler la partie spécifiée d'un     dsmrecall -offset=10M
  fichier nommé /mfs1/file10 en mode    -size=500M /mfs1/file10
  de rappel partiel.



2.30 dsmrecalld


La commande dsmrecalld lance un démon de rappel s'il n'est pas déjà en
cours d'exécution.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Remarque :

*  Aucune action n'est entreprise si vous lancez cette commande
   lorsqu'aucun démon de rappel n'est en cours d'exécution.

*  Lors de l'utilisation du client de sauvegarde-archivage pour
   restaurer des fichiers avec espace géré, la commande dsmrecalld doit
   être exécutée.

Syntaxe

>>-DSMRECALLD--+---------+-------------------------------------><
               '-options-'



Paramètres

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.


2.31 dsmreconcile


La commande dsmreconcile synchronise les systèmes de fichiers sur votre
noeud client avec le serveur IBM Spectrum Protect avec lequel vous
prenez contact pour les services de gestion de l'espace. Utilisez cette
commande à tout moment pour synchroniser un ou plusieurs systèmes de
fichiers. Indiquez la fréquence de la synchronisation automatique avec
l'option reconcileinterval ainsi que la durée de conservation des copies
obsolètes à l'aide de l'option migfileexpiration du fichier dsm.sys.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Remarque :

*  La commande dsmreconcile doit être détectée avec la variable PATH,
   sinon le démon dsmmonitord ne peut pas synchroniser le système de
   fichiers.

*  Dans un environnement à plusieurs serveurs, vous pouvez exécuter la
   commande dsmreconcile sur n'importe quel noeud HSM, et pas uniquement
   sur le noeud qui possède le système de fichiers. Dans un environnement
   à un seul serveur, vous pouvez exécuter uniquement la commande
   dsmreconcile sur le noeud qui possède le système de fichiers.

*  Lorsque la réplication de noeud est utilisée sur le serveur de reprise
   IBM Spectrum Protect, vous pouvez restaurer des fichiers à partir de
   ce serveur. Toutefois, la restauration des fichiers de raccord à
   partir du serveur de reprise n'est pas prise en charge. Au lieu de
   restaurer les fichiers de raccord, les fichiers résidents seront
   restaurés. Dans ce cas, lorsque vous reconfigurez HSM pour la
   connexion à un serveur de reprise, les commandes dsmmigundelete et
   dsmreconcile ne sont pas prises en charge.

Syntaxe

>>-DSMRECONCILE--+---------+-----------------------------------><
                 '-options-'



Paramètres

options
         -Detail
                  Imprime les messages de progression.

         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -FILEINFO
                  Provoque l'expiration et supprime les copies obsolètes
                  du serveur IBM Spectrum Protect. Cette option
                  correspond à la tâche de synchronisation de base et il
                  s'agit de l'option par défaut.

         -FILELIST=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'un fichier contenant une liste de
                  fichiers à traiter à l'aide de cette commande.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

         -ORPHANCHECK
                  Contrôle les fichiers orphelins du système de fichiers
                  local.

                  Le client HSM vérifie que les objets valides de chaque
                  fichier de raccord local existent dans le pool de
                  gestion d'espace du serveur IBM Spectrum Protect. Le
                  processus dsmreconcile identifie tous les fichiers
                  migrés et prémigrés et vérifie que des objets
                  correspondant à ces derniers existent sur le serveur.
                  Lorsque des orphelins sont détectés, leurs noms sont
                  enregistrés dans le fichier
                  nom_système_fichiers/.SpaceMan/orphan.stubs. Cette
                  option de commande remplace la valeur de l'option
                  checkfororphans dans le fichier dsm.sys.

                  Si vous avez exécuté précédemment la commande
                  dsmreconcile avec l'option preptwo, IBM Spectrum
                  Protect se synchronise avec un contrôle bidirectionnel
                  des orphelins.

                  Le contrôle bidirectionnel des orphelins identifie des
                  orphelins dans le système de fichiers ainsi que sur le
                  serveur IBM Spectrum Protect. Le contrôle
                  bidirectionnel se fait en un seul passage et le
                  processus d'identification des orphelins utilise un
                  traitement parallèle.

                  Conseil : Si la synchronisation est contrôlée par le
                  démon de moniteur d'espace du client de gestion de
                  l'espace, le démon scout doit déjà être en exécution
                  lors de la spécification de cette option. Si la
                  synchronisation est contrôlée par le moteur de règles
                  GPFS, le démon scout n'est pas nécessaire.

                  Au cours de la synchronisation en mode Contrôle des
                  orphelins, les informations des métadonnées sont mises
                  à jour sur le serveur. Les copies obsolètes des
                  fichiers n'expirent pas et ne sont pas supprimées sur
                  le serveur.



         -PREPTWO
                  Cette option prépare un système de fichiers au
                  contrôle des orphelins. Utilisez cette option si la
                  synchronisation est contrôlée par le moteur de règles
                  GPFS.
                  Lorsque la synchronisation est contrôlée par le moteur
                  de règles GPFS, les fichiers migrés et prémigrés sont
                  associés à l'attribut DMAPI extObjId. Si vous
                  définissez hsmextobjidattr=YES, l'attribut DMAPI
                  extObjId est associé aux fichiers lorsqu'ils sont
                  migrés ou prémigrés. L'option preptwo effectue
                  l'association pour tous les fichiers non associés à
                  l'attribut extObjId lorsqu'ils ont été migrés ou
                  prémigrés.

                  L'option preptwo est valide seulement si
                  hsmextobjidattr=YES.

                  Lorsque vous spécifiez l'option preptwo, vous ne devez
                  spécifier aucune des options suivantes :

                  *  fileinfo

                  *  filelist

                  *  orphancheck

         -SErver=nom_serveur
                  Spécifiez le serveur cible pour la tâche à effectuer.
                  Cette option est valide uniquement dans un
                  environnement multi-serveur et ne doit être utilisée
                  qu'avec le mode de synchronisation de vérification
                  orpheline bidirectionnelle.

                  Si un fichier est couplé avec un serveur, la valeur de
                  cette option doit être ce serveur couplé. Si vous
                  indiquez un autre serveur IBM Spectrum Protect, la
                  tâche échoue.

         spéc_systèmes_de_fichiers
                  Nom du système de fichiers à synchroniser. Si vous
                  n'indiquez aucun système de fichiers, le client de
                  gestion de l'espace synchronise tous les systèmes de
                  fichiers sur votre poste de travail pour lesquels la
                  gestion de l'espace est active. Si vous entrez
                  plusieurs noms de systèmes de fichiers, insérez au
                  moins un espace entre chaque nom.

Exemples


  Tâche                                        Commande
 --------------------------------------------+------------------------
  Lancer la synchronisation pour tous les      dsmreconcile
  systèmes de fichiers pour lesquels la
  gestion de l'espace est active.
 --------------------------------------------+------------------------
  Lancer la synchronisation pour le système    dsmreconcile /migfs1
  de fichiers /migfs1.
 --------------------------------------------+------------------------
  Lancer la synchronisation du contrôle des    dsmreconcile
  orphelins pour le système de fichiers        -orphancheck /migfs1
  /migfs1.
 --------------------------------------------+------------------------
  Lancer la synchronisation pour les           dsmreconcile /home
  systèmes de fichiers /home et /test1.        /test1
 --------------------------------------------+------------------------
  Préparer la synchronisation du contrôle      dsmreconcile -preptwo
  des orphelins pour le système de fichiers    /migfs1
  /migfs1.
 --------------------------------------------+------------------------
  Démarrer la synchronisation basée sur les    dsmreconcile
  règles sur les fichiers répertoriés dans     -orphancheck
  la liste de fichiers /home/dsn/filelist.     -filelist=/home/dsn/fi
                                               lelist



2.32 dsmrm


La commande dsmrm supprime un processus de rappel en file d'attente.
Pour obtenir l'ID de rappel requis pour supprimer un processus de
rappel, utilisez la commande dsmq.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Remarque : Une fois qu'un processus de rappel a été lancé, lancez la
commande dsmrm pour l'arrêter. N'utilisez pas les touches Ctrl+C pour
arrêter un processus de rappel.

La commande dsmrm ne peut pas arrêter les rappels déclenchés par le
traitement de rappel de bande magnétique optimisé. Pour plus
d'informations sur l'arrêt du traitement de rappel de bande magnétique
optimisé, consultez la section « Traitement de rappel de bande
magnétique optimisé » du guide d'utilisation.

Syntaxe

          .---------------.
          V               |
>>-DSMRM------id_rappel---+--+---------+-----------------------><
                             '-options-'



Paramètres

id_rappel
         ID du processus de rappel que vous souhaitez supprimer de la
         file d'attente.

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

Exemples


  Tâche                                              Commande
 --------------------------------------------------+------------------
  Supprimer l'ID de rappel 10 de la file             dsmrm 10
  d'attente.
 --------------------------------------------------+------------------
  Supprimer l'ID de rappel 5 et l'ID de rappel 6     dsmrm 5 6
  de la file d'attente.



2.33 dsmscoutd


La commande dsmscoutd démarre, arrête et redémarre le démon scout. Elle
permet également de lancer une recherche, d'afficher les heures de
recherche futures et les informations de recherche précédentes pour les
systèmes de fichiers.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Syntaxe

                .-start-.
>>-DSMSCOUTD--+-+-------+--------------------------------+------>
              +---stop-----------------------------------+
              +---restart--------------------------------+
              +-+-scanplan------------------------+------+
              | | .-all-------------------------. |      |
              | '-+-spéc_systèmes_de_fichiers-+-'      |
              +-scannow--+-spéc_systèmes_de_fichiers-+-+
              |          '-all-------------------------' |
              +-statistics--filesystemspec---------------+
              '-help-------------------------------------'

>--+---------+-------------------------------------------------><
   '-options-'



Paramètres

Tous les paramètres doivent être entrés comme indiqué. Les paramètres
doivent être entrés en minuscules. Les paramètres ne possèdent pas
d'abréviation. Les paramètres ne possèdent pas de format abrégé.

start
         Démarre le démon scout. Il s'agit de l'option par défaut,
         lorsqu'aucun paramètre n'est indiqué.

stop
         Arrête le démon scout.

restart
         Arrête et redémarre le démon.

scanplan
         Affiche des informations sur l'heure de recherche suivante, en
         indiquant le délai qui précède la recherche suivante, pour un
         ou plusieurs systèmes de fichiers. Si les résultats de cette
         commande n'affichent pas le statut des systèmes de fichiers
         avec espace géré, le démon dsmscoutd perd ses chemins de
         communication. Les chemins de communication peuvent se perdre à
         cause de problèmes de système de fichiers inattendus tels que
         le démontage d'un système de fichiers. La commande dsmscoutd
         restart permet de récupérer les chemins de communication du
         démon.

all
         Cette option permet d'inclure tous les systèmes de fichiers
         dans l'action spécifique.

spéc_systèmes_de_fichiers
         Nom du système de fichiers. Vous pouvez indiquer plusieurs noms
         de système de fichiers ; vous pouvez aussi utiliser les
         caractères génériques dans un nom de système de fichiers. Si
         vous indiquez plusieurs noms de système de fichiers, insérez un
         ou plusieurs espaces entre chaque nom.

scannow
         Démarre l'analyse d'un ou plusieurs systèmes de fichiers.

statistics
         Fournit des statistiques sur l'analyse en cours (le cas
         échéant) et sur la dernière analyse du système de fichiers.

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.


2.34 dsmsetpw


La commande dsmsetpw modifie le mot de passe IBM Spectrum Protect pour
votre noeud client.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Afin de sécuriser votre mot de passe, lancez la commande dsmsetpw sans
indiquer l'ancien ni le nouveau mot de passe. Le système vous invite à
entrer chacun de vos mots de passe. La possibilité qu'un autre
utilisateur affiche votre mot de passe est ainsi éliminée.

Si votre serveur IBM Spectrum Protect est celui de la version 6.3.3 ou
d'une version ultérieure, et si vous utilisez un serveur d'annuaire LDAP
pour authentifier les mots de passe
         Utilisez les caractères suivants pour créer un mot de passe :

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         Les mots de passe sont sensibles à la casse et sujets à des
         restrictions supplémentaires pouvant être imposées par les
         politiques LDAP.

Si la version de votre serveur IBM Spectrum Protect est 6.3.3 (ou
supérieure) et si vous n'utilisez pas de serveur LDAP pour authentifier
les mots de passe
         Utilisez les caractères suivants pour créer un mot de passe :

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         Les mots de passe sont stockés dans la base de données du
         serveur IBM Spectrum Protect et ne sont pas sensibles à la
         casse.

Si la version de votre serveur IBM Spectrum Protect est antérieure à
6.3.3
         Utilisez les caractères suivants pour créer un mot de passe :

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
         _ - & + .

         Les mots de passe sont stockés dans la base de données du
         serveur IBM Spectrum Protect et ne sont pas sensibles à la
         casse.

Sur la ligne de commande, placez un mot de passe entre apostrophes (')
si ce mot de passe contient un ou plusieurs caractères spéciaux. Les
apostrophes garantissent que les caractères spéciaux sont correctement
interprétés comme des caractères de mot de passe. En l'absence
d'apostrophes, les caractères spéciaux peuvent être interprétés comme
des caractères d'échappement de l'interpréteur de commandes, des
caractères de redirection de fichier ou d'autres caractères ayant une
signification pour le système d'exploitation.

Syntaxe

>>-DSMSETPW--+---------+---------------------------------------->
             '-options-'

>--+---------------------------------------------+-------------><
   '- --ancien_mot_passe-- --nouveau_mot_passe-'



Paramètres

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.

ancien_mot_passe
         Mot de passe IBM Spectrum Protect en cours pour votre noeud
         client.

nouveau_mot_passe
         Nouveau mot de passe IBM Spectrum Protect à définir pour votre
         noeud client.

Exemples


  Tâche                                         Commande
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Remplacer votre mot de passe IBM Spectrum     dsmsetpw osecret
  Protect en cours osecret par nsecret.         nsecret



2.35 dsmwatchd


La commande dsmwatchd démarre le démon de surveillance.

Le démon de surveillance vérifie le statut des démons de rappel, de
surveillance et scout. Si l'un de ces démons s'arrête ou est corrompu,
dsmwatchd effectue automatiquement la reprise du démon en échec.

Valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

Vous devez disposer des droits de superutilisateur pour utiliser cette
commande.

Restriction : N'utilisez pas cette commande à partir de la console. Lors
de l'installation, elle est ajoutée à /etc/inittab. La commande
dsmwatchd requiert un cluster IBM Spectrum Scale.

La commande dsmwatchd écrit les messages d'erreur dans le fichier
/dsmerror.log. Si vous souhaitez que le processus dsmwatchd utilise un
autre fichier /dsmerror.log, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

*  Utilisez l'option errorlogname en tant qu'option de commande lorsque
   vous démarrez dsmwatchd.

*  Utilisez l'option errorlogname dans le fichier dsm.sys pour qualifier
   le chemin et le nom du fichier dans lequel sont stockées les
   informations relatives aux erreurs qui se produisent au cours du
   traitement. La valeur de cette option remplace la variable
   d'environnement DSM_LOG.

*  Définissez la variable d'environnement DSM_LOG. Par exemple :

   DSM_LOG=/usr/tivoli.tsm/client/hsm/bin/dsmerror.log

*  Redémarrez le démon dsmwatchd. Lors de son démarrage, le démon
   dsmwatchd effectue la lecture de la nouvelle valeur de l'option
   errorlogname ou du nouveau paramètre du variable d'environnement
   DSM_LOG.

   Sous Red Hat Enterprise Linux Version 6 (RHEL6) :
            Arrêtez et redémarrez le démon avec les commandes suivantes
            :

            initctl stop HSM
            initctl start HSM

   Sur tous les systèmes autres que RHEL6 :
            Arrêtez le démon dsmwatchd en utilisant la commande kill -15
            dsmwatchd_pid. Le démon dsmwatchd redémarre au prochain
            lancement du processus init.

Vous pouvez arrêter le démon dsmwatchd de façon définitive.

Sous Red Hat Enterprise Linux Version 6 (RHEL6) :
         Arrêtez le démon avec la commande suivante :initctl stop HSM.

Sur tous les systèmes autres que RHEL6 :
         Supprimez l'entrée dsmwatchd du fichier /etc/inittab.

Remarque :

1. Pour IBM Spectrum Scale AIX, définissez la variable d'environnement
   DSM_LOG dans le fichier /etc/environment.

2. Pour IBM Spectrum Scale Linux, le fichier /etc/environment n'existe
   pas. Utilisez l'option errorlogname.

Syntaxe

>>-DSMWATCHD--+---------+--------------------------------------><
              '-options-'



Paramètres

options
         -ERRORLOGName=chemin_fichier
                  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal
                  des erreurs qui sera utilisé par cette commande. Le
                  résultat de cette commande uniquement est consigné
                  dans le fichier spécifié. D'autres commandes et démons
                  écrivent les résultats dans le fichier journal des
                  erreurs indiqué par l'option errorlogname dans le
                  fichier d'options dsm.sys ou dsm.opt, ou tel que
                  spécifié dans la variable d'environnement DSM_LOG. Si
                  une partie du chemin indiqué n'existe pas, le client
                  de gestion de l'espace la crée.

         -Help
                  Affiche la syntaxe et les options de la commande.
                  N'indiquez aucune autre option lorsque vous spécifiez
                  l'option help.


3.0 Référence sur les fichiers d'options


Le client de gestion de l'espace fournit des options système et des
options de gestion d'espace que vous définissez dans votre fichier
dsm.sys ou dans votre fichier dsm.opt. Les valeurs définies pour les
options de gestion d'espace déterminent le serveur que votre noeud
client contacte pour les services de gestion d'espace et affectent la
migration, la synchronisation et le rappel automatiques.




3.1 afmskipuncachedfiles


L'option afmskipuncachedfiles permet de spécifier si les fichiers non
mis en cache et modifiés dans les jeux de fichiers à l'état Gestion de
fichiers actifs IBM Spectrum Scale sont traités pour les opérations de
sauvegarde, d'archivage et de migration.

Les états de fichier Gestion de fichiers actifs IBM Spectrum Scale, non
mis en cache et modifiés sont décrits dans la section Infos produits sur
le système de fichiers GPFS.

L'exécution de HSM sur des systèmes de fichiers GPFS qui utilisent les
jeux de fichiers à l'état Gestion de fichiers actifs est décrite dans la
section Configuration d'IBM Spectrum Protect for IBM Spectrum Scale
Active File Management. Si vous effectuez la sauvegarde, l'archivage ou
la migration de fichiers à partir d'un système de fichiers qui contient
des jeux de fichiers à l'état Gestion de fichiers actifs, définissez
l'option afmskipuncachedfiles=yes.

Restriction : Si la Gestion de fichiers actifs exécutée en mode Mise à
jour locale, l'option afmskipuncachedfiles de l'ensemble de fichier du
cache doit prendre la valeur No.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

                         .-NO--.
>>-AFMSKIPUNCACHEDFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-YES-'



Paramètres

NO
         L'état de fichier Gestion de fichiers actifs est ignoré lors
         des opérations de sauvegarde, d'archivage et de migration. Les
         opérations de migration sur des fichiers non mis en cache ou
         modifiés échouent et génèrent le message d'erreur ANS9525E. Les
         opérations de sauvegarde et d'archivage sur des fichiers non
         mis en cache nécessitent des opérations d'extraction de
         fichiers à l'état Gestion de fichiers actifs. Les opérations
         d'extraction peuvent entraîner un trafic réseau important entre
         la base et le cache de la gestion de fichiers actifs.

YES
         Les fichiers non mis en cache ou modifiés dans les jeux de
         fichiers à l'état Gestion de fichiers actifs sont ignorés lors
         du traitement des opérations de sauvegarde, d'archivage et de
         migration.


3.2 candidatesinterval


L'option candidatesinterval spécifie la fréquence de recherche, par le
démon dsmscoutd, des systèmes de fichiers pour retrouver les candidats à
la migration.

Le démon dsmscoutd analyse les systèmes de fichiers et stocke les
informations dans l'index de fichier complet (CFI), qui est utilisé pour
rechercher les candidats à la migration.

Conseil : Lorsque la migration automatique est menée selon la règle
GPFS, le démon dsmscoutd est désactivé et l'option candidatesinterval ne
produit aucun effet.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-CANDIDATESINTERVAL--intervalle_analyse----------------------><



Paramètres

interval_analyse
         Spécifie l'intervalle maximal de temps entre les analyses
         automatiques consécutives effectuées par le démon dsmscoutd
         pour trouver des fichiers dans les systèmes de fichiers.
         L'intervalle de valeurs est compris entre 0 et 9999. La valeur
         par défaut est 1.

         Spécifiez 0 pour analyser en continu les systèmes de fichiers.
         Une fois que l'analyse a atteint la fin du système de fichiers,
         le démon dsmscoutd recommence immédiatement l'analyse depuis le
         début.

         Spécifiez 1 pour analyser les systèmes de fichiers à des
         intervalles qui varient selon le pourcentage de contenu du
         système de fichiers ayant été modifié. Le démon dsmscoutd
         augmente la fréquence d'analyse en fonction de l'augmentation
         du pourcentage de modifications du système de fichiers. Le
         démon dsmscoutd réduit la fréquence d'analyse en fonction de la
         diminution du pourcentage de modifications du système de
         fichiers. Il s'agit de la valeur par défaut.

         Spécifiez une valeur entre 2 et 9999 pour définir le nombre
         d'heures entre deux analyses du système de fichiers. Une fois
         que l'analyse a atteint la fin du système de fichiers, le démon
         dsmscoutd attend le nombre spécifié d'heures avant de commencer
         l'analyse suivante.


3.3 checkfororphans


L'option checkfororphans spécifie si la commande dsmreconcile vérifie
que les fichiers migrés ne se trouvent plus sur le serveur mais que les
fichiers de raccord restent toujours sur le client (orphelins). Le
paramètre d'option que vous avez défini détermine si la commande
dsmreconcile interroge le démon scout pour tous les fichiers migrés et
prémigrés.



Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

                     .-NO--.
>>-CHECKFororphans --+-----+-----------------------------------><
                     '-YES-'



Paramètres

NO
         La commande dsmreconcile recherche les orphelins uniquement
         lorsque vous supprimez le client de gestion de l'espace à
         partir de votre système de fichiers ou lorsque vous spécifiez
         le paramètre -o avec la commande dsmreconcile. Aucune requête
         n'est envoyée au démon scout pour les fichiers migrés et
         prémigrés. Il s'agit de la valeur par défaut.

YES
         La commande dsmreconcile recherche des orphelins. Une fois les
         fichiers de raccord orphelins localisés, leurs noms sont
         enregistrés dans le fichier .SpaceMan/orphan.stubs. La commande
         dsmreconcile envoie une requête au démon scout pour tous les
         fichiers migrés et prémigrés.

         Le démon scout doit être en cours d'exécution lorsque l'option
         checkfororphans a pour valeur YES.


3.4 checkthresholds


L'option checkthresholds spécifie la fréquence de vérification, par le
démon de moniteur d'espace, de l'utilisation de l'espace sur vos
systèmes de fichiers. Le démon de moniteur d'espace vérifie chaque
système de fichiers auquel vous ajoutez la gestion de l'espace.

Conseil : Lorsque la migration automatique est motivée par la règle
GPFS, le démon dsmmonitord est désactivé et l'option checkthresholds
n'est pas actif.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-CHECKThresholds--intervalle---------------------------------><



Paramètres

intervalle
         Spécifie le nombre de minutes devant s'écouler avant que le
         démon de moniteur d'espace ne vérifie l'utilisation de l'espace
         sur vos systèmes de fichiers. Les valeurs sont comprises entre
         1 et 9999. La valeur par défaut est 5.


3.5 compression


L'option compression compresse les fichiers avant que vous ne les
envoyiez au serveur. La compression des fichiers permet de réduire
l'espace requis par les versions de sauvegarde et les copies d'archivage
de vos fichiers. Cependant, le débit de IBM Spectrum Protect peut s'en
trouver affecté.

Conseil : Cette option ne vous permettra d'effectuer une compression que
si votre administrateur spécifie que votre noeud client détermine la
sélection. Le serveur peut également définir cette option.

La compression peut être avantageuse dans le cas d'un processeur rapide
utilisé sur une connexion réseau lente, mais pas dans le cas d'un
processeur lent utilisé sur une connexion réseau rapide. Utilisez cette
option avec l'option du client de sauvegarde-archivage, compressalways.

Si vous spécifiez compressalways YES, la compression continue, même si
la taille du fichier augmente. Pour arrêter la compression lorsque la
taille du fichier augmente et renvoyer le fichier sous forme non
compressée, spécifiez compressalways NO.

Si vous spécifiez compression YES, vous pouvez contrôler le traitement
de la compression à l'aide des options suivantes :

*  Utilisez l'option exclude.compression dans le fichier d'options
   d'inclusion-exclusion pour exclure des groupes de fichiers ou des
   fichiers spécifiques du processus de compression.
*  Utilisez l'option include.compression disponible dans le fichier
   d'options d'inclusion-exclusion pour inclure dans le processus de
   compression des fichiers compris dans un important groupe de fichiers
   exclus de ce processus.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du système client dsm.sys
à l'intérieur d'une section serveur.

Syntaxe

                .-NO--.
>>-COMPRESSIon--+-----+----------------------------------------><
                '-YES-'



Paramètres

NO
         Les fichiers ne sont pas compressés avant d'être envoyés au
         serveur. Il s'agit de la valeur par défaut.

YES
         Les fichiers sont compressés avant d'être envoyés au serveur.


3.6 defaultserver


L'option defaultserver spécifie le serveur par défaut sur lequel vous
pouvez sauvegarder et archiver vos fichiers à partir de vos systèmes de
fichiers locaux. Si vous ne désignez pas de serveur de migration avec
l'option migrateserver, utilisez-la pour désigner le serveur vers lequel
les fichiers sont migrés depuis vos systèmes de fichiers locaux.



Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-DEFAULTServer--nom_serveur----------------------------------><



Paramètres

nom_serveur
         Utilisez l'option defaultserver pour spécifier le nom du
         serveur IBM Spectrum Protect à contacter pour des services de
         sauvegarde-archivage si plusieurs serveurs sont définis dans le
         fichier dsm.sys. Par défaut, le client de gestion de l'espace
         contacte le serveur défini par la première section du fichier
         dsm.sys. Cette option est uniquement utilisée si l'option
         servername n'est pas spécifiée.

         Si vous ne spécifiez pas de serveur de migration avec l'option
         migrateserver, cette option spécifie le serveur vers lequel
         vous souhaitez migrer des fichiers.

         Vous pouvez modifier cette option à l'aide de la commande
         suivante : dsmmigfs upd /FS -SErver=nomserveur. Remplacez
         nomserveur par le nom de votre serveur.

         La valeur de defaultserver dans le fichier dsm.sys remplace
         defaultserver dans le fichier dsm.opt.


3.7 errorlogname


L'option errorlogname spécifie le chemin du fichier qui consigne les
messages d'erreur pour le client de gestion de l'espace et le client de
sauvegarde-archivage.

Cette option spécifie le chemin complet qualifié et le nom du fichier
historique des erreurs. Si cette option n'est pas spécifiée, le fichier
journal par défaut est utilisé. Le fichier historique des erreurs par
défaut est le fichier dsmerror.log dans le répertoire de travail en
cours.

Utilisateur autorisé : la valeur pour cette option remplace la variable
d'environnement DSM_LOG.

Le chemin du fichier journal ne peut pas être un lien symbolique.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du système client dsm.sys
à l'intérieur d'une section serveur.

Syntaxe

>>---ERRORLOGName--spéc_fichier-------------------------------><



Paramètres

spéc_fichier
         Chemin complet qualifié où stocker les informations du journal
         des erreurs. Si une partie du chemin indiqué n'existe pas, le
         client de gestion de l'espace la crée.

         Le chemin du fichier journal ne peut pas être un lien
         symbolique.


3.8 errorprog


L'option errorprog spécifie le programme auquel vous souhaitez envoyer
un message lorsqu'une erreur grave se produit au cours du processus de
gestion de l'espace.

L'option errorprog spécifie le programme auquel vous souhaitez envoyer
un message lorsqu'une erreur grave se produit au cours du processus de
gestion de l'espace.

Le programme est lancé en cas d'erreurs très graves telles que les
erreurs DMI ou les erreurs de système de fichiers. De même, seuls les
processus qui n'ont pas une chaîne de sortie, par exemple, les démons,
utilisent cette option. Utilisez le chemin complet pour indiquer le
programme. Le message d'erreur est envoyé à la sortie standard du
programme.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-ERRORProg--nom-programme------------------------------------><



Paramètres

nom-programme
         Spécifie le chemin et le nom de fichier du programme auquel
         vous souhaitez envoyer un message lorsqu'une erreur grave se
         produit au cours du processus de gestion de l'espace.

         Voici quelques exemples :

            errorprog /usr/bin/cat >/tmp/tsm_severe_errors.txt

            errorprog /usr/bin/perl /root/dsmseverror.pl


3.9 hsmdisableautomigdaemons


Utilisez l'option hsmdisableautomigdaemons pour contrôler le démarrage
des démons dsmscoutd et dsmmonitord.

Lorsqu'une règle GPFS contrôle les seuils de migration, les démons
dsmscoutd et dsmmonitord peuvent être désactivés. Arrêtez et redémarrez
le démon dsmwatchd pour activer une nouvelle valeur de l'option
hsmdisableautomigdaemons. Le démon dsmwatchd est redémarré par le
processus init ou le processus initctrl.

Clients pris en charge

Cette option est valide uniquement sur les systèmes de fichiers GPFS.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du client dsm.opt.

Syntaxe

                             .-NO--.
>>-HSMDISABleautomigdaemons--+-----+---------------------------><
                             '-YES-'



Paramètres

NO
         Indique que les démons de migration du client de gestion de
         l'espace, dsmscoutd et dsmmonitor sont démarrés. Il s'agit de
         la valeur par défaut.

YES
         Indique que les démons dsmscoutd et dsmmonitord ne sont pas
         démarrés.

Conseil : Les démons dsmscoutd et dsmmonitord peuvent également être
démarrés par le démon GPFS (mmfsd).


3.10 hsmdistributedrecall


L'option hsmdistributedrecall indique si un noeud s'exécutant en tant
que noeud propriétaire peut déléguer les demandes de rappel dans un
cluster IBM Spectrum Scale.

Pour arrêter les rappels distribués pour l'intégralité d'un cluster,
définissez cette option sur NO pour tous les noeuds HSM dans le cluster
et redémarrez les démons dsmrecalld. Alors, seul le noeud propriétaire
HSM peut rappeler les fichiers migrés aux systèmes de fichiers avec
espace géré qu'il possède.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

                         .-YES-.
>>-HSMDISTRibutedrecall--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



Paramètres

YES
         Le noeud peut déléguer les demandes de rappel aux autres noeuds
         dans un cluster IBM Spectrum Scale. Il s'agit de la valeur par
         défaut.

NO
         Le noeud ne peut pas déléguer les demandes de rappel aux autres
         noeuds dans un cluster IBM Spectrum Scale.


3.11 hsmenableimmediatemigrate


L'option hsmenableimmediatemigrate détermine si les fichiers qui sont
créés il y a moins de 2 minutes peuvent être migrés au cours de la
migration sélective.

Lorsqu'un fichier est créé, les informations relatives au statut du
fichier peuvent prendre un temps avant leur synchronisation dans les
noeuds IBM Spectrum Scale. Lorsque vous créez un fichier et que vous le
migrez avant la synchronisation des informations le concernant, les
informations sur la taille du fichier retournées à partir de la commande
dsmdu ou dsmdf peuvent être imprécises. En raison du temps typique
requis pour la synchronisation IBM Spectrum Scale, par défaut, le client
de gestion de l'espace ne migre pas un fichier qui a été créé il y a
moins de 2 minutes.

Pour migrer les fichiers créés il y a moins de 2 minutes, définissez
hsmenableimmediatemigrate=YES. Lorsque vous définissez
hsmenableimmediatemigrate=YES, client de gestion de l'espace lance des
commandes de synchronisation système avant de migrer chaque fichier créé
il y a moins de 2 minutes.

Cette option s'applique uniquement au cours de la migration sélective.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du client dsm.opt.

Syntaxe

                              .-NO--.
>>-HSMENABLEIMMediatemigrate--+-----+--------------------------><
                              '-YES-'



Paramètres

NO
         Les fichiers créés il y a moins de 2 minutes ne peuvent pas
         être migrés. Il s'agit de la valeur par défaut.

YES
         Les fichiers crées il y a moins de 2 minutes peuvent être
         migrés pendant la migration sélective.


3.12 hsmeventdestroy


L'option hsmeventdestroy indique si une synchronisation immédiate a
lieu.

Lorsque vous définissez HSMEVENTDESTROY yes, le démon dsmreconciled
démarre sur les noeuds affectés. Le démon dsmreconciled synchronise les
expirations du serveur IBM Spectrum Protect avec les suppressions du
système de fichiers avec espace géré.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du client dsm.opt.

Syntaxe

                    .-NO--.
>>-HSMEVENTdestroy--+-----+------------------------------------><
                    '-YES-'



Paramètres

NO
         La synchronisation immédiate n'a pas lieu. Un fichier migré ou
         prémigré supprimé du système de fichiers avec espace géré a
         expiré sur le serveur IBM Spectrum Protect lors d'une
         synchronisation du système de fichiers. Il s'agit de la valeur
         par défaut.

YES
         La synchronisation immédiate a lieu. Lorsqu'un fichier migré ou
         prémigré est supprimé du système de fichiers avec espace géré,
         la copie de migration du serveur IBM Spectrum Protect expire
         immédiatement.


3.13 hsmextobjidattr


L'option hsmextobjidattr indique si la commande dsmreconcile,
dsmmigrate, dsmrecall, ou dsmrecalld affecte un ID objet au fichier en
tant qu'attribut étendu (extObjId) Data Management Application
Programming Interface (DMAPI).

Le paramètre développé extObjId DMAPI est requis pour la synchronisation
du contrôle des orphelins.

Le contrôle bidirectionnel des orphelins identifie des orphelins dans le
système de fichiers ainsi que sur le serveur IBM Spectrum Protect. Le
contrôle bidirectionnel se fait en un seul passage et le processus
d'identification des orphelins utilise un traitement parallèle.

Placez cette option dans le fichier d'options du client dsm.opt.

Syntaxe

                     .-YES-.
>>-HSMEXTOBjidattr --+-----+-----------------------------------><
                     '-NO--'



Paramètres

YES
         Un ID objet est stocké dans le fichier traité par la commande
         dsmmigrate, dsmrecall, dsmrecalld, ou dsmreconcile avec
         l'option preptwo. Il s'agit de la valeur par défaut.

NO
         Un ID objet n'est pas affecté au fichier traité par la commande
         dsmmigrate, dsmrecall, dsmrecalld, ou dsmreconcile avec
         l'option preptwo. Lorsqu'une synchronisation est exécutée avec
         l'option preptwo, les fichiers ne sont pas préparés pour le
         contrôle des orphelins.


3.14 hsmgroupedmigrate


L'option hsmgroupedmigrate indique si la commande dsmmigrate migre plus
d'un fichier avec chaque transaction.

Le transfert de plusieurs fichiers par transaction peut améliorer les
performances lors de la migration de fichiers de petite taille ou de
taille moyenne (jusqu'à 100 Mo).

Le comportement par défaut consiste à migrer chaque fichier en une
transaction unique et à créer un fichier de raccord lorsque la
transaction réussit.

Lorsque cette option a pour valeur YES, l'ensemble de la transaction HSM
est activé. Un groupe de fichiers est migré dans chaque transaction avec
le serveur IBM Spectrum Protect, lorsque la limite d'octets de
transaction ou la limite de groupe de transactions est atteinte. La
limite d'octets de transaction est de 25 Mo par défaut. Elle peut être
définie avec l'option txnbytelimit. La limite du groupe de transactions
est indiquée avec l'option txngroupmax. L'option txngroupmax est définie
sur le serveur dans le fichier d'options ou dans la définition de noeud
sur le serveur. Si un fichier avec un paramètre de classe de gestion est
ajouté au groupe, le groupe est migré immédiatement.

Si un fichier avec un système de fichiers root est ajouté au groupe, le
groupe est migré immédiatement.

L'option hsmgroupedmigrate fonctionne dans les configurations hors
réseau local et lorsque les données sont transférées via le réseau
local.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du client dsm.opt.

Syntaxe

                      .-NO--.
>>-HSMGROUPedmigrate--+-----+----------------------------------><
                      '-YES-'



Paramètres

NO
         La commande dsmmigrate migre un seul fichier par transaction
         avec le serveur IBM Spectrum Protect. Il s'agit de la valeur
         par défaut.

YES
         La commande dsmmigrate migre un groupe de fichiers dans chaque
         transaction avec le serveur IBM Spectrum Protect.


3.15 hsmlogeventflags


L'option hsmlogeventflags indique les types d'événements qui sont
ajoutés au fichier journal HSM.

Vous devez utiliser un ID utilisateur autorisé pour utiliser cette
option.

Lorsque cette option n'est pas spécifiée, ou lorsqu'aucune option n'est
incluse dans la spécification, aucune entrée de journal HSM n'est
effectuée.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du système client dsm.sys
à l'intérieur d'une section serveur.

Syntaxe

>>---HSMLOGEVENTFLAGS--Options---------------------------------><



Paramètres

Options
         Indiquez une ou plusieurs des options suivantes :

         FILE
                  Les événements de fichier sont écrits au journal. Les
                  événements de fichiers incluent la migration de
                  fichiers et le traitement des rappels.

         FS
                  Les événements de système de fichiers sont écrits au
                  journal. Les événements de système de fichiers
                  incluent la migration de seuil, la synchronisation et
                  les changements de configuration du système de
                  fichiers associés à HSM.


3.16 hsmlogmax


L'option hsmlogmax indique la taille maximale du journal HSM, en
mégaoctets.

Vous devez utiliser un ID utilisateur autorisé pour utiliser cette
option.

Si vous remplacez l'option hsmlogmax par hsmlogretention, toutes les
entrées de journal existantes sont conservées et le journal est élagué
selon le nouveau critère de durée de l'option hsmlogretention.

Si vous remplacez l'option hsmlogretention par hsmlogmax, tous les
enregistrements dans le journal existant sont copiés dans le fichier
journal élagué, dsmhsm.pru. Ensuite, le journal existant est vidé et la
journalisation commence selon critère de taille de l'option hsmlogmax.

Si vous modifiez la valeur de l'option hsmlogmax, le journal existant
est développé ou réduit pour s'adapter à la nouvelle taille. Si la
valeur est réduite, les entrées les plus anciennes sont supprimées pour
réduire le fichier à la nouvelle taille.

Restriction : Vous ne pouvez pas indiquer une valeur d'option hsmlogmax
différente de zéro et activer l'option hsmlogretention.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du système client dsm.sys
à l'intérieur d'une section serveur.

Syntaxe

>>---HSMLOGMAX--taille-----------------------------------------><



Paramètres

taille
         Indique la taille maximale en mégaoctets du fichier journal.
         Les valeurs sont comprises entre 0 et 2047 ; la valeur par
         défaut est 0, qui indique que le fichier journal n'a pas de
         limite de taille.


3.17 hsmlogname


L'option hsmlogname spécifie le nom du fichier journal HSM

Cette option indique le chemin d'accès qualifié complet et le nom du
fichier journal HSM. Si cette option n'est pas spécifiée, le fichier
journal par défaut est utilisé. Le fichier journal par défaut est
dsmhsm.log et se trouve dans le même répertoire que le fichier
dsmerror.log.

Vous devez utiliser un ID utilisateur autorisé pour utiliser cette
option.

La valeur de cette option remplace la variable d'environnement DSM_LOG.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du système client dsm.sys
à l'intérieur d'une section serveur.

Syntaxe

>>---HSMLOGName--spéc_fichier---------------------------------><



Paramètres

spéc_fichier
         Le chemin qualifié complet et le nom de fichier du fichier
         journal HSM. Si une partie du chemin indiqué n'existe pas, le
         client de gestion de l'espace la crée.

         Le chemin du fichier journal ne peut pas être un lien
         symbolique.


3.18 hsmlogretention


L'option hsmlogretention spécifie le nombre de jours pendant lesquels
les entrées de journal HSM doi vent être conservées avant l'élagage, et
indique si les entrées élaguées doivent être sauvegardées.

Le journal HSM est élagué lorsque la première entrée est écrite au
journal après le démarrage d'une commande ou d'un démonclient de gestion
de l'espace. Certains démons fonctionnent en continu. Arrêtez les démons
et redémarrez-les encore ou activez une des commandesHSM pour élaguer le
journal HSM.

Vous devez utiliser un ID utilisateur autorisé pour utiliser cette
option.

Si vous remplacez l'option hsmlogretention par hsmlogmax, tous les
enregistrements dans le journal existant sont copiés dans le fichier
journal élagué, dsmhsm.pru. Ensuite, le journal existant est vidé, et la
journalisation commence selon le nouveau critère de taille.

Si vous remplacez l'option hsmlogmax par hsmlogretention, toutes les
entrées de journal existantes sont conservées et le journal est élagué
selon le nouveau critère de durée de l'option hsmlogretention.

Restriction : Vous ne pouvez pas indiquer l'option hsmlogretention et
une valeur différente de zéro pour l'option hsmlogmax.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du système client dsm.sys
à l'intérieur d'une section serveur.

Syntaxe

                    .-N------------.
>>-HSMLOGRetention--+--------------+---------------------------><
                    |        .-D-. |
                    '-jours--+---+-'
                             '-S-'



Paramètres

N
         Ne supprimez pas le journal. Le journal HSM s'accroît
         indéfiniment. Il s'agit de la valeur par défaut.

jours
         Ce paramètre indique le nombre de jours pendant lesquels les
         entrées du fichier journal doivent être conservées avant
         l'élagage du journal. Les valeurs sont comprises entre 0 et
         9999.

D ou S
         Ce paramètre indique si les entrées supprimées doivent être
         sauvegardées. Vous devez également spécifier le paramètre
         jours. Séparez le paramètre jours du paramètre D ou S par un
         espace ou une virgule.

         D
                  Effacez les entrées du journal HSM lorsque vous le
                  supprimez. Il s'agit de la valeur par défaut.

                  Exemple de tâche : Supprimer le journal tous les 7
                  jours. Annuler les entrées de journal supprimées.

                  Exemple de commande : hsmlogr 7 d

         S
                  Sauvegardez les entrées du journal HSM lorsque vous le
                  supprimez. Les entrées élaguées sont copiées du
                  journal HSM dans le fichier dsmhsm.pru situé dans le
                  même répertoire que le journal HSM.

                  Exemple de tâche : Supprimer le journal tous les 100
                  jours. Sauvegarder les entrées de journal supprimées.

                  Exemple de commande : hsmlogr 100,s


3.19 hsmlogsampleinterval


L'option hsmlogsampleinterval indique la fréquence de regroupement des
données du système de fichiers pour le fichier journal HSM.

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent utiliser l'option
hsmlogsampleinterval.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du système client dsm.sys
à l'intérieur d'une section serveur.

Syntaxe

>>---HSMLOGSampleinterval--intervalle--------------------------><



Paramètres

intervalle
         Indique le nombre de secondes entre chaque regroupement de
         données du système de fichiers. La plage de valeurs est
         comprise entre 0 et 9999999, et la valeur par défaut est 3600
         (une heure). Si 0 est spécifié, les données du système de
         fichiers ne sont pas regroupées.


3.20 hsmmaxrecalltapedrives


L'option hsmmaxrecalltapedrives contrôle le nombre d'unités de bande qui
participent au traitement de rappel pour bande.

En limitant les unités de bandes disponibles pour le traitement de
rappel pour bande, vous pouvez empêcher le blocage de toutes les unités.
De cette façon, certaines unités restent accessibles pour un traitement
des rappels et une migration transparents.

Lorsque la valeur de l'option hsmmaxrecalltapedrives est plus grande que
le nombre d'unités de disque disponibles, une unité d'exécution de
rappel attend l'unité de bande suivante disponible. Si vous prévoyez
d'exécuter des processus de rappel pour bande en parallèle, le nombre
peut être réduit en conséquence pour le traitement parallèle sans
manquer d'unités de bande.

Lorsque l'option maxnummp est définie sur le serveur IBM Spectrum
Protect, vous pouvez définir l'option hsmmaxrecalltapedrives sur un
nombre inférieur ou égal à l'option maxnummp. Vous pouvez réserver les
unités de bande pour d'autres opérations si vous définissez un nombre
inférieur à maxnummp et au nombre maximal d'unités de bande.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>---HSMMAXREcalltapedrives--valeur----------------------------><



Paramètres

valeur
         Indique le nombre d'unités de bande disponibles pour un rappel
         pour bande. Les valeurs sont comprises entre 1 et 10. La valeur
         par défaut est 5.


3.21 hsmmigzeroblockfiles


L'option hsmmigzeroblockfiles indique si le client de gestion de
l'espace migre les fichiers auxquels aucun bloc de données n'est alloué
dans le système de fichiers.

Certains fichiers sont si petits que leurs métadonnées et leur contenu
tiennent en intégralité dans l'inode. Le système de fichiers n'alloue
aucun bloc de données à de tels petits fichiers. La migration d'aussi
petits fichiers ne libère pas d'espace sur le système de fichiers. Par
défaut, le client de gestion de l'espace migre les petits fichiers de ce
type lorsqu'ils remplissent les critères de migration. Vous pouvez
définir l'option HSMMIGZEROBLOCKFILES NO si vous ne souhaitez pas migrer
ces petits fichiers.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

                         .-YES-.
>>-HSMMIGZEROBLOCKFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



Paramètres

YES
         Les fichiers n'étant alloués à aucun bloc de données dans le
         système de fichiers mais ayant une taille logique supérieure à
         zéro peuvent être migrés. Il s'agit de la valeur par défaut.

NO
         Les fichiers n'étant alloués à aucun bloc de données dans le
         système de fichiers ne peuvent pas être migrés.


3.22 hsmmultiserver


L'option hsmmultiserver active et désactive la migration et la
sauvegarde dans un environnement multi-serveursIBM Spectrum Protect.

Vous pouvez activer la migration et la sauvegarde d'un système de
fichiers unique sur plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect. Vous devez
définir hsmmultiserver=YES pour chaque client de gestion de l'espace
dans le cluster IBM Spectrum Scale.

Lorsque vous définissez hsmmultiserver=NO, toutes les options de
commande de l'environnement multi-serveurs sont désactivées. Lorsque
vous définissez hsmmultiserver=NO, vous ne pouvez rappeler les fichiers
qu'à partir du serveur de migration IBM Spectrum Protect configuré dans
le fichier d'options dsm.sys. Si un fichier a été migré vers un serveur
différent de celui configuré dans le fichier d'options dsm.sys, vous ne
pouvez pas rappeler le fichier.

Clients pris en charge

L'option est disponible uniquement pour les clients IBM Spectrum Scale
AIX et les clients IBM Spectrum Scale Linux.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du client dsm.opt.

Syntaxe

                   .-NO--.
>>-HSMMULTIServer--+-----+-------------------------------------><
                   '-YES-'



Paramètres

NO
         Toutes les options de commande pour l'environnement
         multi-serveurs sont désactivées. Toutes les commandes HSM ont
         une entrée standard et une sortie standard. Il s'agit de la
         valeur par défaut.

YES
         Toutes les options de commande de l'environnement
         multi-serveurs sont désactivées. Toutes les commandes HSM qui
         affichent une liste d'ajout d'une colonne supplémentaire qui
         indique le nom de serveur IBM Spectrum Protect.


3.23 hsmoptimizedrecallonly


L'option hsmoptimizedrecallonly indique si le client de gestion de
l'espace bloque tous les processus de rappel non optimisé.

Par défaut, si hsmoptimizedrecallonly a pour valeur NO, tous les rappels
sont autorisés et les utilisateurs et applications peuvent accéder à
tous les fichiers migrés. Si hsmoptimizedrecallonly a pour valeur YES,
les accès aux fichiers migrés, qui requièrent le rappel de données
depuis le serveur IBM Spectrum Protect, sont bloqués et l'application ne
dispose d'aucun accès et reçoit le code d'erreur EACCES. Si elle ne
dispose d'aucun accès, cela signifie qu'elle ne peut pas lire le contenu
des fichiers migrés ni changer leur contenu. La lecture des fichiers
prémigrés n'est pas bloquée car les données se trouvent dans le système
de fichiers local. Si un rappel est bloqué, la commande dsmrecalld écrit
le message ANS2735W dans le fichier journal des erreurs toutes les 24
heures. Si le rappel est déclenché par la commande dsmrecall ou la
commande dsmc, le message ANS4007E est également consigné dans le
fichier journal des erreurs.

Pour rappeler le contenu des fichiers migrés avec le paramètre
hsmoptimizedrecallonly associé à la valeur YES, compilez la liste des
fichiers et suivez les instructions de la section 'Recalling files with
optimization for tape' du guide d'utilisation.

Clients pris en charge

L'option est disponible uniquement pour les clients IBM Spectrum Scale
on AIX et les clients IBM Spectrum Scale Linux.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

                           .-NO--.
>>-HSMOPTIMIZEDRecallonly--+-----+-----------------------------><
                           '-YES-'



Paramètres

NO
         Tous les rappels sont autorisés. Il s'agit de la valeur par
         défaut.


YES
         Tous les rappels non optimisés sont bloqués.


3.24 hsmrecallbufferalignment


L'option hsmrecallbufferalignment indique si l'adresse du tampon interne
réservé aux opérations de rappel est alignée dans la mémoire du
processus de rappel et, dans l'affirmative, comment elle est alignée.
L'alignement peut impacter significativement les performances de
l'opération.



Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

                             .-4----------------.
>>-HSMRECALLBUFFERAlignment--+------------------+--------------><
                             '-position_adresse-'



Paramètres

position_adresse
         Indique la position (en kilo-octets) à laquelle l'adresse du
         tampon interne est alignée. Les valeurs autorisées sont
         comprises entre 1 et 2147483647.
         La valeur par défaut est 4. Si la valeur 2147483647 est
         spécifiée, aucun alignement du tampon interne n'a lieu.
         L'option contrôle l'alignement de l'adresse du tampon dans la
         mémoire du système et dans le segment de mémoire. Pour plus
         d'informations, consultez les pages d'aide de l'appel système
         posix_memalign().


3.25 hsmrecallbuffersize


L'option hsmrecallbuffersize spécifie la taille (en kilooctets) du
tampon utilisé pour collecter les données avant qu'elle ne soient
écrites dans un système de fichiers au cours d'une opération de rappel.



Clients pris en charge

Le client HSM stocke dans un tampon interne les données qu'il reçoit du
serveur IBM Spectrum Protect jusqu'à ce que la quantité spécifiée par
hsmrecallbuffersize soit atteinte, puis écrit les données collectées
dans le système de fichiers.



Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

                        .-0-------------.
>>-HSMRECALLBUFFERSize--+---------------+----------------------><
                        '-taille_tampon-'



Paramètres

taille_tampon
         Spécifie la taille (en kilooctets) du tampon utilisé pour
         stocker les données rappelées avant qu'elles ne soient
         restaurées dans le système de fichiers. Les valeurs admises
         sont comprises entre 0 et 2147483647.
         La valeur par défaut est 0. Dans ce cas, le client HSM utilise
         comme taille de tampon la taille de bloc du système de
         fichiers. Si la valeur 2147483647 est spécifiée, aucun stockage
         dans un tampon interne n'a lieu et les données sont écrites
         dans le système de fichiers à mesure qu'elles sont reçues du
         serveur IBM Spectrum Protect.
         Il se peut que vous puissiez améliorer les performances du
         système de fichiers en définissant un multiple de la taille de
         bloc du système de fichiers comme taille de mémoire tampon.
         Plus la taille choisie est grande, moins le nombre d'opérations
         consommatrices de ressources est élevé dans le système de
         fichiers. Toutefois, une valeur élevée requiert davantage de
         ressources d'UC et de mémoire.


3.26 hsmrpcport


L'option hsmrpcport spécifie l'adresse de port TCP/IP d'un appel de
procédure distante (RPC) pour les services de rappel HSM.



Clients pris en charge

L'option est disponible uniquement pour les clients IBM Spectrum Scale
on AIX et les clients IBM Spectrum Scale Linux.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier d'options du système client dsm.sys
à l'intérieur d'une section serveur.

Syntaxe

>>-HSMRPCPort--adresse_port------------------------------------><



Paramètres

adresse_port
         Spécifie l'adresse de port TCP/IP utilisée par les processus
         HSM. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1024 et 65535.
         Par défaut, les services HSM contactent le démon rpcbind pour
         accéder au port RPC.
         Cette option doit être identique sur tous les noeuds client
         HSM. Il est possible que les ports allant de 23152 à 23157 (ou
         au-delà) soient utilisés par d'autres démons HSM. Assurez-vous
         que le port utilisé avec l'option hsmrpcport ne se trouve pas
         dans cette plage de ports.
         Si la commande dsmrecalld démarre mais ne parvient pas à
         utiliser le port défini avec l'option hsmrpcport, le message
         ANS8956E ou ANS8957E est écrit dans le fichier journal des
         erreurs.


3.27 inclexcl


L'option inclexcl permet de définir le nom et le chemin d'accès de votre
fichier d'options d'inclusion-exclusion.



Syntaxe

>>-inclexcl --spéc_fichier------------------------------------><



Paramètres

spéc_fichier
         Spécifie le chemin d'accès et le nom de votre fichier d'options
         d'inclusion-exclusion.


3.28 maxcandprocs


L'option maxcandprocs spécifie le nombre d'unités d'exécution parallèles
dans les démons scout pouvant analyser les systèmes de fichiers.

Conseil : Lorsque la migration automatique est motivée par la règle
GPFS, le démon dsmscoutd est désactivé, et l'option maxcandprocs n'est
pas active.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-MAXCANDProcs--nombre----------------------------------------><



Paramètres

nombre
         Spécifie le nombre maximal d'unités d'exécution parallèles dans
         les démons scout pouvant analyser les systèmes de fichiers. Les
         valeurs sont comprises entre 2 et 20. La valeur par défaut est
         5.


3.29 maxmigrators


L'option maxmigrators indique le nombre maximal de sessions de migration
parallèle pouvant être exécutées en parallèle pour chaque système de
fichiers. Vérifiez que vous disposez de suffisamment de ressources sur
le serveur pour effectuer une migration parallèle.

Conseil : Lorsque la migration automatique est motivée par une règle
GPFS, l'option maxmigrators n'est pas active.

Dans l'option maxmigrators, n'indiquez pas un nombre de sessions
parallèles supérieur à celui que le serveur peut utiliser pour stocker
les données.

Cette option peut être définie par le serveur IBM Spectrum Protect.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-MAXMIGRators--nombre----------------------------------------><



Paramètres

nombre
         Spécifie le nombre maximal de sessions de migration parallèle
         que vous pouvez définir. Les valeurs sont comprises entre 1 et
         20. La valeur par défaut est 5. Si cette option est modifiée à
         partir de la valeur par défaut, l'augmentation correspondante
         doit être appliquée dans la configuration de serveur IBM
         Spectrum Protect pour mettre à jour la valeur MAXNUMMP du noeud
         HSM.


3.30 maxrecalldaemons


L'option maxrecalldaemons indique le nombre maximal de démons de rappel
que vous pouvez exécuter simultanément pour rappeler des fichiers pour
le noeud client. Si le nombre de démons de rappel que vous exécutez
simultanément est proche du nombre maximal, augmentez la valeur.

Par exemple, si vous utilisez une application qui ouvre plusieurs
fichiers migrés à la fois, l'application peut utiliser tous les démons
de rappel disponibles. Il est alors impossible pour un autre processus
d'accéder à un fichier migré tant qu'un démon de rappel n'est pas
disponible.

Remarque : L'option de configuration dmapiWorkerThreads de IBM Spectrum
Scale peut limiter le nombre maximal de tâches de rappel simultanées à
une valeur inférieure à celle de maxrecalldaemons.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-MAXRECAlldaemons--nombre------------------------------------><



Paramètres

nombre
         Indique le nombre maximal de démons de rappel pouvant être
         exécutés en parallèle pour rappeler des fichiers pour le noeud
         client. L'intervalle est compris entre 2 et 99. La valeur par
         défaut est 20.


3.31 maxthresholdproc


L'option maxthresholdproc spécifie le nombre maximal de processus de
migration de seuil que le client de gestion de l'espace peut démarrer
simultanément. Lorsque l'espace devient insuffisant pour un système de
fichiers, le client HSM ne vérifie pas le nombre maximal de processus de
migration de seuil actuellement en cours. Il lance une nouvelle
migration quel que soit le nombre de processus déjà en cours.

Conseil : Lorsque la migration automatique est motivée par la règle
GPFS, l'option maxthresholdproc n'est pas active.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-MAXThresholdproc--nombre------------------------------------><



Paramètres

nombre
         Spécifie le nombre maximal de processus de migration de seuil
         automatique que le client de gestion de l'espace peut démarrer
         simultanément. Les valeurs sont comprises entre 1 et 99. La
         valeur par défaut est 3.


3.32 migfileexpiration


L'option migfileexpiration spécifie le nombre de jours pendant lesquels
les copies des fichiers migrés ou prémigrés restent sur le serveur après
leur modification sur votre système de fichiers local ou sont supprimées
de votre système de fichiers local.



Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-MIGFileexpiration--jours------------------------------------><



Paramètres

jours
         Spécifie le nombre de jours pendant lesquels la copie d'un
         fichier migré ou prémigré est conservée après sa modification
         sur votre système de fichiers local ou supprimée de votre
         système de fichiers local. Les valeurs sont comprises entre 0
         et 9999. La valeur par défaut est 7 jours.

         Remarque : Si vous spécifiez 0, une copie obsolète d'un fichier
         migré ou prémigré est supprimée du serveur au cours de la
         synchronisation suivante. Si vous supprimez un fichier du
         système de fichiers local et que vous synchronisez les
         exécutions avec une valeur migfileexpiration de 0, le fichier
         ne peut être recréé par le processus dsmmigundelete.


3.33 migrateserver


L'option migrateserver spécifie le nom du serveur vers lequel vous
souhaitez migrer des fichiers à partir de votre noeud client. Spécifiez
un serveur de migration pour chaque noeud client.

Si aucun serveur n'est spécifié avec l'option migrateserver, vos
fichiers migrent vers le serveur que vous spécifiez avec l'option
defaultserver. Si vous ne spécifiez aucun serveur avec l'une de ces
options, vos fichiers migrent vers le serveur que vous identifiez dans
la première section de votre fichier dsm.sys.

Vous pouvez modifier cette option à l'aide de la commande suivante :
dsmmigfs upd /FS -SErver=nomserveur. Remplacez servername par le nom de
votre serveur.

La valeur migrateserver dans dsm.sys remplace migrateserver dans
dsm.opt.

Une fois que vos fichiers ont migré vers le serveur que vous avez
spécifié, ne spécifiez pas un autre serveur de migration, sauf si votre
administrateur transfère vos fichiers migrés à partir du serveur
spécifié vers un autre serveur. Sinon, le serveur ne peut localiser vos
fichiers migrés tant que vous ne spécifiez pas le serveur sur lequel vos
fichiers étaient initialement migrés.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-MIGRateserver--nom_serveur----------------------------------><



Paramètres

nom_serveur
         Spécifie le nom du serveur sur lequel vous souhaitez migrer les
         fichiers à partir de votre noeud client. Votre fichier dsm.sys
         doit contenir une section commençant par l'option nom_serveur,
         ainsi que les options de communication requises pour le serveur
         que vous avez spécifié dans l'option migrateserver.


3.34 minmigfilesize


L'option minmigfilesize spécifie la taille minimale d'un fichier afin
qu'il puisse être migré.

Cette option s'applique à tous les systèmes de fichiers à espace géré
pour lesquels vous n'avez pas indiqué de valeur spécifique de système de
fichiers pour l'option minmigfilesize à l'aide des commandes dsmmigfs
add ou dsmmigfs add. Pour plus de détails, voir 2.12 dsmmigfs add et
update.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-MINMIGfilesize --taille_fichier-----------------------------><



Paramètres

taille_fichier
         Spécifie la taille minimale, en octets, d'un fichier afin qu'il
         puisse être migré. L'intervalle de valeurs est compris entre 0
         et 2147483647. La valeur par défaut est 0.

         Sur les systèmes de fichiers GPFS, si vous spécifiez la valeur
         par défaut, le client de gestion de l'espace utilise la taille
         du fichier de raccord du système de fichiers en cours comme
         taille minimum pour les fichiers qui peuvent être migrés. Pour
         les autres systèmes de fichiers (non GPFS), le client de
         gestion de l'espace utilise la taille de bloc, la taille de
         fragment ou la taille du raccord (la plus grande des trois) du
         système de fichiers concerné comme taille minimale des fichiers
         pouvant migrer.

         Si vous spécifiez une valeur différente de zéro, pour les
         systèmes de fichiers GPFS, la valeur doit être supérieure à
         celle du fichier de raccord. Pour les autres systèmes de
         fichiers (non GPFS), elle doit être supérieure à la taille de
         bloc, à la taille de fragment ou à la taille du raccord du
         système de fichiers. Dans le cas contraire, la valeur est
         ignorée.


3.35 minrecalldaemons


L'option minrecalldaemons indique le nombre minimal de démons de rappel
pouvant s'exécuter en parallèle pour rappeler des fichiers pour le noeud
client.



Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-MINRecalldaemons--nombre------------------------------------><



Paramètres

nombre
         Indique le nombre minimal de démons de rappel pouvant
         s'exécuter en parallèle. L'intervalle de valeurs est compris
         entre 1 et 99. La valeur par défaut est 3.


3.36 reconcileinterval


L'option reconcileinterval spécifie la fréquence de synchronisation, par
le démon de moniteur d'espace, de vos systèmes de fichiers. Selon
l'option checkfororphans, la synchronisation expire ou supprime les
objets obsolètes sur le serveur et met à jour le fichier de statut ou
recherche les fichiers de raccord orphelins et effectue la mise à jour
des métadonnées.

Conseil : Lorsque hsmdisableautomigdaemons=YES, l'option
reconcileinterval n'est pas active.

Fichier d'options

Placez cette option au début du fichier dsm.sys avant toute section
serveur.

Syntaxe

>>-RECOncileinterval--intervalle-------------------------------><



Paramètres

intervalle
         Spécifie le nombre d'heures devant s'écouler entre chaque phase
         successive de synchronisation automatique de vos systèmes de
         fichiers sur votre poste de travail. Si vous spécifiez 0, vos
         systèmes de fichiers ne sont pas synchronisés automatiquement.
         Les valeurs sont comprises entre 0 et 9999. La valeur par
         défaut est 24.


3.37 restoremigstate


L'option restoremigstate spécifie si vous souhaitez restaurer ou
récupérer des fichiers de raccord ou des versions de
sauvegarde-archivage des fichiers migrés au cours d'une opération de
restauration-récupération. Utilisez cette option avec les commandes
restore et retrieve du client de sauvegarde-archivage.

Vous pouvez restaurer ou récupérer un fichier de raccord pour un fichier
migré uniquement dans les cas suivants :

*  Le fichier existe dans le pool de stockage de migration
*  Le fichier est sauvegardé ou archivé, puis migré sur le même serveur

Lorsque le nombre de jours spécifiés avec l'option migfileexpiration est
écoulé, le fichier migré est supprimé de la mémoire.

Si vous spécifiez restoremigstate YES et que le fichier migré n'est pas
arrivé à expiration, ce dernier est restauré ou récupéré dans un fichier
de raccord, qu'il ait été ou non marqué pour expiration.

Sur un système de fichiers avec espace géré, vous pouvez restaurer un
fichier de raccord uniquement lors d'un traitement de restauration de
requête standard. Lors d'un traitement de restauration sans requête sur
un système de fichiers avec espace géré, vous ne pouvez pas restaurer
les fichiers de raccord.

L'option restoremigstate permet de restaurer un fichier s'il est
sauvegardé après la migration. Si le fichier a été sauvegardé avant
migration, vous ne pouvez pas restaurer un fichier de raccord car vous
ne disposez alors pas de copie de fichier de raccord de serveur.

Les fichiers avec liste de contrôle d'accès (ACL) sont restaurés à
l'état interne quelle que soit la valeur de restoremigstate. L'opération
de restauration affecte les fichiers qui sont restaurés sur un système
de fichiers GPFS avec plus de pools de stockage que le pool système par
défaut.

Si vous restaurez un fichier depuis le serveur cible IBM Spectrum
Protect et que le système de fichiers est géré par le client de gestion
de l'espace, vous ne devez pas restaurer le fichier en tant que fichier
de raccord (stub). Vous devez restaurer l'ensemble du fichier. Pour ce
faire, utilisez l'option restoremigstate=no. Si vous restaurez le
fichier en tant que fichier de raccord depuis le serveur cible, les
conséquences peuvent être les suivantes :

*  Vous ne pouvez pas rappeler le fichier depuis le serveur source IBM
   Spectrum Protect à l'aide du client de gestion de l'espace.

*  Un processus de synchronisation client de gestion de l'espace qui
   s'exécute sur le serveur source IBM Spectrum Protect fait expirer le
   fichier. Dans ce cas, vous pouvez restaurer l'ensemble du fichier à
   l'aide du client de sauvegarde-archivage et de l'option
   restoremigstate=no.

Conseil : L'option restoremigstate ne prend pas en charge les fichiers à
lien fixe. Pour restaurer ou récupérer un fichier de raccord pour un
fichier à lien fixe, supprimez tous les fichiers de votre système de
fichiers local reliés les uns aux autres. Lorsqu'un des fichiers d'un
groupe lié (lien fixe) est migré, tous les autres fichiers du groupe
deviennent des fichiers de raccord. Lorsque vous entrez la commande
restore avec l'option restoremigstate afin de restaurer un fichier de
raccord pour un fichier à lien fixe, le fichier de raccord porte le même
nom que le fichier initialement migré. Aucun fichier de raccord n'est
restauré pour tout autre fichier ayant appartenu à un groupe de fichiers
liés (lien fixe).

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier dsm.opt ou dsm.sys.

Syntaxe

                    .-YES-.
>>-RESToremigstate--+-----+------------------------------------><
                    '-NO--'



Paramètres

YES
         Restaure ou récupère les fichiers migrés en tant que fichiers
         de raccord sur votre système de fichiers local au cours d'une
         opération de restauration ou de récupération. Les fichiers
         restent migrés. Il s'agit de la valeur par défaut.

         Remarque : Un fichier de raccord créé au cours d'une opération
         de restauration ou de récupération contient les informations
         nécessaires au rappel du fichier migré à partir de la mémoire.
         Il ne contient pas les octets contenant les premières données
         du fichier. Le mode de rappel précédemment défini pour le
         fichier migré (par exemple, rappel d'un fichier partiel ou en
         continu) n'est pas stocké dans le fichier de raccord. Le mode
         de rappel est "normal" pour tous les fichiers restaurés ou
         récupérés dans les fichiers de raccord.

NO
         Restaure ou récupère les versions de sauvegarde-archivage des
         fichiers migrés sur votre système de fichiers local au cours
         d'une opération de restauration ou de récupération. Les
         fichiers deviennent résidents.

Ligne de commande :

Cette option est valide sur la ligne de commande.


3.38 skipmigrated


L'option skipmigrated spécifie si le client de sauvegarde-archivage IBM
Spectrum Protect traite les fichiers migrés au cours d'une opération de
sauvegarde ou d'archivage. Utilisez cette options avec les commandes
archive, backup image, incremental et selective du client de
sauvegarde-archivage.

Si l'option skipmigrated a pour valeur yes, le client de
sauvegarde-archivage n'effectue pas la sauvegarde ni l'archivage des
fichiers de raccord. Si l'option skipmigrated a pour valeur no, le
client de sauvegarde-archivage peut traiter les fichiers de raccord au
cours de certaines opérations.

Fichier d'options

Placez cette option dans le fichier dsm.opt.

Syntaxe

                 .-NO--.
>>-SKIPMigrated--+-----+---------------------------------------><
                 '-YES-'



Paramètres

NO
         Le client de sauvegarde-archivage ne vérifie par le statut de
         migration des fichiers au cours d'une opération de sauvegarde
         ou d'archivage. Il s'agit de la valeur par défaut.

YES
         Le client de sauvegarde-archivage vérifie le statut de
         migration des fichiers au cours d'une opération de sauvegarde
         ou d'archivage. Le client de sauvegarde-archivage n'effectue
         pas la sauvegarde ni l'archivage des fichiers de raccord.

Ligne de commande :

Cette option est valide sur la ligne de commande.


4.0 Affichage d'un message


Pour afficher un message, entrez le numéro du message. Le préfixe est
facultatif.

------------------------------------------------------------------------
ANS0101E

Unable to open English message repository file name.



Explanation:

The default English message repository file cannot be opened. Either the
file access permissions prevent reading the file or the file is not
present in the expected location.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.
Processing is terminated.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0102W

Unable to open the message repository file name. The American English
repository will be used instead.



Explanation:

The default message repository file for the current locale cannot be
opened. Either the file access permissions prevent reading the file, the
file is not present in the expected location, or the language specified
in the option file is not supported on this workstation.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0103E

Error trying to read header record from message repository file name.



Explanation:

The message repository file header record cannot be obtained.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0104I

A message repository is not available for your system's configured
language 'language'. The US English message repository is used instead.



Explanation:

IBM Spectrum Protect does not have language support for the specified
language. Therefore, it uses the US English message repository by
default.

System action:

The US English message repository is used.

User response:

No action is necessary if you want to continue to use US English. If you
want to use a different language that is supported by IBM Spectrum
Protect, then: * (Windows) Add the LANGUAGE option to the client option
file and specify a supported language. For example, to configure the
client to use the French language repository, add the option LANGUAGE
FRA to the client option file. Refer to the reference information for
the LANGUAGE option in the backup-archive client product manual. * (UNIX
and Linux) Set the LANG environment variable to a supported language and
region code. For example, to configure the client to use the French
language repository, set LANG to fr_FR. Refer to the backup-archive
client manual for the supported language codes.

------------------------------------------------------------------------
ANS0105E

Error trying to read index for message number from repository file name.



Explanation:

The message text for the specified message number cannot be read.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0106E

Message index not found for message number.



Explanation:

The message repository file does not contain the message text for the
message number.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the DSM_DIR is set up properly and it does not point to an old
copy. If the problem continues, see your system administrator for
further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0107E

Error trying to read header for message number from repository file
name.



Explanation:

The message header information cannot be obtained for the message number
in the message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0108E

Error trying to read text for message number from repository file name.



Explanation:

The message text cannot be obtained for the message number in the
message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0109E

Insufficient memory for allocation of message structure.



Explanation:

There is not enough memory in your system to allocate the storage needed
for the message text.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, close all unneeded applications and
retry the operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS0110E

Unable to open error log file file name for output.



Explanation:

The error log cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation. File
permissions may be set such that writing is not allowed.

User response:

Stop and restart IBM Spectrum Protect. Then retry the operation. If
unsuccessful, make sure the file is not being locked by another
application and that file permissions allow write access.

------------------------------------------------------------------------
ANS0113E

Message repository file name has an invalid control record.



Explanation:

The message repository file contains an incorrect control information.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0118E

Unable to open schedule log file 'file name' for output.



Explanation:

The schedule log file cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, make sure the file has not been locked
by another application.

------------------------------------------------------------------------
ANS0119E

Error trying to read response string for message number from repository
file name.



Explanation:

The response string information for the message number cannot be
obtained from the message repository file. It is possible the message
repository has been corrupted.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0120E

Message number number contains an invalid multibyte sequence for the
current locale.



Explanation:

An illegal multibyte sequence for the current locale was found in the
message. Either the message repository has been corrupted or is coded in
a language other than that of the current locale.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

If the message repository is not corrupted, process the operation in the
supported locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS0121W

Unable to open the iconv converter for the message repository file name.
The American English repository will be used instead.



Explanation:

The iconv converter for the default message repository for the current
locale cannot be opened. The iconv converter used to convert from UTF-8
to the current locale is not installed on this work station.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the required iconv converter is installed properly. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0200E

La machine virtuelle 'nom_mv' a été sauvegardée avec une version
ultérieure du client de sauvegarde-archivage.



Explanation:

La machine virtuelle a été sauvegardée avec une version ultérieure du
client de sauvegarde-archivage. Les objets de la sauvegarde de machine
virtuelle qui ont été récupérés ne peuvent pas s'afficher correctement.

System action:

Les informations de sauvegarde pour la machine virtuelle ne seront pas
affichées.

User response:

Interrogez la machine virtuelle sur une version ultérieure du client de
sauvegarde-archivage pour afficher les détails de la sauvegarde. Si une
interrogation de toutes les machines virtuelles n'affiche pas les
machines virtuelles qui ont été sauvegardées avec la même version
client, exécutez la commande Query VM pour des machines virtuelles
individuelles.

------------------------------------------------------------------------
ANS0201E

Un paramètre incorrect a été détecté.



Explanation:

Le système a détecté une erreur interne due à un paramètre non valide.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Demandez au responsable de la maintenance de vérifier le journal des
erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS0202E

Vous n'êtes pas autorisé à restaurer les données d'un autre poste
client.



Explanation:

Le client n'est pas autorisé à restaurer les données d'un autre poste
client.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Demandez l'autorisation à l'autre poste client.

------------------------------------------------------------------------
ANS0203E

La zone objName ne contient pas de séparateur de répertoire de tête.



Explanation:

La zone objName ne contient pas de séparateur de répertoire de tête.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Corrigez la valeur de la zone d'objName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0204E

Les caractères génériques ne sont pas autorisés dans le chemin d'accès
d'objName.



Explanation:

Les caractères génériques ne sont pas autorisés dans le chemin d'accès
d'objName.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Corrigez la valeur de la zone d'objName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0205E

Impossible d'ouvrir le journal des erreurs.



Explanation:

Le système ne peut pas ouvrir le journal des erreurs.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez la valeur de DSMI_LOG et les droits d'accès. Sur la plateforme
AS/400, vérifiez la valeur indiquée pour ERRORLOGNAME dans le fichier
d'options de l'API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0206E

Impossible d'écrire des données dans le fichier journal.



Explanation:

L'écriture de données dans le fichier journal a provoqué une erreur.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez la valeur de DSMI_LOG et les droits d'accès. Sur la plateforme
AS/400, vérifiez la valeur spécifiée pour ERRORLOGNAME dans le fichier
d'options de l'API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0207E

Le nom du fichier journal n'a pas été spécifié.



Explanation:

Le système ne peut pas ouvrir le journal des erreurs.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez la valeur de DSMI_LOG et les droits d'accès. Sur la plateforme
AS/400, vérifiez la valeur indiquée pour ERRORLOGNAME dans le fichier
d'options de l'API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0208E

Le fichier WINSOCK.DLL du protocole TCP/IP est introuvable.



Explanation:

Le fichier WINSOCK.DLL du protocole TCP/IP est introuvable.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez votre installation TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0209E

Une erreur s'est produite lors du chargement d'une bibliothèque.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du chargement d'une bibliothèque. Le
chargement du DLL du protocole TCP/IP a échoué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez votre installation TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0210E

La fonction de chargement du protocole TCP/IP a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la recherche d'une fonction. La
fonction de chargement du protocole TCP/IP a échoué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez votre installation TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0211E

Le pointeur de nom d'objet est NULL.



Explanation:

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le pointeur de nom d'objet.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Entrez l'adresse de la structure dsmObjName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0212E

Le pointeur de bloc de données est NULL.



Explanation:

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le pointeur de bloc de données.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Entrez l'adresse de la structure DataBlk.

------------------------------------------------------------------------
ANS0213E

Le pointeur d'attribut d'objet est NULL.



Explanation:

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le pointeur d'attribut d'objet.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Entrez l'adresse de la structure ObjAttr.

------------------------------------------------------------------------
ANS0214E

Il n'existe aucune information sur la session du serveur.



Explanation:

Le serveur n'a pas renvoyé d'informations sur la session.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le statut du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS0215E

Il n'existe aucune information sur les règles de gestion du serveur.



Explanation:

Le serveur n'a pas renvoyé d'informations sur les règles de gestion.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez les définitions des règles de gestion du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS0216E

La valeur bufferLen de dataBlk est zéro.



Explanation:

La valeur bufferLen de dataBlk est zéro.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Entrez une valeur différente de zéro dans la zone bufferLen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0217E

La valeur bufferPtr de dataBlk est NULL.



Explanation:

Aucune valeur n'a été spécifiée pour bufferPtr de dataBlk.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Entrez une adresse dans la zone bufferPtr.

------------------------------------------------------------------------
ANS0218E

La valeur d'objType est incorrecte.



Explanation:

La valeur d'objType est incorrecte.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Les valeurs admises pour dsmObjName.objType sont :

   DSM_OBJ_FILE ou DSM_OBJ_DIRECTORY pour la sauvegarde, ou
   DSM_OBJ_FILE pour l'archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS0219E

Option dsmEndTxn incorrecte.



Explanation:

L'option pour dsmEndTxn est incorrecte.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vous devez choisir entre DSM_VOTE_COMMIT et DSM_VOTE_ABORT.

------------------------------------------------------------------------
ANS0220E

L'analyse syntaxique a révélé une option incorrecte.



Explanation:

Une option non valide a été détectée.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez les options dans dsm.opt, dsm.sys et la chaîne d'options. Pour
plus de détails, consultez le journal des erreurs. Sur la plateforme
AS/400, vérifiez les options dans *LIB/QOPTIBM Spectrum Protect(APIOPT).

------------------------------------------------------------------------
ANS0221E

Une erreur de programmation interne de l'API de IBM Spectrum Protect a
été détectée.



Explanation:

Le système a détecté une erreur interne de l'API.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Fermez le processus et relancez l'opération. Vérifiez que les les
données suspectes ont bien été éliminées de tous les appels dsmInit
précédents et que ces appels ont bien été terminés par un appel
dsmTerminate. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur système
ou le responsable de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS0222E

Le type de référentiel n'est pas valide.



Explanation:

Le type de référentiel n'est pas valide.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Le référentiel admis pour dsmDeleteFS est l'un des suivants :

*  DSM_ARCHIVE_REP

*  DSM_BACKUP_REP

*  DSM_REPOS_ALL.

------------------------------------------------------------------------
ANS0223E

Un nom d'espace fichier doit commencer par un délimiteur de répertoire.



Explanation:

Le nom d'espace fichier n'est pas valide.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Un nom d'espace fichier doit commencer par un délimiteur de répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS0224E

Le nom d'objet est une chaîne vide ou il manque un délimiteur de tête.



Explanation:

Le nom d'objet est une chaîne vide ou il manque un délimiteur de tête.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le format du chemin d'accès complet de dsmObjName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0225E

Un qualificatif bas niveau du nom d'objet doit commencer par
ledélimiteur de répertoire.



Explanation:

Le qualificatif de bas niveau du nom d'objet n'est pas valide.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Placez le délimiteur de répertoire au début du qualificatif bas niveau
du nom d'objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS0226E

Le propriétaire de l'objet n'est pas valide.



Explanation:

Le propriétaire de l'objet doit être le superutilisateur ou le le
propriétaire de la session.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le propriétaire de la session et celui de l'objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS0227E

Le sendType de dsmBindMC est incorrect.



Explanation:

Le sendType de dsmBindMC est incorrect.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Le sendType doit être l'un des suivants :

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0228E

Le sendType de dsmSendObj n'est pas valide.



Explanation:

Le sendType de dsmSendObj n'est pas valide.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Le sendType doit être l'un des suivants :

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0229E

Le delType de dsmDeleteObj n'est pas valide.



Explanation:

Le delType de dsmDeleteObj n'est pas valide.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Le delType doit être dtBackup ou dtArchive.

------------------------------------------------------------------------
ANS0230E

L'objState de la sauvegarde de la requête n'est pas valide.



Explanation:

L'objState de la sauvegarde de la requête n'est pas valide.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Les valeurs de qryBackupData.objState admises sont les suivantes :

   DSM_ACTIVE
   DSM_INACTIVE
   DSM_ANY_MATCH

------------------------------------------------------------------------
ANS0231E

Le nom de la classe de gestion est introuvable.



Explanation:

Une requête ou procédure d'envoi ne peut pas trouver le nom de la classe
de gestion.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le nom de la classe de gestion.

------------------------------------------------------------------------
ANS0232E

L'ID de l'unité n'est pas un caractère alphabétique.



Explanation:

L'ID de l'unité n'est pas un caractère alphabétique. Ce code de retour
concerne uniquement Microsoft Windows.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez que l'unité est bien désignée par un caractère alphabétique. La
zone référencée est dsmDosFSAttrib.driveLetter.

------------------------------------------------------------------------
ANS0233E

Le nom d'espace fichier enregistré est NULL.



Explanation:

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le nom d'espace fichier enregistré.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Entrez un nom d'espace fichier dans dsmRegisterFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS0234E

La valeur du nouveau mot de passe est NULL ou la zone est vide.



Explanation:

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le nouveau mot de passe.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Entrez un nouveau mot de passe dans dsmChangePW.

------------------------------------------------------------------------
ANS0235E

La valeur de l'ancien mot de passe est NULL ou la zone est vide.



Explanation:

Aucune valeur n'a été spécifiée pour l'ancien mot de passe.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Entrez l'ancien mot de passe dans dsmChangePW.

------------------------------------------------------------------------
ANS0236E

Dans dsmInit, le propriétaire n'est pas autorisé à établir une session
si PASSWORDACCESS=generate.



Explanation:

PASSWORDACCESS=GENERATE établit une session en prenant l'ID utilisateur
en cours comme propriétaire. L'application doit affecter la valeur NULL
à clientOwnerNamePlorsque PASSWORDACCESS=GENERATE est en vigueur.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel. La poursuite du
traitement dépend de la façon dont l'application gère l'erreur.

User response:

Ce message s'applique aux applications qui utilisent l'API IBM Spectrum
Protect et concerne principalement le fournisseur de l'application pour
laquelle le message est émis. Selon les applications, cela peut faire
l'objet d'une configuration.

Consultez la documentation de l'application et vérifiez que sa
configuration est correcte. Si l'incident persiste, contactez le
fournisseur de l'application afin d'obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS0237E

Dans dsmInit, le nom de poste n'est pas autorisé si
PASSWORDACCESS=generate.



Explanation:

PASSWORDACCESS=generate établit une session en prenant le nom d'hôte en
cours comme nom de poste.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Si vous utilisez PASSWORDACCESS=generate, attribuez la valeur NULL à
clientNodeNameP.

------------------------------------------------------------------------
ANS0238E

La séquence d'appels n'est pas valide.



Explanation:

Ensuite, l'API nécessite des appels de fonction dans un ordre
spécifique. Les appels de fonction n'ont pas été exécutés dans l'ordre
attendu. L'erreur peut être déclenchée par les problèmes suivants :

*  Une erreur dans le réseau.

*  Un bogue dans l'API IBM Spectrum Protect.

*  Un bogue sur le serveur IBM Spectrum Protect.

*  Un bogue dans l'application (IBM ou tierce partie ) utilise l'API IBM
   Spectrum Protect.

System action:

Le système renvoie à la procédure appelante.

User response:

Un utilisateur final peut répondre de l'une des façons suivantes :

*  Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs sur le réseau.

*  Recherchez des indices dans le journal d'activités du serveur IBM
   Spectrum Protect, le journal dsierror.log côté client et les journaux
   spécifiques à l'application qui pose problème.

*  Recherchez des APAR correspondant au problème dans les pages de
   support IBM. Le site de support se trouve à l'adresse IBM Spectrum
   Protect Support Portal
   (https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect)

*  Si l'application de l'API est développée par un tiers (pas IBM),
   cherchez les problèmes connus correspondant au problème dans les
   pages de support de ce tiers.

Si aucune des actions ci-dessus ne résout le problème, signalez le
problème au fournisseur de l'application qui utilise l'API IBM Spectrum
Protect.

Le développeur d'une application qui utilise l'API IBM Spectrum Protect
doit chercher la cause du problème, y compris en examinant le diagramme
d'état de l'API IBM Spectrum Protect. Le diagramme d'état de l'API IBM
Spectrum Protect se trouve dans la documentation du produit (IBM
Spectrum Protect product documentation
(https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-protect/8.1.13)).

------------------------------------------------------------------------
ANS0239E

Dans dsmSendObj, les caractères génériques ne sont pas autorisés pour
objName.



Explanation:

Dans dsmSendObj, les caractères génériques ne sont pas autorisés pour
objName.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Entrez un fs, hl et ll dans dsmObjName.

------------------------------------------------------------------------
ANS0240E

L'espace fichier à supprimer/dont vous voulez définir l'accès est
introuvable.



Explanation:

L'espace fichier à supprimer est introuvable.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le nom de l'espace fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS0241E

Dans dsmSendObj, dsmDeleteObj ou dsmUpdateFS, l'espace fichier n'est pas
enregistré.



Explanation:

Dans dsmSendObj, dsmDeleteObj ou dsmUpdateFS, l'espace fichier n'est pas
enregistré.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le nom de l'espace fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS0242W

Dans dsmRegisterFS, l'espace fichier est déjà enregistré.



Explanation:

Dans dsmRegisterFS, l'espace fichier est déjà enregistré.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le nom de l'espace fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS0243E

Dans dsmBeginGetData, objID est NULL.



Explanation:

Dans dsmBeginGetData, objID est NULL.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez que :

   La valeur de dsmGetList n'est pas NULL.
   Aucune valeur objID n'est NULL.
   La valeur de numObjId dans dsmGetList n'est pas zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS0244E

Sur dsmInit, la version de l'API de l'appelant est différente de la
version de la bibliothèque de IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Sur dsmInit, la version d'API de l'appelant est postérieure à la version
de la bibliothèque IBM Spectrum Protect.

System action:

Le système rend le contrôle à la procédure appelante.

User response:

Installez la bibliothèque d'API IBM Spectrum Protect la plus récente.

------------------------------------------------------------------------
ANS0245E

La version de la structure de l'appelant est différente de celle de la
bibliothèque IBM Spectrum Protect.



Explanation:

La version de la structure de l'appelant est différente de celle de la
bibliothèque IBM Spectrum Protect.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez que la zone stVersion contient la valeur figurant dans le
fichier d'en-tête. Recompilez l'application avec les fichiers d'en-tête
les plus récents.

------------------------------------------------------------------------
ANS0246E

Lancez dsmEndTxn puis démarrez une nouvelle session de transaction.



Explanation:

Vous devez mettre fin à cette transaction et en commencer une nouvelle
si l'une des situations suivantes se produit :

   La destination a changé ;
   La limite d'octets est dépassée ;
   Le nombre maximal d'objet est dépassé.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Lancez dsmEndTxn et démarrez une nouvelle session de transaction.

------------------------------------------------------------------------
ANS0247E

L'objet de la sauvegarde ou de l'archivage est exclu du traitement.



Explanation:

L'objet de la sauvegarde ou de l'archivage est exclu du traitement.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez l'objName et les listes d'exclusion.

------------------------------------------------------------------------
ANS0248E

L'objet de la sauvegarde n'a pas de groupe de paramètres.



Explanation:

L'objet de la sauvegarde n'a pas de groupe de paramètres.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez les définitions des règles de gestion du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS0249E

L'objet de l'archivage n'a pas de groupe de paramètres.



Explanation:

L'objet de l'archivage n'a pas de groupe de paramètres.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez les définitions des règles de gestion du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS0250E

La mémoire utilisée par l'API de IBM Spectrum Protect a été endommagée.



Explanation:

La mémoire utilisée par l'API de IBM Spectrum Protect a été endommagée.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur
système ou le responsable de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS0251E

La description de l'archivage de sendObj est trop longue.



Explanation:

La description de l'archivage de sendObj est trop longue.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

La chaîne sndArchiveData.descr doit être inférieure ou égale à
DSM_MAX_DESCR_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0252E

L'objAttr.objInfo de sendObj est trop long.



Explanation:

L'objAttr.objInfo de sendObj est trop long.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

La chaîne objInfo doit être inférieure ou égale à
DSM_MAX_OBJINFO_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0253E

Le dsmObjName.hl de sendObj est trop long.



Explanation:

Le dsmObjName.hl de sendObj est trop long.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

La zone hl doit être inférieure ou égale à DSM_MAX_HL_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0254E

La chaîne password ou encryptionPassword est trop longue.



Explanation:

La valeur entrée pour la chaîne password ou encryptionPassword est trop
longue.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

La valeur de la zone password ou encrypionPassword doit être inférieure
à celle de DSM_MAX_VERIFIER_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0255E

Le dsmObjName.fs de sendObj est trop long.



Explanation:

Le dsmObjName.fs de sendObj est trop long.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

La zone fs doit être inférieure ou égale à DSM_MAX_FS_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0256E

Le dsmObjName.ll de sendObj est trop long.



Explanation:

Le dsmObjName.ll de sendObj est trop long.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

La zone ll doit être inférieure ou égale à DSM_MAX_LL_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0257E

Dans RegisterFS ou UpdateFS, le fsInfo de fsAttr est trop long.



Explanation:

"Dans RegisterFS ou UpdateFS, le fsInfo de fsAttr est trop long."

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

La zone fsInfo doit être inférieure ou égale à DSM_MAX_FSINFO_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0258I

Il reste des données disponibles dans dsmGetNextQObj ou dsmGetData.



Explanation:

Il reste des données disponibles dans dsmGetNextQObj ou dsmGetData.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Rappelez la fonction.

------------------------------------------------------------------------
ANS0259E

La mémoire tampon dataBlk est trop petite pour la réponse de la requête.



Explanation:

La mémoire tampon dataBlk est trop petite pour la réponse de la requête.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Dans dsmGetNextQObj, vérifiez que la taille de la mémoire tampon dataBlk
est au moins égale à la structure de la réponse de la requête.

------------------------------------------------------------------------
ANS0260E

L'analyse syntaxique a révélé un mot clé d'option incorrect.



Explanation:

Un mot clé d'option incorrect a été détecté dans le fichier de
configuration dsmInit, la chaîne d'options, dsm.sys ou dsm.opt.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Corrigez l'orthographe des mots clés d'option. Vérifiez que le fichier
de configuration dsmInit ne contient qu'un sous-ensemble des options
dsm.sys. Pour plus de détails, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS0261E

Impossible d'ouvrir le fichier de configuration spécifié dans dsmInit.



Explanation:

Impossible d'ouvrir le fichier de configuration spécifié dans dsmInit.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le nom du fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS0262E

Le fichier des définitions d'inclusion/exclusion est introuvable.



Explanation:

Le fichier des définitions d'inclusion/exclusion est introuvable.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le nom du fichier de l'option Inclexcl.

------------------------------------------------------------------------
ANS0263E

Le fichier dsm.sys ou le fichier Inclexcl spécifié dans dsm.sys est
introuvable.



Explanation:

Le fichier dsm.sys ou le fichier Inclexcl spécifié dans dsm.sys est
introuvable.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Le fichier dsm.sys doit se trouver dans le répertoire référencé par la
variable d'environnement DSMI_DIR. Vérifiez le nom de fichier de
l'option Inclexcl dans le fichier dsm.sys.

------------------------------------------------------------------------
ANS0264E

L'exécution de dsmChangePW ou dsmDeleteFS est réservée au
superutilisateur UNIX.



Explanation:

Seul un superutilisateur UNIX peut exécuter dsmChangePW ou dsmDeleteFS.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Exécutez ce programme en tant que superutilisateur.

------------------------------------------------------------------------
ANS0265E

Vous devez lancer dsmBindMC avant dsmSendObj.



Explanation:

Vous devez lancer dsmBindMC avant dsmSendObj.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Modifiez votre programme.

------------------------------------------------------------------------
ANS0266I

La fonction dsmEndTxn a opté pour ABORT ; vérifiez-en la cause dans la
zone appropriée.



Explanation:

Suite à un appel de dsmEndTxn, le serveur ou le client a abandonné la
transaction avec un DSM_VOTE_ABORT et en expliquant l'échec.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Dans la zone d'explication, recherchez le code décrivant la raison de
cet échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS0267E

Option/valeur de ligne de commande incorrecte : 'option'



Explanation:

L'option est incorrecte sur cette ligne de commande.

System action:

Le traitement s'interrompt.

User response:

Vérifiez que l'option et la valeur sont saisies correctement et qu'elles
sont autorisées avec la commande en cours.

------------------------------------------------------------------------
ANS0268E

Incident sur le serveur : destination non définie.



Explanation:

Incident sur le serveur : destination non définie.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Demandez au responsable de la maintenance de contrôler le journal des
erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS0270S

La mémoire tampon est en dépassement de capacité.



Explanation:

La mémoire tampon est en dépassement de capacité. Il s'agit d'une erreur
de programmation ; le programme client est arrêté.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0271E

La restauration ou la récupération d'autres fichiers est impossible car
le répertoire de destination est saturé.



Explanation:

La restauration ou la récupération d'autres fichiers est impossible car
le répertoire de destination est saturé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Libérez de la place sur le disque ou relancez l'opération sur un autre
disque.

------------------------------------------------------------------------
ANS0272I

L'opération est terminée.



Explanation:

L'opération est terminée.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Passez à l'appel de la fonction suivante.

------------------------------------------------------------------------
ANS0273E

Les droits d'exécution/de propriété de dsmtca ne sont pas valides.



Explanation:

Les droits du propriétaire/d'exécution de dsmtca ne sont pas valides.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Faites vérifier les instructions d'installation de votre client par
votre administrateur système pour vous assurer que les droits d'accès de
dsmtca sont correctement définis.

------------------------------------------------------------------------
ANS0274S

Abandon du processus.



Explanation:

Le traitement est arrêté. Il s'agit d'une erreur de programmation ; le
programme client est arrêté.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0275S

dsmtca bloque l'opération.



Explanation:

dsmtca bloque l'opération. Il s'agit d'une erreur de programme
entraînant l'arrêt du programme client.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0276S

La zone mémoire du modèle d'inclusion/exclusion est trop petite.



Explanation:

La zone mémoire du modèle d'inclusion/exclusion est trop petite. Il
s'agit d'une erreur de programmation ; le programme client est arrêté.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0277S

La parenthèse de fermeture a été omise dans le modèle.



Explanation:

La parenthèse de fermeture a été omise dans le modèle. Il s'agit d'une
erreur de programmation ; le programme client est arrêté.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0278S

La transaction va être abandonnée.



Explanation:

Le serveur a détecté une erreur et interrompt la transaction.

System action:

La transaction va être abandonnée. Le code d'erreur est transmis via
l'appel de dsmEndTxn.

User response:

Lancez dsmEndTxn en optant pour DSM_VOTE_COMMIT puis examinez le code
d'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS0279I

Un fichier stocké hors ligne a été ignoré au cours de l'opération de
restauration car l'application a choisi de ne pas attendre le montage de
la bande.



Explanation:

Un fichier a été ignoré au cours de l'opération de restauration car le
fichier est hors ligne et l'application a choisi de ne pas attendre le
montage de la bande.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Vérifiez que la valeur mountWait définie par l'application dans
dsmBeginGetData est correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0280E

Le module dsmtca est introuvable.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu trouver le module dsmtca dans le
répertoire spécifié.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Assurez-vous que le module dsmtca est dans le répertoire spécifié par
DSMI_DIR.

------------------------------------------------------------------------
ANS0282E

Le fichier de mot de passe est indisponible.



Explanation:

Le fichier contenant les mots de passe pour le nom-serveur spécifié est
indisponible.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Le superutilisateur doit définir et stocker un nouveau mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS0283E

Un qualificatif de haut niveau du nom d'objet doit commencer par
ledélimiteur de répertoire.



Explanation:

Le qualificatif de haut niveau du nom d'objet n'est pas valide.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Placez le délimiteur de répertoire au début du qualificatif de haut
niveau du nom d'objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS0284E

Le nombre d'objets dans dsmBeginGetData est supérieur à DSM_MAX_GET_OBJ
| DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ.



Explanation:

Le nombre d'objets (numObjId) indiqué dans l'appel dsmBeginGetData est
supérieur à DSM_MAX_GET_OBJ | DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez le nombre d'objets avant d'appeler dsmBeginGetData. S'il est
supérieur à DSM_MAX_GET_OBJ | DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ, générez plusieurs
séquences d'appel (Get call).

------------------------------------------------------------------------
ANS0285E

L'action de mise à jour n'est pas valide.



Explanation:

L'action dsmUpdateFS ou dsmUpdateObj n'est pas valide.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Corrigez la valeur de l'action. Les valeurs admises sont définies dans
dsmapitd.h et expliquées dans notre manuel sur l'utilisation de l'API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0286E

Le fichier de clés est manquant.



Explanation:

Le fichier de clés pour Data Protection for Oracle est introuvable.

System action:

Le système renvoie à la procédure appelante.

User response:

Assurez-vous d'avoir commandé Data Protection for Oracle et installez le
fichier de clés.

------------------------------------------------------------------------
ANS0287E

Le contenu du fichier de clés n'est pas valide.



Explanation:

Le contenu du fichier de clés de Data Protection for Oracle n'est pas
valide.

System action:

Le système renvoie à la procédure appelante.

User response:

Assurez-vous d'avoir commandé Data Protection for Oracle et installez le
fichier de clés.

------------------------------------------------------------------------
ANS0296I

Les mots de passe de la clé de chiffrement sont différents. Veuillez
recommencer...



Explanation:

Les mots de passe de la clé de chiffrement ne correspondent pas.

System action:

Vous êtes invité à entrer le mot de passe de la clé de chiffrement.

User response:

Entrez le mot de passe de la clé de chiffrement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0297E

Erreur lors de l'ouverture du fichier indiqué.



Explanation:

Impossible de trouver ou d'ouvrir le fichier.

System action:

Impossible d'ouvrir le fichier.

User response:

Assurez-vous que le fichier existe.

------------------------------------------------------------------------
ANS0298E

Session rejetée : l'ID utilisateur défini est verrouillé



Explanation:

L'ID utilisateur défini est verrouillé par le serveur.

System action:

La session n'a pas été démarrée.

User response:

Contactez l'administrateur système pour savoir pourquoi l'ID utilisateur
est verrouillé.

------------------------------------------------------------------------
ANS0299E

Le planificateur ne peut pas être lancé manuellement car la valeur de
l'option MANAGEDSERVICES correspond à SCHEDULE.



Explanation:

Si MANAGEDSERVICES SCHEDULE est indiqué dans le fichier d'options, le
planificateur IBM Spectrum Protect ne peut pas être lancé dans les
conditions normales.

System action:

Le planificateur est arrêté.

User response:

Si vous n'utilisez plus dsmcad pour gérer le planning, arrêtez dsmcad et
supprimez l'option MANAGEDSERVICES du fichier d'options.

------------------------------------------------------------------------
ANS0302I

Fait avec succès.



Explanation:

L'opération s'est achevée avec succès.

System action:

Aucun.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS0304E

Le mot de passe est trop court.



Explanation:

Le nouveau mot de passe ne contient pas assez de caractères.

System action:

Le mot de passe n'est pas mis à jour sur le serveur.

User response:

Choisissez un autre mot de passe. Contactez votre administrateur IBM
Spectrum Protect pour connaître les exigences de mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS0305E

La mise à jour est trop récente pour pouvoir modifier le mot de passe.



Explanation:

Le mot de passe ne peut pas être changé car il ne s'est pas écoulé
suffisamment de temps depuis sa dernière mise à jour.

System action:

Le mot de passe n'est pas mis à jour sur le serveur.

User response:

Réessayez de modifier votre mot de passe plus tard.

------------------------------------------------------------------------
ANS0306E

Le mot de passe a déjà été utilisé.



Explanation:

Le nouveau mot de passe que vous avez entré a déjà été utilisé.

System action:

Le mot de passe n'est pas mis à jour sur le serveur.

User response:

Choisissez un autre mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS0307E

Le mot de passe ne satisfait pas les exigences.



Explanation:

Le nouveau mot de passe que vous avez entré ne répond pas aux exigences,
telles que le nombre de caractères spéciaux ou de chiffres.

System action:

Le mot de passe n'est pas mis à jour sur le serveur.

User response:

Choisissez un autre mot de passe. Contactez votre administrateur IBM
Spectrum Protect pour en savoir plus sur les exigences de mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS0308E

Echec lors du démarrage de l'opération distante sur nom d'objet. Etat :
état cause : cause



Explanation:

La demande de démarrage d'une opération distante a échoué pour le poste
et l'espace fichier spécifiés. L'état et la cause de cet échec sont
affichés.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0309E

Echec lors du démarrage de l'opération distante sur nom d'objet. Etat :
état



Explanation:

La demande de démarrage d'une opération distante a échoué pour le poste
et l'espace fichier spécifiés. L'état du journal de reprise est affiché.

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0311E

L'option tsmBuffHandle est incorrecte ou la valeur de l'option dataPtr
est incorrecte.



Explanation:

Une valeur incorrecte pour un identificateur de fichier ou l'option
dataPtr a été transmise à l'API.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Un incident s'est produit avec l'application appelante. Vérifiez les
valeurs des options tsmBuffHandle et dataptr transmises à l'API.

------------------------------------------------------------------------
ANS0312E

Le nombre d'octets copiés dans tsmBuffer dépasse la valeur autorisée.



Explanation:

Le nombre d'octets copiés dans tsmBuffer est incorrect.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Un incident s'est produit avec l'application appelante. Vérifiez le
nombre d'octets copiés dans tsmBuffer.

------------------------------------------------------------------------
ANS0313E

Impossible de terminer dsmTerminate car l'application est en attente sur
une ou plusieurs matrices tsmBuffers.



Explanation:

Une application tente de mettre fin à une session mais elle est en
attente sur les matrices tsmBuffer.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

L'application doit renvoyer toutes les mémoires tampon pour cette
session en appelant tsmReleaseBuffer, puis exécuter l'option
dsmTerminate.

------------------------------------------------------------------------
ANS0314E

Une erreur interne s'est produite dans la matrice tsmBuffer.



Explanation:

Une erreur interne s'est produite sur la matrice des mémoires tampon de
l'API.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur
système ou le responsable de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS0315E

Ouverture impossible du fichier texte du message.



Explanation:

Le système ne parvient pas à ouvrir le fichier texte du message
(dscenu.txt ou dsmclientV3.cat pour AIX). Sur la plateforme AS/400, ce
fichier s'appelle QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez que le fichier dscenu.txt se trouve dans le répertoire sur
lequel pointe DSMI_DIR. Sous AIX, vérifiez que le fichier
dsmclientV3.cat a un lien symbolique vers
/usr/lib/nls/msg/<environnement local>/dsmclientV3.cat.

------------------------------------------------------------------------
ANS0316E

Utilisation impossible du fichier texte du message.



Explanation:

Le système ne parvient pas à utiliser le fichier texte du message
(dscenu.txt ou dsmclientV3.cat pour AIX) en raison d'un en-tête
incorrect. Sur la plateforme AS/400, ce fichier s'appelle
QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Réinstallez le fichier texte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0317E

Utilisation impossible du fichier texte du message.



Explanation:

Le système ne parvient pas à utiliser le fichier texte du message
(dscenu.txt ou dsmclientV3.cat pour AIX) en raison d'un enregistrement
de contrôle incorrect. Sur la plateforme AS/400, ce fichier s'appelle
QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Réinstallez le fichier texte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0318E

La valeur spécifiée pour DATEFORMAT est incorrecte.



Explanation:

Une valeur incorrecte a été spécifiée pour DATEFORMAT.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Spécifiez une valeur correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0319E

Valeur incorrecte spécifiée pour TIMEFORMAT.



Explanation:

Une valeur incorrecte a été spécifiée pour TIMEFORMAT.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Spécifiez une valeur correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0320E

La valeur spécifiée pour NUMBERFORMAT est incorrecte.



Explanation:

Une valeur incorrecte a été spécifiée pour NUMBERFORMAT.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Spécifiez une valeur correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0321E

Le paramètre de message de dsmRCMsg est un pointeur NULL.



Explanation:

Le paramètre de message de dsmRCMsg est un pointeur NULL.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Allouez un espace mémoire suffisant au paramètre de message.

------------------------------------------------------------------------
ANS0322E

aucun texte n'est associé à ce code de retour.



Explanation:

Le paramètre dsmRC de dsmRCMsg est un code de retour non pris en charge.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Spécifiez une valeur correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0323E

La valeur de partialObjOffset pour la récupération partielle d'un objet
est incorrecte.



Explanation:

La valeur de partialObjOffset pour la récupération partielle d'un objet
est incorrecte.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Spécifiez une valeur correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0324E

La valeur de partialObjLength pour la récupération partielle d'un objet
est incorrecte.



Explanation:

La valeur de partialObjLength pour la récupération partielle d'un objet
est incorrecte.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Spécifiez une valeur correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0325E

La récupération partielle d'un objet n'est pas prise en charge sur ce
serveur.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect spécifié par l'utilisateur ne prend pas
en charge la récupération partielle d'objet.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Spécifiez un serveur IBM Spectrum Protect qui prend en charge la
fonction de récupération partielle des objets.

------------------------------------------------------------------------
ANS0326E

Le nombre de points de montage maximum a été dépassé sur ce poste.



Explanation:

Soit aucune bande magnétique ou aucun point de montage de disque
séquentiel n'est autorisé pour cette opération, soit le nombre maximal
de points de montage autorisés est déjà atteint. Cette opération ne peut
pas s'achever. L'administrateur IBM Spectrum Protect définit le nombre
maximal de points de montage avec la propriété MAXNUMMP de la définition
de votre poste.

System action:

L'objet est ignoré

User response:

Si vous effectuez d'autres opérations qui utilisent peut-être les points
de montage, attendez la fin de ces opérations, puis relancez l'opération
qui avait échoué. Sinon, contactez votre administrateur IBM Spectrum
Protect pour obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS0327E

Un objet en double a été trouvé, l'opération ne peut pas être exécutée.



Explanation:

Un objet en double a été trouvé, l'opération ne peut pas être exécutée.

System action:

L'opération requise a échoué.

User response:

Relancez l'opération avec une autre spécification de fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS0328E

Les objets spécifiés n'ont pas réussi à fusionner.



Explanation:

Les objets spécifiés n'ont pas réussi à fusionner, l'opération ne peut
pas être exécutée.

System action:

L'opération requise a échoué.

User response:

Reportez-vous à la documentation relative aux paramètres de fusion.

------------------------------------------------------------------------
ANS0330E

Le type d'accès dsmSetAccess n'est pas correct.



Explanation:

Le type d'accès dsmSetAccess n'est pas correct.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Le type d'accès doit être sélectionné parmi l'un des types suivants :

   atBackup
   atArchive

------------------------------------------------------------------------
ANS0331E

Aucun fichier n'a été précédemment sauvegardé pour ce nom de
fichier/espace fichier.



Explanation:

Vous avez tenté de définir l'accès à des fichiers alors qu'aucun fichier
n'a été précédemment sauvegardé pour le nom de fichier, l'unité ou le
système de fichiers indiqué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que l'unité ou le système de fichiers approprié a été
indiqué et que des fichiers ont été sauvegardés afin que vous puissiez
définir l'accès.

------------------------------------------------------------------------
ANS0332E

Aucun fichier n'a été précédemment archivé pour ce nom de fichier/espace
fichier.



Explanation:

Vous avez tenté de définir l'accès à des fichiers alors qu'aucun fichier
n'a été précédemment archivé pour le nom de fichier, l'unité ou le
système de fichiers indiqué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que l'unité ou le système de fichiers approprié a été
indiqué et que des fichiers ont été archivés afin que vous puissiez
définir l'accès.

------------------------------------------------------------------------
ANS0333E

Type de dispositif de transfert distant inconnu



Explanation:

Le type de dispositif de transfert distant spécifié est inconnu.

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0334E

Une opération est déjà en cours pour le poste et l'espace fichier
requis.



Explanation:

Une requête permettant d'utiliser un dispositif de transfert de données
pour exécuter une opération sur le poste et l'espace fichier indiqués a
été effectuée. Une opération est déjà en cours pour le poste et l'espace
fichier requis, la nouvelle opération ne peut donc pas être effectuée.

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Renouvelez l'opération ultérieurement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0335E

Ressource système en cours d'utilisation



Explanation:

Une ressource requise est occupée par une autre commande ou un autre
processus.

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Renouvelez l'opération ultérieurement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0336E

Erreur de communication du plug-in du serveur



Explanation:

La communication entre un module plug-in du serveur et un gestionnaire
de fichiers de stockage réseau a échoué.

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0337E

Le plug-in du serveur a détecté un système d'exploitation gestionnaire
de fichiers de stockage réseau.



Explanation:

Un module plug-in a détecté qu'un gestionnaire de fichiers de stockage
réseau exécute un système d'exploitation ou un niveau de système
d'exploitation non pris en charge.

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0338E

Une opération non conforme a été détectée sur un poste



Explanation:

L'opération n'est pas valide.

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0339E

Le pool de stockage cible spécifié n'est pas défini.



Explanation:

Le pool de stockage n'est pas défini.

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0340E

Un pool de stockage cible n'a pas le format de données valide pour le
type de poste donnée.



Explanation:

Aucune

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0341E

Aucun dispositif de transfert de données n'est défini pour le poste
donné.



Explanation:

Aucune

System action:

L'opération en cours s'est arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0342E

Le CRC reçu en provenance du serveur ne correspond pas au CRC calculé
par le client.



Explanation:

Le serveur a envoyé un CRC pour une mémoire tampon. Le client a calculé
un CRC pour la même mémoire tampon. Cela ne correspond pas. La
différence indique une erreur de communication.

System action:

Dans certains cas, le client peut signaler l'incident au serveur et
relancer l'opération.

User response:

Consultez le journal de trace pour plus d'informations, puis relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le responsable de la
maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS0343E

Tentative d'exécution d'une opération incorrecte sur le leader ou un
membre d'un groupe.



Explanation:

Une opération incorrecte a été tentée sur un groupe logique.

System action:

L'opération en cours s'arrête.

User response:

Renouvelez l'opération en vous assurant qu'elle est correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0344E

Impossible d'envoyer des données avec un volume estimé à zéro octet.



Explanation:

Vous ne pouvez pas transmettre de données pour un objet dont la taille
est estimée à 0.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Définissez une taille supérieure à 0 dans dsmSendObj.

------------------------------------------------------------------------
ANS0345E

Disque distant non défini.



Explanation:

Une opération a été lancée sur un disque distant non défini.

System action:

L'opération en cours s'arrête.

User response:

Définissez le disque distant approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS0346E

La destination indiquée ne correspond pas à la destination attendue.



Explanation:

La destination indiquée ne correspond pas à la destination attendue.

System action:

L'opération en cours s'arrête.

User response:

Renouvelez l'opération en indiquant la destination appropriée.

------------------------------------------------------------------------
ANS0347E

Le dispositif de transfert des données n'est pas accessible.



Explanation:

Le dispositif de transfert des données n'est pas accessible.

System action:

L'opération en cours s'arrête.

User response:

Renouvelez l'opération en utilisant le dispositif de transfert
approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS0348E

L'opération a échoué car l'option de poursuite de copie a été paramétrée
sur NON.



Explanation:

L'opération a échoué car l'option de poursuite de la copie a été
paramétrée sur NON.

System action:

L'opération en cours s'arrête.

User response:

Ce code d'abandon signifie qu'une opération de stockage, telle que la
sauvegarde ou l'archivage, a échoué car l'option de poursuite de la
copie a été paramétrée sur NON. Ce problème doit être résolu par
l'administrateur système au niveau du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS0349E

Echec de la transaction dû à un incident survenu lors d'une opération de
stockage.



Explanation:

Echec de la transaction dû à un incident survenu lors d'une opération de
stockage. Cette erreur survient généralement lorsque le pool de stockage
suivant possède une liste différente de pools de stockage destinés à la
copie et que la connexion à ce pool a lieu lors de la transaction.

System action:

La transaction est abandonnée.

User response:

Renvoyez les objets dans différentes transactions.

------------------------------------------------------------------------
ANS0350E

La configuration du client en cours n'est pas conforme à la valeur de
l'option de serveur DATAWRITEPATH ou DATAREADPATH pour ce poste client.



Explanation:

Les valeurs des options de serveur DATAWRITEPATH et DATAREADPATH
indiquent l'endroit vers lequel le client est autorisé à envoyer des
données et l'endroit à partir duquel les données sont lues. Les valeurs
du poste spécifié doivent correspondre à la configuration du client. Par
exemple, le message suivant s'affichera si DATAWRITEPATH contient une
valeur de réseau local et que la configuration du client utilise le
protocole hors réseau local ou l'inverse.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Vérifiez les journaux du client, du serveur et de l'agent de stockage
pour savoir pourquoi le client n'a pas réussi à envoyer les données hors
réseau local. Assurez-vous que la configuration du client et les options
de serveur sont compatibles.

------------------------------------------------------------------------
ANS0351E

Le poste client ou l'utilisateur n'est pas autorisé à effectuer cette
opération.



Explanation:

Le poste client ou l'utilisateur n'est pas autorisé à effectuer cette
opération.

System action:

La transaction est arrêtée.

User response:

Vérifiez les droits d'accès à l'objet spécifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS0352E

L'opération est refusée en raison des valeurs des licences de serveur.



Explanation:

Le poste ou l'utilisateur cherche à effectuer une opération qui sort des
limites de la licence actuelle ou qui n'est pas couverte par une
licence.

System action:

Session refusée ou transaction annulée : fin de l'opération en cours.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS0353E

Lors de l'utilisation de l'option useTsmBuffers, dataBlk doit avoir la
valeur NULL pour les appels vers dsmSendObj et dsmGetObj.



Explanation:

Lors de l'utilisation de l'option useTsmBuffers, dataBlk doit avoir la
valeur NULL.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Un incident s'est produit avec l'application appelante. Contactez le
fournisseur de l'application

------------------------------------------------------------------------
ANS0354E

Le chiffrement n'est pas autorisé lorsque l'option useTsmBuffers est
utilisée.



Explanation:

L'option useTsmBuffers ne prend pas en charge le chiffrement.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Relancez l'opération sans utiliser l'option useTsmBuffers ou désactivez
le chiffrement pour cette opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS0355E

Cet objet ne peut pas être restauré/extrait à l'aide de l'option
useTsmBuffers, car il est compressé.



Explanation:

L'option useTsmBuffers ne prend pas en charge la compression.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Relancez l'opération sans utiliser l'option useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0356E

Cet objet ne peut pas être restauré/extrait à l'aide de l'option
useTsmBuffers, car il est chiffré.



Explanation:

L'option useTsmBuffers ne prend pas en charge le chiffrement.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Relancez l'opération sans utiliser l'option useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0357E

Lorsque l'option useTsmBuffers est utilisée, une restauration/extraction
d'objet partielle n'est pas autorisée.



Explanation:

L'option useTsmBuffers ne prend pas en charge la restauration d'objet
partielle.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Assurez-vous que l'application appelante utilise l'option Partial Object
Restore ou l'option useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0358E

Aucune clé de chiffrement n'a été trouvée. Si vous utilisez l'option
-encryptkey=prompt, assurez-vous que le champ encryptionPasswordP
comporte une valeur et que le champ bEncryptKeyEnabled contient la
valeur vrai.



Explanation:

Aucune clé de chiffrement n'a été trouvée dans le fichier des mots de
passe ou aucune clé n'a été fournie par l'application.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Si vous utilisez l'option -encryptkey=prompt, assurez-vous que
encryptionPasswordP comporte une valeur et que bEncryptKeyEnabled
contient la valeur vrai.

------------------------------------------------------------------------
ANS0359E

Des options de chiffrement en conflit ont été spécifiées.



Explanation:

Lorsque vous utilisez l'option ENABLEENCRYPTKEY, le paramètre
bEncryptKeyEnabled pour les structures dsmInitExIn_t et tsmInitExIn_t de
l'API IBM Spectrum Protect ne peuvent pas porter la valeur bTrue.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Supprimez l'option ENABLEENCRYPTKEY du fichier d'options, ou attribuez
au paramètre bEncryptKeyEnabled la valeur bFalse dans le programme :
pour cela, utilisez l'API IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS0360E

Impossible de supprimer l'accepteur client car la valeur de l'option
MANAGEDSERVICES est NONE.



Explanation:

L'accepteur client ne démarre pas si MANAGEDSERVICES NONE est défini
dans le fichier d'options. L'accepteur client permet de gérer le client
Web ou les planifications IBM Spectrum Protect. Si vous spécifiez NONE,
l'accepteur client ne gère aucun service.

System action:

L'accepteur client arrête le traitement.

User response:

Spécifiez WEBCLIENT ou SCHEDULER pour l'option MANAGEDSERVICES dans le
fichier d'options, puis redémarrez l'accepteur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS0361I

DIAG :



Explanation:

Le texte du message est fourni à des fins de diagnostic et il est
destiné à donner des informations facilitant l'identification du
problème par l'assistance technique d'IBM.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS0362E

Les ressources système Windows sont insuffisantes pour traiter cette
commande.



Explanation:

Ce problème peut se produire lors d'une sauvegarde d'un répertoire
partagé. La raison la plus probable est que le paramètre "IRPStackSize"
sur l'ordinateur hébergeant le répertoire partagé est trop petit.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Vérifiez le visualiseur d'événements Windows pour l'ID événement 2011
sur l'ordinateur hébergeant le répertoire partagé. Cet événement indique
que le paramètre de configuration IRPStackSize est trop petit.
IRPStackSize est un paramètre de type DWORD situé dans la clé de
registre Windows
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters.
Si la valeur IRPStackSize est inférieure à 20 ou si le paramètre
IRPStackSize n'a pas été spécifié, définissez la valeur sur 20,
redémarrez le système et réessayez l'opération. Le paramètre
IRPStackSize par défaut est 15. Attention : Adressez-vous à
l'administrateur système Windows avant d'apporter des changements au
registre Windows ou si le problème persiste après le changement de la
valeur IRPStackSize sur 20.

------------------------------------------------------------------------
ANS0363E

La vérification de signature du fichier content.spsig a échoué. Les
fichiers récupérés seront supprimés.



Explanation:

Le fichier de signature IBM Spectrum Protect, content.spsig, n'a pas été
récupéré correctement. Le fichier a été manipulé ou endommagé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Le fichier content.spsig est introuvable. Assurez-vous que les données
dans le Centre d'opérations, telles que module du client ou le module du
gestionnaire de mise à jour, son correctes. Au besoin, téléchargez la
version correcte dans le Centre d'opérations.

------------------------------------------------------------------------
ANS0364W

La vérification de signature du fichier content.spsig a échoué.



Explanation:

Le fichier de signature IBM Spectrum Protect, content.spsig, n'a pas été
récupéré correctement. Le fichier a été modifié ou endommagé.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Le fichier content.spsig est endommagé ou modifié. Vérifiez que les
données qui ont été récupérées ne sont pas altérées. Elles ont
probablement été endommagées ou modifiées.

------------------------------------------------------------------------
ANS0365E

La vérification de signature d'un ou de plusieurs fichiers a échoué. Les
fichiers récupérés seront supprimés.



Explanation:

Un ou plusieurs fichiers n'ont pas été récupérés correctement. Il est
possible qu'ils soient modifiés ou endommagés.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Un ou plusieurs fichiers ont été modifiés ou endommagés. Assurez-vous
que les données dans le Centre d'opérations, telles que module du client
ou le module du gestionnaire de mise à jour, son correctes. Au besoin,
téléchargez la version correcte dans le Centre d'opérations.

------------------------------------------------------------------------
ANS0366W

La vérification de signature d'un ou de plusieurs fichiers a échoué.



Explanation:

Un ou plusieurs fichiers n'ont pas été récupérés correctement. Il est
possible qu'ils soient modifiés ou endommagés.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Un ou plusieurs fichiers ont été modifiés ou endommagés. Vérifiez que
les fichiers qui ont été récupérés ne sont pas altérés.

------------------------------------------------------------------------
ANS0367E

Un ou plusieurs fichiers n'ont pas été trouvés durant la vérification de
signature. Les fichiers récupérés seront supprimés.



Explanation:

Un ou plusieurs fichiers n'ont pas été récupérés.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Un ou plusieurs fichiers n'ont pas été récupérés. Assurez-vous que les
données dans le Centre d'opérations, telles que module du client ou le
module du gestionnaire de mise à jour, son correctes. Au besoin,
téléchargez la version correcte dans le Centre d'opérations.

------------------------------------------------------------------------
ANS0368W

Un ou plusieurs fichiers n'ont pas été trouvés durant la vérification de
signature.



Explanation:

Un ou plusieurs fichiers n'ont pas été récupérés. Des fichiers
importants sont peut-être manquants.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Un ou plusieurs fichiers ont été endommagés ou modifiés. Vérifiez que
les fichiers qui ont été récupérés ne sont pas altérés. Les fichiers
manquants pourraient être importants ou ne pas avoir été récupérés pour
un motif légitime. Par exemple, un fichier pourrait ne pas être récupéré
parce qu'il a été supprimé sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS0369E

Le fichier content.spsig n'est pas un fichier de signature IBM Spectrum
Protect. Les fichiers récupérés seront supprimés.



Explanation:

Un fichier content.spsig a bien été trouvé, mais il ne s'agit pas d'un
fichier de signature IBM Spectrum Protect. Le contenu des fichiers
récupérés n'a pas pu être vérifié.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Si un fichier content.spsig est trouvé durant la récupération, le client
tentera de l'utiliser comme un fichier de signature. Or si ce fichier
n'est pas un fichier de signature IBM Spectrum Protect, le client ne
pourra pas vérifier les fichiers. Assurez-vous que les données dans le
Centre d'opérations, telles que module du client ou le module du
gestionnaire de mise à jour, son correctes. Au besoin, téléchargez la
version correcte dans le Centre d'opérations.

------------------------------------------------------------------------
ANS0370W

Le fichier content.spsig n'est pas un fichier de signature IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Un fichier content.spsig a bien été trouvé, mais il ne s'agit pas d'un
fichier de signature IBM Spectrum Protect. Le contenu des fichiers
récupérés n'a pas pu être vérifié. Si un fichier content.spsig est
trouvé durant la récupération, le client tentera de l'utiliser comme un
fichier de signature. Or si ce fichier n'est pas un fichier de signature
IBM Spectrum Protect, le client ne pourra pas vérifier les données.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune action de l'utilisateur n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS0371E

Le fichier content.spsig est introuvable. La vérification de signature
ne peut pas être effectuée. Tous les fichiers récupérés seront
supprimés.



Explanation:

Le fichier de signature IBM Spectrum Protect, content.spsig, n'a pas été
trouvé. La vérification de signature ne peut donc avoir lieu. Il n'est
pas possible de vérifier si les fichiers récupérés sont endommagés ou
modifiés.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Le fichier content.spsig est introuvable. Assurez-vous que les données
dans le Centre d'opérations, telles que module du client ou le module du
gestionnaire de mise à jour, son correctes. Au besoin, téléchargez la
version correcte dans le Centre d'opérations.

------------------------------------------------------------------------
ANS0372E

Plusieurs fichiers content.spsig ont été trouvés. La vérification de
signature ne peut pas être effectuée. Tous les fichiers récupérés seront
supprimés.



Explanation:

Plusieurs fichiers de signature IBM Spectrum Protect, content.spsig, ont
été trouvés. La vérification de signature ne peut donc avoir lieu. Il
n'est pas possible de vérifier si les fichiers récupérés sont endommagés
ou modifiés.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Plusieurs fichiers content.spsig ont été trouvés. Assurez-vous que les
données dans le Centre d'opérations, telles que module du client ou le
module du gestionnaire de mise à jour, son correctes. Au besoin,
téléchargez la version correcte dans le Centre d'opérations.

------------------------------------------------------------------------
ANS373I

La politique SAN du système est réglée sur 'valeur_politique_SAN'.



Explanation:

Le VMware Virtual Disk Development Kit utilisé pour ouvrir, fermer, lire
et écrire les disques de machine virtuelle (VMDK) VMware nécessite que
la politique SAN Windows soit réglée sur la valeur spécifiée pour les
équipements de transfert de données et le type de transport utilisés.

System action:

La politique SAN Windows du système est configurée et l'opération en
cours se poursuit.

User response:

Lorsqu'un système est réglé sur Tout hors ligne, vous devez définir
manuellement les nouveaux disques en ligne.

------------------------------------------------------------------------
ANS0374E

Le service CAD n'est pas en cours d'exécution sur le noeud local.



Explanation:

Le service CAD n'est pas en cours d'exécution.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans une connexion au service CAD.

User response:

Assurez-vous que le service CAD est en cours d'exécution et qu'il est
correctement configuré.

------------------------------------------------------------------------
ANS0375E

Le paramètre fileSpace n'est pas défini ou est trop long.



Explanation:

Le paramètre fileSpace ne peut pas être vide et ne doit pas dépasser
1024 caractères.

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez que le paramètre fileSpace est utilisé correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0376E

La valeur du paramètre codePage est incorrecte.



Explanation:

Le paramètre codePage peut uniquement être "MBCS" ou "UCS2".

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez que le paramètre codePage est utilisé correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0377E

La valeur du paramètre path est incorrecte.



Explanation:

Le paramètre path ne peut pas dépasser 6000 caractères.

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez que le paramètre path est utilisé correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0378E

La valeur du paramètre name est incorrecte.



Explanation:

Le paramètre name ne peut pas dépasser 512 caractères et ne doit pas
commencer avec le délimiteur de répertoire.

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez que le paramètre name est utilisé correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0379E

La valeur du paramètre status est incorrecte.



Explanation:

Le paramètre status peut uniquement être "ALL", "ACTIVE" ou "INACTIVE".

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez que le paramètre status est utilisé correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0380E

La valeur du paramètre type est incorrecte.



Explanation:

Le paramètre type peut uniquement être "FILE" ou "DIR".

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez que le paramètre type est utilisé correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0381E

La valeur du paramètre startDateTime ou endDateTime est incorrecte.



Explanation:

Les paramètres startDateTime et endDateTime peuvent uniquement être un
format horaire JSON valide.

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez que les paramètres startDateTime et endDateTime sont utilisés
correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0382E

Les données JSON d'appel Rest sont des valeurs manquantes.



Explanation:

Les données JSON pour l'appel Rest sont incorrectes et ne peuvent pas
être traitées.

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Assurez-vous que le JSON de l'appel Rest est correct et qu'il a toutes
les valeurs requises.

------------------------------------------------------------------------
ANS0400E

Impossible d'ouvrir le fichier de licence.



Explanation:

Le fichier de licence est introuvable, les droits d'accès n'en
permettent pas l'ouverture ou le fichier est endommagé.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez les autorisations d'accès associées à ce fichier. Assurez-vous
que le fichier se trouve au bon emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0401E

Erreur lors de la lecture du fichier de licence.



Explanation:

Le fichier de licence n'a pas été trouvé ou n'a pu être ouvert, les
droits d'accès n'en permettant pas l'ouverture, ou le fichier est
endommagé.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez les autorisations d'accès associées à ce fichier. Assurez-vous
que le fichier se trouve au bon emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0402E

Erreur lors de l'écriture du fichier de licence.



Explanation:

Le fichier de licence est introuvable, les droits d'accès n'en
permettent pas l'ouverture ou le fichier est endommagé.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

Vérifiez les autorisations d'accès associées à ce fichier. Assurez-vous
que le fichier se trouve au bon emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS0403E

Le format des données du fichier de licence n'est pas correct.



Explanation:

Le fichier de licence est incorrect.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

L'utilisateur doit recevoir une nouvelle licence.

------------------------------------------------------------------------
ANS0404E

Le total de contrôle du fichier de licence ne correspond pas àla chaîne
d'enregistrement de la licence.



Explanation:

La chaîne d'enregistrement est incorrecte.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

L'utilisateur doit recevoir une nouvelle licence.

------------------------------------------------------------------------
ANS0405E

Ceci est une licence d'évaluation avec option d'achat.



Explanation:

La chaîne d'enregistrement est incorrecte.

System action:

Le système vous renvoie à la procédure d'appel.

User response:

L'utilisateur doit recevoir une nouvelle licence.

------------------------------------------------------------------------
ANS0420W

Attention ! La restauration d'objets système inactifs n'est pas
recommandée.Voulez-vous continuer ?



Explanation:

La restauration d'objets système inactifs peut provoquer l'instabilité
du système. Les raisons possibles sont les suivantes :

*  Des applications installées après la sauvegarde de l'état du système
   ne peuvent pas fonctionner correctement après la restauration de
   l'état inactif du système.

*  Il est possible que les mises à jour du système d'exploitation
   effectuées après la sauvegarde de l'état inactif du système ne soient
   plus disponibles ou ne fonctionnent pas correctement.

La restauration des objets système inactifs n'est pas recommandée mais
peut être effectuée en connaissance de cause.

System action:

Si l'utilisateur répond oui, le client restaurera l'objet. Si
l'utilisateur répond non, le client annulera l'opération.

User response:

Répondez à l'invite. En cas d'incertitude, répondez non et faites appel
à l'administrateur système ou au fournisseur de votre système
d'exploitation avant d'aller plus loin.

------------------------------------------------------------------------
ANS0421W

Impossible de synchroniser le mot de passe du noeud avec le mot de passe
de l'ID utilisateur fourni.



Explanation:

Le mot de passe du noeud n'a pas été mis à jour pour la raison décrite
dans le message d'erreur précédent celui-ci.

System action:

Le mot de passe du noeud n'est pas mis à jour sur ce serveur. A la
prochaine exécution du client, il vous sera demandé de saisir à nouveau
votre mot de passe.

User response:

Consultez le message d'erreur précédent.

------------------------------------------------------------------------
ANS0422W

L'emplacement de journal sélectionné est une unité réseau et pourrait ne
pas être accessible à partir du service de journal. Sélectionnez un
emplacement sur une unité locale.



Explanation:

Il n'est pas recommandé d'utiliser une unité réseau comme emplacement de
stockage des bases de données de journal. Le dépôt des bases de données
de journal sur une unité réseau peut empêcher le service de journal de
s'exécuter.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Sélectionnez une unité locale où les bases de données du journal seront
stockées

------------------------------------------------------------------------
ANS0423E

Impossible de créer le répertoire 'nom espace de fichiersnom de
cheminnom-fichier'. Le chemin n'existe pas.



Explanation:

Le système d'exploitation a renvoyé un statut de chemin d'accès
introuvable suite à la tentative de création du répertoire par IBM
Spectrum Protect dont a besoin Automated System Recovery (ASR). L'une
des raisons possibles est qu'un système à plusieurs disques est restauré
vers un système à disque unique.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Veuillez vérifier que vous restaurez vers du matériel identique, puis
réessayer.

------------------------------------------------------------------------
ANS0649E

Le fournisseur de disque pour le volume nom_volume ne prend pas en
charge la fonction "instantané d'instantané".



Explanation:

Vous pouvez uniquement utiliser la fonction "instantané d'instantané"
sur les systèmes SVC, XIV et Storwize.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Réinitialisez l'option USESNAPOFASNAPTOMOUNT avec la valeur No dans le
fichier de configuration de la protection des données et définissez
MOUNTRW=Yes pour monter la sauvegarde en lecture/écriture.

------------------------------------------------------------------------
ANS0990W

Le fichier d'options 'nom-fichier' est introuvable. Les valeurs par
défaut des options seront utilisées.



Explanation:

Les raisons courantes de cet avertissement sont les suivantes :

*  le fichier d'options par défaut n'existe pas, et

*  vous n'avez pas spécifié l'option -OPTFILE lors du démarrage du
   client IBM Spectrum Protect, et

*  la variable d'environnement DSM_CONFIG n'était pas configurée.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect prend en compte les valeurs par défaut
pour toutes les options du client et poursuit le traitement en utilisant
le nom de serveur par défaut et les options associées dans le fichier
dsm.sys.

User response:

Si l'action système par défaut est acceptable, vous pouvez supprimer ce
message en créant un fichier dsm.opt vide dans le répertoire
d'installation.

Si vous disposez d'un fichier d'options de l'utilisateur client
(dsm.opt), placez-le dans le répertoire d'installation ou associez la
variable d'environnement DSM_CONFIG au chemin d'accès complet et au nom
de votre fichier d'options.

Consultez les informations relatives à la configuration de IBM Spectrum
Protect dans le manuel du client IBM Spectrum Protect propre à votre
système d'exploitation. Si l'incident persiste, contactez votre
administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS0991I

Le planificateur IBM Spectrum Protect écoute les requêtes serveur sur le
port numéro du port.



Explanation:

Ce message indique le numéro du port sur lequel le client écoute les
requêtes serveur. Si le numéro du port indiqué dans le message diffère
de la valeur par défaut ou de celle que vous avez indiquée à l'aide de
l'option TCPCLIENTPORT, c'est que le port est utilisé par un autre
processus.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune autre action n'est normalement requise. Si vous avez besoin
d'utiliser un numéro de port spécifique, vous devez configurer votre
système ou vos applications pour que le numéro soit disponible.
Redémarrez le client IBM Spectrum Protect et confirmez qu'il doit
utiliser le port souhaité.

------------------------------------------------------------------------
ANS0992E

L'espace fichier de destination ou l'identificateur d'unité n'est pas
disponible. Pour plus de détails, consultez le journal dsmerror.log.



Explanation:

Le système tente de restaurer ou d'extraire vers une destination qui ne
peut pas être atteinte. Le nom d'espace fichier ou l'identificateur
d'unité indiqué n'est pas valide ou n'existe pas, ou vous avez indiquez
un nom de partage local qui ne peut pas être résolu.

System action:

Les objets de cet espace fichier ne sont pas traités.

User response:

Relancez la commande et indiquez une autre destination pour l'objet qui
n'a pas été traité.

------------------------------------------------------------------------
ANS0993E

La spécification source "source" a un format non valide.



Explanation:

Le système de fichiers doit être placé entre accolades et les caractères
génériques ne peuvent pas être utilisés, sauf au niveau inférieur.

System action:

Le traitement de commande est terminé.

User response:

Corrigez la spécification et relancez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS0994E

Chaîne 'chaîne' non valide pour la spécification de nom d'espace fichier
ou de nom de groupe virtuelle.



Explanation:

Vous avez entré une spécification de nom de groupe ou de nom d'espace
fichier virtuel qui contient des caractères génériques.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Entrez un nom d'espace fichier virtuel et un nom de groupe corrects et
renouvelez l'opération. Utilisez l'option de sélection pour afficher une
liste des groupes à partir desquels vous pouvez sélectionner un groupe.

------------------------------------------------------------------------
ANS0995E

Le volume 'volume-name' n'a pas pu être verrouillé.



Explanation:

L'appel système pour verrouiller le volume a échoué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez qu'aucune autre application n'a accès au volume. Lors de la
restauration d'une image, IBM Spectrum Protect doit avoir l'utilisation
exclusive du volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1000E

La méthode de communication spécifiée est incorrecte.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Spécifiez une interface de communication prise en charge par le client
IBM Spectrum Protect sur votre système d'exploitation. Pour plus
d'informations sur la configuration des communications du client IBM
Spectrum Protect, consultez le manuel du client IBM Spectrum Protect
correspondant à votre système d'exploitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1001E

Le volume en cours de sauvegarde n'est pas un volume système. Il est
ignoré.



Explanation:

L'utilisateur a spécifié de ne sauvagarder que le volume système. Ce
volume n'a pas été sauvegardé, puisque ce n'est pas un volume système.

System action:

Le volume n'a pas été sauvegardé.

User response:

Pour sauvegarder ce volume, utilisez l'option All ou la commande de
sauvegarde d'image.

------------------------------------------------------------------------
ANS1002I

Une image MOS est créée. Cette opération peut prendre quelques minutes.



Explanation:

Une image de système d'exploitation Mini est créée. Cette opération peut
prendre quelques minutes.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1004W

Le noeud a dépassé le nombre maximal de montages de bande autorisés.
L'opération pour "nom-espace-fichier" sera relancée ultérieurement.



Explanation:

Le noeud a dépassé le nombre maximal de montages de bande autorisés.
L'opération sera relancée ultérieurement.

System action:

L'opération sera relancée ultérieurement.

User response:

Pour éviter que cette situation ne se reproduise, augmentez le nombre
maximal de montages de bande autorisés pour ce mode sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1005I

Erreur de lecture TCP/IP sur la connexion = ID-connexion, numéro
d'erreur = code-erreur, motif : 'motif-erreur'.



Explanation:

La tentative de réception des données via une connexion TCP/IP a échoué.
Si la raison indiquée est que la connexion est réinitialisée par un
homologue, il est possible que la connexion de contrôle au serveur n'ait
pas pu être établie dans les délais prévus. Cette erreur peut se
produire si le délai de transfert des fichiers dépasse la valeur
IDLETIMEOUT définie sur le serveur.

System action:

La connexion TCP/IP au serveur échoue.

User response:

Si le dépassement de délai est dû au transfert d'un gros fichier, vous
pouvez ignorer ce message. Le client se reconnectera avec le serveur
automatiquement, finira de transférer les données et enverra les
statistiques. Vous pouvez également décider d'augmenter la valeur de
IDLETIMEOUT dans le fichier d'options du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1006I

Erreur d'écriture TCP/IP sur le socket = id du socket, errno = code
d'erreur, cause : code anomalie



Explanation:

La tentative d'envoi des données via une connexion TCP/IP a échoué.

System action:

La connexion au serveur échoue.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez le responsable
de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS1007E

L'envoi de l'objet 'nom d'objetnom d'objetnom d'objet' a échoué. Il n'y
a aucun groupe de paramètres de sauvegarde.



Explanation:

Aucun groupe de paramètres de sauvegarde n'a été spécifié pour la classe
de gestion de ce fichier (nom d'objet). Cela signifie soit que la classe
de gestion par défaut ne dispose pas de groupe de paramètres de
sauvegarde, soit qu'une instruction INCLUDE tente de lier le fichier à
une classe de gestion qui ne dispose pas de groupe de paramètres de
sauvegarde.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas sauvegardé le fichier.

User response:

Exécutez DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL pour afficher des informations sur
les classes de gestion disponibles.

*  Si le fichier est lié à la classe de gestion par défaut, vérifiez que
   cette classe de gestion possède un groupe de paramètres de
   sauvegarde.

*  Si le fichier est lié à une classe de gestion spécifiée dans une
   instruction INCLUDE, vérifiez que cette classe de gestion possède un
   groupe de paramètres de sauvegarde.

*  Si vous disposez de plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect, vérifiez
   que vous vous connectez au serveur approprié.

*  Si vous ne parvenez pas à trouver une classe de gestion appropriée,
   demandez de l'aide à votre administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1008E

Echec lors de l'envoi de l'objet 'nom-objetnom-objetnom-objet' : aucun
groupe de copie d'archivage



Explanation:

Aucun groupe de copie d'archive n'est spécifié pour la classe de gestion
de ce fichier (nom d'objet).

System action:

Le fichier endommagé n'a pas pu être sauvegardé.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1009W

Une erreur s'est produite lors du traitement des instructions
d'inclusion/exclusion du système d'exploitation. Cette erreur a été
détectée lors du traitement de : nom du sous-système.



Explanation:

Le client a détecté une erreur lors de l'extraction des instructions
d'inclusion/exclusion automatique, à partir du système d'exploitation.
Les raisons possibles sont les suivantes :

*  Impossible de lire la clé de registre spécifiée

*  L'entrée sous cette clé contient des données incorrectes

System action:

Le traitement continue sans la liste complète des instructions
d'inclusion/exclusion du système d'exploitation.

User response:

Vérifiez que vous avez accès à la clé de registre spécifiée et que les
entrées sont des valeurs MULTISZ contenant :

*  des fichiers individuels

*  des répertoires

*  des entrées comportant des caractères génériques

*  des variables d'environnement

*  le paramètre /s (le paramètre /s est utilisé pour un répertoire et/ou
   les entrées contenant des caractères génériques et signifie que tous
   les sous-répertoires de ce répertoire doivent être exclus)

Si vous ne parvenez pas à identifier la cause du problème, contactez
l'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1010E

Erreur lors du traitement de 'nom espace fichier' : opération sur le
système de fichiers non prise en charge.



Explanation:

Le système de fichiers ne prend pas en charge l'opération requise pour
traiter le fichier ou le répertoire.

System action:

Le fichier ou le répertoire est ignoré. Selon l'erreur spécifique
rencontrée, le traitement peut s'interrompre sur les clients Solaris.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers est pris en charge par le client IBM
Spectrum Protect. En cas d'échec d'une restauration ou d'une
récupération, relancez l'opération vers un autre emplacement. Si
l'incident persiste, recherchez d'autres indications. Il peut être
nécessaire d'exécuter l'utilitaire du système d'exploitation qui vérifie
et répare les incohérences du système de fichiers. Si l'incident ne
trouve pas de solution, contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1015E

La session est rejetée. Le serveur ne permet pas la connexion d'un
client qui n'est pas activé pour l'archivage et la conservation de la
protection.



Explanation:

Le client ne peut pas établir de connexion avec le serveur car le
serveur est activé pour l'archivage et la conservation de la protection
mais pas le client.

System action:

La session ne démarre pas.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1016I

Aucun fichier éligible correspondant à 'nom_chemin' n'a été trouvé.



Explanation:

L'opération de sauvegarde ou d'archivage est terminée, mais aucun
fichier n'a été traité. Les raisons possibles sont les suivantes :

   Le répertoire sauvegardé ou archivé ne contient aucun fichier
   Les fichiers sont exclus de la sauvegarde ou de l'archivage

System action:

Aucune

User response:

Vérifiez le chemin d'accès spécifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS1017E

Session rejetée : échec de la connexion TCP/IP.



Explanation:

Echec de la tentative de connexion au serveur à l'aide des liaisons
TCP/IP. Les paramètres de l'option TCP/IP de votre fichier d'options
client sont peut-être incorrects. Cette erreur peut également se
produire si la connexion au réseau local échoue ou si votre
administrateur système annule la sauvegarde.

System action:

Session rejetée. Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération ou attendez que le serveur se réinitialise avant de
relancer l'opération. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1018E

Le port numéro de port est déjà utilisé.



Explanation:

Le port indiqué avec l'option TCPCLIENTPORT est utilisé par un autre
processus.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Adressez-vous à l'administrateur système pour définir un autre port pour
les connexions établies par le serveur. Mettez à jour le paramètre
TCPCLIENTPORT en indiquant ce nouveau numéro de port.

------------------------------------------------------------------------
ANS1019E

Impossible d'ouvrir le volume.



Explanation:

Une erreur s'est produite lorsque IBM Spectrum Protect a tenté d'ouvrir
le volume pour effectuer une opération de sauvegarde ou de restauration.

System action:

L'opération demandée n'a pas été effectuée.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client d'autres messages liés
à cette erreur. Vérifiez que le volume est disponible et qu'il n'est pas
verrouillé par un autre processus. Relancez l'opération. Si l'incident
persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1020E

Echec de la sauvegarde de l'objet système.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde des fichiers d'objets
système Windows. La sauvegarde ne s'est pas effectuée.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Demandez à l'administrateur système d'examiner le journal des erreurs.
Redémarrez le service Windows associé à l'objet système indiqué dans le
journal des erreurs et tentez à nouveau d'effectuer une sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1021E

Echec de la restauration de l'objet système.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la restauration des fichiers d'objets
système Windows. La restauration n'a pas été effectuée.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Demandez à l'administrateur système d'examiner le journal des erreurs.
Redémarrez la machine, puis restaurez de nouveau l'objet système indiqué
dans le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1022E

Echec de l'annulation pour ce poste : nom de poste système de fichiers :
nom de système de fichiers opération : type d'opération erreur : erreur



Explanation:

Echec de la demande d'annulation d'une opération distante. Le poste,
l'espace fichier, l'opération et la cause de cet échec sont affichés.

System action:

L'opération n'est pas annulée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1023E

Session rejetée : non-concordance de type de poste



Explanation:

Le nom de votre poste est associé à un type de système d'exploitation
différent et ne peut pas être utilisé sur ce système.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Si vous avez besoin d'un nom de poste, contactez votre administrateur
système pour qu'il vous en attribue un nouveau. En général, il y a un
nom de poste unique pour chaque paire machine/système d'exploitation qui
requiert l'accès au serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1024E

Echec de mise à jour des attributs de sauvegarde sur le serveur pour la
sauvegarde 'type_sauvegarde' pour
'nom_espace_fichiernom_cheminnom_fichier', ID objet 'ID_objet:ID_objet'
code retour 'code_retour'.



Explanation:

Echec de mise à jour des attributs pour l'objet de sauvegarde nommé sur
le serveur. Le serveur peut ne pas afficher l'état réel de la
sauvegarde.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Recherchez plus d'informations dans les précédents messages d'erreur du
journal des erreurs. Relancez l'opération. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1025E

Session rejetée : échec de l'authentification



Explanation:

Echec de l'authentification. Vous avez entré un ID utilisateur ou un mot
de passe incorrect.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe valides. Si vous ne vous
souvenez pas de l'ID utilisateur ou du mot de passe correct, contactez
votre administrateur système pour qu'il attribue de nouvelles données
d'identification à votre nom de poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS1026E

La session est rejetée : une erreur de protocole de communication s'est
produite.



Explanation:

Un message réseau imprévu a été reçu par le client. Il peut s'agir de
problèmes réseau ou d'une erreur de programmation.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Vérifiez que votre chemin de communication fonctionne correctement et
relancez l'opération. Si le problème persiste, demandez conseil à votre
administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1028S

Une erreur de programme interne s'est produite.



Explanation:

Une condition inattendue a été rencontrée et l'opération ne peut pas se
poursuivre. Il peut s'agir d'une erreur de programmation.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur IBM Spectrum Protect ou le service d'assistance IBM pour
obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1029E

La communication avec le serveur IBM Spectrum Protect est perdue.



Explanation:

Ce message s'affiche lorsque la session avec le serveur IBM Spectrum
Protect prend fin de façon inattendue. Le journal des erreurs du client
contient des informations complémentaires sur cet incident.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

*  Redémarrez le client IBM Spectrum Protect et relancez l'opération.

*  Si l'incident persiste, recherchez dans le journal des erreurs du
   client les autres messages susceptibles d'être liés à cet incident.

*  Vérifiez qu'une connectivité réseau existe entre le client IBM
   Spectrum Protect et le serveur IBM Spectrum Protect.

*  Pour plus d'informations, contactez votre administrateur IBM Spectrum
   Protect. L'administrateurIBM Spectrum Protect peut rechercher dans le
   journal d'activité du serveur IBM Spectrum Protect des informations
   complémentaires sur cet incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS1030E

Le système d'exploitation a refusé une demande d'allocation de mémoire.



Explanation:

L'accès à la mémoire est nécessaire pour stocker les informations sous
forme de processus d'exécution. Dans ce cas, la quantité de mémoire
demandée est supérieure à la quantité allouée par le système
d'exploitation. Explications possibles :

   Le système ne dispose plus que d'une faible quantité de mémoire.
   Le processus d'exécution du programme a dépassé la quantité maximale
   de mémoire pouvant être allouée.
   Une autre erreur a amené le programme à évaluer qu'il ne disposait
   plus d'assez de mémoire.

System action:

L'opération demandée ne peut pas être exécutée.

User response:

Fermez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin et relancez
l'opération. Si l'opération échoue encore, essayez de diviser la tâche
en plusieurs unités de taille plus réduite. Par exemple, si une
spécification de fichier contient plusieurs répertoires de niveau élevé,
exécutez la tâche IBM Spectrum Protect pour chaque répertoire. Si la
tâche IBM Spectrum Protect est une sauvegarde incrémentielle, utilisez
l'option "-memoryefficientbackup=yes".

Sur les systèmes UNIX qui prennent en charge les restrictions de
ressources, vérifiez si les ressources de mémoire sont trop restreintes
en entrant la commande suivante : ulimit -a

En fonction des données obtenues, vous pouvez demander au
superutilisateur du système UNIX d'augmenter les restrictions de
ressources en écrasant la valeur définie par défaut. Le superutilisateur
du système UNIX dispose de droits permettant d'augmenter les
restrictions de ressources.

------------------------------------------------------------------------
ANS1031E

Il y a eu une tentative consistant à établit une connexion TCP/IP
arrivée à expiration avant la connexion.



Explanation:

L'objet de la tentative de connexion n'a pas réussi à répondre dans le
temps d'attente alloué. Dans le cas du client B/A, ce message est
précédé dans dsmerror.log du message ANS5216E qui fournit des
informations détaillées sur la connexion ayant échoué. La condition peut
être temporaire.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

*  Redémarrez le client IBM Spectrum Protect et retentez l'opération.

*  Contrôlez le fichier d'options client et vérifiez que
   TCPSERVERADDRESS et TCPPORT indiquent l'adresse TCP/IP ainsi que le
   numéro de port corrects pour votre serveur IBM Spectrum Protect.

*  Vérifiez que la connectivité du réseau existe entre la machine client
   IBM Spectrum Protect et la machine serveur IBM Spectrum Protect.

*  Si le problème persiste, consultez votre administrateur IBM Spectrum
   Protect pour obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1032E

Tentative de connexion TCP/IP refusée par l'hôte



Explanation:

Une tentative de connexion TCP/IP a été rejetée par le serveur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Le serveur n'a pas été complètement initialisé, ne fonctionne pas, n'a
pas été activé pour les communications TCP/IP ou le nom de port TCP/IP
est erroné. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1033E

L'adresse TCP/IP spécifiée est incorrecte.



Explanation:

L'adresse TCP/IP spécifiée par le paramètre TCPSERVERADDRESS du client
IBM Spectrum Protect est introuvable sur le réseau. Les raisons
possibles sont les suivantes :

*  L'option TCPSERVERADDRESS indique une adresse TCP/IP incorrecte pour
   le serveur IBM Spectrum Protect".

*  La machine qui héberge le serveur IBM Spectrum Protect ne se trouve
   pas sur le réseau.

*  Un incident réseau empêche le client IBM Spectrum Protect d'atteindre
   la machine qui héberge le serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que les paramètres TCPSERVERADDRESS et TCPPORT portent les
valeurs correctes pour votre serveur IBM Spectrum Protect. Utilisez
l'utilitaire ping de votre système d'exploitation (ou un utilitaire
similaire) pour vérifier que votre machine peut localiser la machine qui
héberge le serveur IBM Spectrum Protect sur le réseau. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1034E

Le nom d'hôte TCP/IP spécifié est inaccessible



Explanation:

Le nom d'hôte TCP/IP spécifié dans l'instruction TCPSERVERADDRESS est
inaccessible.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez dans le fichier d'options si l'instruction TCPSERVERADDRESS est
correcte. Demandez à l'administrateur le nom du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1035S

Le fichier d'options 'nom de fichier' est introuvable ou illisible.



Explanation:

Les raisons habituelles de cette erreur incluent :

*  Le fichier d'options par défaut n'existe pas.

*  Vous avez spécifié l'option -OPTFILE lors du démarrage du client IBM
   Spectrum Protect, mais le fichier d'options que vous avez indiqué
   n'existe pas.

*  La variable d'environnement DSM_CONFIG (ou DSMI_CONFIG si vous
   utilisez l'API de IBM Spectrum Protect) indique un fichier d'options
   qui n'existe pas.

*  Vous avez spécifié l'option -OPTFILE lors du démarrage du client IBM
   Spectrum Protect, mais le fichier d'options que vous avez indiqué ne
   possède pas le codage de fichier standard du système. Par exemple,
   sous Windows, le codage de fichier attendu est ANSI.

*  Vous avez spécifié l'option -OPTFILE lors du démarrage du client IBM
   Spectrum Protect, mais le fichier d'options que vous avez indiqué ne
   possède pas les droits de lecture appropriés pour l'utilisateur qui
   exécute l'opération.

System action:

Le traitement du client IBM Spectrum Protect est interrompu.

User response:

Assurez-vous que le fichier d'options que vous souhaitez utiliser
existe, que ses droits de lecture soit bien définis pour l'utilisateur
qui exécute l'opération, et qu'il possède le codage de fichier standard
du système. Par exemple, sous Windows, le codage de fichier attendu est
ANSI. Consultez les informations de configuration dans le manuel du
client IBM Spectrum Protect propre à votre système d'exploitation. Si le
problème persiste, demandez conseil à votre administrateur IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1036S

L'option 'option' ou la valeur fournie n'est pas valide. Elle a été
trouvée dans le fichier d'options 'nom-fichier' à la ligne : numéro
Entrée complète : 'entrée'



Explanation:

L'option ou la valeur d'option spécifiée n'est pas valide. Pour les
options qui incluent une spécification de date ou d'heure, il est
possible que le format de cette date/heure ne corresponde pas aux
formats spécifiés par les options DATEFORMAT ou TIMEFORMAT.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Corrigez le nom ou la valeur de l'option. Pour les options qui
spécifient des dates/heures, assurez-vous que la date ou l'heure
respecte les paramètres DATEFORMAT et TIMEFORMAT. Si ces derniers sont
spécifiés sur la ligne de commande, ces paramètres doivent précéder
l'option indiquant la date ou l'heure. Par exemple, utilisez
-DATEFORMAT=3 -FROMDATE=yyyy-mm-dd, à la place de -FROMDATE=yyyy-mm-dd
-DATEFORMAT=3.

------------------------------------------------------------------------
ANS1037S

Mot clé non valide spécifié



Explanation:

Mot clé incorrect trouvé dans le fichier d'options.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Corrigez l'entrée du fichier d'options.

------------------------------------------------------------------------
ANS1038S

Option non valide spécifiée.



Explanation:

Une option incorrecte a été spécifiée dans IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez les options utilisées pour l'exécution de IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1039S

Impossible de faire une analyse syntaxique du modèle d'inclusion ou
d'exclusion.



Explanation:

Le format du modèle est incorrect ou trop complexe pour être interprété.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Vérifiez que le modèle d'inclusion/exclusion est correctement spécifié.
Si le modèle est correct, contactez le service d'assistance IBM pour
obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1040S

Crochet de fermeture manquant dans le modèle d'inclusion-exclusion



Explanation:

La structure du modèle d'inclusion ou d'exclusion est incorrecte, le
crochet de fermeture est manquant.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la syntaxe du modèle.

------------------------------------------------------------------------
ANS1041S

Le modèle d'inclusion-exclusion doit commencer par un délimiteur de
répertoire



Explanation:

Le modèle d'inclusion-exclusion doit commencer par un délimiteur de
répertoire.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la syntaxe du modèle.

------------------------------------------------------------------------
ANS1042S

Un délimiteur de répertoire de début ou de fin est manquant dans le
masque d'inclusion/exclusion.



Explanation:

1. Le masque d'inclusion/exclusion contient '...' sans délimiteur de
   répertoire de début ou de fin.

2. Pour Windows, le séparateur d'unité n'est pas immédiatement suivi par
   un délimiteur de répertoire.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Corrigez la syntaxe du masque.

------------------------------------------------------------------------
ANS1043S

Les guillemets ne correspondent pas



Explanation:

Les guillemets spécifiés dans le modèle sont différents et ne forment
pas un ensemble.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez le modèle en introduisant des guillemets correspondants dans la
syntaxe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1044W

La sauvegarde par image du disque 'nom_option' dont la taille de secteur
de disque est 'taille_bloc' n'est pas prise en charge. La sauvegarde par
image prend uniquement en charge les disques dont la taille de secteur
est 512 octets.



Explanation:

L'opération de sauvegarde par image prend en charge les disques dont la
taille de secteur est 512 octets. Les autres tailles de secteur ne sont
pas prises en charge.

System action:

Utilisez la sauvegarde par image uniquement pour les disques dont la
taille de secteur est 512 octets.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1047E

Le système de fichiers cible n'est pas disponible. L'objet suivant a été
ignoré : Espace de fichier : "nom espace de fichier" Chemin d'accès :
"nom chemin d'accès" Fichier : nom de fichier'



Explanation:

Le client tente de restaurer ou de récupérer l'objet défini vers une
destination qui n'est pas valide, qui n'existe pas ou qui est
inaccessible.

System action:

L'objet n'est pas restauré ou récupéré. Le traitement se poursuit avec
l'objet suivant.

User response:

Relancez la commande en utilisant une destination différente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1048E

L'unité 'nom de volume' n'est pas locale.



Explanation:

Le chemin d'accès choisi ne correspond pas à une unité locale, en
conséquence, il ne constitue pas un objet reconnu pour les opérations
liées aux images.

System action:

L'opération demandée sur le volume logique n'a pas été effectuée.

User response:

Choisissez un autre objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1049E

'nom de fichier' n'est pas un fichier de destination valide pour la
restauration d'image.



Explanation:

Le nom de fichier indiqué ne correspond pas à un nom de fichier valide
ou il s'agit d'un répertoire.

System action:

Le processus de restauration est arrêté.

User response:

Indiquez un nom de fichier correct pour la restauration de l'image.

------------------------------------------------------------------------
ANS1050E

Impossible de verrouiller le volume 'volume-name' pour la restauration
instantanée VSS.



Explanation:

Impossible de verrouiller le volume, car une autre application accède
aux systèmes de fichiers sur le volume.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Arrêtez ou interrompez les applications pour lesquelles des descripteurs
sont ouverts sur le volume. Pour une restauration de système de
fichiers, fermez les applications qui accèdent aux systèmes de fichiers
qui sont utilisés pour la restauration instantanée VSS.

Si vous ne pouvez pas fermer les applications qui accèdent au système de
fichiers, démontez le système de fichiers. Une fois le processus de
démontage terminé, montez le système de fichiers et exécutez la
restauration instantanée VSS.

Pour plus d'informations, voir le fichier historique des erreurs
DSMERROR.LOG.

------------------------------------------------------------------------
ANS1051I

ID utilisateur ou mot de passe non valide



Explanation:

Vous avez entré un ID utilisateur ou un mot de passe non valide.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas se connecter au serveur sans les
données d'identification correctes.

User response:

Contactez votre administrateur système pour obtenir les données
d'identification correctes.

------------------------------------------------------------------------
ANS1052E

La connexion directe à l'agent de stockage n'est pas autorisée.



Explanation:

Vous ne pouvez pas vous connecter directement à l'agent de stockage.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour exécuter des opérations hors réseau local à l'aide de l'agent de
stockage, spécifiez l'option ENABLELANFREE dans votre fichier d'options,
puis redémarrez le processus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1053I

L'espace fichier existant nom_espace_fichier a été renommé en
nom_espace_fichier



Explanation:

Si l'espace fichier est destiné à l'état du système Windows, ce message
est émis lorsque le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect
détecte plusieurs espaces fichier d'état du système dans lesquels les
noms diffèrent uniquement dans certains cas. L'existence de plusieurs
espaces fichier d'état du système peut se produire si, précédemment,
votre administrateur IBM Spectrum Protecta renommé l'espace fichier
d'état du système avec le même nom, mais dans un cas différent, ou si le
nom de l'ordinateur a été modifié des majuscules aux minuscules ou à des
caractères de casse mixte. Si le nom de l'espace fichier représente un
intitulé de volume d'unité, cet espace fichier a été créé par un ancien
client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect.

System action:

Si l'espace fichier est destiné à l'état du système Windows, IBM
Spectrum Protect sauvegardera l'état du système dans l'espace fichier
contenant la sauvegarde la plus récente. L'espace fichier le plus ancien
est renommé comme indiqué dans ce message. Les sauvegardes suivantes de
l'état du système continueront de sauvegarder l'état du système vers le
même espace fichier (utilisé le plus récemment). Si le nom d'espace
fichier représente un label de volume d'unité, il sera renommé avec le
nom de convention UNC correspondant et continue de sauvegarder l'unité
avec cet espace fichier renommé.

User response:

Aucune autre action n'est nécessaire. Cependant, si l'espace fichier est
destiné à l'état du système Windows, lorsque vous n'aurez plus besoin de
l'ancien espace fichier d'état du système renommé, vous pourrez demander
à votre administrateur IBM Spectrum Protect de supprimer l'ancien espace
fichier du stockage IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1054E

L'espace de fichier existant nom espace de fichier ne peut pas être
renommé, nom espace de fichier. Code retour IBM Spectrum Protect= code
retour.



Explanation:

Le client n'est pas parvenu à migrer un nom d'espace de fichier de la
règle d'appellation de libellé de volume vers la règle d'appellation
UNC.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Le journal des erreurs du client IBM Spectrum Protect et le journal des
activités du serveur peuvent contenir des informations supplémentaires
permettant d'identifier l'incident. Si l'incident persiste, contactez le
service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1055I

Vous avez tenté de remplacer le nom d'espace fichier nom d'espace
fichier par nom d'espace fichier, mais les ID d'unité ne correspondent
pas, existant=ID d'unité, nouveau=ID d'unité. Ignorez l'espace fichier
existant et sauvegardez sous le nouveau nom.



Explanation:

Vous avez tenté de modifier le nom d'espace fichier utilisant le libellé
de volume conformément à la convention d'attribution de noms au format
UNC, mais les ID d'unités ne correspondent pas. Ignorez l'espace fichier
existant et créez un autre espace fichier.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1056E

Le chemin de partage/réseau partage ne peut pas être résolu. Le chemin
n'existe pas.



Explanation:

Pour la sauvegarde : tentative de sauvegarde du partage ou du réseau,
qui n'existe pas ou ne dispose pas des droits nécessaires pour accéder
au partage. Pour la restauration : tentative de restauration dans un
chemin de partage ou de réseau qui ne peut pas être résolu. Le chemin du
répertoire n'existe pas.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Relancez la commande et indiquez une destination ou restaurez
l'arborescence de répertoires avant de tenter de restaurer le point de
partage.

------------------------------------------------------------------------
ANS1057I

L'espace fichier nom_espace_fichier ne peut pas être renommé
nouveau_nom_espace_fichier, car le nouveau nom d'espace fichier existe
déjà.



Explanation:

Le client n'a pas pu migrer un nom d'espace fichier à partir de la
convention de dénomination de nom de volume vers la convention de
dénomination UNC, car le nouvel espace fichier existe déjà sur le
serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

L'opération se poursuit en utilisant le nouvel espace fichier. L'ancien
espace fichier est ignoré.

User response:

Aucune opération n'est nécessaire, mais si l'ancien espace fichier est
inutile, il peut être supprimé du serveur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1058E

La destination de la restauration est inaccessible.



Explanation:

Le système de fichiers de destination n'est pas valide ou inaccessible.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Relancez la commande en utilisant une destination différente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1059E

Deux objets inactifs ayant le même nom d'image sont sélectionnés. Le
processus est interrompu



Explanation:

Vous avez sélectionné plus d'une version inactive du même objet image
(volume logique). Le système ne peut déterminer lequel il faut
restaurer.

System action:

La restauration du volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Recommencez l'opération, en sélectionnant une version active ou une
seule version inactive du volume à restaurer.

------------------------------------------------------------------------
ANS1060E

Le chemin d'accès indiqué n'est pas un système de fichiers monté.



Explanation:

Le nom du système de fichiers indiqué ne correspond pas à un système de
fichiers monté sur ce système. Il est possible que le nom du système de
fichiers soit mal orthographié, ou que le système de fichiers ne soit
simplement pas monté actuellement.

System action:

L'opération voulue sur le volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Recommencez en utilisant le nom d'un système de fichiers monté.

------------------------------------------------------------------------
ANS1061E

L'unité indiquée correspond à un système de fichiers monté; vous devez
spécifier le système de fichiers en indiquant son nom.



Explanation:

Le nom de l'unité logique est affecté à un système de fichiers monté. Ce
volume ne peut être appelé que par son nom de système de fichiers.

System action:

L'opération demandée sur le volume logique n'a pas été effectuée.

User response:

Relancez l'opération à l'aide du nom de système de fichiers et non du
nom d'unité.

------------------------------------------------------------------------
ANS1062E

Sélectionnez une seule image lorsque le chemin de destination est
indiqué.



Explanation:

Vous avez sélectionné plus d'un objet image (volume logique) à
restaurer. Vous avez aussi indiqué une destination. Le système ne peut
pas placer plus d'une image sur un volume de destination unique. Chacun
des objets sélectionnés doit être restauré à son emplacement d'origine.

System action:

La restauration du volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Recommencez, en sélectionnant un seul objet à restaurer à l'emplacement
donné, ou en ne précisant pas l'emplacement de destination.

------------------------------------------------------------------------
ANS1063E

Le chemin défini n'est pas un système de fichiers ou un nom de volume
logique valide.



Explanation:

Aucune.

System action:

L'opération demandée sur le volume logique n'a pas été effectuée.

User response:

Relancez l'opération en utilisant un chemin différent.

------------------------------------------------------------------------
ANS1064E

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de l'opération
sur l'image.



Explanation:

Aucune.

System action:

L'opération demandée n'a pas été effectuée.

User response:

Dans le journal, identifiez les messages supplémentaires qui peuvent
avoir été émis avant ou après ce message. Si possible, résolvez les
problèmes éventuels. Si vous ne parvenez pas à identifier la cause du
problème, contactez l'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1065E

La version de la bibliothèque du programme d'images ne correspond pas à
celle de l'API de IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Dans l'environnement actuel du système, il y a une combinaison de
composants installés.

System action:

L'opération voulue sur le volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Procédez à une nouvelle installation de tous les composants IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1066E

L'opération de restauration a abouti, mais le système de fichiers n'a
pas pu être monté.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le système de fichiers reste démonté.

User response:

Utilisez la commande mount pour monter le système de fichiers. Sur AIX,
exécutez fsck si le système d'exploitation le demande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1067E

Un appel à une fonction système a retourné une erreur inattendue.



Explanation:

Si vous effectuez une opération basée sur un instantané JFS2, il se peut
que l'instantané ne soit pas assez grand pour contenir toutes les
modifications apportées au système de fichiers après la création de
l'instantané. Ceci a pu invalider l'instantané et empêcher par
conséquent sa lecture par le client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'opération requise ne s'exécute pas.

User response:

Examinez le journal d'erreurs du client pour des messages
supplémentaires concernant cette erreur. Faites une nouvelle tentative.
Si l'incident persiste, contactez le support technique IBM afin
d'obtenir une aide complémentaire.

Si vous effectuez une opération basée sur un instantané JFS2, utilisez
la valeur par défaut de 100% pour l'option snapshotcachesize,
assurez-vous que le groupe de volumes dispose d'un espace suffisant pour
allouer des instantanés au moins aussi grands que le système de
fichiers, et faites une nouvelle tentative.

------------------------------------------------------------------------
ANS1068E

L'unité n'est pas locale.



Explanation:

Le chemin d'accès sélectionné ne constitue pas un objet valide pour les
opérations de traitement des images. Le chemin sélectionné est soit une
unité distante, soit une partition qui réside sur une unité multi-accès.

System action:

L'opération de volume logique requise n'est pas effectuée.

User response:

Choisissez un autre objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1069E

Une erreur s'est produite lors de la lecture des données à partir de
l'unité.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la lecture des données à partir de
l'unité. Windows uniquement : cette erreur peut être due à des secteurs
défectueux sur l'unité.

System action:

L'opération demandée sur le volume logique n'a pas été effectuée.

User response:

Relancez l'opération, puis consultez le journal des erreurs. Windows
uniquement : exécutez chkdsk /r puis relancez l'opération. Si l'incident
persiste, vous pouvez essayer de sauvegarder l'ensemble de l'unité en
effectuant une sauvegarde classique (et non pas une sauvegarde d'image).
Assurez-vous que toutes les données sont sauvegardées, puis effectuez un
formatage complet de l'unité (sans indiquer l'option de formatage rapide
/q). Restaurez ensuite les données et relancez la sauvegarde d'image.

------------------------------------------------------------------------
ANS1070E

Erreur d'écriture



Explanation:

Erreur lors de l'écriture des données sur l'unité.

System action:

L'opération voulue sur le volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Recommencez et consultez le journal des erreurs pour plus
d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS1071E

Nom de domaine non valide entré : 'nom de domaine'



Explanation:

Vous avez entré un nom de domaine qui n'est pas valide. Vérifiez si le
nom de domaine est un système de fichiers et si le système de fichiers
est monté. Un répertoire ne peut pas être spécifié dans l'option de
domaine à moins qu'il ne s'agisse d'un point de montage virtuel.

System action:

Le traitement se poursuit si d'autres systèmes de fichiers se trouvent
dans l'option de domaine à sauvegarder.

User response:

Entrez un nom d'unité ou de système de fichiers (domaine) valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1072E

Impossible de poursuivre l'opération ; L'unité 'nom d'unité' n'a pas de
nom de volume.



Explanation:

Le nom de volume spécifié nom de volume dans la liste de domaines n'a
pas de nom de volume.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Utilisez l'utilitaire de formatage système pour définir un nom de volume
unique sur toutes les unités sur lesquelles vous souhaitez exécuter IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1073E

L'espace de fichier du domaine 'nom domaine' est introuvable sur le
serveur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

L'espace de fichier indiqué devrait se trouver sur le serveur, mais il
n'existe plus. Il se peut qu'une commande ait été émise pour supprimer
l'espace de fichier du serveur lorsque l'opération actuelle était en
cours d'exécution.

System action:

Le traitement IBM Spectrum Protect s'est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident se reproduit, vérifiez le journal
des erreurs pour déterminer s'il contient des messages complémentaires
pouvant indiquer la raison de l'erreur. Corrigez les erreurs indiquées,
puis recommencez l'opération. Si l'incident persiste, contactez le
service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1074W

L'utilisateur a arrêté l'opération.



Explanation:

L'utilisateur a demandé l'arrêt de l'opération. L'arrêt se produit
généralement lorsque l'utilisateur appuie deux fois sur la touche 'Q'.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1075E

nom de fichier(numéro de ligne)Le système d'exploitation a rejeté une
requête IBM Spectrum Protect pour une attribution de mémoire.



Explanation:

IBM Spectrum Protect nécessite l'accès à la mémoire pour stocker les
informations sous forme de processus d'exécution. Dans ce cas, la
quantité de mémoire demandée est supérieure à la quantité allouée par le
système d'exploitation. Explications possibles :

   Le système ne dispose plus que d'une faible quantité de mémoire.
   Le processus d'exécution du programme a dépassé la quantité maximale
   de mémoire allouée.
   Un autre cas d'erreur s'est produit. Aucune mémoire n'est disponible.

System action:

IBM Spectrum Protect ne parvient pas à effectuer l'opération demandée.

User response:

Fermez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin et relancez
l'opération. Si l'opération échoue encore, essayez de diviser la tâche
en plusieurs unités de taille plus réduite. Par exemple, si une
spécification de fichier contient plusieurs répertoires de niveau élevé,
exécutez la tâche IBM Spectrum Protect pour chaque répertoire. Si la
tâche IBM Spectrum Protect est une sauvegarde incrémentielle, utilisez
l'option "-memoryefficientbackup=yes".

Pour les systèmes UNIX qui prennent en charge les restrictions de
ressources, vérifiez si les ressources mémoires sont suffisamment
restreintes en entrant la commande suivante : ulimit -a

En fonction des données obtenues, vous pouvez demander au
superutilisateur du système UNIX d'augmenter les restrictions de
ressources au-delà de la limite par défaut en cours. Le superutilisateur
du système UNIX dispose de droits permettant d'augmenter les
restrictions de ressources.

------------------------------------------------------------------------
ANS1076E

Le chemin de répertoire spécifié "nomchemin" est introuvable.



Explanation:

Un chemin de répertoire non valide ou inaccessible a été spécifié.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération en utilisant un chemin de répertoire valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1078S

Une erreur système inconnue code-erreur s'est produite.



Explanation:

Une erreur inconnue code-erreur s'est produite dans le programme client.

System action:

Le client s'arrête.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause
de l'incident. Tentez de résoudre les incidents indiqués, puis relancez
l'opération. Si le problème persiste, contactez le service de support
technique de IBM pour obtenir davantage d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1079E

Aucune spécification de fichier entrée.



Explanation:

Vous n'avez entré aucune spécification de fichier lors de l'invite.

System action:

Le processus n'a pas poursuivi l'opération demandée.

User response:

Entrez une spécification pour continuer.

------------------------------------------------------------------------
ANS1081E

Spécification du fichier de recherche non valide 'chaîne' entrée.



Explanation:

Vous avez entré une spécification ou une recherche de fichier chaîne
contenant des caractères qui ne sont pas valides ou des caractères
génériques qui se trouvent dans les spécifications de l'unité ou dans le
nom de système de fichiers.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Entrez une spécification de fichier valide comme décrit dans le
approprié Utilisation du manuel du client de sauvegarde-archivage pour
le système d'exploitation approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS1082E

Spécification de fichier de destination 'nom de fichier' incorrecte



Explanation:

Vous avez spécifié un nom de fichier de destination contenant des
caractères incorrects ou génériques.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Entrez une spécification de fichier correcte, comme indiqué dans le
manuel décrivant l'utilisation du client de sauvegarde et d'archivage
pour le système d'exploitation concerné.

------------------------------------------------------------------------
ANS1083E

Aucun fichier de 'nom d'espace fichier' n'a été archivé



Explanation:

Vous avez tenté de récupérer des fichiers à partir d'une unité ou d'un
système de fichiers (nom d'espace fichier) dont aucun fichier n'avait
été archivé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que l'unité ou le système de fichiers approprié a été spécifié
et que les fichiers à récupérer ont bien été archivés.

------------------------------------------------------------------------
ANS1084E

Aucun fichier n'a été précédemment sauvegardé pour nom-espace-fichier ou
l'espace fichier spécifié n'est pas valide pour le système
d'exploitation actuel.



Explanation:

Vous ne pouvez pas restaurer les fichiers. L'espace fichier ou l'unité
n'est pas valide ou il n'existe aucune copie de sauvegarde.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Spécifiez une unité ou un espace fichiers valide. Assurez-vous que les
copies de sauvegarde existent.

------------------------------------------------------------------------
ANS1085E

L'API VMware vStorage a signalé une configuration d'instantané non
valide.



Explanation:

Une erreur de l'API VMware vStorage s'est produite à cause d'une
configuration d'instantané non valide.

System action:

Une erreur de l'API VMware vStorage s'est produite, et la sauvegarde de
la machine virtuelle a échoué.

User response:

Consultez les journaux VMware pour identifier les causes possibles de
l'erreur, et retentez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1086E

Fichier introuvable pour la sauvegarde, l'archivage ou la migration



Explanation:

Le fichier recherché pour la sauvegarde, l'archivage ou la migration
n'existe plus sur le client. Un autre processus a supprimé le fichier
avant sa sauvegarde, son archivage ou sa migration par IBM Spectrum
Protect.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1087E

Accès au fichier ou au répertoire spécifié refusé



Explanation:

L'accès au répertoire ou au fichier spécifié est refusé. Vous avez tenté
de lire ou d'écrire dans un fichier auquel vous n'aviez pas accès.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que vous avez spécifié un nom de fichier ou de répertoire
correct, rectifiez les droits d'accès ou indiquez un nouvel emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1088E

L'espace fichier 'nom d'espace fichier' n'existe pas



Explanation:

Le nom d'espace fichier (domaine) est incorrect ou n'existe pas sur le
poste de travail.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération en indiquant un domaine (ID d'unité ou nom de
système de fichiers) existant.

------------------------------------------------------------------------
ANS1089E

La longueur du chemin de destination dépasse la limite maximale
autorisée par le système



Explanation:

Le nom de chemin combinant le chemin d'accès spécifié et le chemin
d'accès du fichier restauré dépasse la longueur maximale autorisée par
le système.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Indiquez un chemin de destination ne dépassant pas la limite maximale
autorisée par le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1090E

L'unité LVM1 n'est plus prise en charge par le client.



Explanation:

Le chemin sélectionné fait référence à une unité de volume gérée par LVM
version 1. LVM 1 n'est plus pris en charge par cette version.

System action:

L'opération demandée sur le volume logique n'a pas été effectuée.

User response:

Utilisez les versions précédentes du client qui prennent en charge LVM1
pour exécuter l'opération sur le volume logique. Vous pouvez également
effectuer une mise à niveau à LVM2 et faire migrer le volume vers LVM2.
LVM2 est pris en charge par le client pour les opérations sur le volume
logique.

------------------------------------------------------------------------
ANS1091E

Erreur de communication avec le serveur lors d'une requête sur objet



Explanation:

Une erreur de communication inattendue s'est produite lors de la
soumission au serveur d'une requête liée à un objet.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que les communications entre le client et les serveurs sont
actives. Une panne du serveur, du processeur ou du contrôleur des
communications peut être à l'origine de cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1092W

Aucun fichier correspondant aux critères de recherche n'a été trouvé



Explanation:

Vous avez entré un modèle de recherche ou un nom de fichier introuvable
dans la base de données du serveur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que votre modèle de recherche est correct, ou entrez une
nouvelle chaîne de recherche.

------------------------------------------------------------------------
ANS1093E

Le serveur IBM Spectrum Protect ne prend pas en charge le traitement de
point de cohérence.



Explanation:

Le client a lancé une requête de point de cohérence ou de restauration,
mais le serveur IBM Spectrum Protect auquel le client est connecté ne
prend pas les opérations de point de cohérence.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Vérifiez que vous êtes connecté au serveur IBM Spectrum Protect
approprié. Si vous êtes connecté au serveur approprié, relancez la
commande sans définir d'options de point de cohérence.

------------------------------------------------------------------------
ANS1094E

Une erreur s'est produite lors de la tentative de connexion à
l'emplacement de restauration sur la machine virtuelle. Vérifiez que
l'emplacement de restauration existe sur la machine virtuelle et que
votre compte y a accès.



Explanation:

Lors du traitement de la restauration, le système crée un partage pour
accéder à l'emplacement de restauration sur la machine virtuelle.Dans
cette situation, le système n'a pas pu créer de partage. Cette erreur se
produit généralement si l'emplacement de restauration n'existe pas ou si
le compte utilisateur n'a pas accès à l'emplacement.

System action:

Le système n'a pas pu créer de partage.

User response:

Vérifiez que l'emplacement de restauration existe sur la machine
virtuelle et que votre compte y a accès.

------------------------------------------------------------------------
ANS1096S

Le poste n'existe pas sur le serveur ou aucun jeu de règles actif n'est
défini pour ce poste.



Explanation:

Cette erreur se produit lorsque vous tentez d'accéder aux données d'un
autre poste. Le poste n'est pas enregistré sur le serveur IBM Spectrum
Protect ou ne contient pas de jeu de règles actif.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Vérifiez que le poste sur lequel vous tentez d'accéder aux données est
enregistré sur le serveur IBM Spectrum Protect. Si vous disposez de
plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect, vérifiez que vous vous
connectez au serveur approprié, puis relancez l'opération. Si l'incident
persiste, contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1097E

Impossible de lire le texte d'aide du client à partir du fichier d'aide.



Explanation:

Le fichier d'aide a été ouvert et sa table des matières est disponible,
le texte du fichier d'aide ne peut cependant toujours pas être lu.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Si la variable d'environnement DSM_DIR est configurée, vérifiez qu'elle
correspond au répertoire contenant le niveau actuel des fichiers de
programme de IBM Spectrum Protect, puis relancez l'opération. Si le
problème persiste, réinstallez le logiciel client. Si le problème
persiste, contactez le service d'assistance IBM pour obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1098E

Traitement arrêté ; mémoire programme saturée.



Explanation:

Le programme a utilisé toute la mémoire disponible.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Interrompez les programmes (TSR) dont vous n'avez pas besoin, puis
relancez l'opération. Vous pouvez également résoudre l'incident en
réduisant le domaine de requêtes et la quantité de données renvoyées.

------------------------------------------------------------------------
ANS1099E

Le fichier 'nom de fichier' n'a pas été archivé



Explanation:

Vous avez tenté d'autoriser l'accès à un fichier non stocké sur le
serveur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que le nom de fichier spécifié est correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS1100E

Le fichier 'nom de fichier' n'a pas été sauvegardé



Explanation:

Vous avez tenté d'autoriser l'accès à un fichier non stocké sur le
serveur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que le nom de fichier spécifié est correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS1101E

L'utilisateur n'est pas autorisé à chiffrer
nom-espace-fichierchemin-répertoirenom-fichier.



Explanation:

L'utilisateur n'est pas autorisé à chiffrer le fichier. Habituellement,
seul un utilisateur autorisé IBM Spectrum Protect ou un superutilisateur
peut utiliser le chiffrement IBM Spectrum Protect. Cependant, une
certaine combinaison des options PASSWORDACCESS et ENCRYPTKEY peut
permettre les opérations de chiffrement par un utilisateur non autorisé.

System action:

Le fichier n'est pas sauvegardé, ni restauré.

User response:

Connectez-vous en qualité de superutilisateur ou d'utilisateur autorisé
IBM Spectrum Protect et relancez l'opération. Pour plus d'informations
sur l'utilisation de l'option ENCRYPTKEY, consultez le guide
d'installation et d'utilisation du client de sauvegarde-archivage d'IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1102E

Un nombre excessif d'arguments de ligne de commande est transmis au
programme.



Explanation:

Cette routine de traitement de commande a reçu plus de facteurs qu'elle
ne peut en utiliser. Les règles sont les suivantes :

*  Une requête ne peut contenir qu'une seule spécification de fichier.

*  La commande Restore and Retrieve peut contenir deux spécifications de
   fichier.

*  Les commandes Archive, Incremential et Selective peuvent contenir un
   maximum de 20 spécifications de fichier. Pour ignorer la limite de 20
   facteurs, utilisez l'option -REMOVEOPERANDLIMIT sur la commande
   Archive, Incremental ou Selective qui échoue.

Remarque : le client fonctionne de manière bien plus efficace lorsqu'il
développe des caractères génériques en interne que lorsqu'il accepte la
liste de commandes développée à partir de l'interpréteur de commande.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Réduisez le nombre d'arguments, puis relancez l'opération. Pour les
clients basés sur des systèmes UNIX, vérifiez que vous avez mis les
spécifications contenant des caractères correspondant à des modèles
entre guillemets. Vous pouvez également utiliser l'option
-REMOVEOPERANDLIMIT sur la commande archive, incremental ou selective en
échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS1103E

La classe de gestion entrée n'est pas valide



Explanation:

Vous avez entré une classe de gestion incorrecte.

System action:

L'opération demandée est impossible.

User response:

Relancez l'opération en utilisant une classe de gestion valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1104E

La classe de gestion de ce fichier ne contient pas de groupe de
paramètres d'archivage valide. Ce fichier ne sera pas archivé.



Explanation:

Aucun groupe de paramètres d'archivage n'a été indiqué pour la classe de
gestion de ce fichier. Ce fichier ne sera pas archivé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Ajoutez un groupe de paramètres d'archivage valide à la classe de
gestion, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1105E

La classe de gestion de ce fichier ne contient pas de groupe de copies
de sauvegarde valide. Ce fichier ne sera pas sauvegardé.



Explanation:

La classe de gestion de ce fichier ne contient pas un groupe de copies
de sauvegarde spécifié. Ce fichier ne sera pas sauvegardé.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Ajoutez un groupe de copies de sauvegarde valide à la classe de gestion,
puis retentez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1106E

L'option ENCRYPTKEY SAVE n'est pas configurée correctement. Le
chiffrement n'est pas utilisé.



Explanation:

Ce message est généré à l'intention des utilisateurs autorisés de IBM
Spectrum Protect et des superutilisateurs si les options ENCRYPTKEY SAVE
et PASSWORDACCESS PROMPT sont définies. Notez qu'il s'agit des valeurs
par défaut. Elles ne permettent pas le chiffrement.

System action:

Le fichier n'est pas chiffré.

User response:

Pour enregistrer les clés de chiffrement, vous devez changer les valeurs
de configuration. Ajoutez l'option PASSWORDACCESS GENERATE à votre
fichier d'options système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1107E

Option/valeur non valide : "option"



Explanation:

Vous avez affiché une option ou une valeur d'option IBM Spectrum Protect
incorrecte.

System action:

Pour le client de ligne de commande : le traitement s'arrête.

Pour le client de l'interface graphique native : il existe un petit jeu
d'options critiques pour l'initialisation du client. Si une erreur est
détectée dans l'une d'elles, ce message s'affiche et le client s'arrête
immédiatement.

User response:

Indiquez une option IBM Spectrum Protect valide, comme défini dans le
manuel Utilisation du client de sauvegarde-archivage approprié pour le
système d'exploitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1108E

Option non valide (option) pour la commande fonction.



Explanation:

Deux raisons peuvent expliquer ce message :

*  L'option option a été spécifiée pour une commande ou sous commande (
   fonction) ne pouvant pas utiliser cette option.

*  L'option apparaît dans la ligne de commande initiale, mais n'est pas
   valide ici.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Pour utiliser correctement l'option désignée, reportez-vous au Guide
d'installation et d'utilisation du client de sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS1110E

Impossible d'ouvrir le fichier d'aide du client nom-fichier.



Explanation:

Cela se produit généralement lorsque le fichier d'aide nom de fichier
est introuvable.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Si la variable d'environnement DSM_DIR est configurée, vérifiez qu'elle
correspond au répertoire contenant le niveau actuel des fichiers de
programme de IBM Spectrum Protect, puis relancez l'opération. Si le
problème persiste, réinstallez le logiciel client. Si le problème
persiste, contactez le service d'assistance IBM pour obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1111E

L'opération demandée n'est pas possible avec la classe de gestion qui a
été entrée.



Explanation:

La classe de gestion n'est pas valide car la valeur de l'attribut Data
Version Exists est supérieure à 30. Pour les sauvegardes locales sur un
magasin de données VVOL, cette valeur doit être comprise entre 1 et 30.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Relancez l'opération en utilisant une classe de gestion valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1113E

L'emplacement de la mémoire cache de l'instantané est incorrect.



Explanation:

L'emplacement de la mémoire cache de l'instantané doit pointer sur un
volume local formaté en NTFS. L'emplacement par défaut de la mémoire
cache se trouve sur le même volume que celui ou s'effectue l'instantané.
L'opération continue sans prise en charge des instantanés.

System action:

Le client n'effectue pas la sauvegarde de l'instantané.

User response:

Indiquez un autre emplacement via l'option SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1114I

Attente du montage d'un support hors ligne.



Explanation:

Le serveur attend que le support demandé soit disponible avant de
poursuivre l'opération.

System action:

En attente des données demandées.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1115W

Le fichier 'nom de fichier nom de fichiernom de fichier' a été exclu par
la liste d'inclusion/exclusion



Explanation:

Vous ne pouvez pas sauvegarder, archiver ou migrer des fichiers exclus.

System action:

Le fichier ne peut pas être traité.

User response:

Si le fichier est exclu de manière intentionnelle, ce message peut être
ignoré. Sinon, modifiez la liste inclusive/exclusive, redémarrez le
client, puis faites une nouvelle tentative. Contactez votre
administrateur IBM Spectrum Protect pour une assistance supplémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1116E

Le processus s'exécute en mode non interactif, mais nécessite une entrée
utilisateur.



Explanation:

Ce processus nécessite une entrée clavier, mais les processus non
interactifs ne peuvent pas lire les entrées clavier.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

*  Exécutez le produit en mode interactif.

*  Vérifiez que votre mot de passe est défini correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1117E

Les options PICK et LATEST ne peuvent pas être utilisées conjointement



Explanation:

Lors d'une restauration, les options PICK et LATEST doivent être
utilisées séparément.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Réessayez en utilisant l'option PICK ou l'option LATEST.

------------------------------------------------------------------------
ANS1118I

Le nombre d'espaces fichier entré n'est pas valide. Réessayez.



Explanation:

Le nombre représentant un espace fichier n'était pas valide lorsque vous
avez utilisé l'option PICK.

System action:

Le processus est en attente de votre spécification.

User response:

Entrez un nombre d'espaces fichier valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1119I

Lancement de la suppression de l'espace fichier 'nom d'espace fichier'.



Explanation:

Ce message indique que la suppression de l'espace fichier nom d'espace
fichier a commencé.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1120E

Echec de la suppression de l'espace fichier 'nom_espace_fichier'



Explanation:

Une tentative de suppression a été exécutée sur un espace fichier (NAS
ou normal) et a échoué.

*  Votre enregistrement client n'est peut-être pas autorisé à supprimer
   les espaces fichier du serveur. Recherchez le message ANS1126E.

*  L'espace fichier nommé n'existe pas sur le serveur. Recherchez le
   message ANS1122W.

*  Autres causes signalées dans les messages qui suivent celui-ci

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Exécutez l'action comme le conseillent les autres messages qui
accompagnent celui-ci. Dans ce cas, essayez de supprimer à nouveau
l'espace fichier. Si le problème persiste, votre administrateur IBM
Spectrum Protect dispose des droits requis pour supprimer à votre place
l'espace fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS1121I

Une demande de suppression de l'espace de fichier 'nom espace fichier' a
été envoyée avec succès au serveur.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a demandé la suppression de l'espace de nom
indiqué. La suppression peut ne pas avoir été exécutée au moment de
l'affichage de ce message. Pour vérifier la suppression, consultez les
journaux du serveur.

Des erreurs peuvent se produire sur le serveur lors de la suppression,
ou l'espace de fichier peut contenir des objets d'archivage dont la
suppression est suspendue. Dans les deux cas, l'espace de fichier n'est
pas supprimé.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1122W

L'espace fichier 'nom d'espace fichier' n'existe pas sur le serveur. Il
a peut-être été effacé par un autre client utilisant votre nom de poste
client ou par un administrateur.



Explanation:

L'espace fichier nom d'espace fichier n'existe pas sur le serveur.
L'administrateur système ou un autre client utilisant votre nom de poste
client l'a peut-être supprimé.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1123E

La hauteur de l'écran est insuffisante pour permettre l'affichage du
répertoire d'aide. Augmentez la hauteur de la fenêtre.



Explanation:

L'exécution de la commande HELP requiert un espace suffisant pour
afficher les invites des utilisateurs et au moins une ligne du
répertoire d'aide.

System action:

Le répertoire d'aide ne s'affiche pas et la commande d'aide ne peut pas
être exécutée.

User response:

Augmentez la taille de la fenêtre afin d'afficher davantage de lignes.

------------------------------------------------------------------------
ANS1125E

Les guillemets ne correspondent pas : 'chaîne'



Explanation:

Les guillemets spécifiés dans le modèle sont différents et ne forment
pas un ensemble.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez le modèle en utilisant des guillemets concordants dans la
syntaxe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1126E

L'espace fichier ne peut pas être supprimé car ce noeud ne possède pas
l'autorisation nécessaire pour supprimer les données archivées ou
sauvegardées.



Explanation:

Vous ne pouvez pas supprimer les données de l'espace fichier à moins que
l'administrateur IBM Spectrum Protect ait autorisé votre noeud à le
faire. L'autorisation vous permet de supprimer des données sauvegardées,
des données archivées, ou les deux.

System action:

Echec du processus de suppression

User response:

Exécutez la commande DSMC QUERY SESSION pour vérifier si vous disposez
de l'autorisation. Demandez à votre administrateur IBM Spectrum Protect
de vous donner l'autorisation nécessaire ou de supprimer l'espace
fichier pour vous.

------------------------------------------------------------------------
ANS1127E

Votre poste client n'est pas autorisé à supprimer les fichiers archivés.



Explanation:

Vous ne pouvez supprimer l'espace fichier que si l'administrateur IBM
Spectrum Protect a autorisé votre poste à le faire.

System action:

IBM Spectrum Protect ne supprime pas les fichiers archivés.

User response:

Utilisez la commande DSMC QUERY SESSION pour vérifier votre
autorisation. Demandez à l'administrateur IBM Spectrum Protect de vous
fournir l'autorisation appropriée.

------------------------------------------------------------------------
ANS1128S

Une classe de gestion inexistante a été attribuée à des répertoires.



Explanation:

La classe de gestion indiquée par l'option DIRMC n'existe pas dans le
jeu de règles qui vous est affecté sur le serveur. Le journal des
erreurs contient une entrée spécifiant le nom de classe de gestion
incorrect.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Supprimez l'option DIRMC en cours du fichier d'options du client, puis
exécutez DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL pour afficher des informations sur
les classes de gestion disponibles. Vérifiez que la classe de gestion
sélectionnée dispose d'un groupe de paramètres de sauvegarde. Si vous
disposez de plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect, vérifiez que vous
vous connectez au serveur approprié. Si vous ne parvenez pas à trouver
une classe de gestion appropriée, demandez de l'aide à votre
administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1129S

La classe de gestion utilisée pour les répertoires ne contient aucun
groupe de paramètres de sauvegarde.



Explanation:

L'option DIRMC désigne une classe de gestion qui ne contient aucun
groupe de paramètres de sauvegarde.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Supprimez l'option DIRMC en cours du fichier d'options du client, puis
exécutez DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL pour afficher des informations sur
les classes de gestion disponibles. Vérifiez que la classe de gestion
sélectionnée dispose d'un groupe de paramètres de sauvegarde. Si vous
disposez de plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect, vérifiez que vous
vous connectez au serveur approprié. Si vous ne parvenez pas à trouver
une classe de gestion appropriée, demandez de l'aide à votre
administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1130E

L'unité n'a pas de libellé. L'opération ne peut pas se poursuivre.



Explanation:

La sauvegarde ou l'archivage d'un support amovible nécessite que le
support ait un libellé de volume. Une tentative de sauvegarde ou
d'archivage de données a été effectuée sur un volume amovible sans
libellé.

System action:

L'opération demandée n'a pas été effectuée.

User response:

Créez un libellé de volume sur le support amovible, puis recommencez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1131E

Doublon de libellé de volume. L'opération ne peut pas se poursuivre.



Explanation:

Pour les supports amovibles, IBM Spectrum Protect utilise le libellé de
volume comme nom d'espace de fichier. Pour éviter de stocker dans le
même espace de fichier du serveur IBM Spectrum Protect les données de
différents volumes, il est impossible de sauvegarder ou d'archiver des
volumes de supports amovibles ayant des libellés de volumes dupliqués.

System action:

L'opération demandée n'a pas été effectuée.

User response:

Changez les libellés des volumes de supports amovibles pour qu'il
n'existe pas de libellés dupliqués. Redémarrez ensuite IBM Spectrum
Protect, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1132E

La règle d'accès 'règle d'accès' existe déjà pour le poste client 'poste
client'. Vous devez supprimer l'ancienne règle pour pouvoir en définir
une nouvelle.



Explanation:

Vous tentez de définir des droits pour un poste client auquel des droits
ont déjà été attribués.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas redéfini de droits pour le poste client
spécifié.

User response:

Vous pouvez mettre à jour les droits, supprimer l'ancienne règle et la
remplacer par une nouvelle, ou utiliser les droits existants.

------------------------------------------------------------------------
ANS1133W

Une expression contient peut-être un caractère générique qui n'est pas
placé entre guillemets.



Explanation:

La commande ne peut pas être traitée car un shell UNIX développe une
expression générique telle qu'un astérisque (*) ou un point
d'interrogation (?), sans guillemet.

Si l'expression ne contient aucun caractère générique et que vous
souhaitez introduire davantage d'opérandes dans la commande d'archivage,
de sélection ou d'incrémentation que la limite fixée, ajoutez l'option
-REMOVEOPERANDLIMIT à la commande et faites une nouvelle tentative.

System action:

Variable en fonction de la commande.

User response:

Placez l'expression générique entre guillemets ou ajoutez l'option
-REMOVEOPERANDLIMIT, puis réexécutez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1134E

L'unité nom_unité n'est pas valide.



Explanation:

Le nom d'unité spécifié n'est pas valide ; l'unité n'a probablement pas
été définie.

System action:

Le serveur processus ignore l'unité non valide et passe à l'unité
suivante.

User response:

Vérifiez l'unité non valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1135E

L'unité nom-unité1 est une unité virtuelle de nom-unité2. Elle ne peut
pas être sauvegardée ou archivée.



Explanation:

L'unité SUBST remplace l'autre unité. L'unité SUBST ne peut pas être
sauvegardée ou archivée.

System action:

L'unité SUBST est ignorée. Le traitement se poursuit avec l'unité
suivante.

User response:

N'indiquez aucune spécification de fichier pour une unité remplaçant une
autre unité. Supprimez toutes les unités de remplacement explicites de
l'instruction DOMAIN ou utilisez la notation -<unité:> pour supprimer
une unité de remplacement si ALL-LOCAL est indiqué.

------------------------------------------------------------------------
ANS1136E

Non propriétaire de fichier



Explanation:

Ce fichier ne peut pas être sauvegardé car le client n'est pas le
propriétaire du fichier.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1137W

L'entrée 'numéro' est incorrecte. Elle est ignorée.



Explanation:

Un numéro (numéro) incorrect a été entré.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Entrez un autre chiffre et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1138E

La commande 'nom de commande' doit être suivie d'une sous-commande



Explanation:

Vous avez entré une commande nom de commande incomplète.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la syntaxe de la commande, puis continuez.

------------------------------------------------------------------------
ANS1139W

'nom-objetnom-objetnom-objet' a été restauré sous le nom
'nom-temporaire'. Un réamorçage est nécessaire pour terminer la
restauration.



Explanation:

Le fichier en cours de restauration étant utilisé par une autre
application, son remplacement n'a pas pu être effectué immédiatement. Le
fichier sera remplacé au prochain réamorçage du système d'exploitation.
Il est important de noter que le système ou ses applications peuvent
être instables jusqu'au réamorçage. Le degré d'instabilité du système
dépend de la criticité du fichier sur le système d'exploitation ou les
applications.

System action:

Le fichier a été restauré sous un nom temporaire, et a ordonné au
système d'exploitation de remplacer le fichier original par le fichier
restauré à son prochain réamorçage.

User response:

Réamorcez la machine le plus vite possible après la fin de l'opération
de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1140E

Format non valide pour la commande Set Access.



Explanation:

la commande SET ACCESS doit contenir au moins trois opérandes, dont la
première doit être BACKUP ou ARCHIVE. Une spécification de fichier
valide doit suivre.

System action:

Traitement arrêté, la commande n'est pas exécutée.

User response:

Utilisez la commande HELP SET ACCESS pour obtenir des informations
complètes concernant l'utilisation, puis tapez la commande SET ACCESS à
l'aide de la syntaxe correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS1141W

Commande inconnue - nom de commande



Explanation:

Vous avez entré une commande nom de commande incorrecte.

System action:

Aucune.

User response:

Entrez la commande correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS1143E

Les options DIRSONLY et FILESONLY ne peuvent pas être utilisées
conjointement



Explanation:

Les options DIRSONLY et FILESONLY ne peuvent pas être utilisées
ensemble.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération en utilisant l'option DIRSONLY ou l'option
FILESONLY.

------------------------------------------------------------------------
ANS1144W

Authentification du mot de passe non active sur le serveur



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

L'authentification de mot de passe étant désactivée sur le serveur, la
mise à jour du mot de passe est inutile.

------------------------------------------------------------------------
ANS1145E

Le niveau d'imbrication des macros maximum a été dépassé. Les macros
peuvent s'imbriquer sur 10 niveaux maximum.



Explanation:

IBM Spectrum Protect permet aux macros d'appeler d'autres macros, par
exemple, la macro 'A' appelle la macro 'B' qui, à son tour, appelle la
macro 'C'. Il y a une imbrication sur 3 niveaux. La limite est de 10
niveaux (macro initiale plus neuf niveaux d'appels dans les macros en
cours d'exécution). Il n'y a aucune limite au nombre d'appels de macros
différents pouvant être lancés dans une macro tant que les appels ne
sont pas imbriqués.

System action:

La macro est ignorée et une erreur est retournée.

User response:

Réduisez le niveau d'imbrication de macros.

------------------------------------------------------------------------
ANS1146E

Impossible d'ouvrir le fichier de macros 'spécfich'.



Explanation:

Une macro spécifiant le nom de fichier de macros indiqué a été entrée.
Toutefois, ce fichier ne peut pas être ouvert en lecture.

System action:

La macro est ignorée et un message d'erreur est renvoyé.

User response:

Entrez la commande avec le nom de macro approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS1147E

Fichier momentanément indisponible.



Explanation:

Le fichier est momentanément indisponible.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Vérifiez s'il est verrouillé par un autre processus. Si ce n'est pas le
cas, relancez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1148I

La commande 'nom-commande' s'est terminée avec succès.



Explanation:

La commande nom-commande spécifiée s'est terminée avec succès.

System action:

Commande exécutée.

User response:

Poursuivez avec les opérations normales.

------------------------------------------------------------------------
ANS1149E

Aucun domaine n'est disponible pour la sauvegarde incrémentale. Le
domaine est peut-être vide ou tous les systèmes de fichiers du domaine
sont exclus.



Explanation:

Une sauvegarde incrémentale a été lancée, mais aucun domaine n'a été
sélectionné. Les causes possibles de ce message sont les suivantes :

*  Une tentative de sauvegarde d'un système de fichiers exclu a été
   effectuée avec l'option EXCLUDE.FS.

*  La valeur DOMAIN est vide. Autrement dit, l'instruction DOMAIN exclut
   un ou plusieurs systèmes de fichiers, mais aucune instruction DOMAIN
   n'inclut de systèmes de fichiers.

*  DOMAIN ALL-LOCAL est actif mais le système ne possède pas de système
   de fichier local.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que les instructions DOMAIN sont correctement configurées et
faites une nouvelle tentative de sauvegarde. Les instructions DOMAIN
peuvent se trouver dans les fichiers d'options client (dsm.opt,
dsm.sys), dans les jeux d'options client, dans les définitions de
planning et dans les commandes IBM Spectrum Protect scriptées. Parmi les
actions correctives :

*  Vérifiez que les paramètres de l'option DOMAIN précisent les systèmes
   de fichiers à sauvegarder.

*  Si un système de fichiers devant être sauvegardé est exclu par une
   instruction EXCLUDE.FS, supprimez l'instruction EXCLUDE.FS.

*  Si un système de fichiers ne devant pas être sauvegardé est
   répertorié dans une instruction DOMAIN, supprimez-le de l'instruction
   DOMAIN.

*  Vérifiez que DOMAIN n'est pas vide. Autrement dit, si une instruction
   DOMAIN exclut des systèmes de fichiers de la sauvegarde, assurez-vous
   que les instructions DOMAIN contiennent les systèmes de fichiers à
   sauvegarder.

------------------------------------------------------------------------
ANS1150E

Impossible de restaurer le profil utilisateur en cours car vous utilisez
un compte système local.



Explanation:

Absence de profil pour le compte système local. Impossible donc de
restaurer le profil.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Connectez-vous sous le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez
restaurer le profil.

------------------------------------------------------------------------
ANS1151E

'nom-unité1' n'est pas un disque en cluster.



Explanation:

Le système de fichiers indiqué n'est pas un disque de grappes. L'option
CLUSTERNODE étant définie sur YES, le système de fichiers ne peut pas
être sauvegardé ou archivé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Si l'option CLUSTERNODE est incorrectement définie sur YES,
définissez-la sur NO et renouvelez l'opération. Sinon, pour plus
d'informations sur la configuration du client pour l'exécution dans un
environnement de cluster, consultez le manuel du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1152E

L'API VMware vStorage a signalé un incident lors de la mise au repos de
la machine virtuelle.



Explanation:

Une erreur de VDDK s'est produite lors de la mise au repos de la machine
virtuelle.

System action:

Une erreur de l'API VMware vStorage s'est produite, et la sauvegarde de
la machine virtuelle a échoué.

User response:

Cette erreur peut se produire en cas de forte activité sur la machine
virtuelle au moment de la prise de l'instantané. Pour résoudre ce
problème, essayez de définir l'option INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS.
Consultez également les journaux VMware pour identifier les causes
possibles de l'erreur, et retentez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1153E

'nom-unité1' est un disque en cluster.



Explanation:

Le système de fichiers indiqué est un disque de grappes. L'option
CLUSTERNODE étant définie sur NO, le système de fichiers ne peut pas
être sauvegardé ou archivé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Si l'option CLUSTERNODE est incorrectement définie sur NO, définissez-la
sur YES et renouvelez l'opération. Sinon, pour plus d'informations sur
la configuration du client pour l'exécution dans un environnement de
cluster, consultez le manuel du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1154E

Le nom d'objet 'espace_fichierchemin_accèsnom_fichier' contient une
séquence multioctet non valide pour l'environnement local.



Explanation:

Une séquence multioctet non conforme de l'environnement local actuel a
été détectée dans le nom d'objet. Le nom de fichier ou le chemin est
endommagé ou est codé dans un langage différent de celui de
l'environnement local actuel.

System action:

Objet ignoré.

User response:

Si le nom de fichier et le chemin sont endommagés, traitez le fichier
dans l'environnement local pour lequel il est valide. En cas de
sauvegarde snapdiff, contactez l'administrateur pour vérifier
l'environnement et exécutez une sauvegarde incrémentielle complète une
fois l'erreur corrigée.

------------------------------------------------------------------------
ANS1155E

Aucun domaine n'est disponible pour la sauvegarde de l'image.



Explanation:

Une sauvegarde de l'image a démarré, mais aucun domaine n'a été indiqué.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Choisissez un domaine, puis relancez la sauvegarde de l'image.
Définissez le domaine de l'image à l'aide de l'option domain.image dans
votre fichier dsm.opt, soit manuellement, soit via l'éditeur de
préférences de l'interface graphique utilisateur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1156E

NODENAME ne peut être le nom de la machine locale si CLUSTERNODE a la
valeur OUI



Explanation:

Lors de l'exécution de IBM Spectrum Protect à partir d'une grappe, le
nom du poste ne peut être celui de la machine locale.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Modifiez le nom du poste avec le nom de la grappe, par exemple, et
relancez IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1157E

La sauvegarde ou la restauration du registre est impossible si le client
est exécuté en tant que poste de grappe.



Explanation:

Quand l'option CLUSTERNODE est définie sur YES, le registre ne peut pas
être sauvegardé ou archivé.

System action:

Le registre n'est ni sauvegardé ni restauré.

User response:

Si l'option CLUSTERNODE est incorrectement définie sur YES,
définissez-la sur NO et renouvelez l'opération. Sinon, pour plus
d'informations sur la configuration du client pour l'exécution dans un
environnement de cluster, consultez le manuel du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1158E

La sauvegarde ou la restauration des journaux des événements est
impossible si le client est exécuté en tant que poste de grappe.



Explanation:

Quand l'option CLUSTERNODE est définie sur YES, les journaux
d'événements ne peuvent pas être sauvegardés ou archivés.

System action:

Les journaux des événements ne sont ni sauvegardés ni restaurés.

User response:

Si l'option CLUSTERNODE est incorrectement définie sur YES,
définissez-la sur NO et renouvelez l'opération. Sinon, pour plus
d'informations sur la configuration du client pour l'exécution dans un
environnement de cluster, consultez le manuel du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1159E

Le fichier indiqué est utilisé par un autre processus



Explanation:

Le fichier indiqué est utilisé par un autre processus. Vous avez tenté
de lire un fichier ou d'y écrire alors qu'il est utilisé par un autre
processus.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que vous avez spécifié un nom de fichier ou de répertoire
correct, rectifiez les droits d'accès ou indiquez un nouvel emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1162E

Echec du montage du système de fichiers



Explanation:

L'appel système pour le montage du système de fichiers a échoué.

System action:

Le système de fichiers n'est pas monté.

User response:

Procédez au montage du système de fichiers à l'aide de la commande de
montage. Sous l'environnement AIX, et si le système d'exploitation
l'exige, exécutez fsck.

------------------------------------------------------------------------
ANS1163E

Echec du démontage du système de fichiers.



Explanation:

L'appel système pour le démontage du système de fichiers a échoué.

System action:

L'opération voulue sur le volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Recommencez après vous être assuré que l'unité ou le système de fichiers
n'est pas déjà accédé.

------------------------------------------------------------------------
ANS1164E

Le système de fichiers n'est pas monté



Explanation:

Le système de fichiers indiqué n'est pas monté actuellement. Il doit
être monté pour que IBM Spectrum Protect puisse opérer une sauvegarde
d'image.

System action:

L'opération voulue sur le volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Montez le système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS1165E

La taille de l'emplacement de destination est inférieure à celle de
l'emplacement initial



Explanation:

L'espace alloué à l'emplacement de destination choisi est inférieur à
l'espace initial.

System action:

L'opération de restauration n'a pas eu lieu.

User response:

Optez pour une autre destination, supérieure en taille, ou augmentez la
taille de l'espace fichier de destination.

------------------------------------------------------------------------
ANS1166E

L'emplacement source et de destination ne correspondent pas au même type
de système de fichiers.



Explanation:

Pas de correspondance des types de systèmes de fichiers source et de
destination.

System action:

L'opération voulue sur le volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Sélectionnez une destination dont le système de fichiers corresponde à
celui de la source.

------------------------------------------------------------------------
ANS1168E

ERREUR : impossible de créer l'objet image.



Explanation:

La création de l'objet image a échoué pour l'une des raisons suivantes :

*  La commande image a été exécutée par un utilisateur ne disposant pas
   des droits d'un superutilisateur.

*  La bibliothèque des programmes complémentaires d'images est
   introuvable.

System action:

La fonction voulue sur le volume logique n'est pas exécutée.

User response:

Recommencez après avoir corrigé la cause de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS1169W

Il n'existe pas de table des matières pour nom-image.



Explanation:

L'image pour laquelle une table des matières est requise correspond à un
volume logique BRUT ou a été sauvegardée sans l'option -TOC.

System action:

Aucune table des matières ne s'affiche.

User response:

Sélectionnez un autre objet image dont vous voulez afficher la table des
matières.

------------------------------------------------------------------------
ANS1170I

Numéro de sélection saisi non valide. Réessayez.



Explanation:

Un numéro n'apparaissant pas dans la liste d'images a été sélectionné.
Il est inférieur à un ou supérieur au numéro d'élément affiché le plus
grand.

System action:

Le client attend que vous entriez une sélection valide.

User response:

Entrez un numéro proposé dans la liste ou 'Q' pour quitter.

------------------------------------------------------------------------
ANS1177E

Vous devez indiquer un chemin pour cette opération.



Explanation:

L'indication d'un chemin d'accès est nécessaire pour que cette opération
puisse être exécutée correctement.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Indiquez un chemin d'accès valide, puis exécutez à nouveau la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1181E

Une erreur de communication s'est produite avec le service de journal.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'utilisation des canaux de
communication nommés avec le service de journal.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Redémarrez le service de journal, puis relancez l'opération. Si
l'incident persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1183E

Une erreur inconnue s'est produite lors du traitement de l'objet système
'nom d'objet système' : la fonction de l'interface API MS 'nom de
fonction' a échoué suite à l'erreur erreur (erreur)



Explanation:

Une erreur inconnue s'est produite lors du traitement d'un objet
système. Les informations enregistrées indiquent la raison de
l'incident. Ces informations permettent de diagnostiquer le problème.

System action:

IBM Spectrum Protect a mis fin à l'opération en cours.

User response:

Pour plus d'informations, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1184W

La commande commande sous-commande n'est pas prise en charge sur ce
client.



Explanation:

La commande commande sous-commande n'est pas prise en charge pour le
client s'exécutant sur ce système d'exploitation (sur cette machine).

System action:

La commande n'est pas traitée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1185E

L'argument de recherche d'aide que vous avez fourni "chaîne" est trop
long ou contient des guillemets incompatibles.



Explanation:

Les arguments valides sont les noms d'éléments tels que les numéros de
sections, les noms de commande, les noms d'option et les numéros de
message. Tous ces arguments de recherche sont courts et ne nécessitent
pas de guillemets.

System action:

La demande d'aide n'est pas exécutée et vous pouvez de nouveau entrer un
argument valide, afficher la table des matières ou quitter l'aide.

User response:

Répondez à l'invite suivante comme indiqué.

------------------------------------------------------------------------
ANS1186I

Le fichier nommé n'a pas le contenu pour prendre en charge la section
d'aide. Les demandes d'aide-message aboutiront toutes à une rubrique
introuvable. Entrez un numéro de section, un nom d'option, un nom de
commande ou une commande et une sous-commande. Sinon, appuyez sur Entrée
ou tapez 't' pour afficher la table des matières ou tapez 'q' pour
quitter l'aide :



Explanation:

Réinstallez le produit pour corriger le fichier d'aide.

System action:

La commande d'aide s'interrompt et permet d'effectuer une autre
sélection.

User response:

Lors de l'installation, un fichier d'aide a été créé. Votre
administrateur système peut vous aider à récupérer le fichier d'aide
d'origine pour remplacer le fichier nommé non valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1187E

Le fichier d'aide nommé "nom_fichier" possède du contenu non valide.



Explanation:

Réinstallez le produit pour corriger le fichier d'aide.

System action:

La commande d'aide est terminée.

User response:

Lors de l'installation, un fichier d'aide a été créé. Votre
administrateur système peut vous aider à récupérer le fichier d'aide
d'origine pour remplacer le fichier nommé non valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1188E

Le système de fichiers choisi n'est pas géré par HSM, en conséquence, il
ne constitue pas un objet reconnu pour les opérations liées aux images.



Explanation:

En raison de la nature d'HSM, la sauvegarde d'image n'est pas autorisée
sur les systèmes de fichiers administrés.

System action:

L'opération voulue sur le volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1189E

Les options DIRSONLY et V2ARCHIVE ne peuvent pas être utilisées
conjointement



Explanation:

Les options DIRSONLY et V2ARCHIVE ne peuvent pas être utilisées
conjointement.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Réessayez en utilisant l'option DIRSONLY ou l'option V2ARCHIVE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1190E

Le lien symbolique 'nom du lien' vers 'cible' a été supprimé.



Explanation:

Le 'nom du lien' du journal ne peut pas être un lien symbolique.

System action:

Le lien symbolique 'nom du lien' est supprimé, le journal est recréé et
le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez l'emplacement du nouveau fichier. Pour spécifier l'emplacement
des fichiers journaux, reportez-vous au guide de l'utilisateur de
l'option 'errorlogname', de l'option 'schedlogname' et de la variable
d'environnement 'DSM_LOG'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1191E

Impossible de supprimer le lien symbolique 'lien'.



Explanation:

Le 'nom du lien' du journal ne peut pas être un lien symbolique.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Supprimez le lien symbolique 'nom du lien'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1192E

Vous ne pouvez pas spécifier le journal des erreurs 'lien' comme lien
symbolique.



Explanation:

Le 'nom du lien' du journal des erreurs ne peut pas être un lien
symbolique.

System action:

Le lien symbolique 'nom du lien' est supprimé, le journal des erreurs
est recréé et le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez l'emplacement du nouveau journal des erreurs. Pour spécifier
l'emplacement des journaux d'erreurs, reportez-vous au guide de
l'utilisateur de l'option 'errorlogname' et de la variable
d'environnement 'DSM_LOG'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1193E

Vous ne pouvez pas spécifier le fichier de trace 'lien' comme lien
symbolique.



Explanation:

Pour des raisons de sécurité et d'intégrité du système, le fichier de
trace 'nom du lien' ne peut pas être un lien symbolique.

System action:

Le lien symbolique 'nom du lien' est supprimé, le fichier de trace est
recréé et le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez l'option TRACEFILE pour spécifier l'emplacement du fichier
trace sans utilisation de liens symboliques.

------------------------------------------------------------------------
ANS1194E

L'API VMware vStorage a signalé qu'une autre tâche était en cours pour
la machine virtuelle.



Explanation:

Une erreur de l'API VMware vStorage s'est produite car une autre tâche
était en cours pour la machine virtuelle.

System action:

Une erreur de l'API VMware vStorage s'est produite, et la sauvegarde de
la machine virtuelle a échoué.

User response:

Attendez la fin de l'autre tâche et retentez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1197E

Un incident de lecture de l'API VMware Virtual Disk Kit (VDDK) s'est
produit lors de la lecture des données pour la sauvegarde.



Explanation:

Une erreur de lecture de l'API VMware Virtual Disk Kit (VDDK) s'est
produite lors de la lecture des données à sauvegarder.

System action:

Une erreur de lecture de l'API VMware Virtual Disk Kit (VDDK) s'est
produite, et la sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

User response:

Consultez les journaux VMware pour identifier les causes possibles de
l'erreur de lecture, et retentez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1198E

L'API VMware Virtual Disk Kit (VDDK) a signalé une insuffisance de
mémoire pendant la lecture des données pour la sauvegarde.



Explanation:

Une erreur de lecture de l'API VMware Virtual Disk Kit (VDDK) s'est
produite à cause d'une insuffisance de mémoire lors de la lecture des
données à sauvegarder.

System action:

Une erreur de lecture de l'API VMware Virtual Disk Kit (VDDK) s'est
produite. La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

User response:

Consultez les journaux VMware pour identifier les causes possibles de
l'erreur de lecture, et retentez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1199E

La commande PRESNAPSHOTCMD a échoué. La sauvegarde de l'instantané
d'image ne sera pas exécutée.



Explanation:

La commande spécifiée par l'option PRESNAPSHOTCMD doit aboutir pour que
la sauvegarde de l'instantané d'image soit exécutée. Si le code retour 0
(zéro) a été généré pour la commande, cela implique qu'elle a été
exécutée correctement. Si un autre code apparaît, la commande est
considérée comme un échec. Dans ce cas, la sauvegarde de l'instantané
d'image n'est pas exécutée.

System action:

Le client n'exécute pas l'opération de sauvegarde de l'instantané
d'image.

User response:

Identifiez et résolvez l'incident qui a empêché l'exécution de la
commande. Si un code retour différent de zéro est normal pour cette
commande, pensez à inclure la commande dans un script qui génère
toujours un code retour égal à zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1200W

La commande POSTSNAPSHOTCMD a été exécutée avec un code retour différent
de zéro.



Explanation:

Si la commande spécifiée par l'option POSTSNAPSHOTCMD est exécutée avec
un code retour différent de zéro, l'opération de sauvegarde de
l'instantané d'image se poursuit, mais le résultat est associé à un
avertissement. Notez que le résultat de la commande POSTSNAPSHOTCMD ne
se substitue pas à un résultat plus élevé issu de la commande de
sauvegarde d'instantané d'image. Par exemple, si la commande de
sauvegarde d'image instantanée a été exécutée avec le code retour 12, la
sauvegarde d'image instantanée qui est exécutée est associée au code
retour 12, quel que soit le résultat de la commandePOSTSNAPSHOTCMD.

System action:

La sauvegarde d'image instantanée se poursuit, mais avec un code retour
d'avertissement au moins égal à 8.

User response:

Identifiez et résolvez l'incident qui a empêché l'exécution de la
commande. Si un code retour différent de zéro est normal pour cette
commande, pensez à inclure la commande dans un script qui génère
toujours un code retour égal à zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1201E

IBM Spectrum Protect ne peut pas créer un chemin de répertoire, car un
fichier portant le même nom que lerépertoire existe.



Explanation:

Aucune

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Supprimez le fichier qui porte le même nom que le répertoire ou
renommez-le. Vous pouvez également restaurer le répertoire dans un
emplacement différent.

------------------------------------------------------------------------
ANS1202E

La sauvegarde de la table des matières a échoué pour l'image. Consultez
le journal des erreurs.



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant la sauvegarde de la table des
matières. Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs.

System action:

L'opération voulue sur le volume logique n'a pas eu lieu.

User response:

Consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1203E

Table des matières non disponible pour le groupe de sauvegardes
sélectionné. Contactez l'administrateur du serveur.



Explanation:

Il n'existe pas de table des matières pour le groupe de sauvegardes
sélectionné

System action:

Impossible d'élargir le groupe de sauvegardes sélectionné. Seule une
restauration de l'ensemble du groupe de sauvegardes est possible.

User response:

Contactez l'administrateur du serveur pour régénérer la table des
matières du groupe de sauvegardes avant d'élargir ce dernier.

------------------------------------------------------------------------
ANS1204E

Ce client n'est pas pris en charge par le serveur IBM Spectrum Protect
Express



Explanation:

Ce client n'est pas pris en charge par le serveur IBM Spectrum Protect
Express. Une telle situation peut se produire lorsque :

1. Le client est configuré comme un client IBM Spectrum Protect Express
   à l'aide de l'option CLIENTVIEW

2. Le client tente de se connecter à un serveur IBM Spectrum Protect
   Express.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Se connecter à l'aide d'un client IBM Spectrum Protect Express pris en
charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS1205E

Cette plateforme n'est pas prise en charge par IBM Spectrum Protect
Express



Explanation:

Cette plateforme n'est pas prise en charge par IBM Spectrum Protect
Express.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Se connecter à l'aide d'un client IBM Spectrum Protect Express pris en
charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS1206E

Sauvegarde de la table des matières d'un périphérique brut non
supportée. Le périphérique a pourtant été sauvegardé.



Explanation:

Sauvegarde de la table des matières d'un périphérique brut non
supportée. Le périphérique a pourtant été sauvegardé.

System action:

Le périphérique brut est sauvegardé sans objet table des matières.

User response:

AUCUNE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1207E

Aucune table des matières n'a été sauvegardée pour ce système de
fichiers.



Explanation:

L'utilisateur tente d'interroger la table des matières d'un système de
fichiers. La table des matières de ce système de fichiers n'a encore
jamais été sauvegardée.

System action:

Arrêt de l'interrogation.

User response:

Sauvegardez à nouveau le système de fichiers en utilisant l'option -TOC.

------------------------------------------------------------------------
ANS1209E

L'option option_name n'est pas prise en charge avec la commande
command_name à l'aide de l'option -FILELIST.



Explanation:

L'option indiquée n'est pas prise en charge avec la commande spécifiée
lorsque l'option -FILELIST est également spécifiée.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

>N'indiquez pas l'option impliquée lorsque l'option -FILELIST est
spécifiée avec cette commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1212I

Numéro de processus entré non valide. Réessayez.



Explanation:

Un numéro n'apparaissant pas dans la liste de processus a été
sélectionné. Il est inférieur à un ou supérieur au numéro d'élément
affiché le plus grand.

System action:

Le client attend que vous fassiez une sélection valide.

User response:

Entrez un numéro proposé dans la liste ou 'Q' pour quitter.

------------------------------------------------------------------------
ANS1213W

La sauvegarde d'image instantanée est impossible pour le périphérique
nom de périphérique. Début de la sauvegarde d'image statique.



Explanation:

Sur les plateformes Linux, la sauvegarde d'image instantanée n'est
possible que pour les volumes logiques créés par le gestionnaire de
volumes logiques (LVM) Linux. La sauvegarde d'une image étant par défaut
de type instantané, une partition qui n'a pas été créée automatiquement
par LVM sera sauvegardée en mode image statique.

System action:

La sauvegarde d'image instantanée est reprise en sauvegarde d'image
statique.

User response:

Pour éviter que ce message ne s'affiche, utilisez l'option image type
afin de choisir si le mode de sauvegarde de l'image sera statique ou
dynamique.

------------------------------------------------------------------------
ANS1214E

Le groupe de volumes logique ne dispose pas de suffisamment d'espace
disponible pour stocker la vue instantanée du volume.



Explanation:

La vue instantanée est créée dans le groupe de volumes qui contient le
volume logique sauvegardé. L'espace disponible du groupe de volumes
n'est pas suffisant pour le stockage de la vue instantanée.

System action:

L'opération s'est terminée.

User response:

Diminuez la valeur SNAPSHOTCACHESIZE ou libérez de l'espace dans le
groupe de volumes logiques. Relancez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1215E

Pour les volumes non formatés RAW ou formatés FAT32, la mémoire cache de
l'image instantanée ne peut pas se trouver sur le volume en cours de
sauvegarde.



Explanation:

Pour que la mémoire cache d'instantané se trouve sur le volume en cours
de sauvegarde, le volume doit être formaté en NTFS. L'emplacement par
défaut de la mémoire cache se trouve sur le même volume que celui ou
s'effectue l'instantané.

System action:

Le client n'effectue pas la sauvegarde de l'instantané.

User response:

Indiquez un autre emplacement via l'option SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1216E

Pas autorisé à exécuter IBM Spectrum Protect. Consultez l'administrateur
de votre système.



Explanation:

Le fichier d'options système du serveur auquel vous essayez de vous
connecter contient une entrée utilisateur et/ou une entrée de groupe.
Votre ID utilisateur ou votre ID groupe est introuvable dans ces zones.
Vous n'êtes pas autorisé à exécuter IBM Spectrum Protect sur ce serveur.

System action:

L'initialisation de IBM Spectrum Protect échoue et le programme est
interrompu.

User response:

Demandez à l'administrateur IBM Spectrum Protect de votre système de
vous ajouter dans la liste des utilisateurs ou du groupe de ce serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1217E

Nom de serveur introuvable dans le fichier d'options système



Explanation:

Le fichier d'options système ne contient pas l'option SERVERNAME.

System action:

L'initialisation de IBM Spectrum Protect échoue et le programme est
interrompu.

User response:

Demandez à l'administrateur IBM Spectrum Protect de votre système de
vérifier que le fichier d'options système comprend le nom du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1218E

TCPSERVERADDRESS non défini pour ce serveur dans le fichier d'options
système



Explanation:

L'adresse TCPSERVERADDRESS de ce serveur n'est pas définie dans la
strophe des noms de serveurs du fichier d'options système.

System action:

L'initialisation de IBM Spectrum Protect échoue et le programme est
interrompu.

User response:

Demandez à l'administrateur IBM Spectrum Protect de votre système de
vérifier que le fichier d'options système du serveur auquel vous tentez
de vous connecter comprend une définition correcte de TCPSERVERADDRESS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1219E

Un nom de poste virtuel doit être différent d'un nom de poste ou d'un
nom d'hôte système.



Explanation:

Une option VIRTUALNODENAME a été entrée dont le nom est le même que
celui d'une option NODENAME ou du nom d'hôte du système lui-même.

System action:

L'initialisation échoue et le programme est interrompu.

User response:

Si le nom de poste virtuel entré est le même que le nom d'hôte,
supprimez l'option de nom de poste virtuel. S'il est le même que celui
spécifié sans l'option de nom de poste, vous pouvez supprimer l'option
de votre choix, en fonction de l'utilisation prévue. L'option de nom de
poste est utilisée pour affecter un autre nom au système. Le nom de
poste virtuel est utilisé pour accéder aux données de serveur d'un autre
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1220E

Les ressources du serveur IBM Spectrum Protect sont insuffisantes.



Explanation:

Un manque de ressource de stockage ou une condition de valeur maximale
n'autorise pas de nouvelle activité.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Faites un nouvel essai ultérieurement. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect afin d'isoler la
ressource indisponible. L'administrateur IBM Spectrum Protect peut
rechercher dans le journal d'activité du serveur IBM Spectrum Protect
les messages pouvant expliquer le problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS1221E

Transaction abandonnée



Explanation:

La transaction en cours entre le serveur et le client s'est arrêtée. Il
n'est pas possible de récupérer d'un problème de serveur, de client ou
de communication.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur système pour isoler le problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS1222E

Limite d'espace disque atteinte pour ce processus



Explanation:

L'espace disque attribué au propriétaire du client est saturé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Libérez de l'espace sur le disque et relancez l'opération de
restauration ou de récupération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1223E

Le fichier n'est pas compressé ; erreur système.



Explanation:

Un fichier marqué comme compressé ne l'était pas. Cet incident provoque
une erreur système.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Signalez l'incident à l'administrateur système. Il s'agit d'une erreur
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1224E

Fichier compressé sur un autre poste client disposant d'une capacité de
mémoire supérieure



Explanation:

Vous tentez de restaurer un fichier qui a été sauvegardé et compressé
sur une autre station de travail client disposant d'une capacité de
mémoire supérieure. Vous ne pouvez pas restaurer ce fichier, dans la
mesure où l'espace mémoire sur votre station de travail est insuffisant
pour le décompresser.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Utilisez un ordinateur avec une capacité de mémoire supérieure et
renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1225E

Mémoire insuffisante pour la compression/décompression de fichiers



Explanation:

La mémoire disponible est insuffisante pour compresser ou décompresser
des fichiers. Pour une opération de restauration ou de récupération, le
fichier ne pourra être rappelé à partir du serveur que si vous libérez
de l'espace mémoire. Vous pouvez essayer d'exécuter les opérations de
sauvegarde et d'archivage sans compression, si vous ne pouvez pas
libérer d'espace.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Libérez davantage d'espace pour pouvoir poursuivre l'opération, ou
exécutez la sauvegarde ou l'archivage sans avoir recours à la
compression.

------------------------------------------------------------------------
ANS1226E

Le fichier ou le répertoire de destination est verrouillé en écriture



Explanation:

Le fichier ou le répertoire en cours de restauration ou de récupération
à partir du serveur n'est pas accessible en écriture car la destination
est verrouillée en écriture. Le fichier est peut-être ouvert pour une
autre opération qui ne permet pas sa mise à jour.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Déterminez l'opération qui a verrouillé le fichier en écriture, ou
restaurez le fichier sous un autre nom ou dans un nouvel emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1227E

Traitement arrêté ; disque saturé



Explanation:

La restauration ou la récupération d'autres fichiers est impossible car
le disque de destination est saturé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Libérez de la place sur le disque ou relancez l'opération sur un autre
disque.

------------------------------------------------------------------------
ANS1228E

Echec de l'envoi d'objet 'nom d'objetnom d'objetnom d'objet'.



Explanation:

Le fichier indiqué (nom d'objet) ne peut pas être envoyé au serveur. Ce
message est associé à au moins un autre message contenant des
informations plus spécifiques expliquant pourquoi le fichier n'a pas pu
être traité.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Consultez les messages précédents se rapportant à ce fichier qui
indiquent la raison de l'échec. Le cas échéant, corrigez les conditions
qui ont empêché l'envoi du fichier au serveur. Les actions correctives
dépendront de la raison de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS1229E

MODE=INCREMENTAL est incorrect sur espace fichier. La sauvegarde d'image
n'est pas traitée.



Explanation:

L'espace fichier ayant fait l'objet d'au moins une sauvegarde
incrémentale progressive, l'option MODE=INCREMENTAL (incrémental par
date d'image) ne peut pas être utilisée avec la commande de sauvegarde
d'image.

System action:

Système de fichiers non pris en compte.

User response:

Si vous souhaitez une sauvegarde d'image de l'espace fichier indiqué,
relancez la commande sans l'option MODE=INCREMENTAL. Pour éviter cet
incident à l'avenir, supprimez l'espace fichier du serveur et effectuez
uniquement des images de sauvegarde avec les options -mode=selective et
-mode=incremental à partir de ce stade.

------------------------------------------------------------------------
ANS1230E

Identificateur de fichier NFS hors service



Explanation:

Un système de fichiers NFS s'avère hors service.

System action:

Système de fichiers non pris en compte.

User response:

Vérifiez le système de fichiers monté via NFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1231E

Aucun identificateur de fichier n'est disponible.



Explanation:

Tous les identificateurs de fichiers de votre système sont en cours
d'utilisation. Aucun identificateur n'est disponible.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Libérez des identificateurs de fichier en interrompant d'autres
processus, ou modifiez la configuration du système pour qu'un plus grand
nombre de fichiers puissent être ouverts simultanément.

------------------------------------------------------------------------
ANS1232E

Ce fichier existe et ne peut pas être écrasé.



Explanation:

Le fichier en cours de restauration ou d'extraction existe déjà et ne
peut pas être écrasé par manque d'autorisation ou de droits d'accès.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Vérifiez que vous disposez des autorisations suffisantes pour écraser ce
fichier, puis relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez
l'administrateur système ou l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1233E

Identificateur de fichier incorrect transmis ; erreur système.



Explanation:

Une erreur système interne a eu lieu: Une opération a échoué en raison
d'un descripteur de fichier incorrect.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si l'échec persiste, demandez une trace de
maintenance qui consigne l'incident et contactez le service d'assistance
technique IBM. Votre administrateur IBM Spectrum Protect peut vous aider
à configurer la trace.

------------------------------------------------------------------------
ANS1234E

Violation de protocole



Explanation:

Une erreur de protocole de communication s'est produite. Le sous-système
de communication n'est pas défini correctement ou est lui-même source
d'erreur.

System action:

Le traitement se termine.

User response:

Vérifiez que les processus de communication fonctionnent correctement,
puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1235E

Une erreur système inconnue s'est produite ; impossible de restaurer IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

Une erreur inconnue s'est produite. Il s'agit peut-être d'une erreur
système ou de communication de bas niveau dont IBM Spectrum Protect ne
peut pas récupérer.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, recherchez dans le
journal des erreurs IBM Spectrum Protect les éventuels messages
susceptibles d'être liés à ce problème. Procurez-vous une trace de
maintenance qui capture l'incident et contactez le service d'assistance
IBM pour obtenir de l'aide. Votre administrateur IBM Spectrum Protect
peut vous aider à configurer la trace.

------------------------------------------------------------------------
ANS1236E

Un erreur inattendue s'est produite.



Explanation:

Il s'agit habituellement d'une erreur système ou de communication de bas
niveau dont IBM Spectrum Protect ne peut pas récupérer.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs client les messages susceptibles
d'être liés à ce problème. Relancez l'opération. Si le problème
persiste, contactez le service de support technique de IBM Spectrum
Protect pour obtenir davantage d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1237E

Un incident s'est produit sur le serveur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Le journal des erreurs du client et le journal d'activité du serveur IBM
Spectrum Protect contiennent probablement des informations
supplémentaires sur cette erreur.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, examinez le journal des
erreurs du client et le journal d'activité du serveur IBM Spectrum
Protect à la recherche d'informations sur cette erreur. Si l'incident ne
peut pas être résolu, procurez-vous une trace de SERVICE qui capture
l'incident et contactez le service d'assistance IBM pour obtenir une
aide supplémentaire. Votre administrateur IBM Spectrum Protect peut vous
aider à configurer la trace.

------------------------------------------------------------------------
ANS1238S

Un problème lié à la gestion des règles s'est produit sur le serveur IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

Le journal des erreurs du client et le journal d'activité du serveur IBM
Spectrum Protect contiennent probablement des informations
supplémentaires sur cette erreur.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, examinez le journal des
erreurs du client et le journal d'activité du serveur IBM Spectrum
Protect à la recherche d'informations sur cette erreur. Si l'incident ne
peut pas être résolu, procurez-vous une trace de MAINTENANCE qui capture
l'incident et contactez le service d'assistance IBM pour obtenir une
aide supplémentaire. Votre administrateur IBM Spectrum Protect peut vous
aider à configurer la trace.

------------------------------------------------------------------------
ANS1241E

Fichier en cours d'utilisation ; accès en écriture refusé.



Explanation:

Le fichier est utilisé pour une autre opération et ne peut pas être
ouvert en écriture.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Arrêtez l'opération en cours sur le fichier et faites une nouvelle
tentative, ou bien restaurez ou récupérez le fichier sous un autre nom
ou dans un autre répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1242E

Trop de liens symboliques ont été détectés pendant la traduction d'un
nom



Explanation:

Trop de liens symboliques ont été détectés pendant la tentative de
traduction du nom de fichier.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Assurez-vous qu'il n'existe pas de lien symbolique en boucle pour le
fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS1243E

Le nom de fichier est trop long et ne peut être traité par IBM Spectrum
Protect



Explanation:

La limite de taille pour les noms de fichiers peut varier d'un système
d'exploitation à l'autre. La limite la plus courante est de 256
caractères. Le nom de fichier en cours de traitement dépasse la limite
prise en charge par IBM Spectrum Protect sur ce système.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Entrez HELP FILE SPEC ou consultez le manuel client pour le système
d'exploitation pour lequel vous recevez cette erreur. La section "File
specification syntax" du manuel décrit les longueurs de nom de fichier
prises en charge par IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1244E

Le système de fichiers est verrouillé par le système



Explanation:

Impossible d'accéder au système de fichiers, celui-ci étant verrouillé
par le système.

System action:

L'opération ne peut pas aboutir.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1245E

Le fichier a un format inconnu.



Explanation:

Le processus a tenté de restaurer ou de récupérer un fichier, mais son
format est inconnu.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Soit le fichier a été sauvegardé par une autre application, soit les
données ne sont pas valides. Si le fichier appartient à ce système,
relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez le service de
support technique de IBM pour obtenir davantage d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1246E

Un argument de la commande dépasse la longueur maximale acceptée
(longueur maximale).



Explanation:

Les arguments des commandes ne doivent pas dépasser le nombre de
caractères spécifié dans la longueur maximale.

System action:

Cette commande n'est pas exécutée.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1247I

Recherche des fichiers sur le serveur...



Explanation:

Une demande de restauration a été envoyée au serveur. Le temps d'attente
dépend du nombre de fichiers que vous restaurez.

System action:

IBM Spectrum Protect attend que les fichiers soient restaurés à partir
du serveur.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1248E

Une restauration utilisant les mêmes spécifications de fichiers source
est déjà active. Impossible de poursuivre le traitement de cette
requête.



Explanation:

Une restauration utilisant la même spécification de fichier source est
en cours. Vous ne pouvez pas lancer une autre restauration pour le même
fichier source.

System action:

La demande de restauration n'aboutit pas.

User response:

Lancez une autre restauration avec une autre spécification de fichier
source.

------------------------------------------------------------------------
ANS1249W

Le serveur ne peut pas relancer la dernière demande de restauration.
Voulez-vous restaurer sans relancer la requête ou abandonner la requête
?



Explanation:

Le jeton n'a pas relancé la restauration dans le délai imparti. Le
serveur ne peut pas reprendre la restauration là où elle s'était
terminée.

System action:

Le traitement est arrêté dans l'attente d'une réponse de l'utilisateur.

User response:

Faites une nouvelle tentative sans relancer ni abandonner la requête.

------------------------------------------------------------------------
ANS1251E

Système de fichiers/unité non prêt



Explanation:

Le système de fichiers/unité n'était pas prêt.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Vérifiez que l'unité est disponible, puis renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1252W

Le serveur auquel vous êtes connecté ne prend pas en charge cette
fonction.



Explanation:

Vous avez tenté d'exécuter une opération de client de
sauvegarde-archivage en étant connecté au serveur virtuel. Les
opérations de client de sauvegarde-archivage ne sont pas prises en
charge lorsque vous êtes connecté au serveur virtuel.

System action:

L'opération a échoué.

User response:

Connectez-vous à un serveur valide avant de tenter d'exécuter cette
fonction.

------------------------------------------------------------------------
ANS1253E

Erreur d'entrée-sortie sur un fichier



Explanation:

Une erreur a été détectée pendant la lecture ou l'écriture d'un fichier.

System action:

Le fichier ou le système de fichiers est ignoré.

User response:

Vérifiez que le système fonctionne correctement. Sous OS/2, exécutez
CHKDSK /F pour l'unité défectueuse figurant éventuellement dans
dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS1254E

Erreur d'écriture dans un fichier



Explanation:

Une erreur a été détectée lors de l'écriture dans un fichier.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Vérifiez que le système fonctionne correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1255E

Les limites système appliquées à l'utilisateur ont été dépassé pour ce
fichier



Explanation:

Les limites appliquées par le système à cet utilisateur ont été dépassé
pour un fichier en cours de restauration ou de récupération.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Assurez-vous que les limites système sont correctement définies.

------------------------------------------------------------------------
ANS1256E

Impossible de créer le fichier ou le répertoire



Explanation:

Le chemin d'accès des fichiers en cours de restauration ou de
récupération ne peut pas être créé.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Assurez-vous que vous êtes bien autorisé à créer le répertoire du
fichier en cours de restauration ou de récupération. Vérifiez que vous
avez bien un accès en écriture.

------------------------------------------------------------------------
ANS1257E

Une erreur s'est produite lors de la préparation de la restauration de
l'objet système.



Explanation:

Ce message est généralement émis lorsque le client ne peut pas supprimer
le répertoire temporaire ADSM.SYS en préparation de la restauration de
l'objet système.

System action:

L'objet système n'est pas restauré.

User response:

Vérifiez le journal des erreurs pour déterminer s'il contient des
messages complémentaires pouvant indiquer la raison de l'erreur, puis
recommencez l'opération. Si l'incident se reproduit, supprimez
manuellement le répertoire ADSM.SYS, puis recommencez l'opération. Si
l'incident persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1258E

Le traitement par image instantanée a échoué.



Explanation:

Le processus n'a pas pu créer une image instantanée du volume indiqué.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause
de l'incident. Tentez de résoudre les incidents indiqués, puis relancez
l'opération. Si le problème persiste, contactez le service de support
technique de IBM pour obtenir davantage d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1259E

Le traitement par image instantanée a échoué. Texte du diagnostic :
diag_text.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du traitement de l'image instantanée de
la sauvegarde par image. Le texte du diagnostic peut varier en fonction
de l'erreur.

System action:

L'opération se termine.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client les autres messages
susceptibles d'indiquer la cause de ce problème. Prenez les mesures
correctives suggérées par les messages, puis relancez l'opération. Si le
problème persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1260E

Le fichier est en cours de rappel ou a été rappelé.



Explanation:

Le fichier est en cours de rappel pour une autre opération ou a déjà été
rappelé.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS1261W

La description d'archivage indiquée correspond à la chaîne vide. Le
processus utilisera la description par défaut (date d'archivage : date
en cours).



Explanation:

L'option de description de la commande d'archivage n'indique peut-être
pas une chaîne vide.

System action:

Le traitement se poursuit et l'option de description est ignorée.

User response:

Aucune. Indiquez au moins un caractère dans la description

------------------------------------------------------------------------
ANS1262E

Le mot de passe n'est pas à jour. Le mot de passe fourni n'est pas
valide ou le nouveau mot de passe ne répond pas aux exigences de mot de
passe de serveur.



Explanation:

Le mot de passe n'est pas à jour pour l'une des raisons suivantes :

*  Vous avez entré un mot de passe actuel incorrect ou

*  Vous avez entré un nouveau mot de passe qui ne répond pas aux
   exigences de longueur définies. Ces exigences sont définies sur le
   serveur.

System action:

Le mot de passe n'est pas mis à jour sur le serveur.

User response:

Entrez un autre mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1263E

Le jeu de règles actif ne contient pas de groupe de paramètres de
sauvegarde. L'opération de sauvegarde ne peut pas se poursuivre.



Explanation:

Pour pouvoir sauvegarder des fichiers, le jeu de règles doit contenir au
minimum un groupe de paramètres de sauvegarde.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas sauvegardé le fichier.

User response:

L'administrateur IBM Spectrum Protect doit mettre à jour ou définir au
minimum une classe de gestion dans votre ensemble de règles comportant
un groupe de paramètres de sauvegarde, ou encore vous affecter à un
autre domaine de règles contenant au minimum un groupe de paramètres de
sauvegarde. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1264E

Le jeu de règles actif ne contient pas de groupe de paramètres
d'archivage. L'opération d'archivage ne peut pas se poursuivre.;



Explanation:

Pour pouvoir archiver des fichiers, le jeu de règles doit contenir au
minimum un groupe de paramètres d'archivage.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas archivé le fichier.

User response:

L'administrateur IBM Spectrum Protect doit mettre à jour ou définir au
minimum une classe de gestion dans votre ensemble de règles comportant
un groupe de paramètres d'archivage, ou encore vous affecter à un autre
domaine de règles contenant au minimum un groupe de paramètres
d'archivage. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1265E

Montage ou système de fichiers erroné, traitement arrêté.



Explanation:

L'appel du système getmnt a renvoyé un message d'erreur. Une erreur a
été détectée pendant une tentative pour déterminer les systèmes de
fichiers montés.

System action:

Le traitement est arrêté. Aucune reprise n'est possible.

User response:

Votre système comporte un système de fichiers ou un point de montage
erroné. Vérifiez les systèmes de fichiers et les montages puis corrigez
les erreurs éventuelles. En cas d'échec, demandez conseil à
l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1266E

Détection d'un montage ou d'un système de fichiers incorrect ;
traitement arrêté.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'identification des
systèmes de fichiers montés.

System action:

Le traitement est arrêté. Récupération impossible.

User response:

Pour plus d'informations, consultez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1267E

La classe de gestion du fichier nom-fichier ne permet pas la migration.
Ce fichier ne sera pas migré.



Explanation:

La classe de gestion de ce fichier ne permet pas la migration

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Demandez à l'administrateur IBM Spectrum Protect de paramétrer la
technique de gestion de l'espace au sein de la classe de gestion en
indiquant une valeur différente de NONE ou de modifier la liste
inclusive/exclusive pour définir une classe de gestion avec une valeur
de technique de gestion de l'espace appropriée.

------------------------------------------------------------------------
ANS1268E

Ce fichier a fait l'objet d'une migration.



Explanation:

Cette erreur peut être causée par la migration d'un fichier avec des
liens fixes. Après une migration de fichier avec des liens fixes, les
tentatives de migration des fichiers d'alias entraînent une erreur.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Si cette erreur n'est pas une conséquence de la migration de fichiers
faisant l'objet de liens fixes, cette erreur peut être due à l'abandon
de la migration précédente ou à l'opération de rappel. Dans ce cas, vous
devez redémarrer le démon dsmrecalld et relancer l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1269I

Ce fichier est implicitement exclu.



Explanation:

Vous avez essayé de sauvegarder ou de migrer un fichier qui est
implicitement exclu.

System action:

IBM Spectrum Protect ne sauvegarde pas ou ne transfère pas un fichier
implicitement exclu.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1270E

L'exécution de cette commande nécessite un fichier de licence NetApp
Snapshot Differential en mode cluster.



Explanation:

Il n'existe pas de fichier de licence NetApp Snapshot Differential en
mode cluster ou le fichier n'est pas valide.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Contactez l'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1271E

Le fichier comprimé est endommagé et ne peut pas être développé
correctement.



Explanation:

Le fichier comprimé ne peut pas être développé correctement. Cela peut
s'expliquer par l'une des raisons suivantes :

   Il existe un problème sur la bande.
   Il existe un problème de communication.
   Le fichier comprimé était endommagé sur le serveur IBM Spectrum
   Protect.

System action:

Fichier ignoré.

User response:

1) Le fichier comprimé est endommagé car il existe un problème sur la
bande. Pour déterminer l'origine du problème, exécutez la commande
suivante sur le serveur IBM Spectrum Protect : audit volume <nom_volume>
fix=no Si un problème est signalé, vous pouvez déplacer les données vers
un nouveau volume (voir la commande MOVE DATA). Puis, faites une
nouvelle tentative de restauration. 2) Il existe des problèmes de
communication entre le serveur IBM Spectrum Protect et le client IBM
Spectrum Protect entraînant un endommagement du fichier au cours de la
transmission. Si vous utilisez une carte Gigabit Ethernet sur le
serveur, mettez le pilote de carte à niveau (plateforme AIX) ou apportez
des modifications proposées par SUN à certaines options de réseau du
système qui ont apporté des solutions à ce problème (plateforme SUN). 3)
Vérifiez avec le support de réseau qu'il n'existe, au cours de la
restauration, aucun problème entre le client et le serveur IBM Spectrum
Protect qui serait à l'origine de l'endommagement du fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS1272W

La sauvegarde adaptative des sous-fichiers est configurée sur le client,
mais le serveur n'autorise pas ce type de sauvegarde. La sauvegarde
adaptative des sous-fichiers ne sera pas utilisée pour cette opération.



Explanation:

Sauvegarde adaptative des sous-fichiers désactivée par le serveur.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Configurez le serveur pour permettre aux clients de sauvegarder les
sous-fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS1273I

Le correctif logiciel Microsoft Windows 'numéro_correctif_logiciel'
n'est pas installé.



Explanation:

Ce message est affiché sous Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows
Vista et Windows Server 2008. Ce correctif logiciel inclut de nouvelles
améliorations de l'API pour Windows afin d'aide à charger correctement
et en toute sécurité des bibliothèques externes. Consultez la page du
support Microsoft (http://support.microsoft.com) pour plus
d'informations sur ce correctif logiciel.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Sous Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista et Windows Server
2008, vous devez appliquer le module KB2533623 avant d'effectuer une
sauvegarde différentielle par image instantanée. Si les opérations du
client de sauvegarde-archivage qui utilisent OpenSSL n'aboutissent pas
en raison d'erreurs liées à OpenSSL, installez le correctif logiciel,
puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1274E

Erreur lors du chargement de WINSOCK.DLL



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant le chargement du fichier de support du
socket Windows. Cette erreur ne se produit qu'en cas d'utilisation de
communications TCP/IP.

System action:

La connexion au serveur échoue.

User response:

Cette erreur provient d'un manque de mémoire ; en conséquence, fermez
toutes les applications en cours d'exécution et faites une nouvelle
tentative. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1275E

Erreur lors du chargement d'une et de plusieurs fonctions de WINSOCK.DLL



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du chargement d'une ou plusieurs
fonctions à partir du fichier de support du socket Windows.

System action:

La connexion au serveur échoue.

User response:

Cette erreur peut provenir d'un manque de mémoire ; en conséquence,
fermez toutes les applications en cours d'exécution et faites une
nouvelle tentative. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1276E

Altération de la sauvegarde de la machine virtuelle détectée. L'espace
fichier sur le serveur IBM Spectrum Protect doit être supprimé.



Explanation:

Suite à l'APAR IT22660, la sauvegarde sur le serveur IBM Spectrum
Protect est endommagée.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle est ignorée.

User response:

Demandez à l'IBM Spectrum Protectadministrateur de supprimer ou renommer
la machine virtuelle sur IBM Spectrum Protect le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1277E

L'API VMware vStorage a signalé l'absence d'un fichier pour la machine
virtuelle.



Explanation:

Une erreur de l'API VMware vStorage s'est produite à cause de l'absence
d'un fichier sur la machine virtuelle.

System action:

Une erreur de l'API VMware vStorage s'est produite, et la sauvegarde de
la machine virtuelle a échoué.

User response:

Consultez les journaux VMware pour identifier les causes possibles de
l'erreur, et retentez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1278W

Le point de montage virtuel 'nom de l'espace fichier' est un système de
fichiers. Il sera sauvegardé en tant que système de fichiers.



Explanation:

Si un point de montage virtuel est un système de fichiers, il n'est pas
valide et doit être supprimé.

System action:

Le point de montage virtuel est ignoré.

User response:

Supprimez le point de montage virtuel.

------------------------------------------------------------------------
ANS1279W

Le point de montage virtuel 'nom de l'espace ficher' ne peut pas être
utilisé dans un système de fichiers géré par l'utilitaire de montage
automatique : il sera donc ignoré.



Explanation:

Les points de montage virtuels ne peuvent pas être utilisés dans un
système de fichiers géré par l'utilitaire de montage automatique. Si des
points de montage virtuels se trouvent dans un système de fichiers géré
par un utilitaire de montage automatique, les fichiers sauvegardés sous
ces points arriveront à expiration lors du démontage du système de
fichiers.

System action:

Le point de montage virtuel est ignoré.

User response:

Supprimez le point de montage virtuel.

------------------------------------------------------------------------
ANS1286E

L'option -nasnodename est requise pour cette opération.



Explanation:

L'utilisateur a émis une commande associée à NAS et l'option NASNodename
est manquante.

System action:

L'opération est abandonnée.

User response:

Utilisez l'option -nasnodename avec la commande ou placez l'option
nasnodename dans le fichier d'options.

------------------------------------------------------------------------
ANS1287E

Le volume n'a pas pu être verrouillé.



Explanation:

L'appel système pour verrouiller le volume a échoué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez qu'aucune autre application n'a accès au volume. Si d'autres
applications ne pouvant pas être arrêtées accèdent à ce volume pendant
la sauvegarde, vous pouvez exécuter une sauvegarde par image en ligne
(image instantanée). Lors de la restauration d'une image, IBM Spectrum
Protect doit avoir l'utilisation exclusive du volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1288E

L'option (-TYPE) est obligatoire avec la commande SET EVENT.



Explanation:

Il n'y a pas de valeur par défaut pour l'option -TYPE. Elle doit être
entrée explicitement avec la commande.

System action:

La commande en cours se termine.

User response:

Entrez de nouveau la commande SET EVENT avec l'option TYPE et la valeur
HOLD, RELEASE ou ACTIVATERETENTION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1289W

Zones défectueuses sur 'volume' entre les secteurs haut:bas et haut:bas



Explanation:

Certains secteurs défectueux de la plage indiquée ont été détectés sur
le volume au cours de l'opération sur l'image.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Assurez-vous que les données de ce volume n'ont pas été corrompues suite
à l'utilisation d'outils système tels que chkdsk (Windows) ou fsck
(UNIX).

------------------------------------------------------------------------
ANS1299E

Impossible de générer une clé de chiffrement pour stocker le mot de
passe



Explanation:

Vous avez tenté de démarrer une opération entraînant le stockage du mot
de passe côté client IBM Spectrum Protect, mais le client n'a pas pu
générer de clé de chiffrement, très probablement en raison d'un
environnement de système d'exploitation configuré pour FIPS.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour les mots de passe stockés localement, le client IBM Spectrum
Protect ne prend pas en charge l'environnement de système d'exploitation
configuré pour FIPS (Federal Information Processing Standard). Demandez
à votre administrateur système de vous aider à reconfigurer
l'environnement de système d'exploitation FIPS. Pour plus de détails sur
le support de FIPS, consultez le document technique suivant :
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007756

------------------------------------------------------------------------
ANS1300E

Le fichier 'file_name' ne peut pas être reconstitué car un composant
nécessaire n'a pas été restauré.



Explanation:

La technique de sauvegarde des sous-fichiers a été utilisée pour
sauvegarder ce fichier. Lors de la restauration, une partie du fichier
n'a pas pu être obtenue à partir du serveur.

System action:

Le fichier indiqué dans le message n'est pas restauré. La restauration
des autres fichiers se poursuit.

User response:

Réessayez de restaurer le fichier en sélectionnant le fichier à
restaurer à partir de l'interface utilisateur. Vous pouvez également
rechercher dans le journal des erreurs du client et le journal
d'activité du serveur les messages relatifs au fichier mentionné dans le
message.

------------------------------------------------------------------------
ANS1301E

Cette opération ne peut pas se poursuivre en raison d'une erreur sur le
serveur IBM Spectrum Protect. Contactez votre administrateur de serveur
IBM Spectrum Protect pour obtenir de l'aide.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect a rencontré un cas d'erreur empêchant
l'opération client IBM Spectrum Protect de se poursuivre.
L'administrateur de serveur IBM Spectrum Protect peut vérifier le
journal d'activité du serveur IBM Spectrum Protect pour obtenir
davantage d'informations sur le problème.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Contactez votre administrateur de serveur IBM Spectrum Protect pour
obtenir de l'aide. L'administrateur peut vérifier le journal d'activité
du serveur IBM Spectrum Protect pour obtenir davantage d'informations
sur les causes de cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1302E

Aucun objet présent sur le serveur ne correspond à la requête



Explanation:

Aucun objet présent sur le serveur ne correspond à la requête en cours.
Si cet objet fait partie d'un jeu de sauvegardes généré sur un poste, et
que le nom du poste est modifié sur le serveur, tout objet associé au
jeu de sauvegardes qui a été généré avant le changement de nom ne
correspondra pas au nouveau nom de poste.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que les noms entrés sont corrects. Si l'objet appartient à
un jeu de sauvegardes généré avant la modification d'un nom de poste,
assurez-vous que ce nom est identique au nom du poste pour lequel le jeu
de sauvegardes a été généré.

------------------------------------------------------------------------
ANS1303E

Le client a arrêté la transaction



Explanation:

Le système client a arrêté la transaction en cours avec le serveur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Redémarrez la session.

------------------------------------------------------------------------
ANS1304W

Une version de sauvegarde active est introuvable.



Explanation:

Une tentative de provocation de l'expiration d'objet a été effectuée,
mais le serveur IBM Spectrum Protect n'a pas pu trouver de version de
sauvegarde active de l'objet. Ce message est précédé du message
ANS1228E, qui spécifie le nom de l'objet. Par exemple, ce message peut
être émis si deux processus client effectuent simultanément la
sauvegarde du même système de fichiers. Si l'un des processus provoque
l'expiration d'un fichier, le serveur IBM Spectrum Protect rend alors ce
fichier inactif. Si le deuxième processus tente ensuite de provoquer
l'expiration du même fichier, le serveur IBM Spectrum Protect ne trouve
pas de version active de ce fichier et affiche ce message pour ce
fichier.

System action:

L'objet n'est pas arrivé à expiration. Le traitement se poursuit pour
l'objet suivant.

User response:

*  Recherchez dans la sortie de console, dans le journal des opérations
   ou dans le journal des erreurs le message ANS1228E qui précède
   immédiatement ce message. ANS1228E identifie l'objet dont il a été
   impossible de provoquer l'expiration.

*  Examinez les circonstances de l'incident et évaluez si elles
   expliquent l'affichage de ce message. Par exemple, ce message peut
   apparaître si plusieurs instances du client tentent simultanément de
   sauvegarder le système de fichiers.

*  Si la cause de l'affichage de ce message ne peut pas être déterminée
   et s'il s'affiche pendant que vous relancez l'opération, contactez le
   service d'assistance technique IBM. Recherchez également ce numéro de
   message sur le site http://www.ibm.com afin d'en connaître les
   solutions possibles.

------------------------------------------------------------------------
ANS1305E

Le serveur IBM Spectrum Protect ne possède pas de données pour l'objet.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a tenté de restaurer ou de récupérer un objet qui
n'est associé à aucune donnée. Si une action corrective est possible,
celle-ci peut s'effectuer sur le serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect met fin à l'opération en cours.

User response:

Demandez à l'administrateur IBM Spectrum Protect de vérifier si le
journal des activités du produit contient des messages relatifs à cette
erreur susceptibles de vous aider à identifier l'incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS1306E

Vous avez entré un mot de passe incorrect.



Explanation:

Vous avez entré un mot de passe actuel incorrect ou vous avez entré un
nouveau mot de passe qui ne répond pas aux exigences de longueur
définies sur le serveur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Renouvelez l'opération avec le mot de passe correct. En cas d'échec, ou
si vous avez oublié votre mot de passe, demandez à l'administrateur IBM
Spectrum Protect de vous affecter un nouveau mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1307E

Poste client en cours d'utilisation



Explanation:

Le poste client que vous utilisez est mobilisé par une autre opération
exécutée sur le serveur. Il peut s'agir d'une opération lancée à partir
d'un autre client ou d'une activité en cours sur le serveur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération ou contactez l'administrateur système pour
déterminer les autres opérations en cours pour votre poste client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1308E

La date d'expiration doit être postérieure à la date du jour



Explanation:

La date d'expiration d'archivage est trop proche. Elle doit être
ultérieure à la date d'aujourd'hui.

System action:

IBM Spectrum Protect a annulé l'opération en cours.

User response:

Relancez l'archivage en indiquant une date d'expiration postérieure à la
date du jour.

------------------------------------------------------------------------
ANS1309I

Les données requises sont hors ligne.



Explanation:

Pour l'opération de restauration ou de récupération, un ou plusieurs des
fichiers requis doivent être rappelés à partir de supports de stockage
hors ligne (en général, des bandes). Le délai d'attente varie en
fonction des règles de gestion du stockage hors ligne de votre site.

System action:

IBM Spectrum Protect attend que les supports de stockage hors ligne se
libèrent, puis continue l'opération.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1310E

Objet trop volumineux. Dépassement de la limite définie pour le serveur



Explanation:

L'objet est trop volumineux. En raison de sa configuration, le serveur
ne contient pas suffisamment d'espace de stockage pour accepter l'objet.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Adressez-vous à l'administrateur système pour déterminer la taille de
fichier (objet) maximale pour laquelle le serveur de votre site est
configuré.

------------------------------------------------------------------------
ANS1311E

Espace de stockage de données insuffisant sur le serveur



Explanation:

Le serveur n'a pas assez d'espace disponible pour stocker l'objet.

System action:

Le traitement se termine.

User response:

Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

*  Demander à l'administrateur système d'ajouter de l'espace sur le pool
   de stockage.

*  Pour le client IBM Spectrum Protect, définissez COMPRESSALWAYS=NO et
   COMPRESSIon=YES dans le fichier d'options (DSM.OPT) pour que le
   fichier soit renvoyé non compressé si sa taille augmente au cours de
   la compression.

*  Pour les applications, consultez la documentation sur l'application
   pour prendre connaissance des recommandations concernant la
   compression.

*  Mettez hors tension la mise en mémoire cache du disque dans le pool
   de stockage sur disque, et exécutez la commande MOVE DATA sur chaque
   volume de pool de stockage sur disque pour effacer les fichiers
   binaires placés dans la mémoire cache.

------------------------------------------------------------------------
ANS1312E

Montage du support de serveur impossible



Explanation:

Le support du serveur ne peut pas être monté. Le délai d'attente du
serveur a expiré lors du montage d'un volume hors ligne.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Essayez ultérieurement, lorsque les volumes du serveur pourront être
montés. Assurez-vous que le paramètre MAXNUMMP (nombre maximum de points
de montage) défini sur le serveur pour le poste est supérieur à 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS1313E

Taille estimée dépassée



Explanation:

Le volume total des données prises en compte pour une opération de
sauvegarde ou d'archivage dépasse la taille estimée qui a initialement
été indiquée au serveur pour l'attribution de l'espace de stockage. Cet
incident se produit lorsque la taille de nombreux fichiers augmente
considérablement pendant une opération de sauvegarde ou d'archivage.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, identifiez les autres
processus en cours sur la machine client qui génèrent de gros volumes de
données. Désactivez ces processus pendant la sauvegarde ou l'archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS1314E

Données du fichier indisponibles sur le serveur



Explanation:

Les données du fichier sont actuellement indisponibles sur le serveur.
Une opération de restauration ou de récupération a été tentée. Les
causes possibles sont :

*  les données sont altérées sur le serveur ;

*  le serveur a détecté une erreur lors d'une opération de lecture ;

*  le fichier est momentanément utilisé pour une opération de
   récupération (d'espace) sur le serveur ;

*  le serveur a demandé un volume de bande marqué comme indisponible.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, demandez à
l'administrateur système de l'identifier à partir de la console du
serveur ou à l'aide du journal des activités. Recherchez d'éventuelles
requêtes concernant un volume de bande indisponible. Un volume de bande
peut être marqué comme indisponible si des erreurs de lecture ont été
détectées au préalable ou si le volume a été extrait de la bandothèque.

------------------------------------------------------------------------
ANS1315W

Demande de nouvelle tentative imprévue. Le serveur IBM Spectrum Protect
a détecté une erreur d'écriture des données.



Explanation:

Aucune réponse.

System action:

Si l'opération en cours prend en charge une autre tentative, le client
tente de relancer l'opération. Sinon, le traitement est interrompu.

User response:

Aucune réponse.

------------------------------------------------------------------------
ANS1316E

Le serveur ne dispose pas de suffisamment d'espace réservé au journal de
reprise pour continuer l'opération en cours



Explanation:

Le serveur a manqué d'espace de journal de reprise.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Cette erreur est un problème provisoire. Réessayez ultérieurement ou
contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1317E

Le serveur ne dispose pas de suffisamment d'espace de base de données
pour continuer l'opération en cours



Explanation:

Le serveur a manqué d'espace de base de données.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1318E

Le serveur ne dispose pas d'une mémoire suffisante pour poursuivre
l'opération en cours.



Explanation:

Le serveur a manqué de mémoire.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Il s'agit d'un problème provisoire. Réessayez ultérieurement ou
contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1319E

Une erreur s'est produite sur le serveur IBM Spectrum Protect pendant
qu'il tentait de renommer l'espace fichier file_space_name.



Explanation:

Aucune.

System action:

Impossible de renommer l'espace fichier, l'opération est interrompue.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client et le journal
d'activité du serveur IBM Spectrum Protect les autres messages qui
pourraient permettre d'identifier le problème. Si le problème ne peut
pas être résolu, contactez le service d'assistance IBM pour obtenir de
l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1320E

L'espace fichier indiqué n'existe pas sur le serveur. L' espace fichier
a peut-être été supprimé par un autre client ou un administrateur.



Explanation:

L'espace fichier spécifié n'existe pas sur le serveur. Votre
administrateur système a effacé l'espace fichier ou un autre client
utilisant votre nom de poste client l'a effacé.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Vérifiez que le nom d'espace fichier est correct, puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1321S

L'inscription ouverte a échoué car le nom de poste indiqué est défini
dans le serveur



Explanation:

La procédure d'enregistrement ouvert a échoué car un poste possédant le
même nom est défini sur le serveur.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Réessayez avec un autre nom de poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS1322S

L'inscription ouverte a échoué car aucun domaine par défaut n'existe



Explanation:

La procédure d'enregistrement ouvert a échoué car il n'existe pas de
règles par défaut du domaine pour que vous placiez votre poste.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1323S

La procédure d'inscription ouverte a échoué car un nom de poste non
valide a été spécifié.



Explanation:

La procédure d'enregistrement ouvert a échoué car le nom de poste
spécifié contient des caractères non valides.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Réessayez avec un autre nom de poste sans caractères non valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS1326S

L'espace du pool de stockage du serveur IBM Spectrum Protect est
actuellement insuffisant pour contenir ce fichier. Cette condition est
probablement temporaire.



Explanation:

En général, ce message s'affiche lorsque le pool de stockage dans lequel
les données doivent être placées n'a pas suffisamment d'espace pour
stocker les données, mais l'espace sera rapidement disponible. Par
exemple, une migration de pool de stockage peut libérer suffisamment
d'espace pour stocker les données.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Relancez l'opération ultérieurement. Si elle échoue, contactez
l'administrateur IBM Spectrum Protect et demandez davantage d'espace de
pool de stockage.

------------------------------------------------------------------------
ANS1327W

L'opération relative à l'instantané de nom volume' a échoué et retourné
le code d'erreur code retour.



Explanation:

Aucun instantané n'a été créé pour le volume défini.

System action:

Le traitement de l'instantané s'arrête.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Si l'incident
persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1328W

Une erreur s'est produite lors de la génération du fichier delta de 'nom
fichier'. Le code retour est code retour.



Explanation:

Une erreur s'est produite et a empêché la création du fichier delta. Les
raisons possibles sont les suivantes :

*  Le fichier de base ne peut pas être lu.

*  Le fichier à sauvegarder ne peut pas être lu

*  Il est impossible d'écrire dans le fichier delta.

*  La taille du fichier à sauvegarder est supérieure à 2 Go.

*  Un mappage de fichier en mémoire ne peut pas être créé pour le
   fichier

System action:

Une sauvegarde complète du fichier est créée et une nouvelle version du
fichier de référence est stockée dans la mémoire cache du sous-fichier.

User response:

Si le message indique le code retour 4504, vérifiez si le répertoire de
la mémoire cache du sous-fichier delta contient des fichiers delta
résiduels. Ce répertoire est défini par l'option SUBFILECACHEPATH. Dans
le répertoire, recherchez le fichier \".dXXXXXXXX\", où \"XXXXXXXX"\
correspond à un nombre de huit chiffres. Si aucune opération de
sauvegarde n'est en cours, aucun fichier ne doit figurer dans
SUBFILECACHEPATH avec ce nom. Si aucune opération de sauvegarde n'est en
cours et que des fichiers existent, vous pouvez les supprimer en toute
sécurité. Si vous continuez à recevoir ce message, qu'il n'y pas de
fichiers résiduels delta dans le répertoire de la mémoire cache du
sous-fichier et que la taille du fichier n'est pas supérieure à 2 Go,
contactez l'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1329S

Espace de stockage de données insuffisant sur le serveur



Explanation:

Le serveur n'a pas d'espace disponible pour stocker l'objet.

System action:

Le traitement se termine.

User response:

Signalez à votre administrateur système qu'un pool de stockage sur le
serveur est saturé.

------------------------------------------------------------------------
ANS1330S

Ce poste dispose actuellement d'une session de restauration réitérable
en attente. L'opération demandée ne peut être effectuée tant que cette
session n'est pas terminée ou annulée.



Explanation:

Cette opération ne peut être effectuée, car une session de restauration
réitérable est en attente. L'opération en cours n'est pas autorisée, car
elle affecte le même espace fichier que la session réitérable.

System action:

Le traitement se termine.

User response:

Lancez la commande d'interrogation de sessions de restauration
réitérable pour identifier le conflit. Exécutez la commande cancel
restore pour supprimer toute session de restauration réitérable inutile.

------------------------------------------------------------------------
ANS1331E

Seul un utilisateur autorisé IBM Spectrum Protect peut exécuter cette
action.



Explanation:

Pour exécuter cette action, il faut être autorisé par IBM Spectrum
Protect. Aucune autorisation par mot de passe n'a été attribuée à
l'utilisateur ; pourtant, cette action requiert une autorisation.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

L'utilisateur doit être le superutilisateur ou le propriétaire de
l'exécutable, et le bit seteuid (bit de l'ID utilisateur effectif) doit
être défini sur 'on' (bit 's').

------------------------------------------------------------------------
ANS1332E

Exécutez la version "...pour administrateurs" de cette application.



Explanation:

L'utilisateur doit être un superutilisateur ou un administrateur système
et doit utiliser les outils d'autorisation fournis pour démarrer IBM
Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect a terminé.

User response:

L'utilisateur doit se connecter en tant que superutilisateur ou
administrateur système et doit utiliser les outils d'administration
suivants pour démarrer IBM Spectrum Protect :

*  "IBM Spectrum Protect Backup for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler Daemon for Administrators"

------------------------------------------------------------------------
ANS1333E

Le poste distant n'est pas correctement configuré sur le serveur IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

Le poste distant n'est pas correctement configuré sur le serveur IBM
Spectrum Protect.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Assurez-vous que le poste distant est correctement configuré et connecté
au serveur IBM Spectrum Protect à l'aide de TLS. La configuration de
poste distant est ainsi validée et elle garantit que les informations
liées au poste distant sont envoyées au serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1334W

Le point de montage 'nom espace de fichiercheminnom répertoire' n'a pas
été restauré, car le répertoire cible n'est pas vide.



Explanation:

Les points de montage ne peuvent être restaurés lorsque le répertoire
cible existe ou qu'il contient des données. Si le répertoire cible
existe et n'est pas vide, ou correspond déjà à un point de jonction, le
point de montage du volume ne peut pas être restauré.

System action:

Le point de montage n'est pas restauré. Le traitement se poursuit avec
l'objet suivant.

User response:

Supprimez le conflit avec le répertoire non vide, puis recommencez
l'opération. Ceci est particulièrement important lorsque ce message est
émis pour un point de montage de volume qui réside dans le volume
SYSVOL, du fait qu'une restauration incomplète SYSVOL peut rendre le
système instable. Pour plus d'informations sur la restauration des
points de montage de volumes, reportez-vous aux informations de
référence de la commande RESTORE dans le manuel du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1335E

Les fichiers de la base de données RSM n'ont pas pu être restaurés.



Explanation:

Aucune.

System action:

La base de données RSM n'a pas été restaurée. Le traitement se poursuit.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Redémarrez le
système, puis recommencez l'opération de restauration RSM. Si l'incident
persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1336I

Le service RSM doit être relancé pour que les modifications soient
prises en compte.



Explanation:

Les fichiers de la base de données RSM ont été restaurés depuis le
serveur et importés. Le service RSM doit être relancé pour que les mises
à jour soient prises en compte.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1337I

Redémarrage du service RSM...



Explanation:

Les fichiers base de données RSM ont été restaurés à partir du serveur
et importés. Le processus est sur le point d'arrêter et de redémarrer le
service RSM.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1338I

Redémarrage du service RSM terminé.



Explanation:

Les fichiers base de données RSM ont été restaurés à partir du serveur
et importés. Le processus a redémarré le service RSM pour le compte de
l'utilisateur.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1339E

Echec du redémarrage du service RSM. Redémarrez le service RSM
manuellement.



Explanation:

Les fichiers base de données RSM ont été restaurés à partir du serveur
IBM Spectrum Protect et importés. Le processus a tenté de redémarrer le
service RSM pour le compte de l'utilisateur mais un problème est
survenu.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Redémarrez le service RSM manuellement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1340E

Une erreur s'est produite pendant la sauvegarde de la base de données
RSM.



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant la sauvegarde des fichiers de la base
de données RSM. La base de données ne sera pas sauvegardée.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1341E

L'opérande opérande contient un caractère invalide.



Explanation:

L'opérande contient un caractère qui ne peut pas être utilisé dans
l'environnement local ou dans la page de codes en cours. Ce caractère ne
peut pas être converti au format caractère large interne.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Modifiez l'environnement local du poste de travail afin qu'il
corresponde au langage dans lequel l'opérande a été enregistrée, puis
relancez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1342E

La mémoire cache du client est verrouillée ; impossible de poursuivre
l'opération.



Explanation:

La mémoire cache du client est actuellement verrouillée par un autre
processus.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Signalez l'erreur de programmation au responsable de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS1343E

L'option 'option indiquée' peut uniquement être entrée lorsque 'autre
option' a été entrée.



Explanation:

La commande a échoué car l'option indiquée (option indiquée) a été
entrée mais l'autre option (autre option) ne l'était pas.

System action:

La commande est terminée.

User response:

Exécutez la commande sans l'option indiquée. Sinon, exécutez la commande
avec l'autre option ajoutée.

------------------------------------------------------------------------
ANS1344E

Exécution d'un travail en arrière-plan. Impossible d'accéder à la clé.



Explanation:

Lorsque des travaux sont exécutés en arrière-plan, le client ne peut pas
accéder à la clé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Exécuter le travail en avant-plan.

------------------------------------------------------------------------
ANS1345E

Aucun objet sur le serveur ne correspond à 'nom-objetnom-objetnom-objet'



Explanation:

Le fichier indiqué n'a aucune correspondance sur le serveur.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Sauvegardez le fichier et renouvelez l'opération. Si le problème
persiste, contactez votre administrateur système afin de l'identifier à
partir de la console de serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1346E

L'opération relative à l'instantané d'image a échoué. La taille de
l'emplacement de la mémoire cache de l'instantané n'est pas suffisante
pour la sauvegarde de cette image instantanée.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre un instantané du volume indiqué.
L'option SNAPSHOTCACHELocation contient un emplacement dont l'espace
libre n'est pas suffisant pour gérer l'instantané. Cela est peut-être dû
à une activité trop importante sur le disque, qui engendre un nombre de
modifications trop élevé par rapport à l'espace libre à cet instant
donné, ou la valeur de l'option SNAPSHOTCACHELocation doit être modifiée
car la taille de l'emplacement indiqué n'est pas suffisante pour gérer
la quantité habituelle de modifications dans le volume. Cet échec peut
également être dû à une valeur de l'option SNAPSHOTCACHESize trop faible
pour gérer la quantité habituelle de modifications dans le volume lors
de la sauvegarde d'un instantané.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Si l'incident persiste, augmentez la valeur de l'option
SNAPSHOTCACHESize et/ou choisissez un autre emplacement pour la mémoire
cache de l'instantané.

------------------------------------------------------------------------
ANS1347E

L'opération d'image instantanée a échoué. Le pourcentage d'espace à
utiliser (spécifié via la valeur de SNAPSHOTCACHESize) a été dépassé.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à capturer un instantané du
volume spécifié. Le pourcentage d'espace alloué via l'option
SNAPSHOTCACHESize est insuffisant pour effectuer cette sauvegarde
d'image instantanée. Ceci peut être du à un volume d'activité disque
inattendu générant plus de modifications que celles pouvant être
hébergées à ce moment précis dans l'espace alloué. Une autre raison de
cet échec peut être imputable à une valeur SNAPSHOTCACHESize
insuffisante pour gérer la quantité de modifications du volume
prévisibles lors d'une sauvegarde d'image instantanée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Si le problème persiste, augmentez la valeur de SNAPSHOTCACHESize ou,
pour Windows, modifiez la valeur de SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1348E

Les options SNAPSHOTFSIDLEWait et SNAPSHOTFSIDLERetries ne peuvent pas
être prises en compte en raison de l'activité d'écriture sur le volume.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre un instantané du volume indiqué.
L'agent LVSA n'a pas réussi à répondre aux exigences des options
SNAPSHOTFSIDLEWait et SNAPSHOTFSIDLERetries avant la réalisation de
l'instantané du volume indiqué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Si l'incident persiste, modifiez les valeurs des options
SNAPSHOTFSIDLEWait et SNAPSHOTFSIDLERetries de manière qu'elles
correspondent mieux à l'activité d'écriture sur le disque du volume
sauvegardé.

------------------------------------------------------------------------
ANS1349E

Une erreur s'est produite lors du traitement de l'instantané de l'agent
d'instantané du volume logique.



Explanation:

Une erreur irrémédiable s'est produite lors du traitement de
l'instantané. Un grand nombre d'erreurs peuvent être à l'origine de cet
incident, vérifiez donc le journal des erreurs et le journal des
événements système pour obtenir davantage de messages d'erreur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez si le journal des erreurs client et le journal des événements
système contiennent d'autres messages susceptibles de vous aider à
identifier l'incident. Faites une nouvelle tentative. Si l'incident
persiste, contactez le support technique IBM afin d'obtenir une aide
complémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1350E

L'agent d'instantané du volume logique (LVSA) effectue actuellement un
instantané sur ce même volume.



Explanation:

Un autre processus IBM Spectrum Protect est déjà en train d'effectuer un
instantané de ce volume.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Veuillez patienter jusqu'à ce que l'autre processus IBM Spectrum Protect
ait terminé de traiter le volume, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1351E

Session rejetée : toutes les sessions de serveur sont actuellement
utilisées



Explanation:

Toutes les sessions disponibles de IBM Spectrum Protect sont occupées et
aucune nouvelle session ne peut être acceptée à cet instant.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur système pour augmenter le nombre de sessions actives
simultanément sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1352E

Le session est rejetée. Votre mot de passe a expiré.



Explanation:

Le mot de passe associé à l'ID utilisateur IBM Spectrum Protect est
arrivé à expiration. Il peut s'agir du mot de passe du nom de poste IBM
Spectrum Protect et/ou du mot de passe de l'ID administrateur.

System action:

L'opération en cours a été annulée. Vous n'êtes pas autorisé à vous
connecter au serveur tant que le mot de passe n'est pas mis à jour.

User response:

Mettez votre mot de passe à jour. Cela peut nécessite la mise à jour du
mot de passe du nom de poste et/ou du mot de passe de l'ID
administrateur correspondant. Vous pouvez utiliser la commande SET
PASSWORD ou demander à l'administrateur IBM Spectrum Protect de mettre à
jour votre poste ou votre ID administrateur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1353E

Session rejetée : l'ID utilisateur est incorrect, ne dispose pas des
droits d'administrateur ou est inconnu sur le serveur.



Explanation:

L'ID utilisateur, qui est soit le nom de poste IBM Spectrum Protect,
soit l'ID administrateur, est inconnu du serveur. Les raisons possibles
sont les suivantes :

   Votre nom de poste n'est pas enregistré auprès du serveur IBM
   Spectrum Protect.
   Le nom de poste est correct, mais ne possède pas d'ID administrateur
   correspondant doté du même nom et des mêmes droits propriétaire
   client.
   Vous tentez d'accéder à un fichier qui a été migré vers un autre
   noeud.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Effectuez les vérifications suivantes :

   Assurez-vous que votre ID utilisateur IBM Spectrum Protect a été
   saisi correctement.
   Vérifiez l'ID d'administration associé à votre poste IBM Spectrum
   Protect et assurez-vous que le nom du poste IBM Spectrum Protect
   correspond à un ID d'administration doté des droits propriétaire
   client pour le poste. Si ce n'est pas le cas, votre administrateur
   IBM Spectrum Protect doit le créer.
   Vérifiez que le serveur utilise une inscription réservée et que votre
   nom de poste est enregistré sur le serveur.
   Si vous tentez d'accéder à un fichier migré, votre nom de poste doit
   être celui du poste qui a migré le fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS1354E

Session rejetée : ID en double saisi



Explanation:

Un autre processus utilisant ce nom de poste est actif sur le serveur.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas se connecter au serveur. L'opération en
cours a été annulée.

User response:

Si vous utilisez un système de type UNIX, vérifiez qu'aucun autre
processus, portant le même nom, n'est actif avec IBM Spectrum Protect.
De même, assurez-vous que votre nom de poste est unique sur le serveur
pour éviter qu'il ne soit utilisé par une autre personne. Contactez
votre administrateur système pour identifier le propriétaire de ce nom
de poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS1355E

Session rejetée : serveur désactivé.



Explanation:

Le serveur est désactivé et il est impossible d'y accéder pour une
activité normale.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Sur le serveur IBM Spectrum Protect, exécutez la commande
d'administration ENABLE SESSIONS. Relancez l'opération une fois que le
serveur est à nouveau actif. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1356E

La configuration du serveur n'autorise pas l'enregistrement ouvert



Explanation:

Vous n'avez pas les droits nécessaires. L'enregistrement doit être
effectué par l'administrateur système. Le serveur n'est pas configuré
pour permettre l'enregistrement ouvert.

System action:

La session n'est pas lancée.

User response:

Demandez un poste client et un mot de passe IBM Spectrum Protect à
l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1357S

Session rejetée : version antérieure du code client



Explanation:

La version du serveur et la version de votre client ne correspondent
pas. Le code client est de niveau inférieur.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Contactez votre administrateur système pour voir quelle version de IBM
Spectrum Protect vous devez exécuter pour votre emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1358S

Session rejetée : version de code de serveur de niveau inférieur



Explanation:

La version du serveur et la version de votre client ne correspondent
pas. Le code serveur est de niveau inférieur.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Contactez votre administrateur système pour voir quelle version de IBM
Spectrum Protect vous devez exécuter pour votre emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1359E

Session refusée : le nom de poste spécifié est en cours d'utilisation



Explanation:

Le nom de poste que vous avez spécifié est en cours d'utilisation sur le
serveur.

System action:

La session n'a pas été lancée.

User response:

Le serveur exécute probablement une tâche qui empêche votre poste client
d'établir la session. Réessayez ultérieurement ou renseignez-vous auprès
de l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1360I

Augmentation du volume des données compressées



Explanation:

Le fichier est plus volumineux après qu'avant compression.

System action:

Même si la taille du fichier augmente, ce dernier est quand même
compressé.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1361E

Session rejetée : le nom de poste indiqué est actuellement verrouillé.



Explanation:

Le nom de poste que vous avez spécifié est actuellement verrouillé sur
le serveur.

System action:

La session n'a pas démarré.

User response:

Contactez votre administrateur système pour trouver la raison du
verrouillage de votre nom de poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS1362S

SLM LICENSE EXCEEDED: Les licences client de IBM Spectrum Protect ont
expiré. Contactez l'administrateur système.



Explanation:

L'ajout d'un enregistrement de client provoque le dépassement du nombre
de licences de IBM Spectrum Protect.

System action:

L'enregistrement du client ou l'exécution de la demande de connexion
s'arrête.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1363E

Session refusée : le serveur n'a pas suffisamment de mémoire pour
établir une nouvelle connexion.



Explanation:

Le serveur n'a pas assez de mémoire pour permettre à votre client
d'établir une connexion.

System action:

La session n'a pas été lancée.

User response:

Réessayez ultérieurement ou contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1364E

Session refusée : le serveur n'a pas suffisamment d'espace pour établir
une nouvelle connexion.



Explanation:

Le journal de reprise du serveur est saturé.

System action:

La session n'a pas été lancée.

User response:

Cette erreur est temporaire. Réessayez ultérieurement ou contactez
l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1365E

Session refusée : le serveur n'a pas suffisamment d'espace pour établir
une nouvelle connexion.



Explanation:

L'espace de base de données du serveur est saturé.

System action:

La session n'a pas été lancée.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1366E

La session est refusée. Le serveur IBM Spectrum Protect contient une
erreur interne.



Explanation:

Le client ne peut établir une connexion avec le serveur IBM Spectrum
Protect en raison d'une erreur interne du serveur.

System action:

La session n'a pas été lancée.

User response:

Signalez cette erreur à votre administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1367E

Le client ne peut pas se connecter au serveur IBM Spectrum Protect, car
le serveur ne permet pas les connexions des clients Unicode.



Explanation:

Le client n'est pas autorisé à se connecter au serveur IBM Spectrum
Protect.

System action:

La session ne démarre pas.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect pour savoir comment
configurer un client fonctionnel IBM Spectrum Protect dans votre
environnement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1368S

Session rejetée : l'exécution du serveur n'est pas autorisée sur ce type
de plateforme Contactez l'administrateur système.



Explanation:

Le serveur n'est pas autorisé à répondre à ce type de poste client.

System action:

L'enregistrement du client ou l'exécution de la demande de connexion
s'arrête.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1369E

Session rejetée : la session a été annulée par l'administrateur du
serveur.



Explanation:

L'administrateur du serveur a annulé la session client en cours.

System action:

L'exécution de la requête de connexion du client s'arrête.

User response:

Contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1370E

L'ID utilisateur entré n'a pas le niveau d'autorisation approprié pour
accéder au poste client.



Explanation:

L'ID utilisateur entré ne donne pas accès à ce client IBM Spectrum
Protect.

System action:

L'opération s'arrête.

User response:

Accordez les droits d'accès à cet ID utilisateur sur le serveur IBM
Spectrum Protect pour lui permettre d'accéder à ce client IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1371E

Le fichier '' ne peut pas être reconstitué à partir des composants de
sous-fichiers.



Explanation:

Une erreur est survenue en reconstituant ce fichier à partir de ses
composants de sous-fichiers.

System action:

Le fichier indiqué dans le message n'est pas restauré. La restauration
des autres fichiers se poursuit.

User response:

Réessayez de restaurer le fichier en sélectionnant le fichier à
restaurer à partir de l'interface utilisateur. Vous pouvez également
rechercher dans le journal des erreurs du client et le journal
d'activité du serveur les messages relatifs au fichier mentionné dans le
message.

------------------------------------------------------------------------
ANS1372E

Une incohérence a été détectée entre le poste client et le poste
enregistré auprès du serveur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

L'utilisateur a probablement codé l'option de poste de façon incorrecte.
Par exemple, le poste qui est enregistré sur le serveur IBM Spectrum
Protect peut être un type de stockage sur réseau ; en réalité, il s'agit
d'un client qui n'utilise pas le stockage sur réseau.

System action:

L'opération s'arrête.

User response:

Assurez-vous que le nom de poste est correct dans le fichier d'options
client. Utilisez un poste de type stockage réseau avec l'option
nasnodename.

------------------------------------------------------------------------
ANS1373W

La commande PRESNAPSHOTCMD pour le volume espace fichier s'est terminée
avec un code retour différent de zéro.



Explanation:

La commande spécifiée par l'option PRESNAPSHOTCMD doit se terminer avec
succès pour pouvoir exécuter l'opération de sauvegarde-archivage
d'instantané. Si elle se termine avec un code retour de 0 (zéro), cela
signifie qu'elle s'est terminée avec succès. Si elle se termine avec un
code retour autre que zéro, cela signifie qu'elle a échoué. Si la
commande a échoué, la sauvegarde s'exécute malgré tout mais sans les
avantages de la technologie de l'instantané.

System action:

Le client exécute l'opération de sauvegarde-archivage mais sans utiliser
d'instantané.

User response:

Identifiez et corrigez le problème à l'origine de l'échec de la
commande. Sachant que le code retour différent de zéro est normal pour
cette commande, pensez à encapsuler la commande dans un script se
terminant toujours avec un code retour de zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1374W

La commande POSTSNAPSHOTCMD pour le volume espace fichier s'est terminée
avec un code retour différent de zéro.



Explanation:

La commande spécifiée par l'option POSTSNAPSHOTCMD s'est terminée avec
un code retour différent de zéro. L'opération de sauvegarde basée sur un
instantané renvoie un code retour d'au moins 8.

System action:

L'opération de sauvegarde basée sur un instantané se poursuit.

User response:

Identifiez et résolvez le problème qui a provoqué l'échec de la commande
exécutée après l'image instantanée. Sachant que le code retour différent
de zéro est normal pour cette commande, pensez à encapsuler la commande
exécutée après l'image instantanée dans un script se terminant toujours
avec un code retour de zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1375W

Fichier système-fichiersCheminNom fichier ignoré par l'utilisateur



Explanation:

Vous avez demandé que ce fichier soit ignoré au cours de l'opération
actuelle.

System action:

Le fichier est ignoré lors de l'opération actuelle.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1376E

Erreur lors du traitement de 'nom espace fichier nom-cheminnom-fichier'
; la validation du prétraitement de bout en bout a échoué.



Explanation:

Le prétraitement cryptographique des données restaurées ou récupérées ne
correspondait pas au prétraitement généré lors de l'opération de
sauvegarde ou d'archivage. Cela peut être du à une erreur de
transmission, une altération de données ou une collision de hachage.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Tentez de restaurer à nouveau l'opération. Si le problème persiste,
contactez le service d'assistance IBM pour obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1377W

Le client n'a pas pu obtenir un instantané de 'nom_volume'. L'opération
continue sans prendre en charge les instantanés.



Explanation:

Pour une raison quelconque, le client IBM Spectrum Protect n'a pas pu
créer un instantané du volume. Au lieu de faire échouer l'opération, il
procède à une sauvegarde non fondée sur un instantané.

System action:

Le traitement de l'instantané s'arrête.

User response:

Vérifiez si le journal des erreurs client contient d'autres messages
susceptibles de vous aider à identifier l'incident. Faites une nouvelle
tentative. Si l'incident persiste, contactez le support technique IBM
afin d'obtenir une aide complémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1378E

L'opération relative à l'instantané a échoué. La taille de l'emplacement
de la mémoire cache d'instantané n'est pas suffisante pour cette
opération.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre un instantané du volume indiqué.
L'option SNAPSHOTCACHELocation contient un emplacement dont l'espace
libre n'est pas suffisant pour gérer l'instantané. Les raisons possibles
sont les suivantes :

*  Une activité trop importante sur le disque, ce qui engendre un nombre
   de modifications trop élevé par rapport à l'espace disponible à cet
   instant donné.

*  Le paramètre SNAPSHOTCACHELocation n'est pas suffisamment grand pour
   gérer la quantité habituelle de modifications apportées au volume.

*  La valeur de l'option SNAPSHOTCACHESize est trop faible pour gérer la
   quantité habituelle de modifications apportées au volume au cours de
   l'opération de sauvegarde ou d'archivage d'instantané.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Si l'incident persiste, augmentez la valeur de l'option
SNAPSHOTCACHESize ou choisissez un autre emplacement pour la mémoire
cache d'instantané.

------------------------------------------------------------------------
ANS1379E

L'opération relative à l'instantané a échoué. Le pourcentage d'espace à
utiliser pour l'emplacement de la mémoire cache d'instantané,
sélectionné par le biais de l'option SNAPSHOTCACHESize, a été dépassé.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre un instantané du volume indiqué.
Le pourcentage d'espace attribué à l'aide de l'option SNAPSHOTCACHESize
n'est pas suffisant pour effectuer la sauvegarde/l'archivage de cet
instantané. Les raisons possibles sont les suivantes :

*  Le paramètre SNAPSHOTCACHELocation n'est pas suffisamment grand pour
   gérer la quantité habituelle de modifications apportées au volume.

*  La valeur de l'option SNAPSHOTCACHESize est trop faible pour gérer la
   quantité habituelle de modifications apportées au volume au cours de
   l'opération de sauvegarde ou d'archivage d'instantané.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Si l'incident persiste, augmentez la valeur de l'option
SNAPSHOTCACHESize ou choisissez un autre emplacement pour la mémoire
cache d'instantané.

------------------------------------------------------------------------
ANS1380W

L'opération relative à l'instantané a échoué. En raison de l'activité
d'écriture dans le système de fichiers, l'agent LVSA n'a pas pu répondre
aux exigences des options SNAPSHOTFSIDLEWait et SNAPSHOTFSIDLERetries.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre un instantané du volume indiqué.
L'agent LVSA n'a pas pu répondre aux exigences des options
SNAPSHOTFSIDLEWait et SNAPSHOTFSIDLERetries avant la réalisation
d'instantané du volume indiqué.

System action:

Le traitement de l'instantané s'arrête.

User response:

Si l'incident persiste, modifiez les valeurs des options
SNAPSHOTFSIDLEWait et SNAPSHOTFSIDLERetries de sorte qu'elles soient
plus adaptées à l'activité d'écriture sur le disque du volume
sauvegardé.

------------------------------------------------------------------------
ANS1381W

Pour les volumes non formatés RAW ou formatés FAT32, la mémoire cache de
l'image instantanée ne peut pas se trouver sur le volume en cours de
sauvegarde.



Explanation:

Pour que la mémoire cache d'instantané se trouve sur le volume en cours
de sauvegarde, le volume doit être formaté en NTFS. L'emplacement par
défaut de la mémoire cache se trouve sur le même volume que celui ou
s'effectue l'instantané. L'opération continue sans prise en charge des
instantanés.

System action:

Le client n'effectue pas d'instantané.

User response:

Indiquez un autre emplacement via l'option SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1382E

Le serveur ne permet pas les connexions établies par le client sur ce
poste.



Explanation:

Le poste n'est pas autorisé à établir des connexions en raison des
paramètres de configuration définis pour ce poste sur le serveur. Ce
serveur peut établir des connexions au planificateur client en mode
invite.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect est interrompue.

User response:

Adressez-vous à l'administrateur système pour activer les sessions
établies par le client pour votre poste ou mettez à jour l'option
SESSIONINITIATION et exécutez le planificateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1383E

Port de serveur incorrect.



Explanation:

Vous avez tenté d'ouvrir une session client de sauvegarde/archivage sur
le port du serveur réservé aux sessions d'administration.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect est interrompue.

User response:

Adressez-vous à l'administrateur système et/ou définissez des valeurs
correctes pour le port TCP et le port d'administration TCP/IP.

------------------------------------------------------------------------
ANS1384E

Un objet de la transaction a été lié à une classe de gestion incorrecte.



Explanation:

L'un des objets de la transaction est lié à une classe de gestion
n'appartenant pas à la règle de ce poste, ou le type de la classe de
gestion n'est pas pris en charge pour cette version du client.

System action:

L'opération en cours est arrêtée.

User response:

Assurez-vous que tous les objets sont liés à une classe de gestion
valide ou mettez à niveau le client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1385E

Ce serveur ne prend pas en charge les opérations de sauvegarde.



Explanation:

Ce serveur ne prend en charge que les opérations d'archivage. La
sauvegarde n'est pas autorisée.

System action:

L'opération en cours se termine.

User response:

Utilisez uniquement des opérations d'archivage avec ce serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1386E

La suppression l'objet "fshlll" n'est pas autorisée



Explanation:

L'objet est verrouillé et ne peut pas être supprimé ou il est situé sur
un serveur de conservation-protection et n'a pas expiré.

System action:

L'objet est ignoré et le traitement se poursuit.

User response:

Vérifiez l'état de l'objet en formulant une requête pour déterminer si
l'objet est verrouillé ou pour connaître sa date d'expiration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1387E

Le nombre d'objets dans cette transaction dépasse les valeurs
TXNGROUPMAX.



Explanation:

Il y a trop d'objets dans cette transaction.

System action:

L'opération en cours se termine.

User response:

Réessayez l'opération avec moins d'objets dans la transaction ou
augmentez la valeur TXNGROUPMAX sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1388E

fshlll est déjà mis en attente.



Explanation:

L'objet spécifié est déjà en attente et ne peut être de nouveau mis en
attente.

System action:

Cet objet est ignoré et le traitement se poursuit.

User response:

Exécutez une requête pour déterminer le statut des objets et relancez
l'opération sans l'objet qui est déjà en attente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1389W

Option incorrecte (option) pour la commande fonction planifiée



Explanation:

Ce message s'affiche pour l'une des deux raisons suivantes :

*  L'option option a été spécifiée pour une commande planifiée ou une
   sous-commande (fonction) qui ne peut pas l'utiliser.

*  L'option figure sur une commande planifiée mais n'est valide que sur
   la ligne de commande initiale du planificateur client, et non sur les
   commandes d'un planning du serveur.

System action:

L'option est ignorée.

User response:

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'option présentée, voir
Guide d'installation et d'utilisation du client de sauvegarde-archivage.
L'administrateur système doit supprimer l'option invalide dans la
définition du planning sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1395E

L'espace fichier de destination ou l'identificateur d'unité n'est pas
disponible. L'objet suivant n'a pas été traité : Espace fichier :'nom
espace fichier'



Explanation:

Le système tente de restaurer ou d'extraire vers une destination qui ne
peut pas être atteinte. Le nom d'espace fichier ou l'identificateur
d'unité indiqué n'est pas valide ou n'existe pas, ou vous avez indiquez
un nom de partage local qui ne peut pas être résolu.

System action:

Les objets de cet espace fichier ne sont pas traités.

User response:

Relancez la commande et indiquez une autre destination pour l'objet qui
n'a pas été traité.

------------------------------------------------------------------------
ANS1396E

L'accès au fichier journal ou au fichier de trace indiqué (nom de
fichier) est refusé.



Explanation:

L'accès au fichier indiqué est refusé. Vous avez indiqué un nom de
fichier journal ou de fichier de trace inaccessible en écriture par
l'utilisateur courant.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que vous avez spécifié un nom de fichier ou de répertoire
correct, corrigez les droits d'accès ou indiquez un nouvel emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1397W

La taille de l'emplacement de la mémoire cache d'instantané n'est pas
suffisante pour cette opération.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre un instantané du volume indiqué.
L'option SNAPSHOTCACHELocation contient un emplacement dont l'espace
libre n'est pas suffisant pour créer l'instantané. L'opération continue
sans prise en charge des instantanés.

System action:

Le client n'effectue pas d'instantané.

User response:

Modifiez la valeur de l'option SNAPSHOTCACHELocation ou nettoyez le
disque désigné par cette option.

------------------------------------------------------------------------
ANS1398E

Les fonctions d'initialisation ne peuvent pas ouvrir l'un des journaux
IBM Spectrum Protect ou un fichier associé : nom-journal. noerr =
valeur-noerr, raison



Explanation:

Le fichier nom-journal" n'a pas pu être ouvert au cours de
l'initialisation. Le système a défini le code d'erreur valeur-noerr. Si
la raison donnée est "accès refusé," l'utilisateur en cours n'a pas les
droits en écriture sur le journal dans le répertoire spécifié. Il est
également possible qu'aucun espace ne soit disponible à l'emplacement de
journal donné.

Sur les systèmes Unix, le journal doit ne pas être placé dans le
répertoire principal. Dans le cas contraire, une erreur "accès refusé"
sera émise.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Définissez la variable d'environnement DSM_LOG (ou DSMI_LOG) sur un
répertoire dans lequel l'utilisateur en cours peut écrire. Vous pouvez
également utiliser l'option ERRORLOGNAME pour spécifier un fichier sur
lequel l'utilisateur en cours possède des droit d'accès en écriture.

------------------------------------------------------------------------
ANS1399W

L'agent d'instantané du volume logique (LVSA) effectue actuellement un
instantané sur ce même volume.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre un instantané du volume indiqué
car l'exécution d'un autre instantané est déjà en cours pour ce volume.
L'opération continue sans prise en charge des instantanés.

System action:

Le traitement de l'instantané s'arrête.

User response:

Attendez la fin de l'autre processus IBM Spectrum Protect pour le
volume, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1400W

L'emplacement de la mémoire cache de l'instantané est incorrect.



Explanation:

L'emplacement de la mémoire cache de l'instantané doit pointer sur un
volume local formaté en NTFS. L'emplacement par défaut de la mémoire
cache se trouve sur le même volume que celui ou s'effectue l'instantané.
L'opération continue sans prise en charge des instantanés.

System action:

Le traitement de l'instantané s'arrête.

User response:

Indiquez un autre emplacement via l'option SNAPSHOTCACHELOCATION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1401W

Le volume virtuel de l'instantané n'est pas accessible.



Explanation:

L'agent LVSA ne peut pas accéder au volume virtuel pendant l'opération
de sauvegarde/archivage sur support de fichiers ouvert car IBM Spectrum
Protect a probablement été démarré via les services du terminal.
L'opération continue sans prise en charge des instantanés.

System action:

Le traitement de l'instantané s'arrête.

User response:

N'utilisez pas les services de terminal pour les instantanés. Relancez
l'opération sur la machine locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1402W

L'instantané n'est pas pris en charge sur une unité éloignée, une unité
amovible ou une unité de réseau SAN.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre un instantané du volume indiqué
car le support de fichiers ouverts n'est pris en charge que sur des
volumes fixes locaux, y compris sur les points de montage des volumes.
L'opération continue sans prise en charge des instantanés.

System action:

Le client n'effectue pas d'instantané.

User response:

Pour bénéficier des avantages du support de fichiers ouverts, vous
pouvez relancer l'opération sur la machine locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS1403E

Erreur de chargement d'une DLL nom de fichier requise



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du chargement d'une bibliothèque de
liaison dynamique. Le chargement de la DLL a échoué.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Vérifiez que votre logiciel de base est à jour et que toutes les DLL
requises par le client IBM Spectrum Protect sont présentes.

------------------------------------------------------------------------
ANS1404E

Erreur de chargement d'une ou de plusieurs fonctions à partir d'une DLL
nom de fichier requise



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du chargement d'une fonction depuis une
bibliothèque de liaison dynamique. Le chargement de la DLL a échoué.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Vérifiez que votre logiciel de base est à jour.

------------------------------------------------------------------------
ANS1405I

Le service 'nom de service' doit être redémarré.



Explanation:

La service doit être relancé pour que les modifications restaurées
soient prises en compte.

System action:

Les modifications ne sont pas effectuées.

User response:

Redémarrez le service.

------------------------------------------------------------------------
ANS1407W

La valeur de l'option DiskBuffSize est ignorée, car Lan-Free est activé.



Explanation:

Étant donné que Lan-Free est activé, la valeur par défaut de l'option
DiskBuffSize sera restaurée.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS1408W

Les modifications précédentes n'ont pas été validées. La machine doit
être relancée avant de pouvoir prendre l'instantané.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre un instantané du volume indiqué
car une opération précédente impliquait de redémarrer la machine pour
prendre en compte les modifications, ce qui n'a pas été le cas.
L'opération continue sans prise en charge des instantanés.

System action:

Le client n'effectue pas d'instantané.

User response:

Redémarrez la machine, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1409I

Une sauvegarde intégrale de la machine virtuelle nom machine virtuelle
sera exécutée parce qu'une option include.resetcbt a été spécifiée pour
la machine virtuelle.



Explanation:

La machine virtuelle a été spécifiée dans une instruction
include.resetcbt. Une sauvegarde intégrale et une réinitialisation de
CBT (Changed Block Tracking) seront exécutées.

System action:

CBT (Changed Block Tracking) sera réinitialisé et une opération de
sauvegarde intégrale sera exécutée pour cette machine virtuelle.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS1410E

Impossible d'accéder au chemin d'accès du réseau.



Explanation:

Le chemin d'accès au réseau est inaccessible en raison d'un éventuel
incident sur le réseau.

System action:

Le client s'arrête.

User response:

Assurez-vous que le réseau est opérationnel et que le chemin est
accessible à l'aide d'une commande système, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1411E

Session de communication abandonnée.



Explanation:

Une session de communication a été abandonnée en raison d'un éventuel
incident sur le réseau.

System action:

Le client s'arrête.

User response:

Assurez-vous que le réseau est opérationnel, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1412E

Le répertoire ou le fichier contient des données EA erronées ou
incohérentes.



Explanation:

Le répertoire ou le fichier contient des données EA erronées ou
incohérentes.

System action:

Le client s'arrête.

User response:

Recherchez les données erronées dans le répertoire ou le fichier. Copiez
le répertoire à un autre emplacement, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1413W

Le fichier 'nom_espace_fichierchemin_d'accèsnom_fichier' n'est pas
reconnu par le système comme étant un fichier disque et ne peut donc pas
être traité.



Explanation:

Le client ne peut pas traiter les types de fichier autres que 'disque',
tels que les fichiers de type 'caractère (character)' et 'canal de
communication nommé (pipe)'. En général, mais pas systématiquement, ce
message est généré pour les noms de fichier habituellement réservés au
système d'exploitation. Ces noms réservés sont AUX, CON, NUL, PRN, COMx
ou LPTx, où 'x' correspond à tout chiffre compris entre 1 et 9 (par
exemple, COM1, LPT3, etc.).

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Supprimez le fichier si vous n'en avez plus besoin ou utilisez une
instruction de type EXCLUDE dans les options du client pour empêcher ce
dernier de traiter le fichier. Sous Windows, les commandes habituelles
de suppression risquent fortement de ne pas fonctionner. Vous devez
faire précéder le nom du fichier des caractères '\\.\'. Par exemple,
"del c:\mydir\lpt4" échouera, contrairement à "del \\.\c:\mydir\lpt4".

------------------------------------------------------------------------
ANS1414W

Ne dispose pas de droits suffisants pour ouvrir un groupe ouvert sur le
serveur.



Explanation:

Un groupe image ouvert existe sur le serveur IBM Spectrum Protect et ne
peut pas être supprimé car les droits de suppression de sauvegarde ne
sont pas définis pour ce poste.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Demandez à l'administrateur de IBM Spectrum Protect de vous accorder les
droits de suppression de sauvegarde pour ce poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS1417W

Le fichier protégé d'état du système "nomfichier" est sauvegardé dans
l'espace fichier de l'unité, et non dans l'espace fichier de l'état du
système.



Explanation:

Les fichiers protégés par Microsoft Windows File Protection (WFP) ou
Microsoft Windows Resource Protection (WRP) font partie du composant
System Writer de Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS), qui
lui-même fait partie de l'état du système. Ces fichiers sont
habituellement sauvegardés comme faisant partie de l'état du système, et
non du système de fichiers sur lequel les fichiers résident. Un problème
lié à l'environnement du système d'exploitation a empêché le fichier
protégé nommé dans le texte du message d'être énuméré en tant que
fichier d'état du système et donc sauvegardé comme faisant partie de
l'état du système. Les conditions qui mènent à ce message ne sont pas
normales. Afin de vérifier que le fichier est protégé, il est sauvegardé
comme faisant partie du système de fichiers sur lequel il réside.

System action:

Le fichier est sauvegardé comme faisant partie du système de fichiers
sur lequel il réside.

User response:

Il est possible de restaurer le système à l'aide des sauvegardes du
système de fichiers et de l'état du système. Toutefois, les causes qui
empêchent les fichiers d'état du système d'être correctement énumérés
doivent être résolues. Sous Microsoft Windows 2008 et Microsoft Windows
2008 R2, vous pouvez utiliser la sous-commande LIST WRITERS DETAILED de
l'utilitaire DiskShadow pour énumérer les fichiers d'état du système.
Sur les autres versions de Microsoft Windows, vous pouvez utiliser
l'utilitaire vshadow avec l'option -wm2 pour énumérer les fichiers
d'état du système. Vérifiez que le fichier indiqué dans ce message n'est
pas répertorié. Remarque : vshadow est un utilitaire que vous pouvez
obtenir auprès de Microsoft. Après avoir confirmé que les fichiers ne
sont pas énumérés, contactez le support technique de votre système
d'exploitation pour obtenir de l'aide afin de diagnostiquer et de
résoudre le problème qui empêche le fichier d'être correctement énuméré
comme faisant partie de l'état du système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1418E

Erreur d'authentification. Le mot de passe associé à l'administrateur
et/ou au poste pour nom_poste a expiré.



Explanation:

L'authentification de la session auprès du serveur a échoué parce que
soit le mot de passe de l'administrateur soit le mot de passe du poste a
expiré.

System action:

Le traitement de l'opération est arrêté.

User response:

Mettez à jour votre mot de passe administrateur et/ou de poste pour le
poste identifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS1420E

Document de mappe de volume (tsmvolmap.txt) introuvable.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'ASR (Automated System Recovery) VSS.
Consultez dsmerror.log pour plus d'informations.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Demandez à votre administrateur système de vérifier le journal des
erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1421E

L'objet image 'type objet' n'a pas été trouvé sur le serveur.



Explanation:

L'objet image indiqué de type type objet n'a pas pu être localisé sur le
serveur. L'opération ne peut pas aboutir sans cet objet.

System action:

L'opération s'est terminée.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client d'autres messages
pouvant indiquer la cause de l'incident. Exécutez l'action corrective
proposée par les messages puis relancez l'opération. Si l'incident
persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1423W

'système-fichiers' est un point de montage virtuel. La migration n'est
pas prise en charge sur les points de montage virtuels.



Explanation:

IBM Spectrum Protect HSM ne prend pas en charge les points de montage
virtuels dans les systèmes de fichiers gérés. Les fichiers du dossier de
point de montage virtuel ne peuvent pas être migrés.

System action:

IBM Spectrum Protect tente de continuer l'opération en cours.

User response:

N'utilisez pas de points de montage virtuels dans les systèmes de
fichiers gérés par HSM. Utilisez plutôt les règles
d'inclusion/exclusion.

------------------------------------------------------------------------
ANS1424W

Nouvelle tentative d'exécution de l'opération sur l'image du volume nom
d'espace fichiers.



Explanation:

La transaction liée à l'opération sur l'image du volume nom d'espace
fichiers a échoué en raison du problème décrit dans le(s) message(s)
précédent(s).

System action:

Une nouvelle opération sera tentée sur l'image.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1425E

L'opération d'image pour le volume nom espace de fichier ne peut pas
être retentée suite à une erreur grave.



Explanation:

Aucune.

System action:

L'opération d'image a échoué pour le volume indiqué.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1426E

Une erreur s'est produite lors de la création de l'arborescence des
répertoires de registre.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect utilise une structure intermédiaire des
répertoires sur le poste client dans le cadre du processus de sauvegarde
du registre Windows. Le client n'a pas pu créer cette structure de
répertoires intermédiaire, empêchant ainsi la sauvegarde du registre
Windows. Cet incident peut survenir si vous ne disposez pas des droits
suffisants pour exécuter les opérations de sauvegarde, si le client est
incapable d'attribuer plus de mémoire depuis le système, ou si un
composant au sein de la structure des répertoires existe déjà sous forme
de fichier.

System action:

Le registre Windows n'est pas sauvegardé.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client tout autre message
consigné en même temps que celui-ci et prenez les mesures correctives
(s'il y en a) proposées dans ces messages. Vérifiez que le compte sous
lequel l'opération s'exécute dispose de privilèges suffisants. Vérifiez
que le système dispose de suffisamment de mémoire pour exécuter le
processus. Retirez le répertoire ADSM.SYS de la racine de votre unité
système, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez
le service de support de IBM pour obtenir davantage d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1427I

Fonction de sauvegarde du registre exécutée.



Explanation:

La sauvegarde du registre a été correctement exécutée.

System action:

Aucune.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1428E

La sauvegarde du registre a échoué.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le registre n'a pas été sauvegardé.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1429I

Fonction de restauration du registre exécutée.



Explanation:

La fonction de restauration du registre a été correctement exécutée.

System action:

Aucune.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1430W

La machine doit être redémarrée pour prendre en compte les
modifications.



Explanation:

L'opération de restauration effectue des modifications qui ne seront
prises en compte qu'après le réamorçage de la machine. Il est important
de noter que le système ou ses applications peuvent être instables
jusqu'au réamorçage.

System action:

Aucune

User response:

Réamorcez la machine le plus vite possible après la fin de l'opération
de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1431E

La restauration du registre a échoué.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le registre n'a pas été restauré.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1432E

Mot clé attendu après le mot clé 'mot clé'.



Explanation:

Une commande de registre erronée a été entrée.

System action:

La fonction de registre n'est pas appelée.

User response:

Reportez-vous au guide de référence.

------------------------------------------------------------------------
ANS1433E

Argument 'entrée' hors contexte après le mot clé 'mot clé'



Explanation:

Une commande de registre erronée a été entrée.

System action:

La fonction de registre n'est pas appelée.

User response:

Reportez-vous au guide de référence.

------------------------------------------------------------------------
ANS1434E

Argument 'entrée' incorrect après le mot clé 'mot clé'



Explanation:

Une commande de registre erronée a été entrée.

System action:

La fonction de registre n'est pas appelée.

User response:

Reportez-vous au guide de référence.

------------------------------------------------------------------------
ANS1435E

Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde d'une clé du registre.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le registre n'a pas été sauvegardé.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1436E

Une erreur s'est produite lors du remplacement d'une clé de registre.



Explanation:

Aucune.

System action:

La clé de registre est restaurée sur le serveur, mais ne peut pas être
activée dans le registre. La clé de registre en cours reste active.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1437I

Fonction de sauvegarde des journaux d'événements exécutée.



Explanation:

La sauvegarde des journaux d'événements a été correctement exécutée.

System action:

Aucune.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1438E

La sauvegarde des journaux des événements à échoué.



Explanation:

Aucune.

System action:

Les journaux des événements n'ont pas été sauvegardés.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1439I

Fonction de restauration des journaux d'événements exécutée.



Explanation:

La fonction de restauration des journaux d'événements a été correctement
exécutée.

System action:

Aucune.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1440E

La restauration des journaux des événements a échoué.



Explanation:

Aucune.

System action:

Les journaux des événements n'ont pas été restaurés.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1441E

Mot clé attendu après le mot clé 'mot clé'.



Explanation:

Une commande de journalisation des événements erronée a été entrée.

System action:

La fonction de journalisation des événements n'est pas appelée.

User response:

Reportez-vous au guide de référence.

------------------------------------------------------------------------
ANS1442E

Argument 'entrée' hors contexte après le mot clé 'mot clé'



Explanation:

Une commande de journalisation des événements erronée a été entrée.

System action:

La fonction de journalisation des événements n'est pas appelée.

User response:

Reportez-vous au guide de référence.

------------------------------------------------------------------------
ANS1443E

Argument 'entrée' incorrect après le mot clé 'mot clé'



Explanation:

Une commande de journalisation des événements erronée a été entrée.

System action:

La fonction de journalisation des événements n'est pas appelée.

User response:

Reportez-vous au guide de référence.

------------------------------------------------------------------------
ANS1444E

Une erreur s'est produite lors de la création de l'arborescence de
sauvegarde du journal des événements.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect utilise une arborescence intermédiaire
sur le poste client dans le cadre du processus de sauvegarde du journal
des événements de Windows. Le client n'a pas pu créer cette structure de
répertoires intermédiaire, empêchant ainsi la sauvegarde des journaux
d'événements Windows. Cet incident peut survenir si vous ne disposez pas
des droits suffisants pour exécuter les opérations de sauvegarde, si le
client est incapable d'attribuer plus de mémoire depuis le système, ou
si un composant au sein de la structure des répertoires existe déjà sous
forme de fichier.

System action:

Les journaux des événements Windows ne sont pas sauvegardés.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client tout autre message
consigné en même temps que celui-ci et prenez les mesures correctives
(s'il y en a) proposées dans ces messages. Vérifiez que le compte sous
lequel l'opération s'exécute dispose de privilèges suffisants. Vérifiez
que le système dispose de suffisamment de mémoire pour exécuter IBM
Spectrum Protect. Retirez le répertoire ADSM.SYS de la racine de votre
unité système, puis relancez l'opération. Si le problème persiste,
contactez le service de support de IBM pour obtenir davantage d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1445E

ERREUR : impossible de créer l'objet image de NAS.



Explanation:

La création de l'objet image de NAS a échoué pour l'une des raisons
suivantes :

*  Un utilisateur non autorisé a appelé la commande NAS.

*  Les opérations liées à NAS ne sont pas compatibles avec la plateforme
   utilisée.

*  La bibliothèque des programmes complémentaires NAS est introuvable.

System action:

L'opération voulue sur NAS n'a pas eu lieu.

User response:

Recommencez après avoir corrigé la cause de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS1446E

Document de sauvegarde ASR VSS (ASRBackupDoc.xml) introuvable.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'ASR (Automated System Recovery) VSS.
Consultez dsmerror.log pour plus d'informations. Les causes possibles à
cette erreur sont les suivantes :

*  Vous tentez de restaurer une machine exécutant un système
   d'exploitation existant tel que Windows XP ou Windows 2003. La
   restauration ASR VSS n'est pas prise en charge pour les systèmes
   d'exploitation existants.

*  Vous tentez d'exécuter une restauration ASR à partir d'une sauvegarde
   créée par un client antérieur à la version 6.2.2. De telles
   sauvegardes n'ont pas de fichier ASRBackupDoc.xml.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Demandez à votre administrateur système de vérifier le journal des
erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1447W

Impossible d'ouvrir le fichier contenant les mots de passe pour la
section nom-serveur spécifiée en raison d'une erreur interne.



Explanation:

Une erreur interne s'est produite dans le client IBM Spectrum Protect
for Space Management. Impossible d'ouvrir le fichier dans lequel les
données d'identification d'IBM Spectrum Protect sont stockées.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur système ou votre technicien de maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS1448E

La commande commande n'est pas prise en charge par le serveur en cours.



Explanation:

Le serveur auquel est connecté le client ne prend pas en charge la
commande.

1. Si la commande est "set event", le serveur ne prend pas en charge les
   règles d'administration basées sur des événements. Cette commande
   nécessite que le serveur prenne en charge les règles d'administration
   basées sur des événements. Cette prise en charge n'est disponible
   qu'à partir de la Version 5.2.2 et versions supérieures des serveurs
   IBM Spectrum Protect.

2. Si le message affiche une autre commande, le serveur est configuré de
   manière à prendre en charge la protection des données archivées
   pendant la période de conservation et ne peut pas traiter
   d'opérations non associées à cette fonction.

System action:

La commande est ignorée et le reste du traitement se poursuit.

User response:

Connectez-vous au serveur approprié et relancez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1449W

Une erreur inattendue, sans gravité, s'est produite. La suppression d'un
instantané (groupe/volume) a échoué. Cette erreur est vraisemblablement
due au fait que l'instantané n'existe plus. Le traitement se poursuit...
ID de l'instantané IBM Spectrum Protect : id-instantané nom de la
fonction IBM Spectrum Protect : nom-fonction fonction IBM Spectrum
Protect : description-fonction code retour IBM Spectrum Protect : code
retour fichier IBM Spectrum Protect : nom-fichier (numéro-ligne)



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en lui indiquant les
informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS1450W

L'option -FILENAME a été définie sans nom de fichier. Les données en
sortie vont être écrites dans nom de fichier.



Explanation:

L'option -FILENAME a été définie, mais le nom de fichier n'a pas été
précisé.

System action:

Les données en sortie vont être écrites dans le fichier par défaut.

User response:

Relancez la commande en indiquant un nom de fichier valide, ou utilisez
les informations qui ont été écrites dans le fichier par défaut.

------------------------------------------------------------------------
ANS1453W

L'option IMAGEGAPSIZE n'est pas prise en charge pour les systèmes de
fichiers non-NTFS. Le volume entier va être sauvegardé.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le volume entier est sauvegardé.

User response:

Pour plus d'informations sur l'option IMAGEGAPSIZE, reportez-vous au
manuel du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1454W

Les informations sur les blocs utilisés n'ont pas pu être obtenues pour
nom. Le volume entier va être sauvegardé.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le volume entier est sauvegardé.

User response:

Le journal des erreurs du client peut contenir des messages
supplémentaires permettant d'identifier le problème. Relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1455E

La valeur 'valeur option -vmname' pour l'option -vmname aurait pour
effet de restaurer plusieurs machines virtuelles avec le même nom.
Utilisez les mots clés '*', <time> ou <timestamp> pour différencier les
noms des machines virtuelles restaurées.



Explanation:

La commande de restauration de machine virtuelle spécifiait plusieurs
machines virtuelles. La valeur spécifiée pour l'option -vmname aurait eu
pour effet de restaurer ces machines virtuelles avec le même nom.

System action:

La restauration a été arrêtée.

User response:

Utilisez les mots clés '*', '<time>' ou '<timestamp>' dans l'option
-vmname afin que chaque machine virtuelle soit restaurée avec un nom
différent. Si l'option -vmname n'est pas spécifiée, chaque machine
virtuelle sera restaurée sous son nom d'origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1458I

La taille du fichier OBF associé au volume nom est insuffisante pour le
transfert de données hors serveur.



Explanation:

Le fichier OBF associé au volume n'est pas assez grand pour lancer le
transfert des données hors serveur. Il ne sera donc pas transmis hors
serveur.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1459E

L'ASR (Automated System Recovery) VSS a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'ASR (Automated System Recovery) VSS.
Consultez dsmerror.log pour plus d'informations.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Demandez à votre administrateur système de vérifier le journal des
erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1461E

Erreur lors du traitement de "nom d'espace fichiers chemin d'accès nom
de fichier" : type de chiffrement non pris en charge.



Explanation:

Les fichiers que vous tentez de restaurer ou de récupérer ont été
sauvegardés ou archivés dans une version ultérieure du client IBM
Spectrum Protect. Le type de chiffrement du fichier n'est pas pris en
charge par le client courant.

System action:

L'objet a été ignoré.

User response:

Restauration ou récupération d'un fichier dans la version du client IBM
Spectrum Protect la plus récente.

------------------------------------------------------------------------
ANS1463E

Erreur inattendue dans la bibliothèque cryptographique.



Explanation:

Une erreur inattendue s'est produite dans la bibliothèque
cryptographique. Pour plus d'informations, voir le journal des erreurs.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations sur l'origine de l'incident, voir le journal
des erreurs (ANS1467E). Vérifiez que le client IBM Spectrum Protect est
correctement installé. Au besoin, réinstallez le client et/ou l'API. Si
l'incident persiste, contactez le service d'assistance technique IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1464S

Impossible de charger la bibliothèque de chiffrement ICC.



Explanation:

Le processus utilise une bibliothèque de cryptographie installée
automatiquement avec le client et chargée à l'exécution. Le client ne
peut pas continuer si la bibliothèque n'est pas chargée.

System action:

Le client est arrêté.

User response:

Recherchez ANS 1467E dans le journal des erreurs afin de déterminer la
cause du problème. Vérifiez que votre client IBM Spectrum Protect est
correctement installé. Si nécessaire, réinstallez le client et/ou l'API.
Si le problème persiste, contactez le support technique IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1465E

Conflit entre les options ERRORLOGMAX et ERRORLOGRETENTION spécifiées.



Explanation:

Des valeurs ont été spécifiées à la fois pour l'option ERRORLOGMAX et
l'option ERRORLOGRETENTION. Ces options s'excluent mutuellement.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Spécifiez une valeur différente de zéro pour ERRORLOGMAX si vous
souhaitez que le journal des erreurs soit traité en boucle lorsqu'il
atteint la valeur maximale spécifiée. Utilisez l'option
ERRORLOGRETENTION si vous souhaitez que le journal des erreurs soit
limité en taille selon un critère temporel.

------------------------------------------------------------------------
ANS1466E

Conflit entre les options SCHEDLOGMAX et SCHEDLOGRETENTION indiquées.



Explanation:

Les valeurs ont été indiquées pour les options SCHEDLOGMAX et
SCHEDLOGRETENTION. Ces options s'excluent mutuellement.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Spécifiez une valeur différente de zéro pour SCHEDLOGMAX si vous voulez
que le journal de planification IBM Spectrum Protect recommence en
boucle depuis le début lorsque l'option atteint la valeur maximum
spécifiée. Utilisez l'option SCHEDLOGRETENTION si vous voulez limiter la
taille du journal de planification en fonction d'un planning basé sur le
temps.

------------------------------------------------------------------------
ANS1467E

Sous-programme ICC sous programme icc renvoyé : majRC = majRC, minRC =
minRC, desc = 'desc'.



Explanation:

Une erreur s'est produite dans la bibliothèque cryptographique ICC. Ce
message contient des codes retour et une description du problème que le
service d'assistance technique IBM Spectrum Protect peut utiliser pour
déterminer la cause de l'erreur.

System action:

Le client s'arrête.

User response:

Vérifiez que le client IBM Spectrum Protect est correctement installé.
Au besoin, réinstallez le client et/ou l'API. Si l'incident persiste,
contactez le service d'assistance technique IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1468E

Echec de la sauvegarde des fichiers de reprise système automatisée. Pas
de sauvegarde des fichiers.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde des fichiers requis pour
la reprise système automatisée. Aucun fichier n'a été sauvegardé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Demandez à l'administrateur système d'examiner le journal des erreurs.
Assurez-vous que le compte Windows par lequel vous exécutez cette
commande dispose des droits d'accès de l'administrateur et réexécutez la
commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1469E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiers chemin d'accès nom
de fichier' ; clé de chiffrement incorrecte.



Explanation:

La clé entrée ne correspond pas à la clé utilisée pour le chiffrement du
fichier pendant la sauvegarde. Ce fichier ne peut être restauré que si
la clé appropriée est entrée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération en entrant la clé appropriée.

------------------------------------------------------------------------
ANS1470E

Impossible de charger les fonctions GPFS nécessaires à la prise en
charge de la liste de contrôle d'accès et des attributs étendus :
ignorer nom du chemin



Explanation:

Les fonctions GPFS qui gèrent la liste de contrôle d'accès GPFS et les
attributs étendus n'ont pas été chargées.

System action:

L'objet est ignoré. Le traitement continue avec l'objet suivant.

User response:

Vérifiez que le logiciel GPFS est installé sur le système et retentez
l'opération. Sous Linux, vérifiez que le lien symbolique approprié a été
créé dans le répertoire /usr/lib/ pour la bibliothèque partagée GPFS
libgpfs.so.

------------------------------------------------------------------------
ANS1471E

La création du fichier d'informations système pour la reprise système
automatisée a échoué. Echec de la sauvegarde de la reprise système
automatisée.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la création du fichier d'informations
système (asr.sif) nécessaire à la reprise système automatisée. Echec de
la sauvegarde de la reprise système automatisée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Demandez à l'administrateur système d'examiner le journal des erreurs.
Assurez-vous que le compte Windows par lequel vous exécutez cette
commande dispose des droits d'accès de l'administrateur et que vous avez
accès au répertoire de mise en attente des objets système <unité
système> :\adsm.sys. Réexécutez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1472E

Impossible d'ajouter l'entrée au fichier d'informations sur la reprise
système automatisée. Echec de la sauvegarde de la reprise système
automatisée.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'ajout d'une entrée au fichier
d'informations système (asr.sif) nécessaire à la reprise système
automatisée. Echec de la sauvegarde de la reprise système automatisée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Demandez à l'administrateur système d'examiner le journal des erreurs.
Assurez-vous que le compte Windows par lequel vous exécutez cette
commande dispose des droits d'accès de l'administrateur et réexécutez la
commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1473E

Session refusée : la connexion TCP/IP pour mémoire partagée a échoué



Explanation:

Une tentative de connexion au serveur local à l'aide du protocole de
mémoire partagée a échoué au cours de communications TCP/IP. Cette
erreur peut se produire lorsque le serveur n'est pas sur le port
approprié, ou lorsqu'il est en panne.

System action:

Session refusée. Le traitement est arrêté.

User response:

Attendez que le serveur soit à nouveau disponible puis relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1474E

Une erreur s'est produite lors de l'utilisation du protocole de mémoire
partagée



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant la lecture ou l'écriture de données à
l'aide du protocole de communication de mémoire partagée.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas exécuter l'opération demandée.

User response:

Consultez le journal de trace pour plus d'informations, puis relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1475E

Droits insuffisants pour une connexion à la zone de mémoire partagée



Explanation:

L'utilisateur ayant émis la commande ne dispose pas des droits lui
permettant de se connecter au segment de mémoire partagée. Lorsque le
serveur crée un segment de mémoire partagée, il en attribue la propriété
à l'ID utilisateur du processus (dsmserv). Ensuite, seuls les processus
exécutés sous cet ID ou au niveau superutilisateur sont autorisés à se
connecter au segment (et par conséquent au serveur).

System action:

La session est refusée et le traitement interrompu.

User response:

Si possible, lancez la commande sous l'ID utilisateur du processus
exécutant dsmserv. Sinon, demandez l'aide de l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1476E

CLUSTERNODE a la valeur OUI mais le démon d'informations relatives à la
grappe n'est pasdémarré.



Explanation:

Le démon d'informations relatives à la grappe HACMP doit être lancé pour
que l'option CLUSTERNODE soit indiquée.

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Démarrez le démon d'informations relatives à la grappe HACMP.

------------------------------------------------------------------------
ANS1477E

CLUSTERNODE a la valeur OUI mais la bibliothèque de chargement de la
grappe n'est pas valide.



Explanation:

La bibliothèque de chargement fournie par le système d'exploitation pour
obtenir le nom de la grappe est incorrecte. Il peut s'agir d'une
bibliothèque de chargement obsolète ne contenant pas les routines
attendues par ce produit.

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Assurez-vous que le dernier logiciel de grappe est installé sur le
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1478E

CLUSTERNODE a la valeur OUI mais le logiciel de grappe n'est pas
disponiblesur ce système.



Explanation:

La bibliothèque de chargement fournie par les systèmes d'exploitation
pour obtenir le nom de grappe n'est pas disponible sur ce système.

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Assurez-vous que le logiciel de grappe est installé sur le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1479E

CLUSTERNODE a la valeur OUI mais cette machine ne fait pas partie
d'unegrappe.



Explanation:

Cette machine ne fait pas partie d'une grappe. Une des causes possibles
est que le service de grappe n'a pas été configuré correctement ou que
la grappe est en cours d'initialisation.

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Assurez-vous que le logiciel de grappe est configuré correctement. Si la
grappe est en cours d'initialisation, relancez l'opération
ultérieurement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1480E

CLUSTERNODE a la valeur OUI mais le service de grappe n'est pas
activésur ce système.



Explanation:

Le service de grappe n'a pas été activé sur ce système.

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Activez le service de grappe sur le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1481E

L'option CLUSTERNODE n'est pas prise en charge sur ce système.



Explanation:

Cette option n'est pas prise en charge sur ce système.

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Désactivez l'option CLUSTERNODE dans le fichier d'options local.

------------------------------------------------------------------------
ANS1482E

Une erreur inattendue (code retour) s'est produite alors que le
programme tentait d'obtenir le nom de la grappe à partir du système.



Explanation:

Une erreur inconnue s'est produite alors que le programme tentait
d'obtenir le nom de la grappe auprès du service de grappe. Le code
d'erreur correspond au code fourni par le service de grappe utilisé dans
l'environnement de ce système d'exploitation.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation de votre logiciel cluster pour obtenir
l'explication associée à ce code d'erreur. Vérifiez que le service de
grappe est opérationnel, puis relancez l'opération IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1483I

Elagage du journal des opérations planifiées lancé.



Explanation:

La fonction d'élagage du journal des opérations planifiées a été lancée.

System action:

Le journal des opérations planifiées a été élagué.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1484I

Elagage du journal des opérations planifiées exécuté.



Explanation:

L'élagage du journal des opérations planifiées s'est terminé sans
erreur.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1487E

Erreur au cours de la sauvegarde du référentiel WMI. La base de données
ne sera pas sauvegardée.



Explanation:

Le journal des événements de Windows et le journal des erreurs peuvent
contenir des informations supplémentaires en rapport avec cette erreur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Recherchez dans le journal des événements de Windows et le journal des
erreurs de des messages en rapport avec WMI. Vérifiez que le service WMI
est démarré.

------------------------------------------------------------------------
ANS1489E

Echec de l'arrêt du service WMI. Aucun fichier ne sera restauré.



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant l'arrêt du service WMI. La base de
données ne sera pas restaurée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Recherchez dans le journal des événements de Windows et le journal des
erreurs client des messages en rapport avec WMI. Vous pouvez avoir
besoin de mettre au repos l'activité WMI ou de réamorcer la machine afin
de libérer les ressources qui empêchent l'arrêt du service WMI.

------------------------------------------------------------------------
ANS1490W

Spécification de fichier 'spécfich' ignorée. Une liste des fichiers a
déjà été spécifiée.



Explanation:

Un argument non-option (spécification de fichier) a été détecté après le
traitement de -FILELIST.

System action:

L'argument est ignoré.

User response:

Avec cette commande vous pouvez avoir soit une option -FILELIST, soit
des spécifications de fichiers explicites, mais pas les deux à la fois.

------------------------------------------------------------------------
ANS1492S

Point de montage virtuel non valide nom_espace_fichier : fichier
introuvable.



Explanation:

L'option VIRTUALMOUNTPOINT spécifiée dans le fichier d'options système
n'est pas valide car le point de montage en question est introuvable
dans le système de fichiers.

System action:

Le processus tente de poursuivre l'opération en cours.

User response:

Vérifiez le point de montage virtuel dans le fichier d'options système
et assurez-vous qu'il existe dans le système de fichiers. Relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1493S

Point de montage virtuel non valide nom_espace_fichier : accès refusé.



Explanation:

L'option VIRTUALMOUNTPOINT spécifié dans le fichier d'options système
n'est pas valide car l'accès au point de montage en question est refusé.

System action:

Le processus tente de poursuivre l'opération en cours.

User response:

Vérifiez la valeur de l'option VIRTUALMOUNTPOINT du fichier d'options
système et assurez-vous que le point de montage en question est
accessible. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1494S

Point de montage virtuel non valide nom_espace_fichier : lien
symbolique.



Explanation:

L'option VIRTUALMOUNTPOINT spécifiée dans le fichier d'options système
n'est pas valide car le point de montage en question est un lien
symbolique et l'option FOLLOWSYMBOLIC n'est pas définie.

System action:

Le processus tente de poursuivre l'opération en cours.

User response:

Définissez l'option FOLLOWSYMBOLIC sur YES dans le fichier d'options
utilisateur. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1495S

Point de montage virtuel nom_espace_fichier non valide : autre erreur,
rc = code_retour.



Explanation:

L'option VIRTUALMOUNTPOINT spécifiée dans le fichier d'options système
n'est pas valide.

System action:

Le processus tente de poursuivre l'opération en cours.

User response:

Vérifiez que le point de montage virtuel est bien un répertoire et qu'il
est accessible à partir de l'interpréteur de commandes, puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1496W

Détection d'une option d'inclusion ou d'exclusion en double, 'option
nom_fichier' lors du traitement du fichier des options du client. Cela
risque de générer des résultats inattendus.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une instruction en double lors du
traitement des options du client. Cela risque de générer des résultats
inattendus.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Assurez-vous que vous avez obtenu le résultat escompté. Si ce n'est pas
le cas, supprimez l'instruction en double dans le fichier des options du
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1497W

Détection d'une option d'inclusion ou d'exclusion en double, 'option
nom_fichier' lors du traitement des options du client transmises par le
serveur. Cela risque de générer des résultats inattendus.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une instruction en double lors du
traitement des options du client par le serveur. Cela risque de générer
des résultats inattendus.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Assurez-vous que vous avez obtenu le résultat escompté. Si ce n'est pas
le cas, corrigez le fichier des options du client ou les options
transmises par le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1498E

Echec de l'arrêt des services IIS. Aucun fichier ne sera restauré.



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant l'arrêt des services IIS (Internet
Information Services). La métabase ne sera pas restaurée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Recherchez dans le journal des événements de Windows et le journal des
erreurs client des messages en rapport avec les services IIS (Internet
Information Services). Vous pouvez avoir besoin de mettre au repos
l'activité IIS ou de réamorcer la machine afin de libérer les ressources
qui empêchent l'arrêt du service IIS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1499E

La création de la table des matières a échoué.



Explanation:

Un incident s'est produit sur le serveur au cours de la création de la
table des matières.

System action:

La table des matières n'a pas été créée.

User response:

Ce code d'abandon indique qu'un incident s'est produit lors de la
création d'une table des matières sur le serveur. L'administrateur
système devra consulter le journal d'activité du serveur pour déterminer
la cause de cet incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS1500E

Le module dsmtca est introuvable dans le répertoire d'installation.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu trouver le module dsmtca dans le
répertoire approprié.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Réinstallez le produit.

------------------------------------------------------------------------
ANS1501E

Les droits du propriétaire/d'exécution de dsmtca ne sont pas valides



Explanation:

Les droits du propriétaire/d'exécution de dsmtca ne sont pas valides.

System action:

IBM Spectrum Protect s'arrête.

User response:

Faites vérifier les instructions d'installation de votre client par
votre administrateur système pour vous assurer que les droits d'accès de
dsmtca sont correctement définis.

------------------------------------------------------------------------
ANS1502E

L'accès pour exécuter la commande dsmtca ou dsmenc a été refusé.



Explanation:

L'utilisateur du client de sauvegarde-archivage ne dispose pas des
droits d'exécution du module dsmtca ou dsmenc.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1503E

Mot de passe valide non disponible pour le serveur 'nom-serveur'.
L'administrateur système doit exécuter le client de sauvegarde-archivage
et entrer le mot de passe afin de l'enregistrer en local.



Explanation:

Le fichier contenant le mot de passe enregistré pour le serveur spécifié
nom-serveur n'est pas disponible.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

L'administrateur de votre système doit définir et enregistrer un nouveau
mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1504E

Erreur au démarrage du processus dsmtca ou dsmenc.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du démarrage du processus dsmtca ou
dsmenc ; plus spécifiquement, la fonction fork() a échoué.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Erreur système probable. Si le problème persiste, réamorcez le poste de
travail.

------------------------------------------------------------------------
ANS1505W

Sauvegarde par image pour la totalité du volume nom_volume en cours. La
valeur de l'option IMAGEGAPSIZE de taille_écart_image est ignorée car ce
niveau du système d'exploitation ne prend pas en charge la sauvegarde
par image de bloc utilisé. Mettez à niveau vers AIX 5.3 niveau de
maintenance 7 ou ultérieur pour effectuer une sauvegarde par image de
bloc utilisé.



Explanation:

AIX 5.3 niveau de maintenance 7 ou ultérieur dispose de correctifs
nécessaires à la prise en charge de la sauvegarde par image de bloc
utilisé.

System action:

La totalité du volume a été sauvegardée.

User response:

Mettez à niveau vers AIX 5.3 niveau de maintenance 7 ou ultérieur pour
effectuer une sauvegarde par image de bloc utilisé.

------------------------------------------------------------------------
ANS1506E

Le processus IBM Spectrum Protect dsmtca a reçu une demande non valide.



Explanation:

Le processus dsmtca ou dsmenc a été appelé par le client de
sauvegarde-archivage et a reçu un argument de demande inconnu dans
l'appel.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Il est possible que le processus dsmtca ou dsmenc ait été appelé par
erreur par un processus autre que le client de sauvegarde-archivage.
Dans le cas contraire, il s'agit donc d'une erreur interne. Si le
problème persiste, adressez-vous au représentant de service IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1507E

Cette action requiert les droits d'administration IBM Spectrum Protect
sur ce système.



Explanation:

Une activité qui doit être réalisée par l'administrateur IBM Spectrum
Protecta été tentée (par exemple, une inscription ouverte, une
suppression d'espace fichier ou une mise à jour de mot de passe).

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Si l'activité est requise, l'administrateur de ce système doit la
réaliser.

------------------------------------------------------------------------
ANS1508E

Erreur lors de l'attribution de sémaphores.



Explanation:

Erreur lors de l'allocation de sémaphores ; ils sont insuffisants.

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Contactez l'administrateur système et demandez-lui s'il est possible
d'augmenter le nombre de sémaphores de votre système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1509E

Erreur lors de la définition ou de l'attente de sémaphores.



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant une tentative de définition ou
d'attente de sémaphores.

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Erreur système probable. Si l'incident persiste, relancez le poste de
travail.

------------------------------------------------------------------------
ANS1510W

Le groupe de sauvegarde spécifié n'existe pas ou il ne contient pas de
données de fichier.



Explanation:

Le groupe de sauvegarde spécifié n'existe pas ou il ne contient pas de
données de fichier pour le nom de poste indiqué. La commande Restore
backupset est limitée aux groupes de sauvegarde qui contiennent des
données de type fichier. Pour restaurer une sauvegarde d'image à partir
d'un groupe de sauvegarde, utilisez la commande Restore image.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Si un groupe de sauvegarde incorrect a été spécifié, relancez la
commande avec le nom de groupe de sauvegarde correct. Si vous tentez de
restaurer une image à partir d'un groupe de sauvegarde, voir la commande
Restore image afin de connaître la syntaxe correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS1511I

Numéro de session de restauration entré non valide. Réessayez.



Explanation:

Vous avez entré un numéro qui n'est pas affiché dans la liste des
restaurations réitérables. Le numéro entré est inférieur à un ou
supérieur au plus grand numéro d'article affiché.

System action:

Le client attend que vous fassiez une sélection valide.

User response:

Entrez un numéro proposé dans la liste ou 'Q' pour quitter.

------------------------------------------------------------------------
ANS1512E

L'événement planifié 'événement' a échoué. Code retour = valeur.



Explanation:

Une ou plusieurs conditions d'erreur ont été rencontrées et ont empêché
l'aboutissement du planning. Ce message est précédé d'autres messages
indiquant les problèmes spécifiques rencontrés lors de l'opération.

System action:

L'événement planifié a échoué.

User response:

Recherchez dans le journal des opérations planifiées et le journal
d'erreurs des messages spécifiant les problèmes rencontrés lors de
l'opération. Corrigez les conditions ayant causé l'apparition de ces
messages. Les mesures correctives dépendront des erreurs spécifiques qui
se sont produites.

Pour plus d'informations sur les codes retour, recherchez "codes retour
client" dans la documentation du produit
(www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7/).

------------------------------------------------------------------------
ANS1513E

Le changement de nom de l'objet 'object_name' est ignoré.
Condition_erreur.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ignore le changement de l'objet spécifié car il
existe sur le serveur un objet ayant le même nom long mais dont les
attributs sont différents.

System action:

L'opération de sauvegarde se poursuit. L'objet spécifié arrivera à
expiration pendant la prochaine sauvegarde incrémentielle.

User response:

L'objet est ignoré si l'une des conditions ci-après est remplie :

   L'objet LN (long name, nom long) possède une date d'insertion plus
   récente que l'objet SN (short name, nom abrégé) ;
   Les classes de gestion pour LN et SN ne correspondent pas ;
   Les groupes de copie pour LN et SN ne correspondent pas ;
   LN et SN ont des propriétaires différents ;
   Les dates de création de LN et de SN ne correspondent pas ;
   L'attribut de nom abrégé de LN ne correspond pas à SN.

Si vous ne pouvez pas déterminer ce qui ne va pas, signalez le problème
à votre technicien de maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS1514W

Les mots de passe de la clé de chiffrement sont différents.



Explanation:

Les mots de passe de la clé sont différents.

System action:

Le processus autorise une nouvelle tentative.

User response:

Entrez le mot de passe correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS1515E

Le chargement de la table des matières a échoué.



Explanation:

Un incident s'est produit sur le serveur au cours du chargement de la
table des matières.

System action:

La table des matières n'a pas été chargée.

User response:

Ce code d'abandon indique qu'un incident s'est produit lors du
chargement d'une table des matières sur le serveur. L'administrateur
système devra consulter le journal d'activité du serveur pour déterminer
la cause de cet incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS1519E

Votre poste n'est pas autorisé à supprimer des fichiers de sauvegarde.



Explanation:

Le serveur n'autorise pas votre poste à supprimer des fichiers de
sauvegarde.

System action:

Le processus n'a pas supprimé les fichiers de sauvegarde.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1520E

Impossible d'écrire dans le journal des erreurs de IBM Spectrum Protect
: numéro d'erreur = numéro d'erreur,



Explanation:

Un échec s'est produit lors de l'écriture des données dans le fichier
journal dsmerror ou dsierror. Le système renvoie le code d'erreur numéro
d'erreur. Il se peut qu'aucun espace ne soit disponible à l'emplacement
du fichier journal en question.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Définissez la variable d'environnement DSM_LOG (ou DSMI_LOG) dans un
répertoire disposant d'assez d'espace pour écrire les données de
journalisation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1521E

Echec lors de l'écriture dans un fichier journal de IBM Spectrum Protect
ou un fichier journal apparenté : file-name, errno = errno-value, reason



Explanation:

Une défaillance est survenue lors de l'écriture dans un fichier journal
ou une fichier apparenté : file-name. Le système renvoie le code
d'erreur numéro d'erreur. L'explication système de ce code d'erreur est
: reason. L'une des cause peut-être le fait qu'aucun espace ne soit
disponible à l'emplacement du fichier journal en question.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Définissez la variable d'environnement DSM_LOG (ou DSMI_LOG) dans un
répertoire disposant d'assez d'espace pour écrire les données de
journalisation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1522W

Le type de système de fichiers filespace est trop ancien et seule la
restauration peut être effectuée



Explanation:

Le système de fichiers est ancien, seule la fonction de restauration est
prise en charge par le client de sauvegarde-archivage

System action:

Seule la restauration peut être effectuée pour ce système de fichiers.

User response:

Ce système de fichiers n'est plus pris en charge par Apple, seule une
opération de restauration peut donc être effectuée pour ce système de
fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS1523E

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service TSA/SMDR.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors d'un appel au service TSA/SMDR. Ce
message fait habituellement suite à d'autres messages contenant des
informations plus détaillées sur l'incident.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Pour plus d'informations, voir les messages précédents répertoriés dans
le fichier journal dsmerror.log. Si ces messages ne vous permettent pas
d'identifier la cause de l'incident, contactez votre administrateur
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1528I

Le processus convertit le fichier-journal du mode continu (élagage) vers
le mode en boucle. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.



Explanation:

Le fichier fichier-journal était auparavant en mode continu, dans lequel
le seul contrôle de la taille du ficher était effectué via l'option
ERRORLOGRETENTION ou SCHEDLOGRETENTION. Pour la première fois, l'option
ERRORLOGMAX ou SCHEDLOGMAX est spécifiée pour ce fichier journal, son
format doit donc être modifié et les anciennes données sauvegardées.

System action:

Le traitement de transition se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1529I

Le processus convertit le fichier-journal du mode en boucle vers le mode
continu (élagage). Ce processus peut prendre plusieurs minutes.



Explanation:

Le fichier fichier-journal était auparavant en mode retour à la ligne,
dans lequel le contrôle de la taille du ficher était effectué via
l'option ERRORLOGMAX ou SCHEDLOGMAX. Pour la première fois, l'option
ERRORLOGMAX ou SCHEDLOGMAX n'est pas spécifiée pour ce fichier journal,
son format doit donc être modifié et les anciennes données sauvegardées.

System action:

Le traitement de transition se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1530I

count enregistrements du journal traités.



Explanation:

Ceci est juste un rapport de progression pour vous avertir que le
traitement est toujours en cours.

System action:

Le traitement de transition se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1532E

Proxy rejeté : ce poste n'a pas reçu d'autorisation de proxy.



Explanation:

Ce poste n'a pas l'autorisation proxy d'accéder au poste nommé par
l'option ASNODENAME. L'administrateur IBM Spectrum Protect doit au
préalable accorder l'autorisation proxy.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect est interrompue.

User response:

L'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect doit accorder
l'autorisation proxy pour ce poste. Voir la commande d'administration
"Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS1533E

Proxy rejeté : le nom de poste spécifié dans l'option ASNODENAME est
verrouillé.



Explanation:

L'administrateur IBM Spectrum Protect a verrouillé le poste spécifié
dans l'option ASNODENAME.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect est interrompue.

User response:

L'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect doit déverrouiller le
poste pour que vous puissiez y accéder. Réessayez ultérieurement ou
renseignez-vous auprès de l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1534E

Rejet du proxy : mémoire du serveur IBM Spectrum Protect insuffisante.



Explanation:

La mémoire disponible actuellement n'est pas suffisante pour permettre
la poursuite de cette opération.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur système pour augmenter la quantité de mémoire du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1535E

Proxy rejeté: Les options ASNODENAME et NODENAME ont la même valeur.



Explanation:

Les options ASNODENAME et NODENAME ne peuvent pas avoir la même valeur.

System action:

L'opération en cours est annulée.

User response:

Utilisez l'option ASNODENAME uniquement pour accéder à un autre poste.
Il n'est pas nécessaire de définir l'option ASNODENAME pour accéder à
votre propre poste. Retirez l'option ASNODENAME de votre fichier
d'options à moins que vous n'essayez actuellement d'accéder à un poste
dont les droits d'accès vous ont été accordés à l'aide de la commande
d'administration "Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS1536E

Rejet du proxy : erreur interne du serveur.



Explanation:

Le client ne peut pas mandater le poste nommé par l'option ASNODENAME à
cause d'une erreur interne du serveur.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Contactez immédiatement votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1537E

L'option ASNODENAME est incompatible avec l'option FROMNODE.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Supprimez l'option ASNODENAME du fichier d'options ou veillez à ne pas
utiliser l'option FROMNODE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1538E

L'opération tentée ne peut pas être appelée à l'aide de l'option
ASNODENAME.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Supprimez l'option ASNODENAME et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1539E

L'option ASNODENAME est incompatible avec l'option CLUSTERNODE.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Supprimez l'option ASNODENAME et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1540E

L'option 'nom_option' requiert un dispositif de transfert de données
prenant en charge les balises.



Explanation:

L'option client 'VMTAGDATAMOVER' doit être définie sur YES pour que les
catégories IBM et les balises puissent être appliquées aux machines
virtuelles. Le dispositif de transfert de données actif ne prend pas en
charge les balises.

System action:

Le fonctionnement du dispositif de transfert de données s'arrête.

User response:

Activez la prise en charge des balises sur ce dispositif de transfert de
données en définissant l'option 'VMTAGDATAMOVER' sur 'YES', puis
renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1541E

L'opération requiert un dispositif de transfert de données prenant en
charge les balises.



Explanation:

L'option client 'VMTAGDATAMOVER' doit être définie sur YES pour que les
catégories IBM et les balises puissent être appliquées aux machines
virtuelles. Le dispositif de transfert de données actif ne prend pas en
charge les balises.

System action:

Le fonctionnement du dispositif de transfert de données s'arrête.

User response:

Activez la prise en charge des balises sur ce dispositif de transfert de
données en définissant l'option 'VMTAGDATAMOVER' sur 'YES', puis
renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1544E

Une erreur de traitement WAS s'est produite.



Explanation:

Aucune.

System action:

Aucune

User response:

Exécutez la commande suivante pour identifier les noeuds qui peuvent
être sauvegardés : dsmc query was -wastype=local Vérifiez que les
résultats correspondent à votre environnement, puis relancez
l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1545W

IT22692 : les tailles des fichiers logiques ne correspondent pas :
(migré) taille_fichier_migré != (local) taille_fichier_local pour
(chemin_fichier)



Explanation:

La commande dsmreconcile est exécutée dans le mode de détection de
problème de l'APAR IT22692 ('testflag HSM_IT22692_DETECTION' spécifié
dans le fichier dsm.opt). Dans ce mode, ce message d'avertissement est
signalé pour chaque fichier potentiellement affecté par le problème de
l'APAR IT22692.

System action:

Le processus de synchronisation se poursuit avec l'objet suivant.

User response:

Attendez la fin du processus de synchronisation, puis exécutez les
actions correctives suivantes pour chaque fichier identifié par cet
avertissement : - s'il existe une copie de sauvegarde, restaurez-la en
remplaçant le fichier affecté : root> dsmc restore /fichier_affecté
-repl=yes - en l'absence de copie de sauvegarde, supprimez les liens
au(x) fichier(s) affecté(s) et restaurez le(s) fichier(s) de raccord
approprié(s) à l'aide de la commande dsmmigundelete : root> rm
/fichier_affecté1 /fichier_affecté2 /fichier_affecté_n root>
dsmmigundelete /HSM_fs - pour vérifier que le reste des fichiers
prémigrés ne contiendra pas de données de fichier endommagées par
IT22692, recréez les fichiers de raccord de tous les fichiers prémigrés
existants : root> dsmmigrate -stubpremigrated -R /HSM_fs

------------------------------------------------------------------------
ANS1546W

Echec du verrouillage du référentiel de configuration WebSphere par IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le verrouillage du référentiel de configuration WebSphere a échoué.

User response:

Assurez-vous que le serveur WebSphere est en cours d'exécution. Si le
serveur est en cours d'exécution, vérifiez que le référentiel n'est pas
verrouillé. Assurez-vous que vous effectuez la sauvegarde sur le poste
approprié. Pour afficher la liste des postes pouvant être sauvegardés,
entrez la commande : 'dsmc q was -wastype=local'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1547W

IBM Spectrum Protect n'a pas pu effectuer le déverrouillage du
référentiel de configuration WebSphere.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le déverrouillage du référentiel de Configuration WebSphere a échoué.

User response:

Assurez-vous que le serveur WebSphere est en cours d'exécution. Si le
référentiel est verrouillé, déverrouillez-le et relancez l'opération.
Assurez-vous que vous effectuez la sauvegarde pour le poste approprié.
Pour afficher la liste des postes pouvant être sauvegardés, entrez la
commande : 'dsmc q was -wastype=local'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1548E

Aucune version prise en charge de WebSphere n'est installée sur cette
machine.



Explanation:

Aucune version prise en charge de WebSphere n'est installée sur cette
machine. La seule version de Websphere prise en charge est la 5.0.x.

System action:

Aucune

User response:

Installez WebSphere 5.0 sur la machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1549E

Aucun serveur d'application n'a été trouvé. Impossible d'exécuter une
sauvegarde.



Explanation:

Le serveur d'application n'est pas installé sur cette machine.

System action:

La sauvegarde n'est pas effectuée.

User response:

Installez le serveur d'application.

------------------------------------------------------------------------
ANS1550E

Aucune instance Network Deployment Manager n'a été trouvée pour la
sauvegarde.



Explanation:

Deployment Manager n'est pas installé sur cette machine.

System action:

La sauvegarde n'est pas effectuée.

User response:

Installez Network Deployment Manager.

------------------------------------------------------------------------
ANS1551E

Le nombre maximal de réponses de recherche a été dépassé.



Explanation:

Les résultats de la recherche du système de fichiers local ont dépassé
le maximum autorisé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Affinez les critères de recherche pour renvoyer moins de résultats ou
augmenter le maximum configuré.

------------------------------------------------------------------------
ANS1552E

Le délai de recherche du système de fichiers local a expiré.



Explanation:

La recherche du système de fichiers local n'a pas abouti dans le délai
imparti.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Affinez les critères de recherche ou augmenter le délai d'attente
configuré.

------------------------------------------------------------------------
ANS1553W

L'ID utilisateur et le mot de passe fournis à Data Protection for
WebSphere sont incorrects.



Explanation:

Aucune.

System action:

Impossible de lancer Data Protection for WebSphere.

User response:

Lancez la commande dsmc set WASPassword afin de définir l'ID utilisateur
et le mot de passe pour la sécurité de WebSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS1556E

La définition de l'ID utilisateur et du mot de passe de WAS a échoué.



Explanation:

La validation de l'ID utilisateur et du mot de passe de WAS a échoué.

System action:

La validation du mot de passe de WAS a échoué.

User response:

Exécutez à nouveau la commande set WASPassword avec les valeurs
correctes pour l'ID utilisateur et le mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1557W

Le serveur WAS n'était pas actif et le fichier des mots de passe a été
sauvegardé sans validation.



Explanation:

Si le serveur WAS est arrêté, vous ne pouvez pas vous connecter au
serveur et valider le mot de passe saisi par l'utilisateur. Le mot de
passe a été sauvegardé, mais aucune validation n'a eu lieu.

System action:

La commande WASPassword n'a pas validé le mot de passe. Le mot de passe
a été sauvegardé, mais aucune validation n'a eu lieu. Le mot de passe
est peut-être incorrect.

User response:

Vous avez deux possibilités :

*  Tentez d'effectuer une sauvegarde. Si la sauvegarde aboutit à un
   échec et qu'un message s'affiche dans le journal des erreurs
   signalant que le mot de passe est incorrect, cela signifie que le mot
   de passe saisi est incorrect.

*  Démarrez le serveur WAS et réexécutez la commande set password. Le
   serveur est désormais actif : la validation s'effectue donc
   normalement et l'utilisateur reçoit un message indiquant si le mot de
   passe saisi est correct ou incorrect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1560W

Le serveur WebSphere n'est pas en cours d'exécution.



Explanation:

Le serveur WebSphere n'est pas en cours d'exécution. Le serveur WAS
s'exécute pour les opérations de sauvegarde.

System action:

Le serveur WebSphere n'est pas en cours d'exécution.

User response:

Démarrez le serveur WAS et recommencez la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1562E

Echec de la restauration de WAS pendant l'extension des fichiers EAR.



Explanation:

L'extension des fichiers EAR est exécutée pour un serveur d'application
WebSphere après la restauration des fichiers.

System action:

Echec de la restauration de WAS.

User response:

Relancez la restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1565E

L'utilitaire EARExpander de Websphere est introuvable. Copiez
l'utilitaire EARExpander du répertoire Websphere de base, puis exécutez
à nouveau l'opération de restauration.



Explanation:

Les fichiers EAR sont étendus pour l'instance d'un serveur d'application
et l'utilitaire EARExpander n'existe pas dans le répertoire bin de
l'instance.

System action:

EARExpander pour WebSphere est introuvable.

User response:

Copiez l'utilitaire EARExpander pour Websphere Application Server du
répertoire d'installation de base vers le répertoire bin de l'instance.
Ensuite, exécutez à nouveau la restauration de Websphere Application
Server après avoir copié l'utilitaire EARExpander.

------------------------------------------------------------------------
ANS1566E

La version de WebSphere présente sur la machine ne correspond pas à la
version de WebSphere qui a été sauvegardée. Pour permettre la
restauration de Websphere Application Server, ces versions doivent
correspondre.



Explanation:

La version de WebSphere présente sur la machine ne correspond pas à la
version de WebSphere qui a été sauvegardée. Pour permettre la
restauration de Websphere Application Server, ces versions doivent
correspondre.

System action:

Echec de l'opération de restauration de WAS.

User response:

Installez la version appropriée de WebSphere sur la machine avant de
commencer l'opération de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1568E

L'accepteur client a tenté d'enregistrer son port TCP et son adresse
TCP/IP sans utiliser l'option TCPCADADDRESS.



Explanation:

L'accepteur client a envoyé les informations de port et d'adresse au
serveur, mais il y a eu un incident à l'enregistrement des informations
au niveau du serveur. Le problème est survenu car aucune valeur par
défaut pour l'adresse tcpip a été indiquée. Le serveur n'a pas pu
déterminer une valeur par défaut pour l'adresse tcpip car la méthode de
communication n'était pas tcpip.

System action:

Le serveur ne peut pas enregistrer les informations de l'accepteur
client. Le traitement de l'accepteur client va se poursuivre, mais
certaines de ses fonctions peuvent ne pas s'exécuter correctement.

User response:

Utilisez l'option TCPCADADDRESS dans le fichier d'options client pour
indiquer l'adresse TCP/IP correcte pour cet accepteur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1569E

L'accepteur client a tenté d'enregistrer son port TCP et son adresse
TCP/IP mais l'adresse TCP/IP a renvoyé l'adresse de bouclage et a été
rejetée par le serveur.



Explanation:

L'accepteur client a envoyé les informations de port et d'adresse au
serveur, mais il y a eu un incident à l'enregistrement des informations
au niveau du serveur. L'incident s'est produit parce que le serveur a
détecté que l'adresse fournie renvoyait à l'adresse de bouclage.

System action:

Le serveur n'a pas enregistré les informations de l'accepteur client. Le
traitement de l'accepteur client va se poursuivre, mais certaines de ses
fonctions peuvent ne pas s'exécuter correctement.

User response:

Utilisez l'option TCPCADADDRESS dans le fichier d'options client pour
indiquer l'adresse TCP/IP correcte pour cet accepteur client. L'adresse
de bouclage n'est pas valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1570E

L'enregistrement de cette instance de l'accepteur client auprès du
serveur a échoué. Le traitement de l'accepteur client se poursuit.



Explanation:

L'accepteur client n'a pas réussi à enregistrer les informations
d'adresse sur le serveur en raison d'une erreur. Le message précédant
immédiatement ce message indique plus précisément le problème.

System action:

Le serveur n'a pas enregistré les informations pour l'accepteur client.
Le traitement de l'accepteur client se poursuit mais certaines de ses
fonctions ne fonctionneront peut-être pas correctement.

User response:

Consultez les messages précédant immédiatement ce message pour
déterminer quelle erreur s'est produite.

------------------------------------------------------------------------
ANS1571E

L'option option temps ne peut être utilisée sans spéciifer l'option
option date



Explanation:

Si l'option de temps jusqu'à/à partir de/entre est spécifiée alors
l'option de date correspondante jusqu'à/à partir de/entre DOIT aussi
être spécifiée.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Enlevez l'option de temps jusqu'à/à partir de/entre ou ajouter l'option
de date jusqu'à/à partir de/entre correspondante.

------------------------------------------------------------------------
ANS1572E

Une erreur imprévue a été reçue depuis la requête du serveur, code
retour =coderetour.



Explanation:

Le client a reçu une erreur imprévue. Il peut s'agir de problèmes réseau
ou d'une erreur de programmation.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Vérifiez que votre chemin de communication fonctionne correctement et
relancez l'opération. Si le problème persiste, demandez conseil à votre
administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1573E

FROMDATE et TODATE ne peuvent pas être utilisés avec PITDATE.



Explanation:

L'option PITDATE définit des critères de sélection de dates qui sont
différents de ceux des options FROMDATE et TODATE et qui entrent en
conflit avec eux. Ces options ne peuvent donc pas être combinées.

System action:

La restauration n'a pas été effectuée.

User response:

Déterminez si vous avez besoin de la fonctionnalité PITDATE ou FROMDATE
et TODATE, puis recommencez l'opération. Pour restaurer des fichiers à
partir d'une date et d'une heure données, utilisez PITDATE et PITTIME.
Pour restaurer des fichiers à partir d'une plage de dates, utilisez
FROMDATE, TODATE, FROMTIME et TOTIME. Pour plus d'informations sur ces
options, reportez-vous au manuel du client IBM Spectrum Protect
correspondant au système d'exploitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1574E

L'opération de recherche de journal a échoué.



Explanation:

Le démon du journal n'a pas pu traiter la recherche de journal demandée.

System action:

Le traitement de sauvegarde du journal est interrompu.

User response:

Faites une nouvelle tentative de sauvegarde et recherchez dans le
journal des erreurs du démon du journal la cause de l'erreur. La
sauvegarde des autres systèmes de fichiers du domaine se poursuit.

------------------------------------------------------------------------
ANS1575E

Erreur de communication avec le démon du journal.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la communication avec le démon du
journal.

System action:

Le traitement de sauvegarde du journal est interrompu.

User response:

Faites une nouvelle tentative de sauvegarde et recherchez dans les
journaux des erreurs du client et du démon du journal la cause de
l'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1577I

Le gestionnaire d'événements de la console Windows a reçu l'événement de
console 'event'.



Explanation:

Un événement de console a été reçu par l'un des programmes ou des
processus IBM Spectrum Protect. Les événements suivants peuvent être
reçus :

*  Ctrl-C - Ceci indique que l'utilisateur a entré la séquence ctrl-c ou
   que l'un des services Windows a été arrêté.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1578E

Le chemin indiqué 'chemin' n'est pas valide pour la sauvegarde ou
l'archivage.



Explanation:

Soit le chemin indiqué est un système de fichiers spéciaux, soit il est
inclus dans ce système. Les systèmes de fichiers spéciaux contiennent
des informations dynamiques générées par le système d'exploitation. Ils
ne doivent être ni sauvegardés, ni archivés. Pour consulter la liste
complète des systèmes de fichiers spéciaux, reportez-vous au manuel du
client IBM Spectrum Protect correspondant au système d'exploitation.

System action:

Le traitement se poursuit si d'autres systèmes de fichiers doivent être
sauvegardés.

User response:

N'indiquez pas de systèmes de fichiers spéciaux pour la sauvegarde ou
l'archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS1579E

La fonction GSKit nom-fonc a échoué avec le code d'erreur : session



Explanation:

Une fonction GSKit a échoué avec le code d'erreur spécifié.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez que vous avez configuré la base de données de clés pour la
communication SSL comme indiqué dans la documentation. Si l'incident
persiste, contactez le service clients IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1580W

Une instruction Include.Fs avec un jeu d'algorithmes de performance
existe déjà pour l'unité spécifiée. Voulez-vous remplacer
l'instruction ?



Explanation:

L'utilisateur a tenté de créer une entrée Include.Fs dupliquée sur une
unité possédant déjà un algorithme de performance associé. Ceci est
applicable à l'éditeur de préférences sur l'interface graphique
utilisateur MFC.

System action:

L'utilisateur peut remplacer l'instruction ou annuler l'opération.

User response:

L'utilisateur est invité à remplacer l'instruction ou à choisir No pour
annuler l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1581W

'nom-objet' a été restauré sous le nom 'nom-temporaire '. Un réamorçage
est nécessaire pour terminer la restauration.



Explanation:

Ce fichier est un fichier système restauré et ne peut pas être remplacé
immédiatement. Le fichier sera remplacé au prochain réamorçage du
système d'exploitation. Il est important de noter que les modifications
ne seront prises en compte qu'après réamorçage.

System action:

Le client a restauré le fichier sous un nom temporaire, et a ordonné au
système d'exploitation de remplacer le fichier original par le fichier
restauré à son prochain réamorçage.

User response:

Réamorcez la machine le plus vite possible après la fin de l'opération
de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1582E

Le client Web n'est plus pris en charge lors de la connexion à des
serveurs IBM Spectrum Protect version 8.1.2 et ultérieure.



Explanation:

La fonctionnalité de client Web n'est plus prise en charge et n'est pas
disponible pour la connexion à des serveurs IBM Spectrum Protect version
8.1.2 et ultérieure.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Utilisez l'une des autres interfaces client prises en charge pour
effectuer vos opérations IBM Spectrum Protect. Consultez la
documentation IBM Spectrum Protect pour plus d'informations sur les
interfaces client prises en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS1583E

Impossible de trouver ou de charger le module de plug-in Hardware
Utility.



Explanation:

Le traitement s'arrête.

System action:

Aucune.

User response:

Exécutez la commande "dsmc show plugins" à l'invite de la ligne de
commande pour connaître les modules d'extension disponibles sur le
système et vérifiez le chemin utilisé pour charger les modules
d'extension. Si le chemin d'accès du plug-in est disponible et que le
plug-in Hardware Utility, libPiHDW.a, est présent, vérifiez que la
variable LIBPATH est définie sur le chemin de la bibliothèque du produit
Hardware. Par exemple, LIBPTH=/usr/opt/db2_08_01/lib.

------------------------------------------------------------------------
ANS1584E

Erreur lors du chargement de la bibliothèque du système
'libdevmapper.so' nécessaire aux opérations d'image pour les volumes
LVM2.



Explanation:

La bibliothèque du système libdevmapper.so nécessaire aux opérations
d'image pour les volumes LVM2 ne peut pas être chargée. Cette erreur
peut survenir lorsque la bibliothèque n'existe pas sur le système ou
lorsqu'il s'agit d'un niveau antérieur au niveau requis. Cettre erreur
peut également survenir lorsque la bibliothèque ne peut s'ouvrir par
processus client IBM Spectrum Protect.

System action:

Les opérations d'image pour les volumes LVM2 ne sont pas disponibles.

User response:

Vérifiez les modules installés ainsi que la version de la bibliothèque
sur le système. Si les versions installées sont correctes, vérifiez les
problèmes relatifs à l'accès. Si ces bibliothèques ne sont pas
installées sur le système, contactez votre distributeur Linux OS. Voir
également Technote 1452629:
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21452629

------------------------------------------------------------------------
ANS1587W

Impossible de lire les attributs étendus pour l'objet nom-complet-objet
en raison de l'erreur : valeur-erreur, raison : explication-erreur



Explanation:

Les attributs étendus de l'objet n'ont pas pu être lus. Le système
renvoie le code d'erreur numéro-erreur et le motif explication-erreur.
Si le motif explication-erreur est "accès refusé" ou "permission
refusée", l'utilisateur actuel ne possède pas de droits de lecture des
attributs étendus de l'objet.

System action:

L'objet est ignoré. Le traitement continue avec l'objet suivant.

User response:

L'erreur est attendue si l'opération essaie de lire des attributs
étendus d'un objet que vous ne possédez pas ou auquel vous n'avez pas
accès. Si la raison indique une erreur d'entrée-sortie, suivez la
procédure de test de cohérence du système de fichiers et réessayez
l'opération. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1588W

Erreur E/S lors de la lecture de l'attribut de fichier nom d'attribut
pour : nom de fichier. Code d'erreur = valeur code d'erreur,



Explanation:

L'attribut nom d'attribut du fichier nom de fichier n'a pas pu être
récupéré. Le système définit le code d'erreur valeur code d'erreur. Si
la raison donnée est "Accès refusé", l'utilisateur en cours ne dispose
pas des droits d'accès en lecture pour les attributs de fichier.

System action:

Le traitement se poursuit sans sauvegarde de l'attribut de fichier
spécifié.

User response:

Corrigez la condition à l'origine de l'erreur physique.

------------------------------------------------------------------------
ANS1589W

Impossible d'écrire les attributs étendus pour nom-complet-objet en
raison de l'erreur : valeur-erreur, raison : explication-erreur



Explanation:

Les attributs étendus de l'objet n'ont pas pu être écrits. Le système
renvoie le code d'erreur numéro-erreur et le motif explication-erreur.
Si le motif est "accès refusé" ou "permission refusée", l'utilisateur
actuel ne possède pas de droits d'écriture des attributs étendus de
l'objet.

System action:

Le traitement se poursuit sans restauration des attributs étendus.

User response:

L'erreur est attendue si l'opération essaie d'écrire des attributs
étendus sur un objet que vous ne possédez pas ou auquel vous n'avez pas
accès. Si la raison indique une erreur d'entrée-sortie, suivez la
procédure de test de cohérence du système de fichiers et réessayez
l'opération. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1590W

Erreur E/S lors de l'écriture de l'attribut de fichier nom d'attribut
pour : nom de fichier. Code d'erreur = valeur code d'erreur,



Explanation:

L'attribut nom d'attribut du fichier nom de fichier n'a pas pu être
défini. Le système définit le code d'erreur valeur code d'erreur. Si la
raison donnée est "Accès refusé", l'utilisateur en cours ne dispose pas
des droits appropriés pour définir les attributs de fichier.

System action:

Le traitement se poursuit sans restauration de l'attribut de fichier
spécifié.

User response:

Corrigez la condition à l'origine de l'erreur physique.

------------------------------------------------------------------------
ANS1592E

Echec de l'initialisation du protocole SSL.



Explanation:

Le processus n'a pas pu initialiser le protocole SSL.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Consultez les messages liés à GSKit dans le journal des erreurs.
Vérifiez que vous avez configuré la base de données de clés pour la
communication SSL comme indiqué dans la documentation. Si l'incident
persiste, contactez le support clientèle IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1593E

Impossible d'ouvrir la base de données de clés.



Explanation:

Le processus n'a pas pu ouvrir le fichier de clés devant contenir le
certificat du serveur pour les communications SSL.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez que vous avez configuré la base de données de clés pour la
communication SSL comme indiqué dans la documentation. Si l'incident
persiste, contactez le support clientèle IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1594E

Le mot de passe de la base de données de clés est incorrect ou non
disponible.



Explanation:

Le client n'a pas pu ouvrir la base de données de clés de certificat à
l'aide du mot de passe enregistré, ou le mot de passe enregistré n'a pas
pu être lu.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que vous avez configuré la base de données de clés pour la
communication SSL comme indiqué dans le guide d'installation et
d'utilisation du client. Vérifiez également que le fichier de
dissimulation, dsmcert.sth, peut être lu par l'utilisateur en cours.

------------------------------------------------------------------------
ANS1595E

Certificat de serveur incorrect.



Explanation:

Le processus n'a pas pu ouvrir la connexion SSL au serveur à cause d'un
certificat incorrect. Cette erreur se produit généralement lorsque le
certificat du serveur ne peut pas être vérifié par le client.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez que vous avez configuré la base de données de clés pour la
communication SSL comme indiqué dans la documentation. Veillez à
importer le certificat correct depuis le serveur IBM Spectrum Protect
auquel vous essayez de vous connecter.

------------------------------------------------------------------------
ANS1596E

Le protocole SSL n'est pas pris en charge.



Explanation:

Le protocole SSL n'est pas pris en charge sur cette plateforme.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Pour obtenir la liste des plateformes prises en charge, voir la
documentation IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1597E

Les options -pick et -deltype=all ne sont pas valides ensemble.



Explanation:

L'option -deltype=all est utilisée pour supprimer une arborescence de
répertoires entière. Vous ne pouvez pas utiliser l'option -pick pour
sélectionner des objets individuels dans l'arborescence. L'option -pick
est uniquement valide avec -deltype=active ou -deltype=inactive.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Retentez l'opération avec une combinaison d'options valide. Si vous
souhaitez supprimer une arborescence entière, utilisez l'option
-deltype=all. N'utilisez pas l'option -pick. Si vous souhaitez
sélectionner les versions de sauvegarde à supprimer, indiquez
-deltype=active ou -deltype=inactive, et utilisez l'option -pick. Vous
pouvez également utiliser l'option -subdir=yes si vous souhaitez que la
sélection de fichiers inclue des fichiers dans les sous-répertoires de
la spécification de fichier. Voir le guide du client ou l'aide de la
ligne de commande pour plus de détails.

------------------------------------------------------------------------
ANS1598E

L'option -deltype=all n'est pas valide pour cette spécification de
fichier.



Explanation:

L'option -deltype=all est utilisée pour supprimer une arborescence de
répertoires entière. Vous devez spécifier un répertoire à caractère
générique entier lorsque vous utilisez l'option -deltype=all.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Retentez l'opération avec une combinaison d'options valide. Si vous
souhaitez supprimer toutes les versions de sauvegarde d'une arborescence
de répertoires entière, utilisez l'option -deltype=all et une
spécification de fichier à caractère générique entière. Si vous
souhaitez supprimer des versions de sauvegarde de noms de fichier
qualifiés de façon partielle, utilisez l'option -deltype=inactive ou
l'option -deltype=active. Vous pouvez également utiliser l'option
-subdir=yes si vous souhaitez supprimer des versions de sauvegarde dans
des sous-répertoires de la spécification de fichier. Voir le guide du
client ou l'aide de la ligne de commande pour plus de détails.

------------------------------------------------------------------------
ANS1599E

Impossible de charger la bibliothèque d'exécution SSL.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu charger dynamiquement la bibliothèque
d'exécution SSL nécessaire au protocole SSL

System action:

Traitement arrêté

User response:

Assurez-vous que l'installation du client IBM Spectrum Protect est
correcte. Essayez de réinstaller le logiciel client. Si l'incident
persiste, contactez le service clients IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1600E

Impossible de charger la bibliothèque Data Protection for Lotus Domino.



Explanation:

Impossible de charger la bibliothèque Data Protection for Lotus Domino.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Assurez-vous que la connexion Domino est correctement configurée et
vérifiez le journal d'erreurs sur la machine client pour plus
d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS1601E

L'opération de connexion Domino a échoué en raison d'une erreur interne.



Explanation:

Une erreur interne de connexion Domino s'est produite.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Pour plus d'informations, vérifiez le journal d'erreurs sur la machine
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1602E

L'opération de connexion Domino a échoué car le fichier de préférences
était introuvable.



Explanation:

Le fichier de préférences Data Protection for Lotus Domino est
introuvable.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Le fichier de configuration Data Protection for Lotus pour Domino (nom
par défaut domdsm.cfg) est introuvable. Pour plus d'informations,
vérifiez le journal d'erreurs sur la machine client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1603E

L'opération de connexion Domino a échoué en raison d'une erreur TCP/IP
interne.



Explanation:

Une erreur TCP/IP s'est produite.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Pour plus d'informations, vérifiez le journal d'erreurs sur la machine
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1604E

L'opération de connexion Domino a échoué lors de la tentative de
démarrage l'espace d'adresse dsmdomp.



Explanation:

L'espace d'adresse dsmdomp n'a pas pu être lancé. C'est probablement une
erreur d'installation.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Vérifiez que le répertoire lotus/bin possède un lien symbolique vers le
répertoire tools pour dsmdomp et que le répertoire lotus/notes possède
un lien symbolique vers l'exécutable dsmdomp. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur système pour une aide supplémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1605E

L'opération de connexion Domino a échoué lors de l'initialisation des
communications avec l'espace d'adresse dsmdomp.



Explanation:

L'initialisation de communication de la connexion Domino a échoué.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

L'espace d'adresse dsmdomp a échoué lors de son initialisation. C'est
probablement une erreur d'installation. Vérifiez que le répertoire
lotus/bin possède un lien symbolique vers le répertoire tools pour
dsmdomp et que le répertoire lotus/notes possède un lien symbolique vers
l'exécutable dsmdomp. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur système pour une aide supplémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1606E

Echec de l'opération du plug-in Domino lors du démarrage de l'espace
adresse dsmdomp.



Explanation:

L'espace adresse dsmdomp n'a pas pu être démarré.

System action:

Le traitement de Data Protection for Domino est interrompu.

User response:

L'espace adresse dsmdomp a échoué pendant son initialisation. Il s'agit
probablement une erreur d'installation. Vérifiez que le répertoire
lotus/bin possède un lien symbolique vers le répertoire tools de dsmdomp
et que le répertoire lotus/notes possède un lien symbolique vers
l'exécutable dsmdomp. Recherchez plus d'informations dans le fichier
/tmp/dsmdomp*. Si l'incident persiste, contactez votre administrateur
système pour obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1607E

Un module d'extension trouvé dans la bibliothèque de modules d'extension
n'est pas pris en charge par le niveau actuel du IBM Spectrum Protect
client.



Explanation:

Le module d'extension n'est pas chargé, le traitement se poursuit.

System action:

Le module d'extension n'est pas chargé, le traitement se poursuit.

User response:

Il s'agit probablement d'une erreur d'installation. Vérifiez que le
répertoire de modules d'extension contient des bibliothèques de modules
d'extensions valides, et que le bon niveau du IBM Spectrum Protect
client a été installé. Si l'incident persiste, contactez votre
administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1608E

L'opération de connexion Domino a échoué avec le message suivant :
message



Explanation:

Une erreur d'opération de connexion Domino s'est produite.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Corrigez l'erreur qui a entraîné l'échec de l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1609E

Le processus de connexion Domino a échoué. Les messages suivants sont
associés à l'erreur. message.



Explanation:

Une erreur d'opération de connexion Domino s'est produite.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Corrigez l'erreur qui a entraîné l'échec de l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1611E

Une opération d'un module d'extension a échoué à cause d'une erreur
interne.



Explanation:

Une erreur interne du module d'extension s'est produite.

System action:

L'opération du module d'extension s'arrête.

User response:

Si l'incident persiste, exécutez l'opération en activant la fonction de
trace et contactez votre administrateur système et IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1612E

L'opération de connexion Domino a échoué en raison d'une IBM Spectrum
Protecterreur API.



Explanation:

Une erreur API IBM Spectrum Protect s'est produite.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Pour plus d'informations, vérifiez le journal d'erreurs sur la machine
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1613E

>Impossible de charger l'interface IBM Spectrum Protect API.



Explanation:

L'interface API de IBM Spectrum Protect n'a pas pu être chargée.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Pour plus d'informations, vérifiez le journal d'erreurs sur la machine
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1614E

La licence 'Essayer et acheter' de la connexion Domino a expiré.



Explanation:

Cette licence qui a été détectée a expiré.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Ce produit ne peut plus être utilisé. Pour exécuter le produit, vous
devez vous procurer une licence valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1615E

L'opération de connexion Domino a échoué en raison d'une erreur de
licence.



Explanation:

La vérification de la licence de connexion Domino a échoué.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Pour plus d'informations, vérifiez le journal d'erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1616E

L'opération de connexion Domino a échoué car l'interface API de Lotus
Domino n'a pas pu être chargée.



Explanation:

L'interface API de Lotus Domino n'a pas pu être chargée.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Assurez-vous que le serveur Lotus Domino est correctement installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS1617E

L'opération du plug-in Domino a échoué en raison d'une erreur d'API Data
Protection for Domino.



Explanation:

Une erreur d'API Data Protection for Domino s'est produite au cours
d'une opération de plug-in Domino.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Pour plus de détails, consultez les journaux des erreurs IBM Spectrum
Protect suivants.

Le journal des erreurs de l'API (dsierror.log) et le journal de
l'activité de Data Protection for Domino (domdsm.log). L'emplacement par
défaut de ces journaux est le répertoire d'installation de Data
Protection for Domino.

Le journal des erreurs du client de sauvegarde-archivage (dsmerror.log),
le journal des erreurs du client Web (dsmwebcl.log) et le journal de
l'activité du planificateur (dsmsched.log). L'emplacement par défaut de
ces journaux est le répertoire d'installation de sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS1618E

Une opération de connexion Domino est déjà en cours. Attendez que
l'opération se termine.



Explanation:

Une opération de connexion Domino est en cours.

System action:

L'opération de connexion Domino est interrompue.

User response:

Veuillez attendre que l'opération de connexion Domino se termine avant
de lancer une nouvelle opération de connexion Domino.

------------------------------------------------------------------------
ANS1619E

Le client de l'application IBM Spectrum Protect ne peut pas fonctionner
avec la version de la connexion Domino que vous avez installée.



Explanation:

La version de la connexion Domino qui est actuellement installée sur le
système est antérieure à la version utilisée pour développer le client
de l'application IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Installez une version de la connexion Domino du niveau ou d'un niveau
antérieur au client de l'application IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1621E

Echec de la mise à jour des attributs de sauvegarde sur le serveur pour
la sauvegarde locale de 'nom_espace_fichiernom_cheminnom_fichier', ID
objet - 'ID_objet':'ID_objet' code retour 'code_retour'.



Explanation:

Le processus n'a pas pu mettre à jour les attributs pour l'objet de
sauvegarde nommé sur le serveur. Le serveur peut ne pas afficher l'état
réel de la sauvegarde.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Recherchez plus d'informations dans les précédents messages d'erreur du
journal des erreurs. Relancez l'opération. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1622I

Nombre d'objets de sauvegarde nettoyés sur le serveur : 'nombre' nombre
de ressources d'instantanés locaux disponibles : 'nombre'.



Explanation:

Des incohérences ont été signalées lors du contrôle de cohérence de la
base de données du serveur et du référentiel local géré sur le système
client. Dans la mesure où les sauvegardes incohérentes ne peuvent pas
être restaurées, IBM Spectrum Protect supprime tous les objets de
sauvegarde incohérents et actualise l'espace occupé dans le référentiel
local.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Pour connaître les objets supprimés sur le serveur, consultez le journal
des erreurs. Si ce nombre vous paraît anormalement élevé, vérifiez votre
configuration et si cela ne change rien, contactez l'administrateur IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1623W

La sauvegarde de la base de données Db2 NSF a été ignorée. Les bases de
données Db2 NSF ne sont pas prises en charge.



Explanation:

Cette version du plug-in DP for Domino ne prend pas en charge les bases
de données Db2 NSF.

System action:

La sauvegarde des bases de données Db2 NSF a été ignorée.

User response:

Veuillez exclure les bases de données Db2 NSF de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1624E

valeur est une valeur non valide pour l'option option de la commande
commande.



Explanation:

La valeur de l'option spécifiée n'est pas valide dans ce contexte.

System action:

L'opération a été interrompue

User response:

Spécifiez une valeur valide pour l'option. Consultez la documentation
pour connaître les valeurs valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS1626E

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement d'une opération
IBM Spectrum Protect à l'aide d'une fonction de création d'images
instantanées ou matérielle. Nom de la fonction IBM Spectrum Protect :
nom-fonction IBM Spectrum Protect fonction : desc-fonction IBM Spectrum
Protect code retour : cr-TSM IBM Spectrum Protect fichier : nom-fichier
(numéro-ligne)



Explanation:

Aucun.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en lui indiquant les
informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS1632I

nom_option non spécifiée, prend la valeur par défaut valeur_défaut'.



Explanation:

Aucune valeur n'est spécifiée pour l'option ; la valeur par défaut sera
utilisée.

System action:

L'opération se poursuit avec la valeur par défaut de l'option.

User response:

Pour écraser la valeur par défaut, spécifiez une valeur valide pour
l'option. Consultez la documentation pour connaître les valeurs valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS1647E

spéc_entrée : format de spécification d'entrée non valide.



Explanation:

L'entrée spécifiée de cette commande n'est pas valide.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Vérifiez que la syntaxe spécifiée avec le paramètre est correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS1648W

La valeur de l'option PREViewsize est supérieure à la taille du fichier
raccord indiqué.



Explanation:

L'option d'interface de ligne de commande PREViewsize spécifiée ne doit
pas être supérieure à la taille du fichier raccord du fichier.

System action:

L'opération est arrêtée. Le fichier est ignoré.

User response:

Changez la valeur de l'option PREViewsize en conséquence.

------------------------------------------------------------------------
ANS1649E

L'option 'option indiquée' n'est pas cohérente avec l'option 'autre
option'.



Explanation:

La commande a échoué car les deux options ne peuvent pas être utilisées
simultanément.

System action:

La commande est arrêtée.

User response:

Exécutez la commande et n'indiquez pas les deux options.

------------------------------------------------------------------------
ANS1650I

Commande : chaîne-commande



Explanation:

La chaîne de commande indiquée dans le message était émise par le client
de sauvegarde-archivage.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1651I

Objet sauvegardé : fshlll



Explanation:

L'opération de sauvegarde de l'objet a abouti.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message est délivré pour l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1652I

Archivé : fshlll



Explanation:

L'opération d'archivage de l'objet a abouti.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1653I

Mis à jour : fshlll



Explanation:

L'opération de mise à jour de l'objet a abouti.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1654E

Echec : fshlll



Explanation:

L'opération backup, archive, restore ou retrieve pour l'objet a échoué.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement. Pour plus d'informations sur
l'échec, consultez le journal des erreurs client de
sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS1655I

Restauré : fshlll



Explanation:

L'opération de restauration de l'objet a abouti.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1656I

Récupéré : fshlll



Explanation:

L'opération de récupération de l'objet a abouti.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1657I

A expiré : fshlll



Explanation:

La version active de l'objet a expiré dans la base de données IBM
Spectrum Protect.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1658I

Supprimé : fshlll



Explanation:

L'objet a été supprimé de la base de données IBM Spectrum Protect.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1659I

Ignoré : fshlll



Explanation:

L'objet a été ignoré par l'utilisateur au cours du processus de
sauvegarde ou d'archivage.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1660I

Exclus : fshlll



Explanation:

L'objet a été exclu du processus de sauvegarde ou d'archivage.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1661I

Inchangé : fshlll



Explanation:

L'objet n'a pas été modifié depuis la dernière sauvegarde incrémentielle
et il n'est pas nécessaire de le renvoyer.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1662I

Noeud d'agent : 'noeud_agent' Noeud cible : 'noeud_cible'



Explanation:

Informations sur les noeuds proxy.

System action:

Aucune

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS1663W

La réserve fractionnelle de l'option sur le volume nom_vol a été réduite
à moins de 100 %.



Explanation:

Network Appliance recommande fortement, lorsque la réserve fractionnelle
est définie à moins de 100 %, de surveiller activement la consommation
de l'espace et le taux de change des données dans le volume pour vous
assurer que l'espace réservé aux écrasements ne devient pas insuffisant.
Dans ce cas, si l'espace réservé à l'écrasement devient insuffisant,
l'écriture dans le système de fichiers actif échoue et l'application
hôte ou le système d'exploitation peuvent tomber en panne.

System action:

Le processus continue.

User response:

Surveillez bien la consommation d'espace. Consultez Network Appliance
pour obtenir des informations sur les outils permettant de surveiller
l'espace disponible dans vos volumes.

------------------------------------------------------------------------
ANS1664E

La restauration instantanée du volume nomvol avec le nom d'instantanée
nominstantané détruirait les instantanés suivants requis pour les autres
applications ou les clones du volume.



Explanation:

ONTAP supprime les instantanés les plus récents d'un volume lorsqu'un
instantané spécifique est utilisé pour la restauration instantanée.

System action:

Le processus est arrêté.

User response:

Avant la restauration instantanée, vérifiez que les instantanés les plus
récents ne sont pas utilisés par d'autres applications ou des clones du
volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS1665W

IBM Spectrum Protect pour ACS n'a pas trouvé d'instantanés pour le
volume nomvol dans le gestionnaire de fichiers N series.



Explanation:

Aucun instantané n'a été trouvé pour ce volume dans le gestionnaire de
fichiers N series.

System action:

Le processus continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1666W

IBM Spectrum Protect pour ACS n'a pas trouvé d'informations relatives au
volume N series nomvol.



Explanation:

La demande d'informations concernant ce volume n'a renvoyé aucune
donnée.

System action:

Le processus continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1667E

Le nom d'instantané nominstantané du volume nomvol est introuvable dans
la liste des instantanés du gestionnaire de fichiers N series.



Explanation:

L'instantané identifié par ce nom n'existe pas.

System action:

Le processus est arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1668E

Le 'nom-unité1' n'est pas un disque local.



Explanation:

Le système de fichiers indiqué est un disque réseau ou un partage
réseau. Comme l'option CLUSTERNODE est réglée sur YES, le système de
fichiers ne peut pas être sauvegardé ou archivé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Si l'option CLUSTERNODE est incorrectement réglée sur YES, réglez-la sur
NO et renouvelez l'opération. Sinon, pour plus d'informations sur la
configuration du client IBM Spectrum Protect à exécuter dans un
environnement groupé, consultez le manuel du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1669W

La commande commande souscommande peut uniquement être exécutée en mode
Windows WinPE.



Explanation:

La commande commande souscommande n'est pas prise en charge sur le
système d'exploitation en cours d'exécution. Vous devez redémarrer en
mode Windows WinPE pour exécuter cette commande.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS1670E

La spécification de fichier n'est pas valide. Spécifiez un volume
Network Appliance ou N-Series NFS (AIX, Linux) ou CIFS (Windows) valide.



Explanation:

La spécification de fichier n'est pas valide. La sauvegarde
incrémentielle par différence d'instantané à l'aide de l'option
-SNAPDIFF ne peut être effectuée que sur des volumes Network Appliance
ou N-Series NFS sous AIX et Linux et sur des volumes CIFS sous Windows.
Ne spécifiez pas Network Appliance ou N-Series Qtrees ni un chemin dans
le volume Network Appliance ou N-Series. Seuls des volumes complets sont
pris en charge.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Retentez l'opération de sauvegarde incrémentielle à l'aide de l'option
-SNAPDIFF. Spécifiez un volume Network Appliance ou N-Series NFS valide
sous AIX ou Linux ou un volume CIFS sous Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS1672I

Impossible de mettre la ressource de cluster nom ressource hors ligne.
MS rc coderet. L'erreur est ignorée.



Explanation:

Microsoft recommande de mettre les ressources de cluster hors ligne lors
d'une restauration de base de données de cluster documentée. La
restauration peut cependant toujours être effectuée si les ressources ne
sont pas hors ligne. L'erreur est ignorée.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune action.

------------------------------------------------------------------------
ANS1673W

Le service de cluster sur le noeud nom noeud n'a pas pu être démarré.
Vous devez démarrer le service manuellement.



Explanation:

La base de données de cluster a été restaurée. Pendant la restauration,
le service de cluster a été mis hors ligne. IBM Spectrum Protect n'a pas
pu redémarrer le service de cluster.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vous pouvez démarrer le service pour ce noeud manuellement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1674I

La base de données de cluster a été restaurée mais le service de cluster
de certains noeuds n'a pas pu être démarré. Utilisez l'outil Failover
Cluster Management pour démarrer manuellement les noeuds.



Explanation:

La base de données de cluster a été restaurée. Lors de la restauration,
les services de cluster ont été mis hors ligne, sauf pour le noeud en
cours de restauration. IBM Spectrum Protect n'a pas pu démarrer
automatiquement ces services de cluster. Vous devez les démarrer
manuellement. Les noeuds dont les services n'ont pu être démarrés sont
consignés dans le journal des erreurs du client.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vous pouvez démarrer manuellement les services de cluster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1675W

Impossible d'obtenir une liste des noeuds de cluster à redémarrer une
fois la base de données de cluster restaurée. L'appel 'cmd' a été
renvoyé avec un code MS rc coderet. Vous devez redémarrer le service de
cluster sur tous les noeuds une fois la restauration terminée.



Explanation:

Du fait d'une erreur, IBM Spectrum Protect n'a pas pu récupérer une
liste des noeuds du cluster à redémarrer. Les services de cluster sur
ces noeuds doivent être démarrés manuellement. Selon l'endroit où s'est
produit l'erreur, il est possible que le journal des erreurs du client
contiennent des informations supplémentaires.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Démarrez manuellement les services de cluster sur tous les noeuds.

------------------------------------------------------------------------
ANS1676W

Vous procédez à la restauration d'une base de données de cluster
documentée. Le processus peut paraître bloqué avant et après la
restauration du fichier. Il doit en fait démarré le service de cluster,
s'il ne l'est pas, et mettre toutes les ressources hors ligne. Une fois
la base de données de cluster restaurée, le service de cluster est
redémarré afin que les modifications soient prises en compte. Les
services de cluster sur tous les autres noeuds ont également été
arrêtés. Ils seront redémarrés. Cette opération peut prendre plusieurs
minutes.



Explanation:

La restauration semble parfois être sur pause, car IBM Spectrum Protect
vérifie auparavant que le service de cluster est en fonction sur le
noeud de restauration et que toutes les ressources sont mises hors
ligne. Une fois la base de données de cluster restaurée, le service de
cluster sur le noeud de restauration est sur pause. Les services de
cluster sur les autres noeuds ont été arrêtés. Tous les services doivent
être redémarrés. Si certains services ne peuvent pas être démarrés
automatiquement, vous pouvez tenter de les redémarrez manuellement.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune action.

------------------------------------------------------------------------
ANS1677W

IBM Spectrum Protect n'a pas pu configurer les disques pour un formatage
rapide à cause d'une erreur. Pour plus de détails, voir le journal des
erreurs. Les disques sont lentement formatés, ce qui ralentit le
processus de restauration.



Explanation:

Par défaut, IBM Spectrum Protect tente de définir la valeur QuickFormat
de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession pour exécuter un formatage rapide
de tous les disques. A cause d'une erreur, un formatage lent est exécuté
lors de la nouvelle création des disques. Ce processus ralentit le
processus de restauration.

System action:

Aucune

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS1678E

Chemin ASR 'chemin' : introuvable.



Explanation:

Le répertoire indiqué n'existe pas.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez de nouveau l'orthographe et la ponctuation, et tout
particulièrement l'emplacement des délimiteurs du répertoire (par
exemple, "\"). Corrigez la syntaxe si elle est incorrecte, puis
renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1679W

Mise à jour du registre pour identifier les volumes ayant été restaurés
et ayant échoué. Cette opération n'affecte pas les volumes ayant déjà
été restaurés. Pour plus de détails, voir le journal des erreurs.
L'erreur est ignorée et le traitement continue.



Explanation:

Une fois les volumes critiques restaurés, IBM Spectrum Protect tente de
mettre à jour la valeur RestoredVolumes de la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession pour indiquer quels volumes ont été
restaurés. Du fait d'une erreur lors de l'accès au registre, l'erreur
est consignée mais le traitement continue.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS1680E

La sauvegarde différentielle par image instantanée n'est disponible que
pour les volumes (SnapVault ou SnapMirror) de protection des données. Le
volume 'volume_NetApp' n'est pas un volume SnapVault ou SnapMirror.



Explanation:

La licence NetApp autorise uniquement l'utilisation de la
différenciation entre images instantanées pour les volumes (SnapVault ou
SnapMirror) de protection des données.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1681E

DSM_DIR n'a pas été défini et l'option ASRFILESPATH n'a pas été
spécifiée.



Explanation:

Les fichiers ASR peuvent être placés dans le chemin DSM_DIR par défaut
ou être annulés par l'option ASRFILESPATH. L'une des deux possibilités
est définie.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Définissez la variable d'environnement DSM_DIR ou indiquez l'option
ASRFILESPATH avec la commande "RESTORE MACHINEASR".

------------------------------------------------------------------------
ANS1682E

Le volume 'volume_NetApp' est un volume (SnapMirror ou SnapVault) de
protection des données en lecture seule. Les images instantanées de
sauvegarde différentielle par image instantanée ne peuvent pas être
créées sur un volume en lecture seule. Vous devez spécifier les options
USEEXISTINGBASE et DIFFSNAPSHOT=latest pour sélectionner des images
instantanées existantes à utiliser pour la sauvegarde.



Explanation:

Le volume NetApp spécifié est en lecture seule ce qui empêche la
création des images instantanées utilisées par la sauvegarde
différentielle par image instantanée. Les options USEEXISTINGBASE et
DIFFSNAPSHOT=latest spécifient l'utilisation d'images instantanées
existantes et peuvent être utilisées en conjonction avec les options
BASESNAPSHOTNAME et DIFFSNAPSHOTNAME.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Utilisez les options appropriées pour spécifier des images instantanées
existantes.

------------------------------------------------------------------------
ANS1684W

Erreur de disque plein lors de l'accès au cache du sous-fichier : nom
exception



Explanation:

Une erreur de disque plein s'est produite lors de la tentative d'accès
ou d'écriture dans le fichier cache du sous-fichier indiqué lors de la
sauvegarde incrémentielle. Pour plus d'informations, voir le journal des
erreurs client.

System action:

Le traitement continue sans le sous-fichier.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1685E

La sauvegarde incrémentielle à l'aide de la différence d'instantané est
uniquement disponible pour les volumes de gestionnaire de fichiers N
series/NetApp ; n'est pas un volume NetApp.



Explanation:

Impossible d'effectuer une opération de sauvegarde incrémentielle NAS
NFS/CIFS à l'aide de la différence d'instantané sur le volume mappé ou
monté, car le volume n'est pas un volume de gestionnaire de fichiers N
series/NetApp.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Renouvelez l'opération de sauvegarde incrémentielle en indiquant un
volume NAS NFS ou CIFS entier.

------------------------------------------------------------------------
ANS1686I

Le lien SIS (Single Instance Store) 'nom-fichier' est restauré ou
récupéré en tant que fichier normal.



Explanation:

IBM Spectrum Protect restaure les liens SIS en tant que fichiers
normaux. Si la version restaurée est un double de la copie dans SIS
Common Store, SIS Groveler peut recréer le lien SIS.

System action:

Le processus crée des fichiers normaux au lieu d'un point de
redirection.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS1687E

Echec de la restauration instantanée VSS. Examinez le fichier journal
des erreurs du client IBM Spectrum Protect (DSMERROR.LOG), le journal
des événements des applications Windows, le journal des événements
système Windows et le fichier journal du fournisseur VSS (le cas
échéant) pour plus de détails. Consultez la documentation du fournisseur
VSS pour connaître la signification du code retour d'erreur.



Explanation:

Echec du fournisseur de matériel VSS lors de la restauration de la copie
au niveau du volume.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Tentez de déterminer la source de l'erreur en examinant le fichier
journal de Application Client, le fichier journal des erreurs du client
(DSMERROR.LOG), le fichier journal des événements d'application Windows,
le fichier journal des événements système Windows et le fichier journal
du VSS, le cas échéant. D'autres instructions concernant les opérations
Windows VSS se trouvent dans le Guide d'identification des problèmes de
IBM Spectrum Protect. Corrigez le problème et relancez l'opération. Si
l'erreur persiste, contactez votre représentant de service.

------------------------------------------------------------------------
ANS1688I

Les attributs fractionnés pour 'nom-fichier' ne peuvent pas être
sauvegardés correctement car le volume à partir duquel le fichier est
sauvegardé ne prend pas en charge les fichiers fractionnés.



Explanation:

Si le volume à partir duquel le fichier est sauvegardé ne prend pas en
charge les fichiers fractionnés, les plages allouées pour le fichier
fractionné ne peuvent pas être sauvegardées. Ceci est vrai même si
l'attribut de fractionnement est défini dans un fichier. Par exemple,
lorsqu'un fichier fractionné est créé sur un volume NAS, mais que le
volume est sauvegardé via CIFS, où CIFS ne prend pas en charge les
fichiers fractionnés.

System action:

L'attribut fractionné et les plages allouées pour le fichier ne sont pas
sauvegardés. Si le fichier est restauré, le fichier restauré ne sera pas
fractionné.

User response:

Aucune action n'est requise si vous n'avez pas besoin de sauvegarder
l'attribut fractionné et les plages allouées. Si vous avez besoin de
sauvegarder l'attribut fractionné du fichier et les plages allouées, le
volume à partir duquel IBM Spectrum Protect sauvegarde le fichier doit
prendre en charge les fichiers fractionnés.

------------------------------------------------------------------------
ANS1689E

Le registre n'a pas été mis à jour après la restauration ASR VSS.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la mise à jour du registre après l'ASR
(Automated System Recovery) VSS. Consultez dsmerror.log pour plus
d'informations.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Demandez à votre administrateur système de vérifier le journal des
erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1690E

La sauvegarde différentielle par image instantanée n'est disponible que
pour les volumes (SnapVault ou SnapMirror) de protection des données. Le
volume 'volume_NetApp' n'est pas un volume SnapVault ou SnapMirror.



Explanation:

Le contrat de licence NetApp pour l'utilisation de la différenciation
entre images instantanées autorise uniquement la sauvegarde des volumes
(SnapVault ou SnapMirror) de protection des données.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS1691I

L'option 'option' trouvée dans le fichier d'options 'nom-fichier' à la
ligne numéro : numéro n'est pas prise en charge et sera ignorée par le
client..



Explanation:

L'option spécifiée est valide mais n'est pas prise en charge sur la
plateforme actuelle et sera ignorée par le client.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vous pouvez ignorer le message ou supprimer l'option du fichier
d'options.

------------------------------------------------------------------------
ANS1692E

Le certificat n'est pas fiable.



Explanation:

Le client n'a pas pu ouvrir la connexion SSL au serveur car le
certificat du serveur n'était pas fiable.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez que vous avez configuré la base de données de clés pour la
communication SSL comme indiqué dans la documentation. Si le serveur IBM
Spectrum Protect utilise un certificat autosigné, assurez-vous
d'importer le bon certificat à partir du serveur auquel vous tentez de
vous connecter. Lorsque le serveur utilise un certificat signé par une
autorité, vérifiez que le certificat racine de l'autorité est importé
dans la base de données de clés du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1693E

La période de validité du certificat n'est pas correcte.



Explanation:

Le client n'a pas pu ouvrir de connexion SSL avec le serveur car la
période de validité du certificat n'est pas correcte.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Signalez cet incident à l'administrateur du serveur IBM Spectrum
Protect. Le serveur doit avoir le bon certificat installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS1694E

Impossible de vérifier l'identité du certificat.



Explanation:

Le processus n'a pas pu ouvrir une connexion SSL avec le serveur car
l'identité du certificat n'a pas pu être vérifiée. Cela se produit
lorsque les informations de propriété du certificat ne correspondent pas
au nom de domaine IBM Spectrum Protect ou à l'adresse IP.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez que le nom de domaine du serveur ou l'adresse IP (valeur de
l'option TCPSERVERADDRESS) est correct. Si le problème persiste,
reportez ce problème à votre administrateur de serveur IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1695E

Le certificat n'est pas valide.



Explanation:

Le processus n'a pas pu ouvrir une connexion SSL avec le serveur en
raison d'un certificat non valide. Le client n'a pas pu déterminer la
cause exacte de l'échec.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Analyse complémentaire du certificat du serveur, de la base de données
de clés client, ou des deux, le cas échéant. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la documentation relative à IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1696E

Seul un superutilisateur peut effectuer cette action.



Explanation:

L'utilisateur doit être un superutilisateur pour effectuer cette action.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root et faites une nouvelle
tentative.

------------------------------------------------------------------------
ANS1698I

L'option 'nom_option' trouvée dans la commande n'est pas prise en charge
et sera ignorée par le client.



Explanation:

L'option spécifiée est valide mais n'est pas prise en charge sur la
plateforme actuelle et sera ignorée par le client.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Supprimez l'option spécifiée de la ligne de commande et tentez à nouveau
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1700W

La base de données 'base-de-données' (date de sauvegarde =date) a été
récupérée avec succès.



Explanation:

La base de données spécifiée (sauvegardée à la date spécifiée) a été
récupérée avec succès.

System action:

La base de données spécifiée a été récupérée avec la dernière version
sauvegardée.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS1704W

L'option 'nom-option' ne peut pas être fournie par l'application et est
ignorée.



Explanation:

Option fournie par une application d'interface de programme
d'application. L'option ne peut pas être spécifiée par une application.
Elle peut uniquement être spécifiée dans le fichier dsm.sys options.

System action:

L'option fournie est ignorée. Le traitement se poursuit.

User response:

Corrigez la configuration de l'application.

------------------------------------------------------------------------
ANS1705E

Les programmes d'écriture système nom_prog_écriture n'existent pas.



Explanation:

Ces programmes d'écriture sont un composant essentiel du système
d'exploitation. Lorsqu'ils ne sont pas disponibles, la sauvegarde se
termine correctement, mais les données de ces programmes d'écriture ne
sont pas sauvegardées sur le serveur IBM Spectrum Protect. L'ordinateur
peut ainsi ne pas s'initialiser après une restauration de l'état du
système.

System action:

Sauvegarde de l'état du système arrêtée.

User response:

Vérifiez que ces programmes d'écriture existent à l'aide de la commande
'vssadmin list writers'. Faites une nouvelle tentative. Si le problème
persiste, contactez votre administrateur système ou IBM Spectrum Protect
pour une assistance supplémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1706E

Erreur lors de la création du répertoire ' répertoire'.



Explanation:

Le système n'a pas pu créer le répertoire spécifié.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Vérifiez que le système possède les droits appropriés pour créer ce
répertoire, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1707E

Le lien fixe 'nouveau-nom-fichier' n'a pas pu être créé pour le fichier
existant 'nom-fichier-exist'. Code retour Microsoft Windows :
'code-retour-windows' 'texte-erreur-windows'



Explanation:

Certains fichiers d'état du système sont des liens fixes qui pointent
vers un autre fichier. Au cours de la restauration d'état du système,
IBM Spectrum Protect recrée les liens fixes pour les fichiers d'état du
système restaurés. Si un fichier portant le même nom que le lien fixe
existe déjà au moment de la restauration, IBM Spectrum Protect tente de
remplacer le fichier par le lien fixe. Ce message est émis lorsque IBM
Spectrum Protect ne parvient pas à remplacer un fichier existant par un
lien fixe. Le message inclut le nom du lien fixe, le nom du fichier
d'état du système vers lequel pointe le lien fixe et les informations
sur le code retour Microsoft. Les informations sur le code retour
Microsoft indiquent la raison pour laquelle le fichier n'a pas pu être
remplacé. Il est possible que le système d'exploitation ou les
applications se comportent de façon erratique si le lien fixe ne peut
pas être recréé.

System action:

Le lien fixe est ignoré, la restauration de l'état du système continue.

User response:

Utilisez les informations de code retour Microsoft Windows fournies dans
le message pour déterminer la cause sous-jacente de l'erreur. En
fonction de la cause sous-jacente de l'erreur et de la raison pour
laquelle vous restaurez l'état du système, vous pouvez choisir de
corriger la cause sous-jacente et de renouvelez la restauration, ou vous
pouvez tenter de créer manuellement le lien fixe. Etant donné que ce
message d'erreur représente une condition inhabituelle et inattendue,
vous devriez réfléchir attentivement aux conséquences potentielles de
tel ou tel choix. Le lien fixe peut être créé manuellement comme suit :
Renommez le fichier portant le même nom que le lien fixe. Utilisez
ensuite l'utilitaire Microsoft Windows fsutil.exe comme suit : FSUTIL
HARDLINK CREATE hardlinkname originalfilename

------------------------------------------------------------------------
ANS1708E

L'opération de sauvegarde a échoué. Seul un utilisateur root peut
effectuer cette opération.



Explanation:

Les sauvegardes initiées par des utilisateurs non superutilisateurs sont
désactivées par l'administrateur IBM Spectrum Protect.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Demandez à l'administrateur IBM Spectrum Protect d'activer les
sauvegardes en tant qu'utilisateur non root.

------------------------------------------------------------------------
ANS1710I

Objet(s) lié(s) à nouveau : espace de fichierhlll



Explanation:

La version active de l'objet a été liée à nouveau à une classe de
gestion dans la base de données IBM Spectrum Protect.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1711E

Impossible d'accéder au disque 'nom du disque' de la machine virtuelle
'nom_machine_virtuelle' lors de la sauvegarde.



Explanation:

Le client ne parvient pas à accéder au disque de la machine virtuelle.
Dans le cas d'une sauvegarde de déchargement, cela peut se produire si
un disque RDM existe dans la machine virtuelle, mais n'est pas
accessible sur l'hôte ESX auxiliaire.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Vérifiez que le disque de la machine virtuelle est accessible sur l'hôte
ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS1712W

L'opération sur une image instantanée sur un volume d'images
instantanées 'chemin_volume_unc' n'est pas prise en charge pour le type
de fournisseur de disque 'nom_fournisseur_LUN' (type_fournisseur_LUN).



Explanation:

La fonctionnalité n'est pas disponible sur ce type de numéro d'unité
logique.

System action:

L'opération se poursuit.

User response:

Supprimez manuellement le numéro d'unité logique sur le sous-système ou
le périphérique de stockage.

------------------------------------------------------------------------
ANS1714E

Un espace fichier existe déjà pour la machine virtuelle (nom_MV), mais
avec un autre identificateur unique universel de machine virtuelle que
celui de la machine virtuelle actuelle.



Explanation:

Une machine virtuelle de ce nom a été sauvegardée et son identificateur
unique universel est différent de celui de la machine virtuelle en cours
de sauvegarde. Ce problème peut survenir si deux machines virtuelles du
même nom sont sauvegardées sur le même nom de poste de centre de
données. Dans ce cas, la sauvegarde ne peut pas continuer car le client
de sauvegarde-archivage utilise le nom de machine virtuelle pour
référencer de manière unique la machine virtuelle sur le serveur IBM
Spectrum Protect.

Ce problème peut également survenir si l'identificateur universel unique
de la machine virtuelle a été modifié à la suite d'une précédente
sauvegarde, par exemple dans les cas suivants :

1. La machine virtuelle MV_1 a été sauvegardée.

2. La machine virtuelle MV_1 a été restaurée sous un nouveau nom : MV_2.
   Un nouvel identificateur unique universel est affecté à MV_2.

3. La machine virtuelle MV_1 a été supprimée.

4. La machine virtuelle MV_2 a été renommée MV_1.

System action:

La sauvegarde de cette machine virtuelle a échoué. Le processus de
sauvegarde peut se poursuivre avec d'autres machines virtuelles.

User response:

S'il existe au moins deux machines virtuelles portant le même nom dans
l'inventaire du centre de données, vous pouvez exécuter l'une des
actions suivantes :

*  Renommer les machines virtuelles afin que chaque nom soit unique dans
   l'inventaire du centre de données.

*  Sauvegardez les machines virtuelles portant le même nom sur des
   serveurs IBM Spectrum Protect différents.

Si l'UUID de la machine virtuelle a changé, exécutez une commande BACKUP
VM avec l'option VMBACKUPUPDATEGUID. L'option VMBACKUPUPDATEGUID met à
jour l'identificateur universel unique sur le serveur IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1715E

Un espace fichier existe déjà pour la machine virtuelle (nom_MV), mais
avec un autre identificateur unique universel de machine virtuelle
(UUID_MV) que celui de la machine virtuelle actuelle (UUID_MV).



Explanation:

Une machine virtuelle de ce nom a été sauvegardée et son identificateur
unique universel est différent de celui de la machine virtuelle en cours
de sauvegarde. Ce problème peut survenir si deux machines virtuelles du
même nom sont sauvegardées sur le même nom de poste de centre de
données. Dans ce cas, la sauvegarde ne peut pas se poursuivre car le
client de sauvegarde-archivage utilise le nom de machine virtuelle pour
référencer de manière unique la machine virtuelle sur le serveur IBM
Spectrum Protect.

Ce problème peut également survenir si l'identificateur universel unique
de la machine virtuelle a été modifié à la suite d'une précédente
sauvegarde, par exemple dans les cas suivants :

1. La machine virtuelle MV_1 a été sauvegardée.

2. La machine virtuelle MV_1 a été restaurée sous un nouveau nom : MV_2.
   Un nouvel identificateur unique universel est affecté à MV_2.

3. La machine virtuelle MV_1 a été supprimée.

4. La machine virtuelle MV_2 a été renommée MV_1.

System action:

La sauvegarde de cette machine virtuelle a échoué. Le processus de
sauvegarde peut se poursuivre avec d'autres machines virtuelles.

User response:

S'il existe au moins deux machines virtuelles portant le même nom dans
l'inventaire du centre de données, vous pouvez exécuter l'une des
actions suivantes :

*  Renommer les machines virtuelles afin que chaque nom soit unique dans
   l'inventaire du centre de données.

*  Sauvegarder les machines virtuelles portant le même nom sur des
   serveurs IBM Spectrum Protect différents.

Si l'UUID de la machine virtuelle a changé, exécutez une commande BACKUP
VM avec l'option VMBACKUPUPDATEGUID. L'option VMBACKUPUPDATEGUID met à
jour l'identificateur universel unique sur le serveur IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1716E

Une tâche de service Web VMware vStorage a expiré.



Explanation:

Le délai au cours duquel le client IBM Spectrum Protect a attendu que
l'hôte VMware vCenter ou ESX termine une tâche de service Web demandée a
expiré. Les ressources pourraient être faibles ou le système pourrait
être occupé.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez que l'hôte VMware vCenter ou ESX ne génère aucune erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1717E

Une tâche de service Web VMware vStorage a échoué.



Explanation:

Une tâche de service Web VMware vCenter ou ESX a échoué.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez que l'hôte VMware vCenter ou ESX ne génère aucune erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1729E

La liste de fichiers transmise 'liste-fichiers' n'est pas une liste de
fichiers en entrée valide. Indiquez une liste de fichiers standard ou
une liste de fichiers de collection pour la commande dsmrecall.



Explanation:

L'utilisateur a transmis un type de liste de fichiers non valide à la
commande dsmrecall

System action:

Traitement arrêté

User response:

Transmettez une liste de fichiers standard ou une liste de fichiers de
collection pour la commande dsmrecall.

------------------------------------------------------------------------
ANS1730E

L'analyse du serveur IBM Spectrum Protect pour les informations
relatives à la commande a échoué.



Explanation:

Le rappel optimisé de bande magnétique n'a pas pu récupérer les
informations relatives à la commande depuis le serveurIBM Spectrum
Protect.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez la connexion au serveur IBM Spectrum Protect pour voir si ce
dernier est disponible et pour voir si les droits d'accès corrects sont
configurés.

------------------------------------------------------------------------
ANS1731E

Le rappel optimisé de bande magnétique pour la liste de fichiers
'liste-fichiers' a échoué avec rc = code.



Explanation:

Le rappel optimisé de bande magnétique n'a pas pu récupérer les
informations relatives à la commande depuis le serveurIBM Spectrum
Protect.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez tous les messages d'erreur au-dessus de ce message pour obtenir
des détails sur le problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS1732W

Le fichier 'file' appartient à un autre système de fichiers. Ecriture du
fichier dans la liste des fichiers non traités : 'file-list'.



Explanation:

La commande dsmrecall indique un système de fichiers à traiter. Les
fichiers appartenant à d'autres systèmes de fichiers sont ignorés et
écrits dans une liste de fichiers non traités.

System action:

Le fichier est ignoré et des informations sont écrites dans une liste de
fichiers non traités.

User response:

Vérifiez que tous les fichiers de la liste de fichiers en entrée
appartiennent au bon système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS1733I

Un fichier de collection a été spécifié 'file-list' Le processus de
commande est ignoré.



Explanation:

Un fichier de collection a été transmis à la liste de fichiers en
entrée. La commande n'est pas nécessaire puisque le fichier est déjà
commandé. Seul le rappel est démarré.

System action:

La commande traitée n'est pas démarrée, seul le rappel a démarré.

User response:

Aucune autre action n'est nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1734W

La machine virtuelle nom-mv' contient un ou plusieurs disques
indépendants. Les sauvegardes ne sont pas prises en charge dans cette
configuration. Indiquez l'option '-vmprocessvmwithindependent=yes' pour
exclure ces disques de la sauvegarde.



Explanation:

Les disques indépendants ne sont pas affectés par les images
instantanées. Leur sauvegarde n'est donc pas prise en charge par le
client IBM Spectrum Protect.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Désactivez la machine virtuelle et changez de mode indépendant du disque
ou supprimez-les de la machine virtuelle. Vous pouvez également indiquer
l'option '-vmprocessvmwithindependent=yes' pour exclure ces disques de
la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1735W

La machine virtuelle 'nom-mv' contient un ou plusieurs mappages d'unité
en mode brut. Les sauvegardes ne sont pas prises en charge dans cette
configuration. Indiquez l'option '-vmprocessvmwithprdm=yes' pour exclure
ces disques de la sauvegarde.



Explanation:

Les mappages d'unité en mode brut ne sont pas compris dans les images
instantanées. Leur sauvegarde n'est donc pas prise en charge par le
client IBM Spectrum Protect.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Désactivez la machine virtuelle et changez les mappages d'unités en mode
brut en mode virtuel ou supprimez-les de la machine virtuelle. Vous
pouvez également indiquer l'option '-vmprocessvmwithprdm=yes' pour
exclure ces disques de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1736W

La machine virtuelle 'nom-machine-virtuelle' ne peut pas être
sauvegardée car elle contient un ou plusieurs disques d'un type non pris
en charge.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne prend pas en charge les machines virtuelles
ayant des types de disque non pris en charge.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Convertissez les disques non pris en charge dans un type pris en charge,
supprimez les disques non pris en charge de la machine virtuelle, ou
excluez la machine virtuelle de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1737E

La commande PRESNAPSHOTCMD a échoué.



Explanation:

La commande indiquée par l'option PRESNAPSHOTCMD doit être exécutée
correctement pour que la sauvegarde sous forme d'image instantanée VSS
soit effectuée. Si la commande se termine avec un code retour 0 (zéro),
elle est considérée comme ayant abouti. Si la commande se termine avec
un autre code retour, elle est considérée comme ayant échoué. Si la
commande a échoué, la sauvegarde par image instantanée VSS n'est pas
exécutée.

System action:

Le client n'exécute pas l'opération de sauvegarde de l'image instantanée
VSS.

User response:

Identifiez et résolvez le problème provoquant l'échec de la commande.
Sachant que le code retour différent de zéro est normal pour cette
commande, pensez à encapsuler la commande dans un script se terminant
toujours avec un code retour de zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1738W

La commande POSTSNAPSHOTCMD a échoué.



Explanation:

Si la commande indiquée par l'option POSTSNAPSHOTCMD a été exécutée en
renvoyant un code retour différent de zéro, l'opération de sauvegarde
par image instantanée VSS se poursuit. L'opération continue avec un
résultat de niveau d'avertissement. Le résultat de la commande
POSTSNAPSHOTCMD ne remplace pas un résultat supérieur de la commande de
sauvegarde par image instantanée VSS. Par exemple, si la commande de
sauvegarde par image instantanée VSS est exécutée avec le code 12, un
code retour inférieur de la commande POSTSNAPSHOTCMD ne modifie pas ce
code retour.

System action:

La sauvegarde par image instantanée VSS se poursuit, mais avec un code
retour d'avertissement d'au moins 8.

User response:

Identifiez et résolvez le problème provoquant l'échec de la commande.
Pensez à encapsuler la commande dans un script se terminant toujours
avec un code retour de zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1739E

La restauration d'une unité système n'est pas autorisée.



Explanation:

L'unité sur laquelle vous effectuez la restauration contient le système
d'exploitation.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération sans spécifier d'unité système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1740W

Impossible de lire les listes de contrôle d'accès pour l'objet : système
de fichierschemin nom. Consultez le fichier dsmerror.log pour plus
d'informations.



Explanation:

Les listes de contrôle d'accès de l'objet ne sont pas lues.

System action:

L'objet est ignoré. Le traitement continue avec l'objet suivant.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client les autres messages
susceptibles d'indiquer la cause de ce problème. Essayez de suivre les
actions correctives suggérées (si elles sont disponibles) et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1741W

Impossible de lire les attributs étendus pour l'objet système de
fichiers chemin nom. Consultez le fichier dsmerror.log pour plus
d'informations.



Explanation:

Les attributs étendus de l'objet ne sont pas lus.

System action:

L'objet est ignoré. Le traitement continue avec l'objet suivant.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client les autres messages
susceptibles d'indiquer la cause de ce problème. Suivez les actions
correctives suggérées (si elles sont disponibles) et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1742E

Echec de l'image instantanée d'exposition pour la sauvegarde
'nom-sauvegarde'.



Explanation:

Echec de l'image instantanée d'exposition.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus de détails, consultez le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS1743E

Echec de l'image instantanée d'annulation d'exposition pour la
sauvegarde 'nom-sauvegarde'.



Explanation:

Echec de l'image instantanée d'annulation d'exposition.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus de détails, consultez le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS1744E

Une ou plusieurs images instantanées (volumes) nécessaires pour
l'opération de restauration n'ont pas été trouvées. Pour plus de
détails, consultez le fichier dsmerror.log.



Explanation:

Une ou plusieurs images instantanées nécessaires pour la restauration
n'ont pas été trouvées sur le système.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus de détails, consultez le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS1745I

La machine virtuelle à restaurer possède un ou plusieurs groupes de
ports distribués. Une configuration supplémentaire peut être nécessaire
pour sélectionner un numéro de port, une fois la restauration terminée.



Explanation:

La machine virtuelle a été sauvegardée avec une ou plusieurs cartes
d'interface réseau sauvegardées par groupes de ports distribués. En
raison de conflits lors de la restauration, le(s) numéro(s) de port n'a
(n'ont) pas été sauvegardé(s).

System action:

La restauration se poursuit.

User response:

Editez les paramètres de machine virtuelle et sélectionnez un port si
nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1746E

Aucun unité logique n'a été trouvée. Confirmez que les adaptateurs de
stockage sont correctement configurés sur l'hôte et que les numéros
d'unités logiques ne sont pas mappés vers une autre machine virtuelle.



Explanation:

La machine virtuelle a été stockée avec un disque de mappages d'unité
bruts, sauvegardé par une unité logique. Le numéro d'unité logique est
manquant ou toujours mappé à une autre machiné virtuelle.

System action:

La machine virtuelle ne peut pas être restaurée.

User response:

Confirmez que les adaptateurs de stockage sont correctement configurés
sur l'hôte et que les numéros d'unités logiques ne sont pas mappés vers
une autre machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS1747E

Le mot de passe de la clé de chiffrement n'est pas disponible.



Explanation:

Le client n'est pas activé pour les opérations de sauvegarde et de
restauration chiffrées effectuées par des utilisateurs non autorisés ou
bien le mot de passe de la clé de chiffrement n'est pas stockée par
l'administrateur.

System action:

Les objets qui ne peuvent pas être chiffrés ou déchiffrés sont ignorés.

User response:

Contactez l'administrateur de votre système pour qu'il configure les
opérations chiffrées comme pouvant être effectuées par des utilisateurs
non autorisés.

------------------------------------------------------------------------
ANS1748E

La machine virtuelle a été stockée avec un disque de mappages d'unité
bruts, sauvegardé par une unité logique. Le numéro d'unité logique est
manquant ou toujours mappé à une autre machiné virtuelle :
identificateur unique universel du numéro d'unité logique lun.



Explanation:

La machine virtuelle a été stockée avec un disque de mappages d'unité
bruts, sauvegardé par une unité logique. Le numéro d'unité logique est
manquant ou toujours mappé à une autre machiné virtuelle.

System action:

La machine virtuelle ne peut pas être restaurée.

User response:

Trouvez le numéro d'unité logique requis et rendez-le disponible pour la
machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS1749W

L'objet 'nom espace fichiernom-hlnom-ll' a été sauvegardé avec un
attribut de type de système de fichiers non valide.



Explanation:

Le client utilise le type de système de fichiers pour déterminer si le
nom d'un objet est sensible à la casse ou non. Un type de système de
fichiers inexact peut entraîner un ordre de tri incorrect de
l'arborescence du serveur pour les systèmes de fichiers sensibles à la
casse. Enfin, certains fichiers non modifiés peuvent expirer, puis être
à nouveau sauvegardés lors de la sauvegarde incrémentielle complète.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Il est recommandé de renommer l'espace fichier correspondant sur le
serveur IBM Spectrum Protect et d'effectuer une nouvelle sauvegarde
incrémentielle complète.

------------------------------------------------------------------------
ANS1750I

Le point de montage du volume 'pointmontagevolume' est monté sur le
volume 'volume'. Utilisation du volume d'instantanés pour sauvegarder
'volume'.



Explanation:

Le point de montage du volume s'est résolu sur un volume qui a été pris
en instantané. Le même volume d'instantanés sera utilisé.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1751E

Erreur lors du traitement de 'nom espace fichier' : Impossible d'accéder
au système de fichiers.



Explanation:

Le client ne peut pas accéder au système de fichiers. Ce problème
survient généralement lorsque le compte sous lequel le client est
exécuté n'a pas accès à la racine du système de fichiers ou lorsque le
système de fichiers n'existe pas.

System action:

Le système de fichiers inaccessible est ignoré. Le traitement se
poursuit avec le système de fichiers suivant.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour identifier d'autres messages qui
pourraient fournir des informations complémentaires sur la raison pour
laquelle le système de fichiers est inaccessible. Corrigez le problème,
puis relancez l'opération. Si le compte n'a pas accès au système de
fichiers, l'administrateur système doit alors autoriser l'accès ou un
compte ayant accès au système de fichiers doit être utilisé. Si le
système de fichiers n'existe pas, vous devez alors supprimer ou corriger
la spécification de système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS1752E

Impossible d'accéder au système de fichiers.



Explanation:

Le client ne peut pas accéder au système de fichiers. Ce problème
survient généralement lorsque le compte sous lequel le client est
exécuté n'a pas accès à la racine du système de fichiers ou lorsque le
système de fichiers n'existe pas.

System action:

Le système de fichiers inaccessible est ignoré.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour identifier d'autres messages qui
pourraient fournir des informations complémentaires sur la raison pour
laquelle le système de fichiers est inaccessible. Corrigez le problème,
puis relancez l'opération. Si le compte n'a pas accès au système de
fichiers, l'administrateur système doit alors autoriser l'accès ou un
compte ayant accès au système de fichiers doit être utilisé. Si le
système de fichiers n'existe pas, vous devez alors supprimer ou corriger
la spécification de système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS1753E

L'espace fichier 'nom d'espace fichier' a été sauvegardé par une version
client antérieure et il ne peut pas être restauré avec cette version
client. Il sera ignoré.



Explanation:

Le format du groupe de sauvegarde dans des versions client antérieures
pour ETAT SYSTEME et SERVICE SYSTEME est incompatible avec la version
client actuelle. Ces espaces fichier seront ignorés. La restauration
semble s'interrompre lorsque le client ignore les objets contenus dans
ces espaces fichier. D'autres données d'espace fichier restantes seront
restaurées.

System action:

Les objets contenus dans cet espace fichier sont ignorés. D'autres
données d'espace fichier restantes seront restaurées.

User response:

Restaurez cet espace fichier spécifique dans le groupe de sauvegarde
avec un client de niveau antérieur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1754E

L'espace fichier 'nom_espace_fichier' ne peut pas être restauré lorsque
l'option ASNODENAME est activée. Il sera ignoré.



Explanation:

Les données d'état système d'un autre noeud ne doivent pas être
restaurées sur un noeud différent. Ces espaces fichier seront ignorés.
La restauration semble s'interrompre lorsque le client ignore les objets
contenus dans ces espaces fichier. D'autres données d'espace fichier
restantes seront restaurées.

System action:

Les objets contenus dans cet espace fichier sont ignorés. D'autres
données d'espace fichier restantes seront restaurées.

User response:

Supprimez l'option ASNODENAME avant de restaurer cet espace fichier dans
le groupe de sauvegarde ou indiquez le nom de noeud utilisé pour
sauvegarder les données d'état système à restaurer.

------------------------------------------------------------------------
ANS1755W

Une erreur de communication avec Active Directory s'est produite.
L'option USEDIRECTORY est ignorée et le traitement continue.



Explanation:

Le processus a tenté de demander à Active Directory les paramètres du
serveur IBM Spectrum Protect mais une erreur s'est produite. Elle peut
avoir été causée par Active Directory ou par l'installation du serveur
IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect ignore l'option USEDIRECTORY et continue le
traitement du client.

User response:

Assurez-vous que votre ordinateur est correctement configuré dans le
domaine contenant Active Directory. Vérifiez également que votre
administrateur IBM Spectrum Protect a correctement configuré le serveur
IBM Spectrum Protect pour votre poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS1756W

Le journal de 'spécification de sauvegarde' a été réinitialisé :
l'espace fichier du serveur a été supprimé depuis la réalisation de la
dernière sauvegarde.



Explanation:

Le client a réinitialisé le journal car l'espace fichier du serveur
correspondant a été supprimé depuis la dernière sauvegarde.

System action:

Le journal est réinitialisé, la sauvegarde en cours n'utilisera pas le
journal et celui-ci ne sera pas disponible pour les sauvegardes tant
qu'une sauvegarde incrémentielle complète n'aura pas été réalisée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1757W

Le journal de 'spécification de sauvegarde' a été réinitialisé :
l'espace fichier du serveur a été supprimé depuis la réalisation de la
dernière sauvegarde.



Explanation:

Le client a réinitialisé le journal car l'espace fichier du serveur
correspondant a été supprimé depuis la dernière sauvegarde.

System action:

Le journal est réinitialisé, la sauvegarde en cours n'utilisera pas le
journal et celui-ci ne sera pas disponible pour les sauvegardes tant
qu'une sauvegarde incrémentielle complète n'aura pas été réalisée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1758W

Le journal de 'spécification de sauvegarde' a été réinitialisé :
l'espace fichier du serveur a été supprimé depuis la réalisation de la
dernière sauvegarde.



Explanation:

Le client a réinitialisé le journal car l'espace fichier du serveur
correspondant a été supprimé depuis la dernière sauvegarde.

System action:

Le journal est réinitialisé, la sauvegarde en cours n'utilisera pas le
journal et celui-ci ne sera pas disponible pour les sauvegardes tant
qu'une sauvegarde incrémentielle complète n'aura pas été réalisée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1759W

Le journal de 'spécification de sauvegarde' a été réinitialisé :
l'ensemble de règles a été mis à jour depuis la réalisation de la
dernière sauvegarde.



Explanation:

Le client a réinitialisé le journal du système de fichiers spécifié car
l'ensemble de règles du poste a été mis à jour depuis la dernière
sauvegarde.

System action:

Le journal est réinitialisé, la sauvegarde en cours n'utilisera pas le
journal et celui-ci ne sera pas disponible pour les sauvegardes tant
qu'une sauvegarde incrémentielle complète n'aura pas été réalisée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1760I

Activation du journal de 'spécification de sauvegarde' pour le poste
'nom de poste' et le serveur 'nom du serveur'



Explanation:

Le journal associé au système de fichiers spécifié est à présent valide
et sera utilisé par la prochaine sauvegarde incrémentielle complète du
poste et du serveur IBM Spectrum Protect spécifiés.

System action:

La prochaine sauvegarde incrémentielle complète du système de fichiers
utilisera le journal.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1761I

Le journal de 'spécification de sauvegarde' sera activé lors de la
réalisation complète de la sauvegarde.



Explanation:

Un journal actif mais non valide existe pour le système de fichiers en
cours de sauvegarde. Une fois la sauvegarde exécutée avec succès, le
journal pourra être utilisé par la prochaine sauvegarde incrémentielle
complète du système de fichiers, avec les mêmes poste et serveur IBM
Spectrum Protect.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1763W

Impossible de démonter le point de montage de l'instantané
point_montage_instantané lors du nettoyage de l'instantané 'instantané'
du volume 'volume'.L'erreur est 'erreur'.L'opération va continuer.
Procédez à un démontage manuel, supprimez le répertoire du point de
montage de l'instantané, puis l'instantané lui-même une fois la
sauvegarde terminée.



Explanation:

Au cours de la phase finale de l'opération du client IBM Spectrum
Protect, il n'a pas été possible de démonter l'instantané pour une
raison quelconque. Toutefois l'opération IBM Spectrum Protect a abouti.

System action:

Le traitement continue et l'erreur de démontage est ignorée.

User response:

Nettoyez manuellement les instantanés comme suit : Interrogez
l'instantané : snapshot -q -c: <Système de fichiers source>. Le nom de
l'instantané suit le format : tsmxxxxxxxxxx. Vérifiez s'il a été monté :
df -k | grep tsmxxxxxxxxxx. Démontez l'instantané : umount -f
tsmxxxxxxxxxx. Supprimez le point de montage de l'instantané : rmdir
tsmxxxxxxxxxx. Supprimez l'instantané : snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx.
Si la suppression de l'instantané échoue avec le message d'erreur
"Device Busy" (périphérique occupé) ou un autre message, démontez le
système de fichiers source de l'instantané : umount -f <système de
fichiers source>. Faites une nouvelle tentative de suppression de
l'instantané : snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx. Vérifiez s'il reste des
volumes logiques : ls -l /dev/tsm*. Supprimez tous les volumes logiques
restants : rmlv -f tsmxxxxxxxxxx. Remontez le système de fichiers source
si vous l'avez démonté auparavant : mount <système de fichiers source>.

------------------------------------------------------------------------
ANS1764W

Impossible de supprimer le répertoire du point de montage de
l'instantané point_montage_instantané lors du nettoyage de l'instantané
'instantané' du volume 'volume'.L'erreur est 'erreur'.L'opération va
continuer. Supprimez manuellement le répertoire du point de montage de
l'instantané, puis l'instantané lui-même une fois la sauvegarde
terminée.



Explanation:

Au cours de la phase finale de l'opération du client IBM Spectrum
Protect, il n'a pas été possible de supprimer le répertoire du point de
montage de l'instantané pour une raison quelconque. Toutefois
l'opération IBM Spectrum Protect a abouti.

System action:

Le traitement continue et l'erreur rmdir est ignorée.

User response:

Nettoyez manuellement les instantanés comme suit : Interrogez
l'instantané : snapshot -q -c: <Système de fichiers source>. Le nom de
l'instantané suit le format : tsmxxxxxxxxxx. Vérifiez s'il a été monté :
df -k | grep tsmxxxxxxxxxx. Démontez l'instantané : umount -f
tsmxxxxxxxxxx. Supprimez le point de montage de l'instantané : rmdir
tsmxxxxxxxxxx. Supprimez l'instantané : snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx.
Si la suppression de l'instantané échoue avec le message d'erreur
"Device Busy" (périphérique occupé) ou un autre message, démontez le
système de fichiers source de l'instantané : umount -f <système de
fichiers source>. Faites une nouvelle tentative de suppression de
l'instantané : snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx. Vérifiez s'il reste des
volumes logiques : ls -l /dev/tsm*. Supprimez tous les volumes logiques
restants : rmlv -f tsmxxxxxxxxxx. Remontez le système de fichiers source
si vous l'avez démonté auparavant : mount <système de fichiers source>.

------------------------------------------------------------------------
ANS1765W

Impossible de supprimer l'image instantanée lors du nettoyage de l'image
instantanée 'image_instantanée' du volume 'volume'.L'erreur est
'erreur'. L'opération va se poursuivre. Supprimez manuellement
l'instantané une fois la sauvegarde terminée.



Explanation:

Au cours de l'opération de client de sauvegarde-archivage, l'image
instantanée n'a pu être supprimée pour une raison quelconque. Toutefois
l'opération a abouti. L'erreur pourrait être liée à un ordre inattendu
des commandes d'instantané. AIX JFS2 attend que les demandes de
suppression d'instantané pour un système de fichiers donné soient émises
dans l'ordre suivant : instantané le plus ancien, deuxième instantané le
plus ancien, et ainsi de suite. Si d'autres processus utilisent des
instantanés plus anciens dans le même système de fichiers, la requête de
suppression échoue. En outre, le client de sauvegarde-archivage supprime
uniquement des instantanés créés par l'un de ses processus. Il ne
supprime pas les instantanés plus anciens créés par d'autres
applications ou utilisateurs. Dans ce cas, l'utilisateur devra supprimer
manuellement les instantanés les plus anciens afin que la prochaine
commande de sauvegarde-archivage (backup-archive) puisse aboutir.

System action:

Le traitement continue et l'erreur de suppression de l'instantané est
ignorée.

User response:

Nettoyez manuellement les images instantanées comme suit : Interroger
l'instantané : snapshot -q -c: <SysFichiers_source> Le nom de
l'instantané suit le format : tsmxxxxxxxxxx. Vérifier si l'instantané
est monté : df -k | grep tsmxxxxxxxxxx Démonter l'instantané : umount -f
tsmxxxxxxxxxx Retirer le point de montage de l'instantané : rmdir
tsmxxxxxxxxxx Supprimer l'instantané : snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx Si
l'opération de suppression de l'instantané échoue avec une erreur "unité
occupée" ou autre, démonter le système de fichiers source de
l'instantané : umount -f <SysFichiers_source> Relancer la suppression de
l'instantané : snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx Vérifier s'il reste des
volumes logiques : ls -l /dev/tsm* Retirer tout volume logique restant :
rmlv -f tsmxxxxxxxxxx Remonter le système de fichiers s'il a été démonté
précédemment : mount <SysFichiers_source>

------------------------------------------------------------------------
ANS1766E

Impossible d'initialiser SSH2 : rc=code d'erreur.



Explanation:

Un problème s'est produit lors de l'initialisation de SSH2.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Vérifiez les réglages réseau, DNS et de connexion à l'hôte cible.
Vérifiez également que SSH fonctionne correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1767E

Impossible de créer un volume logique d'instantané à l'aide de la
commande : 'commande'.L'erreur est 'erreur'.Vérifiez que le groupe de
volumes dispose d'un nombre suffisant de partitions libres pour remplir
la requête d'allocation.



Explanation:

Au cours de la phase d'initialisation de l'opération du client IBM
Spectrum Protect; il n'a pas été possible de créer un volume logique
pour l'instantané.

System action:

Le traitement continue et l'erreur de création du volume logique de
l'instantané est ignorée. L'opération IBM Spectrum Protect sera
effectuée sans l'instantané.

User response:

Assurez-vous que le groupe de volumes comporte suffisamment de
partitions libres pour répondre à la demande d'allocation mklv et
relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1768E

IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à trouver d'espace pour un nouvel
instantané. nom de fonction IBM Spectrum Protect : nom-fonction fonction
IBM Spectrum Protect : desc-fonction code retour IBM Spectrum Protect :
code-retour-TSM fichier IBM Spectrum Protect : nom-fichier
(numéro-ligne)



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Des sauvegardes antérieures peuvent encore être en attente. Si le
problème persiste, contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect
en lui indiquant les informations mentionnées dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS1769E

Le serveur de fichiers NetApp 'nom-serveur' avec Data ONTAP version 'ata
ONTAP version 'version.modification.sous-modification' n'est pas pris en
charge pour l'exécution de sauvegardes incrémentielles basées sur les
différences entre images instantanées.



Explanation:

La sauvegarde incrémentielle utilisant la différenciation des images
instantanées nécessite Data ONTAP V7.3 ou supérieure. Toutefois, si vous
effectuez une mise à niveau de Data ONTAP V7.3.3 ou supérieure vers
V8.0, la différenciation par image instantanée des noms de fichier
Unicode ne sera plus prise en charge. Effectuez une mise à niveau vers
Data ONTAP V8.1 ou supérieure.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Effectuez une mise à niveau du serveur de fichiers vers un niveau de
Data ONTAP pris en charge, puis renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1770E

Impossible de résoudre l'adresse 'adresse-tcpip'. Erreur = code
d'erreur, 'message d'erreur'



Explanation:

Le système n'a pas pu obtenir l'adresse TCP/IP v6.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez que l'adresse affichée est une adresse TCP/IP v6 et qu'elle
peut être résolue à l'aide d'une commande ping ou ping6.

------------------------------------------------------------------------
ANS1771W

L'espace fichier de l'état du système 'nom espace fichier' ne peut pas
être restauré sur un emplacement différent.



Explanation:

L'espace fichier de l'état du système ne peut pas être restauré sur un
emplacement différent. Cet espace fichier est ignoré.

System action:

Les objets contenus dans l'espace fichier de l'état du système sont
ignorés. Les autres espaces fichier restants sont restaurés. La
restauration semble s'interrompre lorsque le client ignore les objets
contenus dans cet espace fichier.

User response:

Restaurez l'état du système à son emplacement d'origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1772E

Erreur lors du chargement de plug-in d'instantané. Le plug-in n'est
peut-être pas installé.



Explanation:

Le plug-in d'instantané n'a pu être chargé, peut-être parce que le
plug-in n'est pas installé.

System action:

La sauvegarde par image instantanée est arrêtée.

User response:

Sur la plateforme Linux 86/86_64, installez le package TIVsm-BAhdw si ce
n'est pas déjà fait. Relancez l'opération. Sur la plateforme AIX,
installez les ensembles de fichiers hdw et snphdw s'ils ne sont pas
encore installés. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1773I

La machine virtuelle 'machine virtuelle' contient un ou plusieurs
disques indépendants, qui sont exclus de la sauvegarde de la machine
virtuelle.



Explanation:

Vous ne pouvez pas exécuter une image instantanée de disques
indépendants. Indiquez l'option '-vmprocessvmwithindependent=yes' pour
ignorer ces disques.

System action:

Les disques indépendants de la machine virtuelle ne seront pas
sauvegardés.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1774I

La machine virtuelle 'machine virtuelle' contient un ou plusieurs
disques de mappages d'unités brutes (RDM) physiques, qui sont exclus de
la sauvegarde de la machine virtuelle.



Explanation:

Vous ne pouvez pas exécuter une image instantanée de disques RDM
physiques. Indiquez l'option '-vmprocessvmwithprdm=yes' pour ignorer ces
disques.

System action:

Les disques RDM physiques de la machine virtuelle ne sont pas
sauvegardés.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1780E

nom-rédacteur n'a pas pu s'initialiser et s'abonner à VSS.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de la création de
nom-rédacteur sous le contrôle du service de copie miroir Microsoft
Volume Shadow Copy Service (VSS). Consultez le journal des erreurs de
IBM Spectrum Protect et le journal d'événement d'application pour plus
d'informations sur cette erreur.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Faites une nouvelle tentative. Si l'erreur persiste, consultez le
journal des erreurs de IBM Spectrum Protect et le journal des événements
de Windows pour plus d'informations sur cette erreur.

Redémarrez le service de copie miroir Microsoft Volume Shadow Copy
Service, puis faites une nouvelle tentative.

Dans certains cas, il est nécessaire de redémarrer la machine pour
éliminer l'état erreur VSS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1782E

nom-rédacteur n'a pas pu être arrêté.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de l'arrêt de
nom-rédacteur. Consultez le journal des erreurs de IBM Spectrum Protect
et le journal d'événement d'application pour plus d'informations sur
cette erreur.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Faites une nouvelle tentative. Si l'erreur persiste, consultez le
journal des erreurs de IBM Spectrum Protect et le journal des événements
de Windows pour plus d'informations sur cette erreur.

Redémarrez le service de copie miroir Microsoft Volume Shadow Copy
Service, puis faites une nouvelle tentative.

Dans certains cas, il est nécessaire de redémarrer la machine pour
éliminer l'état erreur VSS.

------------------------------------------------------------------------
ANS1784E

La sauvegarde incrémentielle par différence d'image instantanée ne peut
pas être effectuée sur 'nom-volume' car il s'agit d'un volume vFiler.



Explanation:

La sauvegarde incrémentielle par différence d'image instantanée n'est
pas prise en charge sur les volumes vFiler.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Exécutez une sauvegarde incrémentielle par différence d'image
instantanée sur des volumes normaux NetApp/N-Series uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS1787I

La carte d'interface réseau de la machine virtuelle est sauvegardée par
un groupe de ports virtuel distribué, mais l'attribut portgroupKey est
manquant et la carte d'interface réseau ne peut pas être restaurée.



Explanation:

La carte d'interface réseau de la machine virtuelle ne possède pas
l'attribut portgroupKey requis.

System action:

La machine virtuelle peut être restaurée, mais pas la carte d'interface
réseau.

User response:

Une fois la machine virtuelle restaurée, une nouvelle carte d'interface
réseau peut être ajoutée.

------------------------------------------------------------------------
ANS1788I

L'hôte ESX cible ne possède pas le groupe de ports virtuel distribué
requis. La carte d'interface réseau de la machine virtuelle ne peut donc
pas être restaurée. Utilisez l'option VMDEFAULTDVPORTGROUP pour définir
le nouveau groupe de ports. Si le serveur ESXi cible ne comporte pas de
groupe de ports, utilisez l'option VMDEFAULTNETWORK.



Explanation:

La carte d'interface réseau de la machine virtuelle a été sauvegardée
par un groupe de ports virtuel distribué, mais l'hôte ESX cible ne
possède pas ce groupe de ports.

System action:

La machine virtuelle peut être restaurée, mais pas la carte d'interface
réseau.

User response:

Une fois la machine virtuelle restaurée, une nouvelle carte d'interface
réseau peut être ajoutée.

------------------------------------------------------------------------
ANS1789I

Aucun groupe de ports virtuel distribué n'a été trouvé sur l'hôte ESX
cible. La carte d'interface réseau de la machine virtuelle ne peut pas
être restaurée.



Explanation:

La carte d'interface réseau de la machine virtuelle a été sauvegardée
par un groupe de ports virtuel distribué, mais l'hôte ESX cible ne
possède pas de groupe de ports disponible.

System action:

La machine virtuelle peut être restaurée, mais pas la carte d'interface
réseau.

User response:

Une fois la machine virtuelle restaurée, une nouvelle carte d'interface
réseau peut être ajoutée.

------------------------------------------------------------------------
ANS1790E

Le volume 'nom du volume' ne peut pas être sauvegardé car 'nosnapdir=on'
est défini sur le gestionnaire de fichiers.



Explanation:

Ce message est émis lorsque l'option 'nosnapdir=on' est définie pour le
volume indiqué dans le message. Lorsque cette option est définie, les
images instantanées du volume sont masquées et ne peuvent donc pas être
sauvegardées.

System action:

Le volume indiqué dans le message n'est pas sauvegardé. Le traitement
continue avec le volume suivant.

User response:

Pour sauvegarder le volume, modifiez ce dernier sur le gestionnaire de
fichiers et définissez l'option 'nosnapdir=off'. Renouvelez ensuite
l'opération de sauvegarde pour ce volume. Si le volume n'est pas
sauvegardé, supprimez-le du paramètre DOMAIN du client de
sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS1794I

L'option "cifs.enable_share_browsing = off" est définie sur le
gestionnaire de fichiers "nomFiltre".



Explanation:

Ce message est émis lorsque l'option "cifs.enable_share_browsing = off"
est définie pour le NAS indiqué dans le message.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Définissez l'option "cifs.enable_share_browsing = on". Puis réessayez
l'opération de sauvegarde différentielle par image instantanée.

------------------------------------------------------------------------
ANS1795I

L'opération se poursuivra sans fournisseur d'instantanés car le système
de fichiers 'nomvol' ne dispose pas de droits en écriture.



Explanation:

Le système de fichiers source d'un instantané doit être en
lecture-écriture car, par définition, un instantané est une image
instantanée de point de cohérence de la modification du système de
fichiers. La création d'un instantané met à jour le superbloc du système
de fichiers qui nécessite que le système de fichiers soit en
lecture-écriture

System action:

Le traitement continue sans fournisseur d'instantanés.

User response:

Si le volume doit être sauvegardé via un fournisseur d'instantanés,
modifiez ses droits en lecture-écriture.

------------------------------------------------------------------------
ANS1796I

Impossible de définir le nom abrégé nom-chemincomplet comme étant le nom
abrégé original nom-fichier : la fonction Windows nom-fonction a échoué
en renvoyant le code retour code-retour (raison : texte d'erreur").



Explanation:

Le client ne peut pas définir le nom abrégé de l'objet spécifié. La
cause habituelle en est l'utilisation du nom abrégé par un autre objet
situé dans le même répertoire. Le fait que le compte sous lequel le
client s'exécute n'ait pas le privilège SE_RESTORE_NAME peut être une
autre cause possible.

System action:

Le nom abrégé de l'objet spécifié n'est pas défini. L'objet conservera
le nom abrégé par défaut. Le traitement se poursuit.

User response:

Il s'agit d'un message d'information et peut être ignoré sans danger. Si
vous demandez la restauration de l'objet avec son nom abrégé original,
vous devrez déplacer ou supprimer l'objet conflictuel. A partir de
l'invite de commande du système d'exploitation, passez au répertoire qui
contient l'objet que vous souhaitez restaurer. Puis utilisez la commande
\"dir /x\" pour identifier l'objet conflictuel. Assurez-vous également
que vous disposez du privilège SE_RESTORE_NAME. Consultez votre
administrateur système en cas de besoin. Après résolution du conflit,
faites une nouvelle tentative de restauration du fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS1797E

La fonction nom-fonction a reçu une erreur imprévue de l'API Microsoft
nom-fonction-MS : rc =erreur, pendant qu'elle tentait d'accéder à
l'objet 'nom-objet'. L'erreur s'est produite dans le fichier nom-fichier
(numéro-ligne).



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du traitement de l'objet. Le code
d'erreur indique la cause de l'incident. Vous pouvez utiliser ces
informations pour diagnostiquer le problème.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect peut abandonner l'opération ou non, selon
le code.

User response:

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1798W

Une erreur s'est produite pendant l'accès aux données chiffrées de
l'objet nom d'objet', ignorant ainsi ce dernier. Code d'erreur du
système Windows erreur, cause 'code anomalie'



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant le traitement des données chiffrées de
l'objet. Les informations enregistrées indiquent la raison de
l'incident. Ces informations permettent de diagnostiquer le problème.

System action:

L'objet a été ignoré.

User response:

Pour plus d'informations, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1799I

La dernière date d'accès à "nom chemin d'accès complet" n'a pas pu être
réinitialisée car le fichier est en lecture seule.



Explanation:

L'option PRESERVELASTACCESSDATE a la valeur OUI, mais le client IBM
Spectrum Protect n'a pas pu réinitialiser la dernière date d'accès au
fichier spécifié car le fichier est en lecture seule. Le client ne peut
pas réinitialiser la dernière date d'accès pour les fichiers en lecture
seule.

System action:

La dernière date d'accès du fichier spécifié n'a pas été réinitialisée.
Dans le cas contraire, le traitement continue.

User response:

Ce message n'est fourni qu'à titre indicatif. Vous pouvez désactiver
l'attribut "lecture seule" du fichier afin que les prochaines
sauvegardes puissent réinitialiser la date du dernier accès. Avant de
désactiver l'attribut, vérifiez que cela ne va pas affecter l'intégrité
du fichier ou celle des applications utilisant ce fichier. Assurez-vous
également que la désactivation de l'attribut ne créera pas de conflit
avec les règles de gestion de fichiers de votre organisation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1800W

La date du dernier accès à "nom chemin d'accès complet" n'a pas pu être
réinitialisée : échec de la fonction de Windows "nom de fonction" avec
le code de retour code retour



Explanation:

L'option PRESERVELASTACCESSDATE a la valeur OUI, mais le client IBM
Spectrum Protect n'a pas pu réinitialiser la date du dernier accès au
fichier spécifié. Le message comprend le nom de la fonction qui a
échoué, ainsi que le code de retour correspondant.

System action:

La dernière date d'accès du fichier spécifié n'a pas été réinitialisée.
Dans le cas contraire, le traitement continue.

User response:

Si l'incident est récurrent, obtenez une trace de maintenance qui
capture une instance de l'incident en question. Lancez la commande QUERY
SYSTEMINFO et collectez le fichier dsminfo.txt. Contactez le service
d'assistance IBM et mentionnez exactement le texte du message d'erreur
reçu. Assurez-vous de fournir les informations nécessaires sur les
fichiers dsminfo.txt et dsmerror.log et, le cas échéant, la trace de
maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS1801E

Impossible d'enregistrer le nouvel ID auprès du serveur.



Explanation:

Les raisons à ce problème peuvent inclure un manque de mémoire système
du client ou une erreur de protocole du serveur. Le journal d'activité
IBM Spectrum Protect pourrait contenir un message d'erreur correspondant
contenant davantage d'informations sur la cause.

System action:

Le nouvel ID n'est pas enregistré auprès du serveur.

User response:

Vérifiez votre connexion réseau et faites une nouvelle tentative après
un certain délai. Si l'erreur réapparaît, contactez l'administrateur de
votre machine client.

------------------------------------------------------------------------
ANS1802E

La sauvegarde incrémentielle de 'nom-fichier' s'est terminée avec
nombre_échecs problèmes(s)



Explanation:

Ce message s'affiche à la fin d'une opération de sauvegarde
incrémentielle pour la spécification de fichier nommée lorsqu'un ou
plusieurs objets de cette spécification n'ont pas pu être sauvegardés.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client des messages
supplémentaires qui indiqueraient les causes de l'échec de sauvegarde de
chaque objet. Effectuez toute intervention suggérée par les messages.

------------------------------------------------------------------------
ANS1803E

Le traitement de l'archive de 'nom espace de de fichier' s'est terminé
avec des erreurs.



Explanation:

Ce message est émis à la suite d'un archivage pour la spécification de
fichier nommée lorsque des objets de la spécification de fichier n'ont
pas pu être sauvegardés.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client d'autres messages qui
indiquent les raisons pour lesquelles les objets n'ont pas pu être
sauvegardés. Exécutez l'action corrective proposée par les messages.

------------------------------------------------------------------------
ANS1804E

La sauvegarde sélective de 'nom espace de fichier' s'est terminée avec
des erreurs.



Explanation:

Ce message est émis à la suite d'une sauvegarde sélective pour la
spécification de fichier nommée lorsque des objets de la spécification
de fichier ne peuvent pas être sauvegardés.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client d'autres messages qui
indiquent les raisons pour lesquelles les objets n'ont pas pu être
sauvegardés. Exécutez l'action corrective proposée par les messages.

------------------------------------------------------------------------
ANS1805E

Impossible de restaurer le lien symbolique 'nom de fichier'.



Explanation:

Le système d'exploitation du poste client n'est pas en mesure de créer
un lien symbolique car le lien pointe vers un nom de fichier non
spécifié.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Exécutez la restauration sous un autre système d'exploitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1806W

La taille du fichier dépasse la limite maximale de taille de fichier
définie sur le système pour 'nom_espace_fichiernom_cheminnom_fichier' de
'taille_fichier'.



Explanation:

Vous avez tenté de restaurer ou de récupérer un fichier dont la taille
dépasse la limite maximum autorisée sur votre système.

System action:

Le processus ne peut pas restaurer ni récupérer le fichier.

User response:

Restaurez ou récupérez ce fichier sur un système qui accepte la taille
du fichier. Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1807E

Rappel d'un fichier à partir du serveur impossible. Un message d'erreur
a été renvoyé par le démon de rappel.



Explanation:

Il est impossible de rappeler un fichier. Le démon de rappel a renvoyé
un message d'erreur après une tentative de rappel d'un fichier. Pour
plus d'informations, reportez-vous au journal des erreurs du démon de
rappel. Cet incident peut se produire dans les cas suivants : le serveur
est arrêté, la connexion prend fin ou le fichier ne se trouve pas sur le
serveur. Il se peut également que le serveur de migration ait été
remplacé par un autre serveur dans le fichier d'options système. Une
fois lancé, le démon de rappel ne contrôle pas les modifications
apportées au fichier d'options système.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Vérifiez que le serveur fonctionne, puis recommencez. Si l'incident
persiste, consultez le journal des erreurs. Demandez également à
l'administrateur du poste de travail d'exécuter dsmreconcile sur le
système de fichiers et de contrôler si le fichier apparaît dans
.SpaceMan/orphan.stubs. Si le fichier d'options système a été modifié,
arrêtez tous les démons de rappel et relancez le démon principal pour
qu'il prenne les modifications en compte.

------------------------------------------------------------------------
ANS1808E

L'agent d'instantanés de volume logique n'est pas celui du bon niveau.
Il se peut que le Client ait été mis à niveau sans que le pilote LVSA le
soit. Configurez le support d'image 'En ligne' ou le support de fichiers
ouverts à l'aide de l'assistant de configuration et sélectionnez Mettre
à jour l'agent de l'image instantanée de volume logique IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

L'opération sélectionnée exige le niveau en cours de l'agent
d'instantanés de volume logique. L'assistant de configuration vous
permet de le mettre à jour.

System action:

L'opération sélectionnée n'est pas exécutée.

User response:

Recommencez après avoir mis à jour l'agent d'instantanés de volume
logique.

------------------------------------------------------------------------
ANS1809W

Une session avec le serveur IBM Spectrum Protect a été déconnectée. Le
système va tenter de rétablir la connexion.



Explanation:

Ce message s'affiche lorsque la session avec le serveur IBM Spectrum
Protect prend fin de façon inattendue. Ce message peut être émis à la
suite, entre autres : - d'un problème réseau - de la fermeture du
serveur IBM Spectrum Protect - de l'annulation de la session client par
l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

Le client va tenter de rétablir la connexion avec le serveur. Si
l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect a annulé la session, la
tentative de rétablissement de la connexion échoue et le message
ANS1369E est émis. Si la connexion est rétablie, le traitement reprend.
Si la tentative de reconnexion échoue, le client continue d'établir une
connexion en fonction des valeurs de ses options COMMRESTARTDURATION et
COMMRESTARTINTERVAL.

User response:

Si la session a été annulée par l'administrateur du serveur IBM Spectrum
Protect et que vous ne connaissez pas la raison de l'arrêt, ou que le
client ne parvient pas à rétablir une session avec le serveur IBM
Spectrum Protect, contactez l'administrateur du serveur IBM Spectrum
Protect pour plus d'informations. Si le message ANS1809W est émis
fréquemment, ceci implique que le réseau ne fonctionne pas correctement.
Si ce message se trouve plusieurs fois dans le fichier dsmerror.log,
recherchez les problèmes réseau éventuels (carte d'interface réseau
défaillante ou problème de routeur, par exemple). Ce problème est
généralement lié à la vitesse des cartes réseau. Si les cartes réseau
utilisent la négociation automatique, remplacez cette option par
l'option "Duplex intégral". Si l'incident persiste, demandez à
l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect d'augmenter la valeur
des options COMMTIMEOUT et IDLETIMEOUT du serveur IBM Spectrum Protect
pour le résoudre temporairement. Ceci peut permettre de réduire la
fréquence d'émission du message.

------------------------------------------------------------------------
ANS1810I

Une session avec le serveur IBM Spectrum Protect a été rétablie.



Explanation:

La session avec le serveur a été rétablie après une erreur de connexion.
Ce message fait habituellement suite au message ANS1809W.

System action:

Le traitement se poursuivra.

User response:

Aucune. Ce message est fourni à titre indicatif.

------------------------------------------------------------------------
ANS1811S

La session IBM Spectrum Protect n'a pu être rétablie.



Explanation:

La session avec le serveur est arrêtée. Plusieurs tentatives de
rétablissement n'ont pas réussi. Différents incidents peuvent être à
l'origine de cette situation, parmi lesquels :

*  Le serveur est arrêté.

*  La connexion réseau avec le serveur est interrompue.

*  Le programme de communication avec lequel dialogue IBM Spectrum
   Protect a quelques difficultés.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez la connexion réseau avec le serveur. Le serveur IBM Spectrum
Protect est-il lancé ? Le programme de communication sous-jacent de IBM
Spectrum Protect fonctionne-t-il correctement ?

------------------------------------------------------------------------
ANS1813E

Sauvegarde d'image de "nom d'espace fichier" achevée avec des erreurs.



Explanation:

Echec de la sauvegarde d'image. Ce message fait habituellement suite à
d'autres messages indiquant la cause de l'échec.

System action:

L'espace fichier défectueux est ignoré et le traitement se poursuit.

User response:

Pour plus d'informations sur l'incident, voir les messages précédents
ainsi que le journal des erreurs du client IBM Spectrum Protect.
L'incident est généralement lié au fait qu'une bande n'a pas pu être
montée sur le serveur IBM Spectrum Protect, probablement en raison du
nombre insuffisant de points d'installation. S'il est fait mention d'un
incident lié au serveur, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1814E

Impossible de lancer l'événement planifié 'nom d'événement'



Explanation:

L'événement planifié n'est plus valide sur le serveur. Le délai
d'affichage de la fenêtre est écoulé ou le planning a été supprimé.

System action:

Le planificateur client interroge le serveur pour connaître le prochain
événement planifié.

User response:

Si l'incident persiste, demandez à l'administrateur système de le
résoudre.

------------------------------------------------------------------------
ANS1815E

Délai d'affichage de la fenêtre écoulé ou planning supprimé.



Explanation:

L'événement planifié n'était plus valide sur le serveur.

System action:

Le planificateur client interroge le serveur pour connaître le prochain
événement planifié.

User response:

Si l'incident persiste, demandez à l'administrateur système de le
résoudre sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1816E

Mode de planification incorrect



Explanation:

Le mode spécifié pour l'événement planifié est incorrect.

System action:

L'événement ne se produit pas.

User response:

Entrez le mode de planification correct, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1817E

Seul un utilisateur autorisé de IBM Spectrum Protect peut exécuter la
fonction de planification.



Explanation:

L'exécution de la fonction de planification a échoué en raison de droits
inappropriés.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Contactez l'utilisateur habilité de IBM Spectrum Protect pour obtenir
des renseignements sur la fonction de planification.

------------------------------------------------------------------------
ANS1818E

La commande SCHEDULE n'est pas autorisée en mode boucle (interactif).



Explanation:

La commande SCHEDULE peut uniquement être renseignée sur la ligne de
commande initiale. Entrez la commande HELP SCHED pour obtenir une
description complète de la commande SCHEDULE.

System action:

Le client n'exécute aucun événement planifié.

User response:

Démarrez le planificateur à partir de l'invite du système
d'exploitation. Par exemple : les clients dsmc schedule Windows peuvent
également utiliser le service du planificateur client. Consultez le
manuel du client pour plus d'informations sur la façon d'utiliser la
commande SCHEDULE et les options du planificateur client IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1819E

Le serveur IBM Spectrum Protect n'a pas pu enregistrer l'adresse de ce
noeud.



Explanation:

Cette situation est rare et indique généralement un problème avec le
serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Vérifiez le journal des erreurs pour déterminer s'il contient des
messages complémentaires pouvant indiquer la raison de l'erreur.
Demandez à l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect de vérifier
le journal des activités du serveur IBM Spectrum Protect pour savoir
s'il contient des messages qui indiquent un problème lié au serveur.
Corrigez les erreurs indiquées, puis recommencez l'opération. Si
l'incident persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1820E

Les options de ligne de commande doivent être précédées de '-'



Explanation:

Une option a été spécifiée sans délimiteur '-'.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Entrez de nouveau la commande en insérant un tiret devant chaque option.

------------------------------------------------------------------------
ANS1821E

Impossible de lancer la 'commande ' POSTSCHEDULECMD/ PRESCHEDULECMD '



Explanation:

L'action demandée requiert la création d'un nouveau processus. Une
option ou une "action" de planification exigeant l'exécution d'une
commande de système d'exploitation a été spécifiée.

System action:

La requête est ignorée.

User response:

Supprimez la requête du fichier d'options ou du planning défini sur le
serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1822E

Un nombre trop important d'objets ont été sélectionnés en vue de la
restauration. Veuillez limiter les objets sélectionnés à moins de nombre
max d'objets.



Explanation:

La restauration ne peut pas être effectuée car trop d'objets ont été
sélectionnés.

System action:

La restauration n'a pas été effectuée.

User response:

Recommencez après avoir réduit le nombre d'objets sélectionnés.

------------------------------------------------------------------------
ANS1823E

L'option TESTFLAGS ou TRACEFLAGS spécifie un nom d'indicateur inconnu
'mot clé' ou la valeur fournie n'est pas valide pour le mot clé nommé.



Explanation:

Le nom testflag ou traceflag est incorrect ou la valeur fournie pour
l'indicateur n'est pas valide.

System action:

Si l'option TESTFLAGS ou TRACEFLAGS a été spécifié dans le fichier
d'options client ou sur la ligne de commande au cours de
l'initialisation du client, le programme du client ne démarre pas. Si
elle a été spécifiée à partir du client de ligne de commande qui
fonctionne en mode LOOP (interactif), l'opération ne s'exécute pas.

User response:

Corrigez le nom de l'indicateur TESTFLAGS ou TRACEFLAGS, ou bien la
valeur du mot clé TESTFLAG indiquée dans le message. Ces options sont
généralement utilisées par le support technique IBM ou selon les
modalités décrites dans le manuel IBM Spectrum Protect - Guide
d'identification des incidents. Si vous ne savez pas quel nom
d'indicateur utiliser, reportez-vous à ce manuel afin d'obtenir des
informations complémentaires ou contactez le support technique IBM pour
une assistance complémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1824E

Nom de fichier de trace incorrect (nom trop long).



Explanation:

Une option TRACEFILE dans les fichiers d'options a utilisé un nom de
fichier trop long.

System action:

Le programme client n'est pas initialisé.

User response:

Modifiez le nom de fichier utilisé comme TRACEFILE de façon qu'il
comporte au maximum 255 caractères.

------------------------------------------------------------------------
ANS1827W

Les répertoires ne peuvent pas être sélectionnés avec la table des
matières actuellement chargée sur le serveur.



Explanation:

La table des matières actuellement chargée sur le serveur pour ce volume
ne contient pas d'objets correspondant à la seule sauvegarde avec point
de cohérence. Elle contient un ou des points de cohérence incomplets.

System action:

Le répertoire n'est pas sélectionné pour la restauration.

User response:

Pour pouvoir sélectionner un répertoire entier à restaurer, sélectionnez
"Utiliser la date la plus récente" ou "Utiliser la date correspondant à
un point de cohérence" dans la boîte de dialogue Point de cohérence.

------------------------------------------------------------------------
ANS1828E

La taille de l'écran est trop petite pour utiliser l'option PICK.



Explanation:

Vous ne pouvez pas utiliser l'option PICK sur un poste de travail dont
l'écran contient moins de 20 caractères dans la largeur et moins de 10
lignes dans la hauteur.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas exécuté l'opération.

User response:

Relancez l'opération en utilisant un écran d'une taille supérieure au
minimum requis ou n'utilisez pas l'option PICK.

------------------------------------------------------------------------
ANS1831E

Le mot de passe a expiré. L'administrateur doit mettre à jour le mot de
passe avec IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Le mot de passe n'est plus valide.

System action:

IBM Spectrum Protect s'arrête.

User response:

L'administrateur doit mettre à jour le mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1832W

L'option 'option' n'est plus prise en charge et sera ignorée par le
client IBM Spectrum Protect dans cette édition.



Explanation:

L'option spécifiée sera obsolète d'ici peu et sera ignorée par le client
dans cette édition. Cette option sera supprimée dans la prochaine
édition et ne sera plus valide.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Supprimez l'option du fichier d'options. Vérifiez également la
documentation pour voir si cette option a été remplacée par une nouvelle
option.

------------------------------------------------------------------------
ANS1834S

Impossible d'écrire dans le fichier 'nom de fichier' pour y stocker le
mot de passe



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas écrire dans le fichier nom de fichier.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Vérifiez les droits d'accès et l'espace disque. Si la tentative
n'aboutit pas, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1835E

PASSWORDACCESS a la valeur GENERATE, mais un mot de passe est nécessaire
pour le serveur 'nom de serveur'. Le mot de passe n'est pas stocké
localement ou il a été modifié au niveau du serveur.



Explanation:

Le mot de passe n'est pas stocké localement, ou il a été modifié au
niveau du serveur.

System action:

IBM Spectrum Protect vous demande le mot de passe si IBM Spectrum
Protect fonctionne en avant-plan.

User response:

Si IBM Spectrum Protect fonctionne comme processus d'arrière-plan,
lancez une commande IBM Spectrum Protect quelconque en arrière-plan.
Entrez le mot de passe en réponse à l'invite puis relancez la commande
IBM Spectrum Protect en arrière-plan.

------------------------------------------------------------------------
ANS1836I

Impossible de traiter le fichier d'informations du scannage matériel de
l'unité de valeur par coeur de processeur 'nom fichier', erreur, cause.



Explanation:

Le fichier de données à usage interne n'était pas lisible.

System action:

Les informations de l'unité de valeur par coeur de processeur ne sont
pas envoyées au serveur IBM Spectrum Protect. Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune réponse n'est nécessaire. Ce qui n'affecte pas le traitement
normal. Corrigez tous les problèmes de droit d'accès au fichier et
relancez la commande. Si le fichier existe, supprimez-le et relancez la
commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS1837S

L'espace fichier nom_espace_fichier est ignoré. Le traitement continue.



Explanation:

L'espace fichier spécifié dans le fichier d'options système n'est pas
valide.

System action:

Le processus tente de poursuivre l'opération en cours.

User response:

Vérifiez l'espace fichier dans le fichier d'options système et utilisez
un espace fichier valide. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1838E

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichiers d'options
spécifié par l'utilisateur 'nom_espace_fichier'.



Explanation:

Le fichier d'options spécifié n'a pas pu être localisé ou ouvert.

System action:

Le processus tente d'ouvrir le fichier d'options par défaut.

User response:

Vérifiez que le fichier d'options spécifié existe et est valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1839E

Impossible de lire le mot de passe.



Explanation:

Une erreur (par exemple sur le terminal) s'est produite au cours de
l'installation du fichier d'entrée en lecture.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez les attributs du terminal.

------------------------------------------------------------------------
ANS1852E

Echec du rappel : le décalage 'décalage' et la taille de lecture
'taille' dépassent la taille de fichier de 'taille-fichier'.



Explanation:

Une tentative de lecture au-delà de la fin du fichier s'est produite.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

La lecture respecter les limites de la taille du fichier. Pour
déterminer les valeurs de décalage et de taille de lecture, toutes les
valeurs sont traitées comme des octets.

------------------------------------------------------------------------
ANS1853E

Le serveur n'a pas pu charger la table des matières. Statut : statut



Explanation:

Un incident s'est produit lorsque le serveur a essayé de charger une
table des matières de niveau fichier pour un volume NDMP. Aucune requête
de niveau fichier ne peut être effectuée sur le volume tant que
l'incident n'est pas résolu.

System action:

La table des matières n'est pas chargée.

User response:

Consultez le journal d'activité du serveur pour déterminer la cause de
l'incident. Une fois que vous avez corrigé l'incident, relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1862W

Aucune information relative à la table des matières n'est disponible sur
le serveur pour ce volume.



Explanation:

Aucun objet du volume sélectionné ayant été sauvegardé avec les
informations relatives à la table des matières n'existe sur le serveur.
Aucune requête de niveau fichier ne peut donc être effectuée sur le
volume.

System action:

aucune

User response:

Si vous souhaitez obtenir des informations de niveau fichier, utilisez
l'option TOC au cours de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1865E

Session refusée : échec de la connexion par canaux de communication
nommés.



Explanation:

Une tentative de connexion au serveur à l'aide de canaux de
communication nommés, a échoué. Cet incident peut se produire si
l'option NAMEDPIPENAME a été spécifiée avec une valeur incorrecte dans
le fichier d'options ou si l'administrateur système a annulé une
opération de sauvegarde.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Attendez que le serveur soit à nouveau disponible puis relancez
l'opération. Assurez-vous que la valeur de l'option NAMEDPIPENAME est la
même que celle utilisée par le serveur. Si l'incident persiste,
contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1867E

Le serveur a généré un contrôle de redondance cyclique pour le type de
verbe verbe CRC qui ne correspond pas au verbe reçu.



Explanation:

Un contrôle de redondance cyclique (CRC, cyclic redundancy check) a
échoué entre le client et le serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

L'objet en cours est ignoré. Le traitement se poursuit avec l'objet
suivant.

User response:

Il s'agit d'une erreur inhabituelle qui peut indiquer un problème de
communication entre le client et le serveur IBM Spectrum Protect.
Relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez le support IBM
pour une obtenir une aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS1871W

La version CRC serveur est version CRC serveur qui ne correspond pas à
la version client version client CRC.



Explanation:

Cette situation est rare. Le serveur et le client utilisent des versions
d'algorithmes de contrôle de redondance cyclique (CRC - cyclic
redundancy check) différentes.

System action:

Le traitement se poursuit sans contrôle de redondance cyclique.

User response:

La version des clients ne peut être antérieure que d'une version maximum
à celle du serveur IBM Spectrum Protect. Vérifiez que les niveaux du
serveur et du client sont compatibles. Le client en ligne de commande
affiche les versions du client et du serveur lorsque le client démarre
et se connecte au serveur. La commande QUERY SESSION affiche également
la version du serveur. Depuis l'interface graphique, utilisez l'option
de menu \"Aide/A propos\" pour identifier la version du client, et
l'option de menu \"Fichier/Informations sur la connexion\" pour
identifier la version du serveur. Si les versions du client et du
serveur sont incompatibles, l'administrateur du serveur IBM Spectrum
Protect peut désactiver le contrôle CRC pour votre noeud.

------------------------------------------------------------------------
ANS1873E

Une erreur inconnue s'est produite lors du traitement de l'objet système
'nom d'objet système' : la fonction de l'utilitaire 'nom de fonction' a
échoué suite à l'erreur erreur.



Explanation:

Une erreur inconnue s'est produite lors du traitement d'un objet
système. Les informations enregistrées indiquent la raison de
l'incident. Ces informations permettent de diagnostiquer le problème.

System action:

IBM Spectrum Protect a mis fin à l'opération en cours.

User response:

Pour plus d'informations, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS1877E

La chaîne analysée est trop longue pour que IBM Spectrum Protect puisse
la traiter, et elle a donc été tronquée pour éviter un dépassement de la
mémoire tampon.



Explanation:

Cette situation est rare. Une très longue chaîne devra être entrée par
l'utilisateur depuis la ligne de commande, dans le fichier dsm.opt ou
dans filelist. La longueur de cette chaîne est supérieure à la longueur
de chaîne d'entrée maximale (1024 octets).

System action:

IBM Spectrum Protect a tronqué la chaîne pour la ramener à la longueur
maximale 1024, puis a poursuivi l'opération. L'opération peut échouer
ensuite du fait de cette troncature.

User response:

Vérifiez le journal des erreurs du client pour déterminer s'il contient
d'autres messages qui peuvent avoir été consignés en même temps que ce
message, puis exécutez l'action corrective appropriée recommandée par
ces messages. Si l'incident persiste, contactez l'assistance technique
IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1878E

Une erreur inconnue s'est produite lors du traitement de l'objet système
'nom d'objet système' : le service 'nom du service' et les services
dépendants n'ont pas pu être interrompus.



Explanation:

Une erreur inconnue s'est produite lors du traitement d'un objet
système. Le service répertorié dans le message et tous ses services
dépendants n'ont pas pu être interrompus. Le traitement ne pourra être
terminé qu'après l'arrêt du service.

System action:

IBM Spectrum Protect a mis fin à l'opération en cours.

User response:

Arrêtez manuellement le service et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1882E

Impossible d'arrêter le service 'nom du service' ; erreur erreur



Explanation:

Le service n'a pas pu être interrompu par le programme.

System action:

IBM Spectrum Protect a mis fin à l'opération en cours.

User response:

Arrêtez manuellement le service et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1891W

SUBDIR n'est pas une option valide lorsque vous utilisez FILELIST ;
SUBDIR ne sera pas prise en compte.



Explanation:

Lorsque vous indiquez FILELIST, chaque élément est un objet unique,
SUBDIR ne peut donc pas s'appliquer.

System action:

L'option SUBDIR n'est pas prise en compte.

User response:

Cette commande doit contenir soit -FILELIST, soit SUBDIR, mais pas les
deux.

------------------------------------------------------------------------
ANS1892W

La commande d'expiration ne peut pas être utilisée dans l'espace fichier
journalisé IBM Spectrum Protect 'espacefichier'.



Explanation:

Vous ne pouvez pas provoquer l'expiration de fichiers se trouvant dans
un espace fichier IBM Spectrum Protect journalisé à partir du serveur.

System action:

La commande d'expiration ne fonctionne pas pour cette spécification de
fichier

User response:

Si vous désirez rendre cette spécification de fichier non valide, vous
devez la supprimer du système de fichiers local.

------------------------------------------------------------------------
ANS1895I

Le code de retour maximal de la macro est valeur du code de retour.



Explanation:

Ce message est généré une fois que l'ensemble des commandes d'une macro
client ont été exécutées. Le code retour représente le code le plus
élevé généré pendant le traitement de la macro. Par ordre croissant de
gravité, il indique les phénomènes suivants :

   0 - La commande a été exécutée.
   4 - Un ou plusieurs fichiers ont été ignorés.
   8 - Un ou plusieurs messages d'avertissement ont été générés.
   12 - Un ou plusieurs messages d'erreur (à l'exception des fichiers
   ignorés) ont été générés.

System action:

Aucune.

User response:

Pour les codes retour différents de 0, l'utilisateur peut vérifier les
résultats de l'opération du client et procéder à un diagnostic ou une
intervention, si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1898I

***** nombre fichiers traités *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect a traité les fichiers spécifiés.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1899I

***** nombre fichiers examinés *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect a examiné les fichiers spécifiés.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1900I

Le code retour valeur du code retour.



Explanation:

Le code retour a été généré en réponse à la commande client précédente.
Par ordre croissant de gravité, ils indiquent les phénomènes suivants :

   0 - La commande a été exécutée.
   4 - Un ou plusieurs fichiers ont été ignorés.
   8 - Un ou plusieurs messages d'avertissement ont été générés.
   12 - Un ou plusieurs messages d'erreur (à l'exception des fichiers
   ignorés) ont été générés.

Le code retour signale le message le plus grave généré lors de
l'exécution de la commande du client. Dans le cas d'un événement
planifié, il sera considéré comme abouti si le code retour est 0, 4 ou
8. L'événement est un échec si le code retour est 12.

System action:

Aucune.

User response:

Pour les codes retour différents de 0, l'utilisateur peut vérifier les
résultats de l'opération du client et procéder à un diagnostic ou une
intervention, si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1901I

Le code de retour maximal est valeur du code de retour.



Explanation:

Ce message indique le code retour le plus élevé généré à la suite de
l'ensemble des commandes du client qui ont été exécutées. Par ordre
croissant de gravité, ils indiquent les phénomènes suivants :

   0 - La commande a été exécutée.
   4 - Un ou plusieurs fichiers ont été ignorés.
   8 - Un ou plusieurs messages d'avertissement ont été générés.
   12 - Un ou plusieurs messages d'erreur (à l'exception des fichiers
   ignorés) ont été générés.

System action:

Aucune.

User response:

Pour les codes retour différents de 0, l'utilisateur peut vérifier les
résultats de l'opération du client et procéder à un diagnostic ou une
intervention, si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1902E

La commande PRESCHEDULECMD a échoué. L'événement planifié n'a pas été
exécuté.



Explanation:

La commande spécifiée par l'option PRESCHEDULECMD doit aboutir pour que
l'événement planifié soit exécuté. Si le code retour 0 (zéro) a été
généré pour la commande, cela implique qu'elle a été exécutée
correctement. Si un autre code apparaît, la commande est considérée
comme un échec. Dans ce cas, l'événement planifié n'est pas exécuté.

System action:

Le client n'exécute pas l'événement planifié, et le code qui en résulte
est 12.

User response:

Identifiez et résolvez l'incident qui a empêché l'exécution de la
commande. S'il n'est pas nécessaire que la commande soit exécutée avant
de lancer l'événement planifié, pensez à utiliser l'option
PRENSCHEDULECMD, qui n'exige pas que la commande ait abouti. Si un code
retour différent de zéro est normal pour cette commande, pensez à
inclure la commande dans un script qui génère toujours un code retour
égal à zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1903W

La commande POSTSCHEDULECMD a échoué.



Explanation:

Si la commande spécifiée par l'option POSTSCHEDULECMD s'est terminée
avec un code retour différent de zéro, l'événement planifié est
considéré comme ayant abouti mais avec un résultat de niveau
d'avertissement. Notez que le résultat de la commande POSTSCHEDULECMD
n'a pas la priorité sur un résultat supérieur de la commande client
planifiée. Par exemple, si la commande client planifiée se termine avec
un code retour de 12, l'événement planifié est considéré comme ayant
abouti avec un code retour de 12, indépendamment du résultat de la
commande POSTSCHEDULECMD.

System action:

Le code de résultat minimal de l'événement planifié est 8.

User response:

Identifiez et résolvez le problème provoquant l'échec de la commande.
S'il n'est pas nécessaire que la commande se termine avant la
publication du résultat de l'événement planifié, envisagez d'utiliser
l'option POSTNSCHEDULECMD. Sachant que le code retour différent de zéro
est normal pour cette commande, pensez à encapsuler la commande dans un
script se terminant toujours avec un code retour de zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1904E

La description des archives ne peut contenir de caractères génériques
tels que '?' ou '*'.



Explanation:

La description des données des fichiers d'archive ne doit pas contenir
de caractères génériques.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Entre une description des données d'archive qui ne contienne pas de
caractères génériques.

------------------------------------------------------------------------
ANS1906I

La destination doit être spécifiée pour cette opération lors de
l'utilisation de FROMNODE.



Explanation:

Vous devez spécifier une destination avec une commande Restore/Retrieve
lors de l'utilisation du processus FROMNODE.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez la commande Restore/Retrieve en spécifiant une destination.

Par exemple, avec le client de sauvegarde-archivage Windows :

restore -fromnode=cougar \\cougar\d$\projx\* d:\projx\

Ou, avec les clients de sauvegarde-archivage UNIX et Linux :

restore -fromn=node1 -fromo=ann "/home/proj/*" /home/gillis/

------------------------------------------------------------------------
ANS1907E

Une erreur s'est produite lors d'une tentative de fusion d'objets sur le
serveur.



Explanation:

Clients NetWare : Le serveur IBM Spectrum Protect ne peut pas effectuer
une conversion de nom long NetWare. Pour une image de sauvegarde Unix ou
Windows : le groupe utilisé pour stocker les composants d'image associés
n'a pu être fermé.

System action:

L'opération s'est terminée.

User response:

Pour NetWare : il est possible qu'un niveau plus récent du serveur IBM
Spectrum Protect puisse effectuer la conversion. Contactez
l'administrateur IBM Spectrum Protect. Pour Unix ou Windows : cette
erreur indique un problème d'autorisation. Contactez l'administrateur du
serveur IBM Spectrum Protect. Si le problème persiste, contactez le
service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1908I

La commande planifiée a été correctement exécutée.



Explanation:

La commande planifiée a été exécutée avec le code retour zéro, ce qui
est interprété comme un succès.

System action:

L'événement planifié a été correctement exécuté. Le code résultat est 0.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1909E

La commande planifiée a échoué.



Explanation:

La commande planifiée a été exécutée avec un code retour différent de
zéro, ce qui est interprété comme un échec.

System action:

L'événement planifié a échoué. Le code résultat est 12.

User response:

Identifiez et résolvez l'incident qui a empêché l'exécution de la
commande. Si un code retour différent de zéro est normal pour cette
commande, pensez à inclure la commande dans un script qui génère
toujours un code retour égal à zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS1912E

Une niche de registre non valide a été spécifiée.



Explanation:

La niche de registre spécifiée n'est pas valide.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1913E

Une sous-clé de registre non valide a été spécifiée.



Explanation:

La sous-clé de registre spécifiée n'est pas valide.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1914E

La sous-clé spécifiée n'est pas valide pour la niche indiquée.



Explanation:

La sous-clé de registre spécifiée n'est pas valide pour la niche de
registre indiquée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1915E

La commande BACKUP REGISTRY comporte trop d'arguments.



Explanation:

Trop d'arguments ont été spécifiés pour la commande BACKUP REGISTRY.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1916E

La commande RESTORE REGISTRY comporte trop d'arguments.



Explanation:

Trop d'arguments ont été spécifiés pour la commande RESTORE REGISTRY.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1917E

La commande BACKUP REGISTRY ne comporte pas assez d'arguments.



Explanation:

Le nombre d'arguments spécifiés pour la commande BACKUP REGISTRY est
insuffisant.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1918E

La commande RESTORE REGISTRY ne comporte pas assez d'arguments.



Explanation:

Le nombre d'arguments spécifiés pour la commande RESTORE REGISTRY est
insuffisant.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1919E

Le journal d'événements spécifié n'est pas valide.



Explanation:

Le journal d'événements spécifié n'est pas valide.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1920E

La commande BACKUP EVENTLOG comporte trop d'arguments.



Explanation:

Trop d'arguments ont été spécifiés pour la commande BACKUP EVENTLOG.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1921E

La commande RESTORE EVENTLOG comporte trop d'arguments.



Explanation:

Trop d'arguments ont été spécifiés pour la commande RESTORE EVENTLOG.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1922E

La commande BACKUP EVENTLOG ne comporte pas assez d'arguments.



Explanation:

Le nombre d'arguments spécifiés pour la commande BACKUP EVENTLOG est
insuffisant.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1923E

La commande RESTORE EVENTLOG ne comporte pas assez d'arguments.



Explanation:

Le nombre d'arguments spécifiés pour la commande RESTORE EVENTLOG est
insuffisant.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1924E

L'objet système spécifié n'est pas valide.



Explanation:

L'objet système spécifié n'est pas valide.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1925E

Le type d'objet système spécifié n'est pas valide.



Explanation:

Le type d'objet système spécifié n'est pas valide.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1926E

Le type d'objet système spécifié n'est valide que sous Windows NT.



Explanation:

Le type d'objet système spécifié n'est valide que sous Windows NT

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1928E

Les sessions à l'initiative du serveur ne sont pas disponibles en mode
hors réseau local.



Explanation:

Un conflit a été détecté entre les options SESSIONINIT=serveronly et
ENABLELANFREE=yes indiquées. Cette combinaison n'est pas autorisée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Utilisez des sessions à l'initiative du client ou désactivez le mode
hors réseau local.

------------------------------------------------------------------------
ANS1929E

Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde de la clé de registre.



Explanation:

La clé de registre active ne peut pas être copiée dans le répertoire de
transfert ADSM.SYS.

System action:

L'opération de sauvegarde de registre s'arrête.

User response:

Vérifiez l'espace disponible sur la partition Windows afin de vous
assurer que l'espace est suffisant pour contenir une copie du registre
Windows. Cela peut nécessiter plusieurs méga-octets d'espace disponible.
Vérifiez également les autorisations Windows pour le répertoire de
transfert ADSM.SYS et assurez-vous que l'utilisateur Windows utilisé
pour l'exécution de IBM Spectrum Protect dispose d'un accès total à ce
répertoire et à son contenu.

------------------------------------------------------------------------
ANS1930W

La vue client IBM Spectrum Protect Express n'est pas prise en charge par
le serveur IBM Spectrum Protect Enterprise. L'option CLIENTVIEW est
ignorée.



Explanation:

La vue client IBM Spectrum Protect Express n'est prise en charge que par
un serveur IBM Spectrum Protect Express. Lorsqu'un client IBM Spectrum
Protect Express se connecte à un serveur IBM Spectrum Protect
Enterprise, l'option CLIENTVIEW est ignorée et la vue client standard de
IBM Spectrum Protect s'affiche à la place.

System action:

L'option CLIENTVIEW est ignorée et la vue client IBM Spectrum Protect
Enterprise est affichée.

User response:

Si vous envisagez d'utiliser le serveur IBM Spectrum Protect Enterprise,
modifiez alors votre option CLIENTVIEW et attribuez-lui la valeur
STANDARD. Sinon, modifiez l'option TCPSERVERADDRESS pour qu'elle pointe
vers le serveur IBM Spectrum Protect Express.

------------------------------------------------------------------------
ANS1931E

Erreur lors de la sauvegarde d'un ou plusieurs journaux d'événements.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde d'un ou plusieurs
journaux d'événements.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1932E

Une erreur s'est produite lors du remplacement d'une ou plusieurs clés
de registre.



Explanation:

Les clés de registre remplacées sont toutes détenues par un autre
processus. Les clés de registre ont été précédemment restaurées mais le
système n'a pas redémarré.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Cette erreur survient car les clés de registre remplacées sont toutes
détenues par un autre processus. Cela peut se produire lorsque les clés
de registre ont été précédemment restaurées mais que le système n'a pas
été redémarré. Redémarrez le système, puis relancez l'opération de
restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1933E

Erreur lors de l'accès au fichier ou à l'unité 'nom'.



Explanation:

Une erreur est survenue lors de l'accès au fichier ou à l'unité.

System action:

Le jeu de sauvegardes n'est pas terminé.

User response:

Vérifiez que le fichier ou l'unité existe et qu'il/elle est accessible.

------------------------------------------------------------------------
ANS1934E

Jeu de sauvegardes 'nom' introuvable.



Explanation:

Le nom du jeu de sauvegardes est introuvable sur le serveur.

System action:

Le jeu de sauvegardes n'est pas traité.

User response:

Vérifiez que le nom du jeu de sauvegardes est correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS1935E

La commande BACKUP NTDS comporte trop d'arguments.



Explanation:

Trop d'arguments ont été spécifiés pour la commande BACKUP NTDS.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1936E

Le nombre d'arguments spécifiés pour la commande BACKUP NTDS est
insuffisant.



Explanation:

Le nombre d'arguments spécifiés pour la commande BACKUP NTDS est
insuffisant.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1937E

Aucun nom de serveur NTDS spécifié pour la commande BACKUP NTDS.



Explanation:

Aucun nom de serveur NTDS n'a été spécifié pour la commande BACKUP NTDS.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Indiquez le nom du serveur NTDS dans la commande, puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1938E

Le Répertoire actif NT n'est pas pris en charge par ce niveau de système
d'exploitation.



Explanation:

Le Répertoire actif NT n'est pas pris en charge par ce niveau de système
d'exploitation.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Installez le Répertoire actif avant d'effectuer l'opération de
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1939E

Echec de la sauvegarde du service de réplication des fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de la sauvegarde des
fichiers sous le contrôle du service de réplication des fichiers de
Windows 2000.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Consultez le journal des événements du service de réplication des
fichiers de Windows 2000 pour vérifier que ce service fonctionne
correctement. Relancez le service et recommencez l'opération de
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1940E

Echec de la restauration du service de réplication des fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de la restauration des
fichiers sous le contrôle du service de réplication des fichiers de
Windows 2000.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Consultez le journal des événements du service de réplication des
fichiers de Windows 2000 pour vérifier que ce service fonctionne
correctement. Relancez le service et recommencez l'opération de
restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1941E

Echec de la sauvegarde du volume système.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de la sauvegarde des
fichiers du volume système Windows 2000.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Consultez le journal des événements du service de réplication des
fichiers de Windows 2000 pour vérifier que le volume système a été
correctement initialisé. Relancez le service et recommencez l'opération
de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1942E

Echec de la restauration du volume système.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de la restauration des
fichiers sous le contrôle du service de réplication des fichiers de
Windows 2000.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Consultez le journal des événements du service de réplication des
fichiers de Windows 2000 pour vérifier que le volume système a été
correctement initialisé. Relancez le service et recommencez l'opération
de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1943E

L'opération n'est pas prise en charge : version de serveur de niveau
inférieur.



Explanation:

L'opération n'a pas pu être exécutée car la version du serveur est de
niveau inférieur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Utilisez une version adéquate du serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1944E

Erreur lors de l'accès au fichier ou à l'unité.



Explanation:

Une erreur est survenue lors de l'accès au fichier ou à l'unité.

System action:

Le jeu de sauvegardes n'est pas terminé.

User response:

Vérifiez que le fichier ou l'unité existe et qu'il/elle est accessible.

------------------------------------------------------------------------
ANS1945E

L'espace de nom long a été supprimé de l'espace fichier local. Si vous
voulez effectuer l'opération de sauvegarde ou d'archivage, renommez
l'espace fichier sur le serveur.



Explanation:

Le processus a détecté que l'espace de nom du serveur est NTW:LONG, mais
le volume local ne prend pas en charge les noms longs. Pour sauvegarder
le volume à l'aide des noms courts, renommez l'espace fichier sur le
serveur. Pour sauvegarder à l'aide des noms longs, ajoutez la prise en
charge de l'espace de nom long au volume en question.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Ajoutez la prise en charge de l'espace de nom long au volume, ou
renommez (supprimez) l'espace fichier du serveur correspondant.

------------------------------------------------------------------------
ANS1946W

Le fichier existe. Ignoré



Explanation:

Le client a tenté de restaurer ou de récupérer le fichier indiqué, mais
ce fichier existe déjà sur l'emplacement de stockage cible et
l'utilisateur a choisi de ne pas remplacer le fichier existant.

System action:

Le fichier est ignoré, un message est consigné dans le fichier
dsmerror.log et le processus de restauration ou de récupération continue
avec l'objet suivant.

User response:

Le fichier a été ignoré parce que l'option REPLACE NO n'est pas activée,
ce qui fait que tous les fichiers et répertoires existants sont ignorés,
ou que l'option REPLACE PROMPT était activée et que, lorsqu'il y a été
invité, l'utilisateur a choisi d'ignorer ce fichier et tous les
répertoires et fichiers existants. Aucune autre action n'est requise si
la décision d'ignorer le fichier était délibérée. Sinon, vous pouvez
relancer l'opération avec l'option REPLACE ALL (qui entraîne le
remplacement automatique des répertoires et des fichiers) ou avec
l'option REPLACE PROMPT (qui demande à l'utilisateur si le fichier doit
être remplacé).

------------------------------------------------------------------------
ANS1947W

Le répertoire suivant existe et est ignoré : file-space_name
directory_path directory_name



Explanation:

Le client a tenté de restaurer ou de récupérer le répertoire spécifié.
Le répertoire existe à l'emplacement de restauration cible et
l'utilisateur préfère ne pas remplacer le répertoire existant.

Le répertoire peut être ignoré car l'option REPLACE=NO est définie,
permettant à tous les fichiers et répertoires d'être ignorés. Le
répertoire peut être ignoré car l'option REPLACE=PROMPT est définie et
l'utilisateur a choisi d'ignorer ce répertoire lorsqu'il y était invité.

System action:

Le répertoire est ignoré, un message est consigné dans le fichier
journal dsmerror.log et la restauration ou l'extraction se poursuit avec
l'objet suivant.

User response:

Aucune action supplémentaire n'est nécessaire.

Pour remplacer les fichiers, renouvelez l'opération et définissez
l'option REPLACE=ALL. Vous pouvez définir REPLACE=PROMPT et, lorsque
vous y êtes invité, choisir de remplacer le répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1948E

Impossible d'analyser les composants système du service de copie miroir
Microsoft VSS.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de l'analyse des
programmes d'écriture système sous le contrôle du service de copie
miroir Windows VSS. Le journal des erreurs et le journal des événements
Windows contiennent probablement des informations supplémentaires sur
cette erreur.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si l'erreur persiste, consultez le journal des
erreurs et le journal des événements Windows pour plus d'informations
sur cette erreur. Vous devrez peut-être redémarrer le service de copie
miroir Microsoft VSS avant de renouveler l'opération. Vous devrez
peut-être également réamorcer la machine pour nettoyer l'état d'erreur
du service de copie miroir.

------------------------------------------------------------------------
ANS1949E

Echec de l'initialisation de l'image instantanée de copie miroir
Microsoft VSS.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de l'initialisation du
service de copie miroir Microsoft VSS pour sauvegarde ou restauration.
Le journal des erreurs et le journal des événements Windows contiennent
probablement des informations supplémentaires sur cette erreur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si l'erreur persiste, consultez le journal des
erreurs et le journal des événements Windows pour plus d'informations
sur cette erreur. Utilisez la commande Windows 'vssadmin list writers'
pour déterminer l'état du service de copie miroir Microsoft VSS. Vous
pouvez redémarrer la machine pour effacer l'erreur. Si le système est un
contrôleur de domaine et que le service Active Directory est arrêté,
redémarrez le service Active Directory pour résoudre le problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS1950E

Echec de la sauvegarde à l'aide du service de copie miroir Microsoft
VSS.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors d'une sauvegarde à
l'aide du service de copie miroir Microsoft VSS. Le journal des erreurs
et le journal des événements Windows contiennent probablement des
informations supplémentaires sur cette erreur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Consultez le journal des erreurs et le journal des événements Windows
pour plus d'informations sur cette erreur. Redémarrez tous les services
système défectueux indiqués dans le journal des événements de Windows.
Redémarrez le service de copie miroir Microsoft VSS. Vous pouvez
utiliser la commande Windows 'vssadmin list writers' pour déterminer le
statut du service de copie miroir Microsoft VSS. Vous devrez peut-être
également réamorcer la machine pour nettoyer l'état d'erreur du service
de copie miroir.

------------------------------------------------------------------------
ANS1951E

Echec de la restauration à l'aide du service de copie miroir Microsoft
VSS.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors d'une restauration à
l'aide du service de copie miroir Microsoft VSS.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Consultez le journal des erreurs et le journal des événements Windows
pour plus d'informations sur cette erreur. Redémarrez tous les services
système défectueux indiqués dans le journal des événements de Windows.
Redémarrez le service de copie miroir Microsoft VSS. Vous pouvez
utiliser la commande Windows 'vssadmin list writers' pour déterminer le
statut du service de copie miroir Microsoft VSS. Vous devrez peut-être
également réamorcer la machine pour nettoyer l'état d'erreur du service
de copie miroir.

------------------------------------------------------------------------
ANS1952E

Destination de lien symbolique 'nom fichier' entrée non valide



Explanation:

Vous avez entré une spécification de nom fichier de destination de
restauration/récupération qui correspond à un lien symbolique. Pour
restaurer vers le lien symbolique, affectez la valeur yes à l'option
followsymbolic. Vérifiez également l'élément vers lequel le lien
symbolique pointe. Vous pouvez effectuer une restauration/récupération
vers un lien symbolique qui pointe vers un objet existant.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Entrez une spécification de fichier correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS1954E

La sauvegarde de 'nom espace fichier' s'est terminée avec des erreurs.



Explanation:

Ce message indique que la sauvegarde du système de fichiers a été
effectuée, mais que des erreurs se sont produites lors du traitement de
la sauvegarde.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client d'autres messages liés
aux erreurs de sauvegarde du système de fichiers. Exécutez l'action
corrective proposée par les messages.

------------------------------------------------------------------------
ANS1956E

Nombre d'arguments indiqués insuffisant pour la commande BACKUP GROUP.



Explanation:

Le nombre d'arguments indiqués pour la commande BACKUP GROUP est
insuffisant.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1957E

Dans une requête, les paramètres Showmembers et inactive s'excluent
mutuellement.



Explanation:

Dans une requête, les paramètres Showmembers et inactive s'excluent
mutuellement.< /p>

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Indiquez un seul des paramètres dans la requête.

------------------------------------------------------------------------
ANS1958W

Groupe de base introuvable. Tentative de sauvegarde intégrale.



Explanation:

Une sauvegarde différentielle ne peut être effectuée que si une
sauvegarde intégrale a déjà été effectuée.< /p>

System action:

Le traitement continue et une tentative de sauvegarde intégrale est
effectuée.

User response:

Aucune. Effectuez une sauvegarde intégrale avant de tenter une
sauvegarde différentielle.

------------------------------------------------------------------------
ANS1959I

Suppression du précédent groupe incomplet 'nom' ID :haut-bas



Explanation:

Une précédente sauvegarde de groupe a échoué sans nettoyage correct des
groupes temporaires.

System action:

Les groupes incomplets précédents sont supprimés et le traitement
continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1971E

L'agent client distant (dsmagent) n'a pas pu être démarré.



Explanation:

L'agent client distant ne peut pas être démarré. Ce message d'erreur est
généralement accompagné d'autres messages.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez le journal des erreurs pour déterminer s'il contient des
messages complémentaires pouvant indiquer la raison de l'erreur.
Vérifiez que le client Web est correctement installé. Corrigez les
erreurs indiquées, puis recommencez l'opération. Si l'incident persiste,
contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1972E

La connexion à l'agent client distant (dsmagent) a échoué. Le numéro de
port est illisible ou il n'est pas valide.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la lecture du numéro de port. La
connexion à l'agent client distant ne peut pas être établie.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez le journal des erreurs pour déterminer s'il contient des
messages complémentaires pouvant indiquer la raison de l'erreur.
Vérifiez que le client Web est correctement installé. Corrigez les
erreurs indiquées, puis recommencez l'opération. Si l'incident persiste,
contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1973I

Le programme d'écriture VSS de l'objet système 'nom' n'existe pas.
Restauration ignorée.



Explanation:

Le service Microsoft de copie répliquée de volume ne détecte pas de
programme d'écriture pour ce composant système. Ce composant n'est pas
installé ou n'est pas exécuté.

System action:

Objet ignoré.

User response:

Installez ou activez le service système concerné, puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1974W

Erreur lors de la suppression de l'ID de groupe incomplet précédent
:haut-bas



Explanation:

Une sauvegarde de groupe antérieure a échoué, les groupes temporaires
n'ont pas été correctement nettoyés et l'erreur ne peut toujours pas
être résolue.

System action:

Les groupes incomplets antérieurs sont conservés et le traitement
continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS1975W

Une erreur raison s'est produite sur le serveur IBM Spectrum Protect
lors de la fermeture du groupe ou lors de la modification de son nom.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la fermeture et de la modification du
nom du groupe temporaire.

System action:

La sauvegarde a échoué.

User response:

Vérifiez que l'utilisateur est autorisé à mettre à jour le groupe et
recommencez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1976E

Le service système spécifié n'est pas valide.



Explanation:

Le service système spécifié n'est pas valide.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS1977E

Echec de l'appel de planification de Dsmcad. Nouvelle tentative
d'exécution de cette commande dans 10 minutes.



Explanation:

Dsmcad ne parvient pas à obtenir les informations de planification
valides du processus de planification dsmc. Ceci est dû à des problèmes
survenant lors de l'initialisation du planificateur, par exemple une
mauvaise utilisation d'une option.

System action:

Dsmcad tentera à nouveau d'appeler le planificateur dans 10 minutes afin
d'obtenir les informations valides.

User response:

Consultez les journaux de console et des erreurs pour déterminer quel
type d'erreur se produit lors du processus dsmc, puis résolvez le
problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS1978E

La version du serveur IBM Spectrum Protect est antérieure et ne prend
pas en charge la fonction requise. Pour plus d'informations sur les
versions, consultez le journal des erreurs.



Explanation:

Cette fonction requiert l'utilisation d'un serveur IBM Spectrum Protect
de version plus récente.

System action:

L'opération échoue.

User response:

Mettez à niveau votre serveur IBM Spectrum Protect jusqu'à un niveau
prenant en charge cette fonction. Pour plus d'informations sur les
versions, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1979E

La version de l'agent de stockage IBM Spectrum Protect est antérieure et
ne prend pas en charge la fonction requise. Pour plus d'informations sur
les versions, consultez le journal des erreurs.



Explanation:

Cette fonction requiert l'utilisation d'un agent de stockage IBM
Spectrum Protect de version plus récente.

System action:

L'opération échoue.

User response:

Mettez à niveau votre agent de stockage IBM Spectrum Protect jusqu'à un
niveau prenant en charge cette fonction. Pour plus d'informations sur
les versions, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1980E

La version du serveur et celle de l'agent de stockage IBM Spectrum
Protect sont antérieures et ne prennent pas en charge la fonction
requise. Pour plus d'informations sur les versions, consultez le journal
des erreurs.



Explanation:

Cette fonction requiert l'utilisation d'un serveur et d'un agent de
stockage IBM Spectrum Protect de version plus récente.

System action:

L'opération échoue.

User response:

Mettez à niveau votre serveur et votre agent de stockage IBM Spectrum
Protect jusqu'à un niveau prenant en charge cette fonction. Pour plus
d'informations sur les versions, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS1981E

Serveur :Version ver, Edition rel, Niveau lev.subl Agent de stockage
:Version SAver, Edition SArel, Niveau SAlev.SAsubl



Explanation:

Ce message fournit des informations supplémentaires aux messages de
niveau inférieur.

System action:

L'opération échoue.

User response:

Ce message fournit des informations supplémentaires aux messages de
niveau inférieur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1986E

Les fonctions d'initialisation ne parviennent pas à ouvrir le fichier de
trace spécifié.



Explanation:

Impossible d'ouvrir le fichier lors de l'initialisation. Le chemin
d'accès spécifié est peut-être incorrect. Il est également possible que
l'utilisateur actuel ne dispose pas des droits d'accès en écriture du
fichier de trace dans le répertoire spécifié. Il est également possible
qu'il n'y ait plus d'espace disponible à l'emplacement du fichier de
trace.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que l'option de fichier de trace indique un chemin d'accès
valide et que l'utilisateur dispose des droits d'accès en écriture pour
le fichier spécifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS1987E

Une spécification de fichier cible n'est pas autorisée pour cette
commande.



Explanation:

Parmi toutes les commandes de restauration d'objet système, seule la
commande RESTORE ASR permet de saisir une spécification de fichier
cible.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Relancez la commande sans spécification de fichier cible.

------------------------------------------------------------------------
ANS1989E

Les fonctions d'initialisation ne parviennent pas à ouvrir le fichier
journal des erreurs spécifié.



Explanation:

Impossible d'ouvrir le fichier journal des erreurs lors de
l'initialisation. Le chemin d'accès spécifié est peut-être incorrect. Il
est également possible que l'utilisateur actuel ne dispose pas de droits
en écriture sur le fichier journal dans le répertoire spécifié ou que
l'espace soit insuffisant à l'emplacement du fichier journal donné.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Vérifiez que l'option du fichier journal pointe sur un chemin valide et
que l'utilisateur dispose des droits nécessaires pour écrire dans le
fichier spécifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS1990W

Le point de montage du volume nom système de fichiers' est inaccessible.
Le code retour IBM Spectrum Protect est 'rc'.



Explanation:

Le client ne peut pas accéder au point de montage du volume. Ce problème
survient généralement lorsque le compte sous lequel le client est
exécuté n'a pas accès au point de montage du volume ou que le volume est
monté dans un volume de grappe indisponible.

System action:

Le point de montage inaccessible est ignoré et le traitement se poursuit
sur le point de montage ou le volume suivant.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour identifier d'autres messages qui
pourraient fournir des informations complémentaires sur la raison pour
laquelle le point de montage du volume est inaccessible. Vérifiez que le
client IBM Spectrum Protect est exécuté dans un compte ayant accès au
point de montage du volume. Vérifiez que le point de montage n'accède
pas à un volume de grappe. Pour plus d'informations sur la configuration
des points de montage de volumes sur un serveur de grappe, reportez-vous
à l'article Microsoft KB Article 280297.

------------------------------------------------------------------------
ANS1991E

Erreur lors du traitement de la clé de registre 'nom clé', valeur de
donnée 'nom valeur'. Recherchez dans le journal des erreurs d'autres
informations liées à cette erreur.



Explanation:

Une erreur imprévue s'est produite lorsque le client a tenté de lire ou
de mettre à jour le registre Windows. En règle générale, le journal des
erreurs contient des informations supplémentaires sur l'erreur.

System action:

Selon l'erreur, l'opération peut ne pas être exécutée correctement.

User response:

Vérifiez le journal des erreurs du client pour déterminer s'il contient
d'autres messages qui peuvent avoir été consignés en même temps que ce
message, puis exécutez l'action corrective appropriée recommandée par
ces messages. Si l'incident persiste, contactez l'assistance technique
IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1995W

Des objets de différents types ne peuvent être supprimés en même temps.



Explanation:

La suppression d'objets de différents types n'est pas autorisée. Par
exemple, la suppression de groupes de sauvegarde et d'objets de fichiers
standards en même temps n'est pas possible.

System action:

Aucun traitement ne se met en place.

User response:

Sélectionnez des objets du même type pour exécuter une opération de
suppression.

------------------------------------------------------------------------
ANS1996W

L'énumération des points de montage du volume 'nom du système de
fichiers' a échoué. Code d'erreur système Windows : erreur; Cause :
'raison-erreur'.



Explanation:

Le client n'a pas pu analyser le volume spécifié pour les points de
montage de volume. Les informations collectées sur l'erreur indiquent la
cause de l'échec. Il provient généralement du fait que le compte sous
lequel le client s'exécute n'a pas accès au volume.

System action:

Le traitement continue avec le volume suivant.

User response:

Vérifiez que le client s'exécute sous un compte ayant accès au volume et
aux points de montage du volume. Corrigez la situation à l'origine de
l'erreur, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez
votre administrateur système ou IBM Spectrum Protect pour une assistance
supplémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS1997W

Aucun fichier n'a été précédemment sauvegardé pour le composant VSS
'nom-composant'.



Explanation:

Vous avez tenté de restaurer le composant Etat du système Microsoft
Volume Shadow Copy (VSS) qui ne contient pas de données de fichiers.
Cela ne représente pas nécessairement un problème.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vérifiez si le journal des erreurs contient d'autres messages émis lors
de la sauvegarde. Les journaux peuvent indiquer la raison de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS1998W

La limite d'octet de transaction 'nom' n'est pas prise en charge par le
serveur. La valeur est réinitialisée sur limit



Explanation:

La limite TXNBYTELIMIT est supérieure à celle prise en charge par le
serveur. La valeur sera réinitialisée sur une limite prise en charge.

System action:

La limite TXNBYTELIMIT est réinitialisée et le traitement continue.

User response:

Définissez l'option sur une valeur prise en charge par le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS1999E

Le traitement de type d'opération pour 'nom d'espace fichier' est
arrêté.



Explanation:

Une erreur s'est produite sur le client et il ne peut pas poursuivre le
traitement de l'espace fichier spécifié. Le journal des erreurs ou le
journal des opérations du client IBM Spectrum Protect doit contenir des
messages supplémentaires liés à cette erreur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Consultez le journal des erreurs et le journal des opérations du client
IBM Spectrum Protect pour rechercher les messages supplémentaires liés à
cette erreur. Exécutez les actions correctives suggérées par ces
messages, puis relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez
l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2025W

L'objet 'nom-objet' a été supprimé de la base de données (correctif
IT19964).



Explanation:

Correctif APAR IT19964

System action:

Aucune

User response:

Rien

------------------------------------------------------------------------
ANS2026W

Des secteurs défectueux ont été détectés sur le volume 'nom de volume'.



Explanation:

Les secteurs défectueux sont ignorés pendant les opérations de
sauvegarde et de restauration d'image.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Assurez-vous que les données de ce volume n'ont pas été corrompues suite
à l'utilisation d'outils système tels que chkdsk (Windows) ou fsck
(Unix).

------------------------------------------------------------------------
ANS2027E

La fonction GSKit nom-fonc a échoué avec un code d'erreur : Lors de
l'établissement de liaison (handshake) SSL/TLS, le client et le serveur
n'ont pas pu s'entendre sur la version du protocole SSL/TLS à utiliser.
session



Explanation:

Une fonction GSKit a échoué avec le code d'erreur GSK_ERROR_BAD_MESSAGE.

System action:

Traitement arrêté

User response:

Vérifiez que vous avez configuré la base de données de clés pour la
communication SSL comme indiqué dans la documentation. Il est possible
que, lors de l'établissement de liaison (handshake) SSL/TLS, le client
et le serveur ne soient pas parvenus à se mettre d'accord sur la version
du protocole SSL/TLS à utiliser. Si le problème persiste, contactez le
support client IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2032I

La restauration de la machine virtuelle client ignore le disque
indépendant non pris en charge : vmdk



Explanation:

Les interfaces de programme d'application VMware vStorage ne prennent
pas en charge les disques indépendants d'image instantanée. Aucune
sauvegarde n'est créée.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2033W

nom_lien_symbolique : est un lien symbolique vers un fichier ou un
répertoire dans un système de fichiers différent.



Explanation:

L'opérande de spécification du fichier dsmls ou la liste de fichiers
utilisés contient un lien symbolique vers un fichier ou un répertoire
dans un autre système de fichiers. Le traitement peut générer un statut
incorrect de l'objet auquel le lien symbolique se réfère.

System action:

Le statut des objets est affiché.

User response:

Pour afficher le statut correct des objets, utilisez dsmls avec le
chemin d'accès qualifié complet aux objets.

------------------------------------------------------------------------
ANS2036W

Les fonctions d'élagage ne peuvent pas ouvrir l'un des fichiers élagués
de IBM Spectrum Protect : nom journal. code d'erreur = valeur code
d'erreur,



Explanation:

Impossible d'ouvrir le fichier "nom journal" pendant l'élagage. Le
système définit le code d'erreur valeur code d'erreur. Si la réponse
obtenue est "Accès refusé", l'utilisateur actuel ne dispose pas des
droits d'accès en écriture sur le fichier situé dans le répertoire
indiqué. Il se peut également qu'aucun espace ne soit disponible dans
l'emplacement du fichier ou qu'un élagage soit exécuté simultanément par
un autre processus IBM Spectrum Protect démarré par un ID utilisateur
différent.

System action:

L'élagage est arrêté, le traitement se poursuit.

User response:

Attribuez la variable d'environnement DSM_LOG (ou DSMI_LOG) à un
répertoire dans lequel l'utilisateur actuel peut écrire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2037W

L'élagage du journal des opérations planifiées a échoué.



Explanation:

Des erreurs se sont produites lors de l'exécution de la fonction
d'élagage du journal des opérations planifiées.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Vérifiez le journal des erreurs pour détecter les éventuelles causes de
l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS2038W

Option incorrecte 'nom d'option' reçue du groupe d'options client du
serveur.IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Le client a reçu une option incorrecte en provenance du groupe d'options
client du serveur IBM Spectrum Protect. Bien que le contrôle de syntaxe
soit généralement effectué par le serveur pour les groupes d'options du
client, certaines erreurs ne peuvent être détectées que par le client.
Ces erreurs peuvent être les suivantes :

*  La valeur affectée à l'option est incorrecte.

*  Des options ont été retirées par de nouvelles versions du client IBM
   Spectrum Protect.

*  Des crochets ou des délimiteurs de répertoire sont manquants.

*  Les modèles d'inclusion et d'exclusion sont trop complexes.

System action:

L'option est ignorée par le client IBM Spectrum Protect.

User response:

Contactez l'administrateur système IBM Spectrum Protectpour déterminer
si l'option peut être retirée du jeu d'options client..

------------------------------------------------------------------------
ANS2039E

Une spécification de fichier de destination non valide 'nom-fichier' a
été entrée



Explanation:

La spécification du fichier de destination doit se terminer par un
délimiteur de répertoire lors d'une opération de restauration de liste
de fichiers ou lorsque la spécification de restauration concerne
plusieurs fichiers, ou si l'option SUBDIR YES est en vigueur.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Indiquez une destination se terminant par un délimiteur de répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2040E

Tout en essayant de communiquer avec le client distant, une vérification
de la version révèle que les versions ne correspondent pas. La version
est remoteversion, mais la version attendue est localversion.



Explanation:

Lors de l'initialisation entre le client local et le client distant, une
vérification de la version révèle que les versions ne correspondent pas.
Cette erreur est généralement liée à une mise à niveau d'un module
client sans effectuer la mise à niveau d'autres modules faisant partie
de la solution du produit.

System action:

Les renvois et le contrôle de la procédure appelante sont renvoyés à
l'utilisateur.

User response:

Vérifiez les versions de tous les produits clients IBM Spectrum Protect
qui communiquent entre eux et assurez-vous qu'ils ont tous la même
version, la même édition et le même niveau.

------------------------------------------------------------------------
ANS2041E

La prise en charge de la différenciation des images instantanées n'est
pas disponible sur le gestionnaire de fichiers NetApp spécifié.



Explanation:

Impossible d'exécuter la sauvegarde incrémentielle différentielle par
image instantanée, car le gestionnaire de fichiers NetApp spécifié n'est
pas disponible. .

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2042W

"liensymbolique" : est un lien symbolique vers un fichier ou un
répertoire dans un autre système de fichiers. Les listes de contrôle
d'accès ou les attributs étendus pourraient ne pas être sauvegardés.



Explanation:

L'opérande de sauvegarde ou d'archivage contient un lien symbolique vers
un fichier ou un répertoire dans un autre système de fichiers. Le
traitement peut mener vers une perte de liste de contrôle d'accès ou
vers d'autres attributs étendus parce qu'ils pourraient ne pas être
traités.

System action:

Les données du fichier sont sauvegardées. Le traitement continue avec
l'objet suivant.

User response:

Si vous souhaitez vous assurer que les listes de contrôle d'accès ou
d'autres attributs étendus sont sauvegardés avec succès, n'utilisez pas
de liens symboliques pour sauvegarder des fichiers sur d'autres systèmes
de fichiers de types de systèmes de fichiers différents. En revanche
utilisez IBM Spectrum Protect pour traiter directement un autre système
de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS2043I

Le modèle de machine virtuelle "nom" a déjà été sauvegardé.



Explanation:

Les modèles de machine virtuelle sont ignorés si aucun changement n'a eu
lieu depuis la dernière sauvegarde.

System action:

Le traitement ignore ce modèle de machine virtuelle.

User response:

Pour sauvegarder ce modèle de machine virtuelle, exécutez une opération
de sauvegarde incrémentielle-permanente intégrale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2044E

Impossible de restaurer le modèle de machine virtuelle "nom" lorsque le
noeud de dispositif de transfert de données IBM Spectrum Protect sur le
serveur de sauvegarde vStorage est directement connecté à un hôte
ESX/ESXi.



Explanation:

L'interface de programme d'application VMware vStorage ne prend pas en
charge les opérations du modèle de machine virtuelle lorsqu'elle est
directement connectée à un hôte ESX/ESXi.

System action:

Le traitement est arrêté pour ce modèle de machine virtuelle

User response:

Les opérations du modèle de machine virtuelle sont prises en charge
lorsque le noeud de dispositif de transfert de données IBM Spectrum
Protect se connecte directement à un hôte ESX/ESXi. Modifiez le VMCHOST
pour connecter le dispositif de transfert de données IBM Spectrum
Protect à un serveur vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2045E

L'option VMENABLETEMPLATEBACKUPS n'est pas spécifiée. Impossible de
sauvegarder le modèle de machine virtuelle "nom".



Explanation:

Le modèle d'option VMENABLETEMPLATEBACKUPS doit spécifier OUI pour qu'un
modèle de machine virtuelle soit inclus à une opération de sauvegarde.
La valeur par défaut est NON.

System action:

Le traitement est arrêté pour ce modèle de machine virtuelle

User response:

Utilisez l'option -vmenabletemplatebackups=yes et réexécutez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2046S

Une erreur 'erreur_texte' (numéro erreur=numéro_erreur) s'est produite
lors de la tentative d'écriture sur le journal d'audit 'nom_fichier'. La
fonction de journal d'audit est désactivée.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'écriture sur le journal d'audit (par
exemple, l'espace est insuffisant sur le disque).

System action:

La journalisation d'audit est désactivée pour le reste de l'opération.
Le code retour pour l'opération est défini sur 12 pour indiquer que le
contenu du journal d'audit est incomplet.

User response:

Si la mémoire est insuffisante, essayez de libérer de l'espace sur le
volume ou d'écrire le journal d'audit sur un volume disposant de
davantage d'espace.

------------------------------------------------------------------------
ANS2047E

Une erreur s'est produite lors du traitement d'une demande
d'état/services. IBM Spectrum Protect nom fonction : nom fonction IBM
Spectrum Protect fonction : description fonction IBM Spectrum Protect
code de retour : TSM-rc IBM Spectrum Protect explication : message TSM
IBM Spectrum Protect fichier : nom fichier (numéro ligne)



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement de l'état système s'est arrêté.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en lui indiquant les
informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS2048W

Le flux nommé de l'objet 'nom_objet nom_chemin nom_fichier' est
endommagé.



Explanation:

Un ou plusieurs flux nommés du fichier sont endommagés.

System action:

Le flux nommé n'est pas restauré/récupéré.

User response:

La copie de sauvegarde du flux nommé est endommagée. Le fichier est
restauré dans la mesure du possible, mais doit être examiné pour
vérifier qu'il est utilisable.

------------------------------------------------------------------------
ANS2049W

Le flux nommé de l'objet 'nom_objet' est peut-être altéré.



Explanation:

Un ou plusieurs flux nommés du fichier sont peut-être altérés.

System action:

Le flux nommé est restauré/récupéré autant que possible.

User response:

La copie de sauvegarde du flux nommé est peut-être endommagée. Le
fichier est restauré dans la mesure du possible, mais il doit être
contrôlé afin de vérifier qu'il est utilisable.

------------------------------------------------------------------------
ANS2050E

IBM Spectrum Protect doit émettre une invite de mot de passe, or, cette
action est impossible car le processus s'exécute en arrière-plan.



Explanation:

Si PASSWORDACCESS=PROMPT ou si le mot de passe enregistré en local est
incorrect, IBM Spectrum Protect tente d'émettre l'invite de saisie de
mot de passe. La tentative d'émission d'invite échoue car le processus
s'exécute en arrière-plan. Lorsqu'un processus s'exécute en
arrière-plan, les invites ne sont pas autorisées.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Si RUNASSERVICE=YES, ne définissez pas PASSWORDACCESS=PROMPT. Utilisez
PASSWORDACCESS=GENERATE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2051W

Impossible de trouver le référentiel d'images instantanées local sur
emplacement.



Explanation:

Le référentiel spécifié à l'emplacement des images instantanées en local
n'existe pas.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Un nouveau référentiel d'images instantanées sera créé en local dans le
répertoire spécifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS2052E

Les informations relatives au sous-système de disques sont manquantes.



Explanation:

Le référentiel d'images instantanées local n'a pas pu être initialisé en
raison d'informations manquantes sur le sous-système de disques.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

L'application vérifie que le sous-système de disques est correctement
initialisé. Consultez les messages d'erreur précédents.

------------------------------------------------------------------------
ANS2053E

Une erreur d'allocation de mémoire s'est produite dans le fichier
nom-fichier, à la ligne numéro-ligne.



Explanation:

La mémoire est insuffisante pour que l'opération puisse continuer.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Vérifiez que votre système dispose de suffisamment de mémoire réelle et
virtuelle. Fermez toutes les applications dont vous n'avez plus besoin.

------------------------------------------------------------------------
ANS2054E

Erreur du système d'exploitation erreur : texte message.



Explanation:

L'application a rencontré un message d'erreur inattendu lors de
l'exécution d'une fonction système. L'erreur du système d'exploitation
et le texte du message s'affichent.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez le message d'erreur spécifique.

------------------------------------------------------------------------
ANS2055I

Le gestionnaire local d'images instantanées n'a pas pu être verrouillé.



Explanation:

Le référentiel local est verrouillé par une autre application. Ce
processus se poursuivra lorsque l'autre application aura déverrouillé le
référentiel local.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2056I

Attendre au maximum délai-expiration secondes jusqu'à ce que le
référentiel soit déverrouillé par l'autre application.



Explanation:

Tant que le référentiel local est verrouillé par une autre application,
le programme attend une période de temps déterminée avant de poursuivre.
Dans un environnement mySAP, il attend une heure.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2057E

Gestionnaire local d'images instantanées non initialisé.



Explanation:

Le référentiel local d'images instantanées a été utilisé sans
initialisation.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Normalement, le système vérifie que le référentiel local est initialisé.
Consultez les messages d'erreur précédents.

------------------------------------------------------------------------
ANS2058E

Le conteneur de données ID-conteneur n'a pas pu être mis à jour dans le
référentiel local.



Explanation:

Pendant une sauvegarde FlashCopy, l'enregistrement de l'ensemble cible
dans le référentiel local est mis à jour à l'aide des propriétés
correspondantes. Un incident s'est produit pendant ce processus.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Consultez les messages d'erreur précédents relatifs aux erreurs
d'allocation de mémoire ou d'autres erreurs système.

------------------------------------------------------------------------
ANS2059E

Impossible de trouver un conteneur de données cible qui correspond au
conteneur de données source.



Explanation:

Au cours d'une fonction matérielle ou d'une sauvegarde de type
instantané, le processus tente de trouver un conteneur de données cible
qui correspond au conteneur de données source afin de d'exécuter
correctement l'opération. Le conteneur de données cible correspondant
est introuvable.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Consultez les règles de sélection d'un ou de plusieurs conteneurs de
données cibles. Par exemple, ce message s'affiche si l'utilisateur tente
de lancer une sauvegarde FlashCopy de type 'INCR' et que tous les
ensembles cible sont en cours d'utilisation pour le type 'COPY' de
FlashCopy. Vérifiez également que les volumes cibles sont disponibles
pour le système de secours et que la syntaxe est correcte pour les
paramètres de fichier de configuration suivants : 1. shark_target_volume
2. shark_copy_service_code 3. java_home_directory 4.
primary_copyservices_servername 5. shark_username 6. shark_password

------------------------------------------------------------------------
ANS2060W

Impossible de trouver un volume dans le conteneur de données cible
ID-conteneur correspondant au volume source vol-src.



Explanation:

Ce message d'avertissement indique que, pour la source spécifiée, le
conteneur de données cible correspondant à l'opération FlashCopy ne
contient pas tous les volumes cible. Si le système utilise plusieurs
conteneurs de données cible, le traitement se poursuit par un contrôle
réalisé sur les volumes du conteneur de données cible suivant.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2061W

Le référentiel local ne contient pas le conteneur de données cible
ID-conteneur.



Explanation:

Le conteneur de données portant l'ID spécifié ne peut pas être consulté,
puisque l'ensemble cible n'existe pas dans le référentiel local.

System action:

Le traitement peut se poursuivre.

User response:

L'application à l'origine de cette requête de consultation décidera si
l'erreur doit terminer le programme. Consultez les messages suivants.

------------------------------------------------------------------------
ANS2062W

Impossible de trouver un conteneur de données cible à l'état état
correspondant aux critères demandés.



Explanation:

Le référentiel local ne contient aucun conteneur de données à l'état
spécifié satisfaisant les critères spécifiques demandés par
l'application.

System action:

Le traitement peut se poursuivre.

User response:

Les critères transmis sont spécifiques à l'application. Consultez les
messages suivants. L'application décidera si le message d'avertissement
doit terminer le programme.

------------------------------------------------------------------------
ANS2063W

Le répertoire emplacement contient déjà le référentiel local d'images
instantanées.



Explanation:

Une application a tenté de créer le référentiel local dans un répertoire
qui existe déjà.

System action:

Le traitement peut se poursuivre.

User response:

L'application décidera si le message d'avertissement doit terminer le
programme. Consultez les messages suivants.

------------------------------------------------------------------------
ANS2064I

Le référentiel local d'images instantanées sera créé dans le répertoire
emplacement.



Explanation:

Le référentiel d'images instantanées local contenant des informations
sur l'état des conteneurs de données est en cours de création.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2065I

Le référentiel local d'images instantanées n'a pas pu être créé dans le
répertoire emplacement.



Explanation:

Un incident s'est produit lors de la création du référentiel local
d'images instantanées.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Consultez le message d'erreur lié au système d'exploitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2066E

Impossible de lire le fichier .fct nom-fichier.



Explanation:

Le fichier .fct contenant les conteneurs de données cible est
introuvable ou inaccessible.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Vérifiez le nom, le chemin et les droits d'accès du fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS2067E

L'exception CLsmException s'est produite. Motif : txt.



Explanation:

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement d'une fonction
sur le référentiel local d'images instantanées.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Consultez le motif spécifique.

------------------------------------------------------------------------
ANS2068E

Aucun numéro d'unité logique cible n'a été trouvé pour le conteneur de
données ID-conteneur dans le fichier .fct nom-fichier.



Explanation:

Le programme recherchera dans le fichier .fct, pour chaque conteneur de
données, une liste d'entrées portant le libellé <PREFIXE>VOLUME_CIBLE où
le préfixe dépend du type de matériel. Soit le libellé des volumes cible
du conteneur de données spécifié est erroné, soit ce conteneur de
données n'est associé à aucun numéro d'unité logique dans le fichier
.fct.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Cette erreur ne se produit que si l'application ne comporte pas
d'interface dans laquelle l'utilisateur définit les conteneurs de
données cible et où le format est automatiquement contrôlé. Dans ce cas,
vérifiez le format du fichier .fct.

------------------------------------------------------------------------
ANS2069E

Impossible de lire le fichier nom-fichier du référentiel local d'images
instantanées.



Explanation:

Le système conserve des informations sur l'état des conteneurs de
données dans un fichier. Ce fichier est introuvable ou inaccessible.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Vérifiez le nom, le chemin et les droits d'accès du fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS2070E

Le fichier nom-fichier d'état du référentiel est vide ou son format est
erroné.



Explanation:

Le système conserve des informations sur l'état des conteneurs de
données dans un fichier. Ce fichier a été trouvé, mais le format de
données attendu est incorrect.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Normalement, le système vérifie que le format de ce fichier est correct.
Consultez l'erreur précédente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2071E

Le conteneur de données ID-conteneur n'a pas pu être inséré dans le
référentiel local d'images instantanées.



Explanation:

Le système conserve des informations sur l'état des conteneurs de
données dans un fichier. L'insertion d'une entrée dans un nouveau
conteneur de données crée une erreur.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Il s'agit d'une erreur inattendue. Consultez l'erreur précédente. Si
vous ne voyez pas d'autres erreurs, regroupez les journaux et les
informations de trace et contactez le support technique.

------------------------------------------------------------------------
ANS2072E

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement d'une opération
IBM Spectrum Protect à l'aide d'une fonction de création d'images
instantanées ou matérielle. Nom de la fonction IBM Spectrum Protect :
nom-fonction IBM Spectrum Protect fonction : desc-fonction IBM Spectrum
Protect code retour : cr-TSM IBM Spectrum Protect fichier : nom-fichier
(numéro-ligne)



Explanation:

Aucun.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en lui indiquant les
informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS2073E

Le fichier nom-fichier du référentiel local d'images instantanées n'a
pas pu être ouvert en écriture.



Explanation:

Le système conserve des informations sur l'état des conteneurs de
données dans le référentiel local d'images instantanées. L'ouverture
d'un fichier dans ce référentiel a produit une erreur.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Consultez les droits d'accès associés à ce fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS2074E

Impossible d'ouvrir le fichier cible FlashCopy 'fichier-fct' fourni par
l'utilisateur.



Explanation:

Il est impossible de lire le fichier cible FlashCopy fourni par
l'utilisateur.

System action:

L'opération échoue.

User response:

Exécutez l'utilitaire de configuration client et fournissez un fichier
d'entrée utilisateur cible FlashCopy correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS2075E

Aucune donnée de table des matières du volume disponible pour ce volume.
Impossible de sauvegarder le volume.



Explanation:

Le type de label de disque de volume n'est pas VTOC (table des matières
du volume). Il est possible que votre disque soit formaté avec un label
EFI. Le client IBM Spectrum Protect sur Solaris ne prend actuellement en
charge que les labels de disque VTOC (table des matières du volume).

System action:

Le volume n'est pas sauvegardé.

User response:

Ne tentez pas de sauvegarder des volumes formatés avec un label de
disque non VTOC.

------------------------------------------------------------------------
ANS2076E

nom-programme : la gestion de l'espace ne peut pas être ajoutée au
système de fichiers 'système-fichiers'. La longueur du nom du système de
fichiers dépasse la longueur maximale de 'longueur-max' autorisée pour
un attribut DMAPI.



Explanation:

La taille des données pouvant être stockées dans un attribut DMAPI est
limitée. Si la longueur du nom du système de fichiers dépasse cette
limite, le client IBM Spectrum Protect ne peut pas ajouter de gestion
d'espace au système de fichiers.

System action:

La gestion de l'espace ne peut pas être ajoutée au système de fichiers.

User response:

Vérifiez que la longueur du nom du système de fichiers ne dépasse pas la
limite de l'attribut DMAPI.

------------------------------------------------------------------------
ANS2077E

nom-programme : la synchronisation du système de fichiers
'système-fichiers' ne peut pas être démarrée pour le mode sélectionné
dans un environnement non-scout. Veuillez utiliser la synchronisation
Two Way Orphan Check Reconcile à la place.



Explanation:

Le programme de synchronisation client IBM Spectrum Protect ne peut pas
être démarré en mode de vérification orpheline ou de restauration de
fichier raccord lorsque le système HSM est configuré pour s'exécuter
sans le démon scout.

System action:

La synchronisation ne peut pas s'exécuter dans un environnement non
scout.

User response:

Si vous avez configuré un environnement non scout, vous devez utiliser
la synchronisation Two Way Orphan Check Reconcile.

------------------------------------------------------------------------
ANS2078E

La sauvegarde de l'état du système n'est pas autorisée si CLUSTERNODE
est défini sur YES.



Explanation:

Lorsque l'option CLUSTERNODE est définie sur YES, la commande de
sauvegarde de l'état du système n'est pas valide.

System action:

La sauvegarde de l'état du système est arrêtée.

User response:

Si l'option CLUSTERNODE est incorrectement réglée sur YES, réglez-la sur
NO et renouvelez l'opération. Sinon, pour plus d'informations sur la
configuration du client pour l'exécution dans un environnement cluster,
consultez le manuel du client de sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS2079E

Erreur lors du traitement de "nom d'espace fichierchemin
d'accèsnom-fichier" : erreur lors de la numérisation de l'image
instantanée.



Explanation:

Ce message est émis lorsque le client IBM Spectrum Protect ne parvient
pas à lire les données d'une image instantanée utilisée pour la
sauvegarde. Si vous effectuez la sauvegarde par image instantanée
Microsoft Volume Shadowcopy Service (VSS), une des causes possibles est
que le système d'exploitation a supprimé une image instantanée VSS parce
que le stockage de ce dernier ne pouvait pas s'accroître. Si vous
effectuez la sauvegarde incrémentielle différentielle par image
instantanée sur des volumes NetApp/N-Series normaux, une des causes
possibles est que l'image instantanée de base a été accidentellement
supprimée du serveur de fichiers NetApp.

System action:

Le traitement de la sauvegarde de ce système de fichiers s'arrête.

User response:

Si vous avez effectué une sauvegarde par image instantanée VSS, procédez
comme suit : accédez au journal des erreurs du client et au journal des
événements du système Microsoft Windows pour y rechercher tout autre
message qui permettrait d'identifier le problème. Si aucune explication
évidente de la panne n'est découverte, relancez l'opération car il est
possible que le problème soit causé par des conflits d'entrée-sortie
temporaires entre VSS et les activités d'entrée-sortie d'autres disques
du système. Si vous avez effectué une sauvegarde incrémentielle
différentielle par image instantanée, contactez votre administrateur IBM
Spectrum Protect pour vérifier que l'image instantanée de base n'a pas
été accidentellement supprimée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2080W

La valeur 'option' de l'option 'option' n'est plus prise en charge et
sera ignorée par le client IBM Spectrum Protect dans cette édition.



Explanation:

La valeur de l'option spécifiée sera obsolète d'ici peu et sera ignorée
par le client dans cette édition. Cette valeur d'option sera supprimée
dans la prochaine édition et ne sera plus valide.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Mettez à jour la valeur de l'option ou supprimez l'option du fichier
d'options. Vérifiez également la documentation pour voir si cette option
a été remplacée par une nouvelle option.

------------------------------------------------------------------------
ANS2083W

Aucune vApp correspondant à la spécification d'entrée détectée.



Explanation:

Impossible de trouver une vApp correspondant à l'entrée spécifiée ou la
valeur VAPP de l'option DOMAIN.VCD.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Assurez-vous que la valeur VAPP de l'option DOMAIN.VCD est correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2084I

Création d'une vApp



Explanation:

La restauration tente de créer la vApp de destination.

System action:

Ce message n'est donné qu'à titre d'information.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2085E

La machine virtuelle est configurée en tant que machine virtuelle
tolérante aux pannes. Par conséquent, elle ne peut pas être sauvegardée.



Explanation:

vSphere n'autorise pas les images instantanées ou les sauvegardes de
machines virtuelles tolérantes aux pannes avec l'API vStorage for Data
Protection.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Pour sauvegarder une machine virtuelle tolérante aux pannes avec l'API
vStorage for Data Protection, vous devez d'abord désactiver la tolérance
aux pannes. A la fin de la sauvegarde, vous pouvez alors activer la
tolérance aux pannes.

------------------------------------------------------------------------
ANS2088E

Session rejetée : le client n'utilise pas l'Unicode.



Explanation:

Le serveur ne peut pas accepter la session du client car celui-ci
n'utilise pas l'Unicode et le noeud contient déjà un espace fichier en
Unicode. Le serveur enregistre si les données du client sont au format
Unicode ou non et ne permet pas au poste de changer cet attribut.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Connectez-vous au serveur à partir d'un client possédant une plateforme
qui utilise des données Unicode. Par exemple, la plateforme d'origine
utilisée pour créer les espaces fichiers existants pour ce poste. Sinon,
si le poste client doit passer à la plateforme faisant l'objet de la
tentative de connexion, contactez l'administrateur du serveur pour
supprimer les espaces fichiers existants contenant les données au format
Unicode et tentez à nouveau de vous connecter au poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS2089E

La chaîne texte_chaîne ne peut pas être convertie au format Unicode.



Explanation:

Un objet contient une séquence multi-octets qui est incorrecte pour
l'environnement local en cours.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Vérifiez que l'environnement local est adapté aux objets traités.

------------------------------------------------------------------------
ANS2090I

Vous trouverez le dossier de machine virtuelle à l'aide du chemin
d'accès suivant : "nom".



Explanation:

La cible de destination n'a pas le chemin d'accès à l'inventaire
d'origine qui a été sauvegardé avec la machine virtuelle. En
conséquence, la machine virtuelle est restaurée au sommet du stock
ESX/ESXi.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2091I

Vous trouverez la ressource de machine virtuelle à l'aide du chemin
d'accès suivant : "nom".



Explanation:

La cible de destination n'a pas le chemin d'accès à la ressource
d'origine sauvegardé avec la machine virtuelle. En conséquence, la
machine virtuelle est restaurée au sommet du stock ESX/ESXi.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2092I

Le processus de restauration redéfinira le chemin d'accès au stock
d'origine sauvegardé avec cette machine virtuelle.



Explanation:

Spécifier l'option -datacenter ou -host redéfinira le chemin d'accès au
stock d'origine sauvegardé avec la machine virtuelle. En conséquence, la
machine virtuelle est restaurée au sommet du stock ESX/ESXi.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2093E

L'agent du système de fichiers distant est de niveau inférieur et ne
peut prendre en charge cette opération. NOM NOEUD : noeud NOM MULTINOEUD
: multinoeud nom d'hôte : hôte adresse TCP/IP : adresse-TCP:port-tcp
version : version.édition.niveau..mod



Explanation:

Aucune.

System action:

L'opération échoue.

User response:

Mettez l'agent du système de fichiers distant à un niveau pris en
charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS2097E

Impossible d'établir une session avec le serveur IBM Spectrum Protect en
tant que noeud cible 'cible' à l'aide du noeud agent 'agent'.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Vérifiez que le nom multinoeud existe sur le serveur et que le noeud
agent dispose des droits requis pour accéder au noeud cible spécifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS2100E

La sauvegarde de la machine virtuelle nom machine virtuelle' ne peut pas
se poursuivre car une zone de disque non valide a été rencontrée.



Explanation:

Lors d'une sauvegarde de la machine virtuelle, un ou plusieurs disques
durs virtuels ont fait état d'une zone de disque non valide pour la
sauvegarde, telle qu'une longueur nulle, une longueur supérieure à la
taille du disque, une position de départ non valide ou des valeurs
négatives.

System action:

La sauvegarde a été arrêtée.

User response:

Vérifiez que le stockage alloué à la machine virtuelle est configuré
convenablement, qu'il fonctionne correctement et que tous ses
équipements physiques sous-jacents sont bien connectés à la machine
virtuelle. Ré-exécutez la commande. Si le problème persiste, contactez
le support client IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2101E

Croissance des données compressées.



Explanation:

La taille des données augmente après la compression

System action:

Le traitement continue.

User response:

L'application doit annuler la transaction.

Veuillez désactiver la compression et essayer à nouveau d'envoyer
l'objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2102E

Traitement de la liste de fichiers non démarré



Explanation:

Une erreur est survenue avant le démarrage du traitement de la liste de
fichiers.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client les autres messages
susceptibles d'indiquer la cause de ce problème. Essayez de suivre les
actions correctives suggérées (si elles sont disponibles) et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2104E

Une erreur est survenue après le traitement de la liste de fichiers.



Explanation:

Une erreur est survenue après la fin du traitement de la liste de
fichiers.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client les autres messages
susceptibles d'indiquer la cause de ce problème. Essayez de suivre les
actions correctives suggérées (si elles sont disponibles) et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2105I

Entrée de la liste de fichiers non traitée : entrée liste de fichiers



Explanation:

Une opération de la liste de fichiers a rencontré une erreur. Cette
entrée de la liste de fichiers n'a pas été traitée.

System action:

Ce message concerne l'audit uniquement.

User response:

Ce message concerne l'audit uniquement.

------------------------------------------------------------------------
ANS2106I

La connexion au serveur principal IBM Spectrum Protect serveur principal
a échoué.



Explanation:

Une erreur de communication est survenue lors d'une tentative de
connexion au serveur principal. Le poste est configuré pour la
réplication et va tenter de se connecter au serveur secondaire.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Contactez l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect pour vérifier
si le serveur principal est disponible. Si c'est le cas, recherchez dans
le journal des erreurs les incidents de communication et corrigez les
problèmes de configuration. Si le serveur IBM Spectrum Protect n'est pas
disponible, autorisez le poste à basculer sur le serveur secondaire
configuré par l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect
principal.

------------------------------------------------------------------------
ANS2107I

Tentative de connexion au serveur secondaire serveur secondaire; à
serveur secondaire; : port TCP/IP;



Explanation:

Le poste est configuré pour la réplication et va tenter de se connecter
au serveur secondaire. L'adresse et le port du serveur secondaire sont
configurés par l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect
principal et sont enregistrés dans le fichier d'options.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Contactez l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect pour vérifier
si le serveur principal est disponible. Si c'est le cas, recherchez dans
le journal des erreurs IBM Spectrum Protect les incidents de
communication et corrigez les problèmes de configuration. Si le serveur
IBM Spectrum Protect n'est pas disponible, autorisez le poste à basculer
sur le serveur secondaire configuré par l'administrateur du serveur IBM
Spectrum Protect principal.

------------------------------------------------------------------------
ANS2108I

Connecté au serveur secondaire serveur secondaire;.



Explanation:

Le poste est configuré pour la réplication et s'est connecté avec succès
au serveur secondaire.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2110I

La connexion au serveur secondaire IBM Spectrum Protect serveur
secondaire a échoué



Explanation:

Une erreur de communications est survenue lors d'une tentative de
connexion au serveur secondaire. Le poste est configuré pour la
réplication et une tentative de connexion au serveur secondaire a abouti
à un échec.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Contactez l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect pour vérifier
si le serveur secondaire est disponible. Si c'est le cas, recherchez
dans le journal des erreurs les incidents de communication et corrigez
les problèmes de configuration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2111E

L'entrée REPLSERVERNAME de l'option MYREPLICATIONSERVER spécifiée est
introuvable.



Explanation:

L'option MYREPLICATIONSERVER doit être associée à une entrée
REPLSERVERNAME correspondante dans le fichier d'options. Vous devez
également spécifier les options REPLSERVERGUID, REPLTCPPORT et
REPLTCPSERVERADDRESS. Ces options sont normalement définies par
l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect et enregistrées dans le
fichier d'options lors de la connexion au serveur principal.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Editez manuellement le fichier d'options pour corriger ou supprimer les
options.

------------------------------------------------------------------------
ANS2112I

Le serveur secondaire est configuré en lecture seule. Les opérations de
sauvegarde et d'archivage ne sont pas prises en charge lorsque le
serveur secondaire est en mode de lecture seule.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect a établi une session avec un serveur
configuré en lecture seule. Le serveur IBM Spectrum Protect est
configuré en tant que serveur de réplication et n'acceptera aucune
donnée de ce poste.

System action:

Le traitement continue.

User response:

IBM Spectrum Protect peut être utilisé pour les opérations de
restauration, de récupération et d'analyse. Les commandes de sauvegarde
et d'archivage vont échouer. L'administrateur du serveur IBM Spectrum
Protect peut activer les opérations de sauvegarde et d'archivage pour le
poste à l'aide de la commande Update Node.

------------------------------------------------------------------------
ANS2113E

La commande n'est pas activée lorsqu'une connexion au serveur secondaire
existe en mode reprise.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect a basculé et a établi une session avec un
serveur secondaire. Le serveur IBM Spectrum Protect est configuré en
tant que serveur de réplication et n'acceptera pas les données en
provenance de ce noeud. Les commandes permettant de stocker des données
sur le serveur sont désactivées.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vous pouvez utiliser le client IBM Spectrum Protect pour les opérations
de restauration, d'extraction et de requête. Les opérations d'archivage
et de sauvegarde échoueront.

------------------------------------------------------------------------
ANS2114W

Le verrouillage d'applications de IBM Spectrum Protect n'a pas réussi à
copier les fichiers manifestes VSS de la machine virtuelle 'MV'.



Explanation:

Les fichiers manifestes VSS sont introuvables sur la machine invitée.

System action:

Les fichiers manifestes VSS n'ont pas pu être copiés. Vérifiez que les
services VSS et SQL Writer sont en cours d'exécution sur la machine
virtuelle invitée

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2115I

Informations de connexion au serveur de réplication enregistrées :
informations de connexion;



Explanation:

Ce poste est configuré pour la réplication. Les informations de
connexion au serveur de réplication ont été enregistrées dans le fichier
d'options. Les options du serveur de réplication sont définies par
l'administrateur IBM Spectrum Protect, envoyées au client lors de la
connexion, et sont enregistrées dans le fichier d'options.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2116W

Le verrouillage d'applications de IBM Spectrum Protect n'a pas réussi à
sauvegarder les fichiers manifestes VSS de la machine virtuelle 'MV'.



Explanation:

Un incident est survenu lors de la sauvegarde des fichiers nécessaires
au verrouillage d'applications.

System action:

La sauvegarde de cette machine virtuelle a échoué.

User response:

Consultez le fichier dsmerror.log pour plus d'informations. Relancez
ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2117E

Le sous-type du volume source est dev-type et la destination du
sous-type type-dev. La destination doit être plus importante que la
source.



Explanation:

Les volumes logiques issus de groupes de volumes évolutifs (sous-type
DS_LVZ) ne contiennent aucun bloc LVCB. En d'autres termes, le tout
premier bloc contient des données utilisateur. Les volumes LVM AIX issus
de groupes de volumes d'origine (sous-type LVM) contiennent un bloc LVCB
(Logical Volume Control Block, bloc de contrôle de volume logique) sur
le premier bloc (512 octets) du volume. Lors d'une restauration vers un
volume de sous-type LVM, le premier bloc doit être ignoré afin de
préserver le bloc LVCB existant du volume de destination. En d'autres
termes, l'opération de restauration commence à écrire au second bloc du
volume. Cela signifie que, à supposer que les deux volumes soient de
taille identique, un de sous-type DS_LVZ et l'autre de sous-type LVM, ce
dernier possède un bloc de 512 octets de moins pour stocker les données
utilisateur. Ainsi, lorsque vous restaurez un volume de sous-type DS_LVZ
vers un volume de sous-type LVM, il ne suffit pas que le volume de
destination soit de la même taille que le volume source. En effet, le
volume de destination doit posséder au moins un bloc de 512 octets de
plus que le volume source.

System action:

L'opération de restauration n'est pas exécutée.

User response:

Assurez-vous que les volumes logiques source et de destination sont du
même type. Sinon, choisissez un volume de destination plus large ou
augmentez la taille du volume de destination.

------------------------------------------------------------------------
ANS2118I

Un incident en écriture est survenu lors d'une tentative
d'enregistrement des valeurs de basculement de réplication de poste dans
le fichier d'options.



Explanation:

Un incident en écriture est souvent le résultat de droits d'accès au
fichier d'options insuffisants, mais peut également être causé par le
manque d'espace disque disponible. Les informations de connexion au
serveur de réplication ne peuvent pas être enregistrées et le
basculement n'est pas possible.

System action:

L'opération a échoué.

User response:

Recherchez sur le disque local les causes possibles de l'erreur
d'écriture et vérifiez que l'accès configuré au fichier d'options est
suffisant.

------------------------------------------------------------------------
ANS2119I

Un code retour d'adresse de serveur de réplication non valide rc value =
valeur-cr a été reçu du serveur.



Explanation:

Un code retour d'adresse de serveur de réplication non valide indique
que le serveur n'a pas pu obtenir les informations de connexion.

System action:

Problème de serveur possible.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS2120W

La date de la dernière opération de stockage indiquée par le serveur
serveur de réplication; du date validation serveur; UTC ne correspond
pas à la date de la dernière opération de stockage du date validation
client; UTC stockée par le client pour l'espace fichier espace fichier;.



Explanation:

La date de la dernière opération de stockage indiquée sur le serveur ne
correspond pas à la date stockée localement sur le client. En cas de
connexion au serveur de réplication, il est probable que la réplication
ait eu lieu avant la dernière opération de stockage effectuée par le
client sur le serveur principal. La réplication est donc obsolète. En
cas de connexion au serveur principal, il est probable que la sauvegarde
précédente ait été effectuée à partir d'une autre machine.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Contactez l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect. La
restauration à partir d'une réplique obsolète peut provoquer une perte
de données. Si le serveur principal ne peut pas être récupéré, il peut
être opportun d'effectuer une sauvegarde intégrale sur la réplique. En
cas de connexion au serveur principal, le message peut être ignoré.

------------------------------------------------------------------------
ANS2122E

Le nom de la machine virtuelle 'nom_mv' se termine par un point. La
sauvegarde/restauration de ce type de machine n'est pas prise en charge.



Explanation:

La machine virtuelle spécifiée se termine par un point, caractère non
pris en charge pour les opérations de sauvegarde et de restauration de
machines virtuelles.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle spécifiée a échoué.

User response:

Vous devez renommer la machine virtuelle de sorte qu'elle ne se termine
pas par un point.

------------------------------------------------------------------------
ANS2123W

Emettez la commande dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'vCloud Director
hostname' 'userid' 'password' pour enregistrer un mot de passe codé.



Explanation:

L'option VCDPW a été trouvée dans un fichier d'options ou en tant
qu'entrée de ligne de commande. Bien que les deux méthodes d'entrée
soient autorisées, elles présentent un risque de sécurité car le mot de
passe est en texte brut et n'est pas codé.

System action:

L'option est acceptée et le mot de passe VCD est utilisé dans la session
en cours.

User response:

Pour enregistrer un mot de passe codé, émettez la commande suivante :
dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'VirtualCenter hostname' 'userid'
'password'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2124W

La table de réplication du poste client est verrouillée par un autre
processus.



Explanation:

Un autre processus utilise la table de réplication du poste client. Un
seul processus à la fois peut l'utiliser.

System action:

Ce processus n'utilise pas la table de réplication du poste client.

User response:

Vous pouvez sérialiser les processus à l'aide de la table de réplication
du poste client. Vous pouvez également reconfigurer le processus en
cours de manière à ce qu'il utilise un chemin de table différent pour
éviter les conflits.

------------------------------------------------------------------------
ANS2126E

Le noeud du VDC d'organisation qui contient des images instantanées du
VDC d'organisation nom_vdc_org de l'organisation nom_org est
introuvable.



Explanation:

Le noeud du VDC d'organisation contient les données de sauvegarde à
restaurer. L'organisation et le VDC d'organisation spécifiés ne sont pas
mappés à ce noeud de VDC d'organisation. Par conséquent, l'opération de
restauration ne peut pas avoir lieu.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Vérifiez que l'organisation, le VDC d'organisation et la vApp sont
corrects.

------------------------------------------------------------------------
ANS2127E

Les données d'image instantanée devant restaurer nom_vapp ne peuvent pas
être extraites du serveur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Les données d'image instantanée demandées n'ont pas pu être extraites du
serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

L'opération s'est interrompue.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les informations expliquant
pourquoi ces données n'ont pas été extraites. Relancez ensuite
l'opération. Si le problème persiste, visitez le site IBM Support Portal
pour obtenir plus d'informations à l'adresse suivante :
http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2128E

Echec lors de la création d'une version restaurée de la vApp nom_vapp.



Explanation:

L'opération de création d'une vApp restaurée sur vCloud a échoué. Les
données associées à l'image instantanée de la vApp risquent de ne pas
être complètes.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les informations liées à la
cause de l'échec de l'opération. Relancez ensuite l'opération. Si le
problème persiste, visitez le site IBM Support Portal pour obtenir plus
d'informations à l'adresse suivante :
http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2129E

Une machine virtuelle que vous avez tenté de renommer 'nouveau_nom'
n'apparaît pas dans la liste des machines virtuelles à restaurer
'liste'.



Explanation:

L'option VMNAME pour les restaurations parallèles requiert l'appariement
des zones de nom et de nouveau nom. Vous ne pouvez pas renommer une
machine virtuelle que vous ne tentez pas de restaurer.

System action:

L'opération ne va pas commencer.

User response:

Vérifiez la syntaxe de la commande et l'orthographe des machines
virtuelles que vous tentez de restaurer.

------------------------------------------------------------------------
ANS2135E

Le poste du serveur IBM Spectrum Protect est en mode de lecture seule.



Explanation:

Le serveur a empêché une opération de stockage sur le serveur IBM
Spectrum Protect. L'explication la plus probable de ce problème est que
le poste a basculé sur le serveur secondaire.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Contactez l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect pour vérifier
si le serveur principal est disponible. Si c'est le cas, recherchez dans
le journal des erreurs les incidents de communication et corrigez les
problèmes de configuration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2136E

L'opération n'est pas autorisée. Le serveur secondaire indique que le
serveur principal est disponible. Fermez et redémarrez le client IBM
Spectrum Protect et relancez la commande.



Explanation:

Le serveur a empêché une opération de stockage sur le serveur IBM
Spectrum Protect secondaire. Le serveur secondaire indique que le
serveur principal est disponible. Toutefois, le client IBM Spectrum
Protect a basculé sur le serveur secondaire.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Redémarrez le client IBM Spectrum Protect et vérifiez que la connexion
au serveur principal est établie. Si le client IBM Spectrum Protect ne
parvient pas à se connecter au serveur principal, contactez
l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect pour vérifier si le
serveur principal est disponible. Si c'est le cas, recherchez dans le
journal des erreurs les incidents de communication et corrigez les
problèmes de configuration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2138E

Echec lors de la restauration des propriétés de vApp dans la vApp :
nom_vapp.



Explanation:

Les propriétés de la vApp n'ont pas été restaurées dans la vApp créée.
Cet incident est peut-être lié à un problème au niveau de la vApp
sauvegardée ou de ses métadonnées.

System action:

L'opération est interrompue. Cependant, il est possible que l'objet
restauré ne contienne pas tout le contenu attendu.

User response:

Vérifiez les vApp sauvegardées sur vCloud. Recherchez également dans le
fichier dsmerror.log les messages supplémentaires éventuels pouvant être
liés à ce problème. Relancez l'opération. Si le problème persiste,
visitez le site IBM Support Portal pour obtenir plus d'informations à
l'adresse suivante : http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2143E

Echec de vérification de la vApp. Détection d'une incohérence de
données.



Explanation:

Au cours de la vérification d'une vApp, une incohérence a été détectée
dans les données de sauvegarde.

System action:

L'opération de restauration a été arrêtée.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs client les autres messages
susceptibles d'être liés à ce problème, et contactez le support
technique de IBM Spectrum Protect pour obtenir une aide supplémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2145W

Avertissement - Mise à jour d'une machine virtuelle existante appelée
'nom'. L'opération de restauration se poursuit.



Explanation:

La machine virtuelle existe et sera mise à jour avec les disques
spécifiés.

System action:

La machine virtuelle sera mise à jour par l'opération de restauration.

User response:

Aucune action n'est nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2146E

Pour les sauvegardes de machine virtuelle, l'hôte cible vCenter ou
ESX/ESXi n'est plus pris en charge par cette version d'IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Pour les sauvegardes de machine virtuelle, l'hôte cible vCenter ou
ESX/ESXi n'est plus pris en charge par cette version d'IBM Spectrum
Protect.

System action:

Le traitement est arrêté pour cette machine virtuelle.

User response:

Spécifiez un autre hôte cible vCenter ou ESX/ESXi, qui est pris en
charge par cette version d'IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2147E

La machine virtuelle "nom" existe déjà sur le système cible.



Explanation:

La machine virtuelle ne peut pas être restaurée parce que le nom existe
déjà sur le système cible.

System action:

Le traitement est arrêté pour cette machine virtuelle.

User response:

Utilisez l'option -vmname pour renommer la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2148I

Les modèles de machine virtuelle ne pouvant être sauvegardés en mode
incrémentiel, passez en mode intégral.



Explanation:

Les sauvegardes de modèles de machine virtuelle sont prises en charge
uniquement en tant que sauvegardes intégrales.

System action:

Le traitement continue en mode intégral pour cette machine virtuelle.

User response:

Pour sauvegarder ce modèle de machine virtuelle, passez en mode
intégral.

------------------------------------------------------------------------
ANS2149E

L'opération de restauration de cette machine virtuelle sur l'hôte
ESX/ESXi cible n'est pas prise en charge, car la version du matériel de
la machine virtuelle est incompatible.



Explanation:

La cible ESX/ESXi ne prend pas en charge la version du matériel virtuel
de la machine virtuelle. En conséquence, une restauration de la machine
virtuelle sur cet hôte n'est pas prise en charge.

System action:

Le traitement est arrêté pour cette machine virtuelle.

User response:

Indiquez une autre machine virtuelle pour la restauration ou spécifiez
un autre hôte ESX/ESXi cible qui prend en charge la version du matériel
virtuel de la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2150E

Définissez HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES dans le fichier dsm.opt pour
utiliser la fonctionnalité multi-serveur HSM.



Explanation:

Définissez HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES dans le fichier dsm.opt pour
utiliser la fonctionnalité multi-serveur HSM.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM prend fin.

User response:

Définissez HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES dans dsm.opt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2155W

Fichier 'nom-fichier' ignoré. Fichier associé à 'nom-serveur'.



Explanation:

Le fichier est déjà associé à un autre serveur.

System action:

HSM continue de fonctionner normalement.

User response:

Utilisez le serveur correct pour traiter le fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS2156E

Le serveur 'nom-serveur' n'a pas été ajouté à l'environnement.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect requis n'a pas été ajouté à
l'environnement multi-serveur. Il existe plusieurs causes à cette erreur
:

*  Le système de fichiers n'est pas géré par HSM.

*  La gestion HSM n'est pas active pour le système de fichiers.

*  Le système de fichiers est saturé.

*  Le serveur IBM Spectrum Protect par défaut pour le système de
   fichiers n'a pas encore été ajouté à l'environnement multi-serveur.

*  Le nom de serveur IBM Spectrum Protect n'est pas valide.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM prend fin.

User response:

Corrigez les causes possibles de ce problème et réessayez.

------------------------------------------------------------------------
ANS2157E

Le serveur 'nom-serveur' n'a pas été supprimé de l'environnement.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect requis n'a pas été ajouté à
l'environnement multi-serveur. Il existe plusieurs causes à cette erreur
:

*  Le système de fichiers n'est pas géré par HSM.

*  La gestion HSM n'est pas active pour le système de fichiers.

*  Le serveur IBM Spectrum Protect est le serveur par défaut pour le
   système de fichiers et doit être supprimé en dernier.

*  Le nom de serveur IBM Spectrum Protect n'est pas valide.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM prend fin.

User response:

Corrigez les causes possibles de ce problème et réessayez.

------------------------------------------------------------------------
ANS2158E

Le serveur 'nom-serveur' n'a pas été ajouté à l'environnement. Vous
devez commencer par ajouter le serveur IBM Spectrum Protect par défaut
('nom-serveur-par-défaut') pour ce système de fichiers.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect requis n'a pas été ajouté à
l'environnement multi-serveur. Le serveur IBM Spectrum Protect requis
n'est pas le serveur par défaut pour le système de fichiers.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM prend fin.

User response:

Ajoutez le serveur IBM Spectrum Protect par défaut en premier.

------------------------------------------------------------------------
ANS2159I

Le serveur 'nom-serveur' a été ajouté à l'environnement.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect requis a été ajouté à l'environnement
multiserveur.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM continue.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2160I

Le serveur 'nom-serveur' a été supprimé de l'environnement.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect requis a été supprimé de l'environnement
multi-serveur.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM continue.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2161E

Le serveur 'nom-serveur' n'est pas un serveur IBM Spectrum Protect
valide pour cet environnement.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect requis n'a pas été ajouté à
l'environnement multiserveur.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM prend fin.

User response:

Consultez le fichier dsm.sys à la recherche du nom de serveur IBM
Spectrum Protect correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS2162E

HSM ne peut pas être supprimé du système de fichiers. La liste des
serveurs IBM Spectrum Protect n'est pas vide.



Explanation:

La gestion HSM n'a pas été supprimée du système de fichiers.

System action:

Le traitement HSM continue.

User response:

Supprimez tous les serveurs IBM Spectrum Protect de la liste des
serveurs avant de supprimer HSM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2163E

Le serveur IBM Spectrum Protect par défaut ('nom-serveur') pour le
système de fichiers sera supprimé.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect par défaut sera supprimé. La liste de
serveurs IBM Spectrum Protect en mode multi-serveur sera vide après
cette étape.

System action:

Le traitement HSM continue sans prise en charge du mode multi-serveur.

User response:

N/A

------------------------------------------------------------------------
ANS2165I

Le serveur 'nom-serveur' est le serveur par défaut et doit être supprimé
en dernier.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect requis a été supprimé de l'environnement
multi-serveur.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM continue.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2166I

Le serveur IBM Spectrum Protect 'nom-serveur' n'est pas inclus dans
l'environnement multi-serveur.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect requis ne fait pas partie de
l'environnement multi-serveur.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM continue.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2167W

Impossible de lire l'attribut SERVERNAME.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas lire l'attribut SERVERNAME à partir du
fichier.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM continue.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2168W

Impossible d'écrire l'attribut SERVERNAME.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas écrire l'attribut SERVERNAME dans le
fichier.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2169E

Ignoré - Le serveur requis n'est pas inclus dans l'environnement
multi-serveur pour le système de fichiers 'système-fichiers'.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect requis ne fait pas partie de
l'environnement multi-serveur.

System action:

Le traitement multi-serveur HSM continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2170W

Ignoré - fichier lié à un autre serveur.



Explanation:

Le fichier est déjà associé à un autre serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

HSM continue de fonctionner normalement.

User response:

Utilisez le serveur correct pour traiter le fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS2171E

La version de DMAPI 'version-dmapi' n'est pas prise en charge.



Explanation:

La version de DMAPI installée sur ce poste n'est pas prise en charge à
partir du client IBM Spectrum Protect donné.

System action:

En raison de ce problème, le processus HSM affecté prend fin.

User response:

Utilisez la documentation pour identifier les versions de DMAPI prises
en charge. Installez une version de DMAPI prise en charge et relancez la
commande ou le processus HSM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2172E

Commande non prise en charge dans HSMBACKENDMODE TSMFREE.



Explanation:

Cette commande n'est pas prise en charge lorsque vous utilisez un
arrière-plan HSM externe.

System action:

Quittez le programme

User response:

N'utilisez pas la commande

------------------------------------------------------------------------
ANS2173E

Le volume nom de volume du vFiler nom du vFiler est monté à l'aide d'AIX
NFS version 4. Cette configuration n'est pas prise en charge pour les
sauvegardes incrémentielles basées sur les différences entre images
instantanées.



Explanation:

Les sauvegardes incrémentielles basées sur les différences entre images
instantanées ne sont pas prises en charge pour les volumes vFiler montés
à l'aide d'AIX NFS version 4.

System action:

La sauvegarde incrémentielle par différence d'image instantanée a
échoué.

User response:

Ce problème est documenté par NetApp BURT 630200. Appliquez-lui le
correctif lorsqu'il est disponible dans NetApp. Spécifiez testflag
snapdiffenablevfilernfs4 dans le fichier dsm.opt et relancez la
sauvegarde incrémentielle par différence d'image instantanée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2174E

Les options de conflit HSMLOGMAX et HSMLOGRETENTION ont été spécifiées.



Explanation:

Les valeurs ont été spécifiées à la fois pour l'option HSMLOGMAX et
l'option HSMLOGRETENTION. Ces options s'excluent mutuellement.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Indiquez une valeur différente de zéro pour HSMLOGMAX si vous souhaitez
appliquer l'encapsulage de journal hsm IBM Spectrum Protect lorsque la
valeur maximale spécifiée est atteinte. Utilisez HSMLOGRETENTION si vous
souhaitez limiter la taille du journal hsm sur un planning horaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2175I

Les données du serveur nom-serveur doivent être rappelées à l'aide du
script dsmMultiServerRemove.pl.



Explanation:

Les fichiers migrés doivent être rappelés avant de pouvoir supprimer un
serveur de la configuration multiserveur.

System action:

Le serveur ne sera pas supprimé.

User response:

Consultez la documentation pour obtenir des informations détaillées
concernant le script dsmMultiServerRemove.pl.

------------------------------------------------------------------------
ANS2176E

Impossible de copier le fichier de configuration d'exemple de journal
dans .



Explanation:

L'assistant de configuration de IBM Spectrum Protect Journal Engine a
tenté de créer un nouveau fichier de configuration de journal en copiant
le fichier de configuration d'exemple. Cependant, le fichier de
configuration d'exemple n'a pas pu être copié.

System action:

Arrêt de l'assistant de configuration de IBM Spectrum Protect Journal
Engine.

User response:

Copiez manuellement le fichier de configuration d'exemple de journal
config\tsmjbbd.ini.smp vers "baclient\tsmjbbd.ini", puis essayez
l'assistant de configuration de IBM Spectrum Protect Journal Engine. Les
répertoires baclient et config sont accessibles dans le répertoire dans
lequel vous avez installé le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum
Protect, par exemple, C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient" and
"C:\Program Files\Tivoli\TSM\config.

------------------------------------------------------------------------
ANS2177E

La vApp vCloud nommée nom_vapp existe déjà sur le système cible.



Explanation:

La commande restore vApp ne prend pas en charge la restauration d'une
vApp portant un nom existant.

System action:

La restauration n'a pas été effectuée.

User response:

Relancez la commande de restauration nécessaire, en tenant compte du
fait que nom donné à la vApp restaurée n'est pas utilisé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2181I

Option serveur principal enregistrée.



Explanation:

Ce poste est configuré pour la réplication. L'option de nom du serveur
principal est désormais enregistrée dans le fichier d'options. Les
options du serveur de réplication sont définies par l'administrateur IBM
Spectrum Protect, envoyées au client lors de la connexion, et sont
enregistrées dans le fichier d'options.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2182I

Option serveur secondaire enregistrée.



Explanation:

Ce poste est configuré pour la réplication. L'option du serveur de
réplication est désormais enregistrée dans le fichier d'options. Les
options du serveur de réplication sont définies par l'administrateur IBM
Spectrum Protect, envoyées au client lors de la connexion, et sont
enregistrées dans le fichier d'options.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2183E

L'organisation nom_org est introuvable dans vCloud Director.



Explanation:

L'organisation spécifiée n'est pas reconnue par vCloud Director.

System action:

L'action demandée pour l'organisation est annulée.

User response:

Vérifiez qu'une organisation portant le nom spécifié existe dans vCloud.
Les noms d'organisation sont sensibles à la casse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2184E

Le VDC d'organisation nom_vdc_org est introuvable dans l'organisation
nom_org.



Explanation:

Le VDC d'organisation spécifié ne fait pas partie de l'organisation
spécifiée.

System action:

L'action demandée pour le VDC d'organisation est annulée.

User response:

Vérifiez qu'un VDC d'organisation portant le nom spécifié existe dans
l'organisation spécifiée. Les noms d'organisation et de VDC
d'organisation sont sensibles à la casse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2185E

Echec lors de la connexion à vCloud Director sur nom_hôte_vCD avec le
nom d'utilisateurnom_utilisateur_vCD : échec d'authentification.



Explanation:

Les données d'identification vCloud spécifiées dans les options VCDUser
et VCDPass ont été rejetées par vCloud Director.

System action:

Les opérations vCloud ne peuvent pas être effectuées.

User response:

Mettez à jour les options VCDUser et VCDPass avec des données
d'identification valides pour vCloud Director.

------------------------------------------------------------------------
ANS2187E

Impossible d'établir une connexion à vCloud Director sur nom_hôte_vCD.



Explanation:

Aucune connexion ne peut être établie avec vCloud Director sur l'hôte
spécifié par les options VCDHost et VCDPort.

System action:

Les opérations vCloud ne peuvent pas être effectuées.

User response:

Vérifiez que les valeurs des options VCDHOst et VCDPort sont valides,
que la connectivité du réseau avec l'hôte existe et que le service
vCloud Director est en cours d'exécution.

------------------------------------------------------------------------
ANS2188E

La bibliothèque d'exécution de protection vCloud n'est pas installée ou
n'a pas pu être chargée.



Explanation:

La bibliothèque d'exécution vCloud n'est pas installée ou ne peut pas
être chargée.

System action:

Les opérations vCloud ne peuvent pas être effectuées.

User response:

Vérifiez que la bibliothèque d'exécution vCloud de IBM Spectrum Protect
for Virtual Environments est installée. Si nécessaire, réinstallez IBM
Spectrum Protect for Virtual Environments.

------------------------------------------------------------------------
ANS2189E

La bibliothèque d'exécution de protection vCloud ne peut pas être
initialisée.



Explanation:

La bibliothèque d'exécution de protection vCloud n'a pas pu être
initialisée. L'application Java n'est peut être pas installée.

System action:

Les opérations vCloud ne peuvent pas être effectuées.

User response:

Vérifiez que Java est installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2190E

La bibliothèque de protection vCloud a rencontré une erreur interne.



Explanation:

Une erreur interne s'est produite dans la bibliothèque d'exécution
vCloud.

System action:

Les opérations vCloud ne peuvent pas être effectuées.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les messages supplémentaires
éventuels pouvant être liés à ce problème. Relancez l'opération. Si le
problème persiste, visitez le site IBM Support Portal pour obtenir plus
d'informations à l'adresse suivante :
http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2191E

Une erreur est survenue lors de la création du répertoire de transfert
VSS par défaut chemin.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect utilise un répertoire de transfert VSS
pour stocker les fichiers liés aux opérations d'image instantanée VSS.
Le client IBM Spectrum Protect n'a pas réussi à créer cette structure de
répertoire.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect s'est arrêté.

User response:

Si le problème persiste, contactez le service de support technique de
IBM pour obtenir davantage d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS2192E

Impossible de lire les informations de configuration du noeud nom_poste.



Explanation:

Les informations de mappage de noeud sont obligatoires pour cette
opération vCloud. Cependant, ces informations de mappage n'existent pas
ou ne peuvent pas être lues à partir du noeud spécifié.

System action:

L'opération est annulée.

User response:

Vérifiez que vous accédez au noeud approprié. Les informations de
mappage de noeud sont stockées sur le noeud du VDC fournisseur. Si
nécessaire, accédez à la page de configuration et cliquez sur Exécuter
l'assistant de configuration pour apporter des corrections au mappage de
noeud.

------------------------------------------------------------------------
ANS2193E

L'espace fichier demandé pour la sauvegarde de la vApp nom_vapp n'existe
pas.



Explanation:

Aucun espace fichier n'existe pour la sauvegarde de la vApp spécifiée.

System action:

La restauration n'a pas été effectuée.

User response:

Assurez-vous que la vApp spécifiée est correcte. Relancez ensuite
l'opération de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2194E

Les données d'image instantanée sont incomplètes pour la vApp nom_vapp.



Explanation:

Des données incohérentes ont été trouvées dans la vApp sauvegardée. Il
est impossible de restaurer la vApp spécifiée.

System action:

La restauration n'a pas été effectuée.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les messages supplémentaires
éventuels pouvant être liés à ce problème. Si le problème persiste,
visitez le site IBM Support Portal pour obtenir plus d'informations à
l'adresse suivante : http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2195E

Le nombre de machines virtuelles disponibles pour la restauration est
différent des prévisions, selon les métadonnées de la vApp 'nom_vapp'.



Explanation:

Des données incohérentes ont été trouvées dans les métadonnées de la
vApp. Il est impossible de restaurer la vApp spécifiée. Un nombre de
machines virtuelles plus important que le nombre de machines désormais
disponible pour la restauration a été sauvegardé. Cela peut se produire
suite à une réplication de noeud incomplète ou lorsqu'un espace fichier
a été supprimé.

System action:

La restauration n'a pas été effectuée.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les messages pouvant indiquer le
problème. Exécutez une requête détaillée pour cette vApp afin de
vérifier que toutes les sauvegardes de machine virtuelle existent. Si la
réplication de noeud est utilisée, vérifiez qu'elle fonctionne
correctement. Si le problème persiste, visitez le site IBM Support
Portal pour obtenir plus d'informations à l'adresse suivante :
http://www.ibm.com/support/entry/portal/. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2196W

Une configuration de disque incompatible est détectée pour le disque
suivant : 'nom du disque'. La restauration de base de données
individuelle pour la base de données suivante n'est pas prise en charge
: 'nom de la base de données'.



Explanation:

Un ou plusieurs fichiers de base de données dans cette opération se
trouvent sur les disques dynamiques ou de la table de partition GUID
(GPT). Dans cette configuration, la restauration de base de données
individuelle n'est pas prise en charge.

System action:

La sauvegarde de machine virtuelle intégrale continue.

User response:

Pour restaurer l'environnement à son statut précédent, effectuez une
restauration de machine virtuelle intégrale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2197E

Le test de vérification de la vApp nom_vapp indique que les données de
machine virtuelle sont incomplètes dans la vApp. La vApp ne peut pas
être restaurée.



Explanation:

Des données incohérentes ont été trouvées dans la machine virtuelle pour
la vApp spécifiée. Il est impossible de restaurer la vApp spécifiée.
Cela peut se produire suite à une réplication de noeud incomplète ou
lorsqu'un espace fichier a été supprimé.

System action:

L'opération se poursuit.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les messages supplémentaires
éventuels pouvant être liés à ce problème. Exécutez une requête
détaillée pour cette vApp afin de vérifier que toutes les sauvegardes de
machine virtuelle existent. Si la réplication de noeud est utilisée,
vérifiez qu'elle fonctionne correctement. Si le problème persiste,
exécutez une nouvelle sauvegarde INTEGRALE de la vApp et visitez le site
IBM Support Portal pour obtenir plus d'informations à l'adresse suivante
: http://www.ibm.com/support/entry/portal/. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2198I

La sauvegarde de la vApp VMware vCloud Director nom_vApp du VDC
d'organisation nom_vdc_org de l'organisation nom_org a été effectuée
avec succès. Machines virtuelles : nombre de MV sauvegardées sur nombre
de MV dans vApp machines virtuelles sauvegardées avec succès.



Explanation:

L'opération de sauvegarde est terminée. Le nombre de machines virtuelles
sauvegardées et le nombre total de machines virtuelles de la vApp
s'affichent.

System action:

Ce message n'est donné qu'à titre d'information.

User response:

Si le nombre de machines virtuelles sauvegardées est inférieur au total
de la vApp, veuillez consulter les journaux d'erreur pour obtenir plus
d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS2200I

***** Remplissage du cache comptage fichiers *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect Le nombre spécifié de fichiers a été ajouté au
cache-disque.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2201I

***** Examen du cache comptage fichiers *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect Le nombre spécifié de fichiers a été examiné dans
le cache-disque.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2202E

Disque saturé, erreur lors de l'accès au cache-disque.



Explanation:

Une erreur liée au disque saturé s'est produite au cours d'une tentative
d'accès ou d'écriture sur le fichier du cache-disque spécifié lors d'une
sauvegarde incrémentielle du cache-disque. Pour plus d'informations,
voir le journal des erreurs client.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Cette erreur peut être résolue en libérant de l'espace dans le système
de fichier contenant le fichier cache, ou en spécifiant l'emplacement
pour le fichier cache. Utilisez l'option diskcachelocation pour
spécifier l'emplacement du fichier cache.

------------------------------------------------------------------------
ANS2203E

Erreur lors de l'accès au cache-disque.



Explanation:

Une erreur s'est produite au cours d'une tentative d'accès au fichier du
cache-disque spécifié lors d'une sauvegarde incrémentielle du
cache-disque. Consultez le journal des erreurs du client pour plus
d'informations. IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2204E

Cache-disque relancé.



Explanation:

La longueur du nom d'un objet est supérieure à la longueur de la clé du
cache-disque configurée lors d'une sauvegarde incrémentielle du
cache-disque. La sauvegarde doit être relancée. IBM Spectrum Protect.

System action:

La sauvegarde est relancée avec une longueur de clé plus importante afin
d'être adaptée au nom de l'objet.

User response:

Le paramètre Aucune est requis. Le nom de l'objet responsable de l'échec
se situe dans le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS2206W

L'utilisateur doit posséder les droits d'accès de niveau
superutilisateur pour utiliser la méthode de sauvegarde du cache-disque
efficace pour la mémoire. L'opération se poursuit à l'aide de la méthode
de sauvegarde sans la mise en cache du disque.



Explanation:

Aucune.

System action:

L'opération se poursuit sans utiliser la mise en cache du disque.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2213W

La machine virtuelle 'nom_mv' est configurée avec un nombre non valide
de tentatives d'image instantanée spécifié par la balise 'balise' pour
la catégorie 'cat'.



Explanation:

Un nombre non valide de tentatives d'image instantanée est spécifié pour
les tentatives d'image instantanée avec ou sans mise au repos dans la
valeur de balise. La valeur maximale que vous pouvez spécifier est 10,
quel que soit le type de tentative d'image instantanée. La valeur
minimale que vous pouvez spécifier est 0, mais les deux valeurs ne
peuvent pas être 0 simultanément.

System action:

L'opération se poursuit avec le nombre par défaut de tentatives avec et
sans mise au repos (2,0).

User response:

Changez la paire de nombres dans la balise pour que les tentatives avec
et sans mise au repos soient comprises entre 0 et 10, et de sorte que
les nombres ne soient pas tous les deux 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS2218I

Le mot de passe de la clé de chiffrement pour le noeud nom du noeud et
le serveur nom du serveur a été migré.



Explanation:

Le format du fichier de mot de passe IBM Spectrum Protect a été modifié
récemment. L'option MIGRATEENCRYPTKEY est définie et le mot de passe de
la clé de chiffrement stocké a été automatiquement migré au nouveau
format. Ce message confirme que la migration a abouti.

System action:

Le mot de passe de la clé de chiffrement a été migré.

User response:

Aucune réponse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2219E

Impossible de sauvegarder ou d'archiver les fichiers dans l'espace
fichier car il appartient à une application d'API IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect ne peut pas archiver ou sauvegarder des
fichiers dans un espace fichier utilisé par une application d'API IBM
Spectrum Protect.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Utilisez des noms de noeud distincts pour le client IBM Spectrum Protect
et les applications d'API IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2220E

Le disque du cluster n'a pas pu être placé en mode maintenance.



Explanation:

L'appel système visant à mettre le disque du cluster en mode maintenance
a échoué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Faites une nouvelle tentative. Si l'erreur se reproduit, vérifiez si
d'autres messages ont été enregistrés dans le journal des erreurs client
au moment où ce message a été généré et, le cas échéant, exécutez
l'action conseillée dans ces messages. Consultez le journal des
événements Windows qui peut contenir des informations supplémentaires.
Pour obtenir une aide complémentaire, contactez votre administrateur
système ou l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2221W

Java n'a pas pu résoudre l'adresse IP de la machine locale à la suite
d'erreurs de configuration du réseau.V Assurez-vous que votre réseau et
la configuration DNS sont corrects. Sur des machines UNIX, le nom d'hôte
doit être signalé correctement (de manière identique) pour les méthodes
de communication IPv4 et IPv6 dans le fichier de configuration
/etc/hosts. Le traitement IBM Spectrum Protect continue.



Explanation:

Java n'a pas pu obtenir l'adresse de l'hôte local en raison d'erreurs de
configuration du réseau.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Assurez-vous que votre réseau et la configuration DNS sont corrects. Sur
des machines UNIX, le nom d'hôte doit être signalé correctement (de
manière identique) pour les méthodes de communication IPv4 et IPv6 dans
le fichier de configuration /etc/hosts. Pour obtenir une aide
supplémentaire, contactez votre administrateur système ou
l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2223W

Rejet de la session établie par le serveur non authentifié à partir de
nom d'homologue.



Explanation:

Pour des raisons de sécurité, le client n'acceptera pas les sessions
établies par des serveurs pour lesquels l'authentification est
désactivée.

System action:

La session client-serveur n'est pas ouverte et la planification n'est
pas exécutée. Le planificateur attend toujours d'être contacté par un
serveur pour lequel l'authentification est activée.

User response:

Si le système client est supposé accepter les événements planifiés
émanant du serveur IBM Spectrum Protect d'invite, demandez à
l'administrateur de ce serveur d'activer l'authentification ou
n'utilisez pas de session établie par le serveur. Si le système client
est supposé accepter les événements planifiés émanant du serveur
d'invite, demandez à l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect de
supprimer le nom du poste client de la planification sur le serveur
d'invite.

------------------------------------------------------------------------
ANS2225W

L'utilisateur a spécifié l'option 'SNAPSHOTROOT'. La sauvegarde
d'instantané fournisseur d'instantané n'est pas compatible avec cette
option. L'option "SNAPSHOTROOT prévaut et le traitement continue sans
qu'un instantané pris en interne par IBM Spectrum Protect ne soit
utilisé.



Explanation:

L'option (-SNAPSHOTROOT) est incompatible avec les fournisseurs
d'instantané IBM Spectrum Protect, tels que LVSA (Logical Volume
Snapshot Agent), VSS, et JFS2, qui offrent une solution d'instantané
complète ne nécessitant pas l'utilisation de celle-ci. Il est vivement
recommandé d'utiliser les fonctions d'instantané fournies par les
fournisseurs d'instantané IBM Spectrum Protect à la place de l'option
(-SNAPSHOTROOT). Le traitement continue sans que les fournisseurs
d'instantané IBM Spectrum Protect soient utilisés.

System action:

Le traitement continue sans que les fournisseurs d'instantané IBM
Spectrum Protect soient utilisés.

User response:

Pour savoir comment utiliser l'option nommée, voir le manuel Utilisation
du client de sauvegarde-archivage correspondant à votre système
d'exploitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2226W

La machine virtuelle 'nom_mv' est configurée avec une liste de disques
durs non valide, spécifiée par la balise 'balise' pour la catégorie
'cat'.



Explanation:

Un numéro de disque dur non valide est spécifié dans la valeur de balise
de liste de sauvegarde des disques. Le numéro de disque dur le plus bas
que vous pouvez spécifier est 1 et le numéro de disque le plus élevé que
vous pouvez spécifier est 999. De plus, les numéros de disque dur
doivent être des entiers positifs séparés par une virgule.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Changez la balise de liste de disques durs de sorte que les numéros de
disque dur soient compris entre 1 et 999 et exprimés sous forme de
valeurs séparées par une virgule.

------------------------------------------------------------------------
ANS2227W

L'option serveur 'nom option' 'valeur option' n'a pas été appliquée au
client en raison de l'option client SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED.



Explanation:

Lorsque l'option client SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED est définie sur YES
sur le client, elle empêche l'administrateur IBM Spectrum Protect de
définir l'une des options client suivantes : ENCRYPTIONTYPE,
EXCLUDE.ENCRYPT, INCLUDE.ENCRYPT. L'option client ENCRYPTKEY GENERATE
est également, bloquée, mais les options client ENCRYPTKEY PROMPT et
ENCRYPTKEY SAVE ne le sont pas.

System action:

L'option est ignorée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2228W

La sauvegarde de la vApp VMware vCloud Director nom_vApp du VDC
d'organisation nom_VDC_org de l'organisation nom_org a été effectuée
avec succès. Certaines machines virtuelles n'ont pas été sauvegardées.
Machines virtuelles : nombre de MV sauvegardées sur nombre de MV dans
vApp machines virtuelles sauvegardées avec succès.



Explanation:

L'opération de sauvegarde de la vApp a été effectuée avec succès.
Cependant, une ou plusieurs machines virtuelles de la vApp spécifiée
n'ont pas été sauvegardées. Ces machines virtuelles ne seront pas créées
lors de l'opération de restauration.

System action:

Le traitement se poursuit avec la vApp suivante.

User response:

Consultez le fichier journal de cette vApp pour obtenir plus
d'informations concernant ce message. Résolvez le problème, puis
relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2229E

Echec de l'initialisation de l'environnement de protection vCloud.
Consultez le journal des erreurs client local pour obtenir les
informations détaillées sur les messages d'erreur.



Explanation:

Le module de protection vCloud n'a pas pu être initialisé.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Assurez-vous que toutes les options associées à l'environnement vCloud
sont spécifiées correctement. Consultez le fichier dsmerror.log pour
obtenir des informations plus détaillées.

------------------------------------------------------------------------
ANS2230E

Impossible de créer une liste vApp conformément à la spécification
spécification_vApp.



Explanation:

La liste vApp n'a pas pu être extraite de vCloud Director.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Assurez-vous que les valeurs spécifiées dans les options VCDHost,
VCDUser, VCDPW et DOMAIN.VCD sont correctes. Vérifiez que vCloud
Director est actif.

------------------------------------------------------------------------
ANS2231I

La catégorie IBM 'cat' est introuvable.



Explanation:

L'option IBM Spectrum Protect 'VMTAGDATAMOVER' est activée afin que les
balises et les catégories IBM puissent être appliquées aux machines
virtuelles, mais la catégorie IBM est introuvable.

System action:

L'opération de sauvegarde se poursuit sans prise en charge du balisage.

User response:

Créez les catégories IBM requises dans le client Web VMware vSphere ou
désactivez l'option du dispositif de transfert de données
'VMTAGDATAMOVER' dans le fichier d'options client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2232E

Impossible d'extraire la liste de machines virtuelles pour la vApp
nom_vApp dans vCloud Director.



Explanation:

Les informations de machine virtuelle de la vApp spécifiée n'ont pas été
extraites de vCloud Director. La cause de cet incident est peut-être que
vCloud Director n'est pas actif ou n'est pas accessible.

System action:

Les machines virtuelles qui composent la vApp spécifiée ne sont pas
sauvegardées. Le traitement se poursuit avec la vApp suivante.

User response:

Vérifiez que vCloud Director est actif et accessible. Recherchez dans le
fichier dsmerror.log les erreurs spécifiques liées à ce problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS2233I

La balise IBM 'balise' pour la catégorie 'cat' est introuvable.



Explanation:

L'option IBM Spectrum Protect 'VMTAGDATAMOVER' est activée afin que les
balises et les catégories IBM puissent être appliquées aux machines
virtuelles, mais la balise IBM est introuvable.

System action:

L'opération se poursuit sans prise en charge du balisage.

User response:

Créez les balises IBM requises dans le client Web VMware vSphere, ou
désactivez l'option du dispositif de transfert de données
'VMTAGDATAMOVER' dans le fichier d'options client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2234W

La restauration depuis la sauvegarde de machine virtuelle 'nom_mv' n'est
pas disponible pour la base de données 'nom_bd'. motif



Explanation:

La restauration à partir de la sauvegarde de machine virtuelle n'est pas
prise en charge pour les bases de données d'application sur invité pour
l'une des raisons suivantes :

*  Les fichiers de base de données sont situés sur les disques
   dynamiques, les disques de la table de partition GUID (GPT), les
   disques iSCSI ou d'autres périphériques NAS (Network Attached
   Storage).

*  Les bases de données Microsoft Exchange Server sont à l'état démonté
   lors de la sauvegarde de machine virtuelle.

*  Les bases de données Microsoft Exchange Server sont à l'état
   endommagé ou avec des copies de base de données endommagée.

*  Les bases de données Microsoft Exchange Server sont en cours de
   sauvegarde par un autre serveur au même moment.

*  Lorsque l'option vmPreferDagPassive a pour valeur YES, les bases de
   données Microsoft Exchange Server sont des copies actives sur le
   serveur en cours et disposent d'une copie passive saine sur un autre
   serveur.

*  Les bases de données Microsoft Exchange Server sont à l'état inconnu
   car IBM Spectrum Protect ne parvient pas à déterminer l'état de santé
   de la base de données lors de la sauvegarde de la machine virtuelle.



System action:

La sauvegarde de l'intégralité de la machine virtuelle se poursuit.

User response:

Exécutez une ou plusieurs des actions suivantes pour résoudre le
problème :

*  Déplacez les fichiers de base de données vers des disques pris en
   charge par la protection d'application sur invité.

*  Montez les bases de données Microsoft Exchange Server démontées avant
   d'effectuer la sauvegarde de la machine virtuelle.

*  Réparez les bases de données Microsoft Exchange Server endommagées.

*  Utilisez l'indicateur de trace VMTSMVSS sur le dispositif de
   transfert de données pour tracer le traitement de l'état de la base
   de données lors des opérations de sauvegarde de machine virtuelle.



------------------------------------------------------------------------
ANS2236I

La machine virtuelle nom_MV contient un ou plusieurs disques qui
dépassent la taille maximale définie par l'option VMMAXVIRTUALDISKS. Ces
disques seront exclus de la sauvegarde.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect n'effectue pas de sauvegarde de disques
VMDK qui dépassent la taille maximale.

System action:

La machine virtuelle est sauvegardée ; cependant les disques dont la
taille dépasse la limite sont exclus de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2238E

L'option VCDHOST doit être définie avant l'exécution de cette opération.



Explanation:

L'option VCDHOST est manquante.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre sans la définition de cette
option.

User response:

Ajoutez l'option au fichier d'options client, soit via l'éditeur de
préférences, soit en modifiant manuellement le fichier, ou en indiquant
l'option sur la ligne de commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS2242E

Aucun noeud correspondant à la spécification d'entrée n'a été trouvé :
spécification de noeud



Explanation:

Une spécification de noeud invalide a été saisie.

System action:

L'opération a été arrêtée.

User response:

Consultez la documentation pour obtenir des informations sur la
spécification des noeuds.

------------------------------------------------------------------------
ANS2244W

La machine virtuelle contient un ou plusieurs disques qui dépassent la
taille maximale définie par l'option VMMAXVIRTUALDISKS. Vous pouvez
utiliser l'option VMMAXVIRTUALDISKS pour changer la taille maximale ou
spécifier l'option -VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes afin d'exclure ces disques
de la sauvegarde.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect ne sauvegarde pas les disques VMDK ou
VHDX qui dépassent la taille maximale.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Utilisez l'option VMMAXVIRTUALDISKS pour changer la taille maximale ou
spécifiez l'option -VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes pour exclure ces disques
de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2245E

Les opérations de sauvegarde et de restauration des machines virtuelles
ne sont pas prises en charge sur les dispositifs de transfert de données
32 bits.



Explanation:

Les opérations de machine virtuelle comme les sauvegardes et les
restaurations ne sont pas prises en charge sur les dispositifs de
transfert de données 32 bits.

System action:

L'opération n'est pas effectuée.

User response:

Effectuez une mise à jour sur un dispositif de transfert de données 64
bits et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2246W

La désactivation du mode maintenance a échoué pour la vApp nom de vApp.



Explanation:

Le client a tenté de désactiver le mode maintenance de cette vApp. Cette
opération a échoué.

System action:

L'opération se poursuit.

User response:

Vérifiez si la vApp est toujours en mode maintenance. Si oui,
désactivez-le manuellement.

------------------------------------------------------------------------
ANS2247E

L'option ASNODENAME doit être indiquée lors de l'exécution de cette
commande.



Explanation:

Lors de l'exécution de commandes vCloud, l'option ASNODENAME doit
spécifier le noeud Provider vDC.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre.

User response:

Spécifiez le noeud Provider vDC en tant qu'option ASNODENAME dans la
commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS2248E

Echec du chargement ou de l'initialisation de la bibliothèque
d'exécution Java.



Explanation:

La bibliothèque d'exécution Java runtime (libjvm), requise par
l'environnement vCloud Protection, ne peut pas être chargée ou
l'initialisation de l'environnement d'exécution Java a échoué

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Dans un système d'exploitation Linux, vérifiez qu'un lien dénommé 'jre'
et référençant le répertoire 'jre' sous le chemin d'installation Java,
existe dans le répertoire d'installation client de sauvegarde-archivage.
Si un lien n'existe pas, créez le lien (par ex. ln -s
/opt/ibm/java-x86_64-70/jre /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre). Sinon,
modifiez LD_LIBRARY_PATH pour inclure le chemin vers libjvm.so (par ex.
exportation
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic).
Pour un système d'exploitation Windows, vérifiez que le répertoire JRE
existe dans le répertoire d'installation client. Réinstallez le client
de sauvegarde-archivage si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2249W

Il existe déjà une machine virtuelle "vmname" sur ce système.
Voulez-vous remplacer la machine virtuelle existante ?



Explanation:

La restauration de cette machine virtuelle s'arrête et supprime la
machine virtuelle existante et tous ses fichiers. Pour protéger les
données des applications, arrêtez les applications en cours d'exécution,
puis arrêtez la machine virtuelle avant de la restaurer.

System action:

Si l'utilisateur choisit de continuer, le système s'arrête et supprime
la machine virtuelle existante et tous ses fichiers.

User response:

Choisissez si vous souhaitez remplacer la machine virtuelle existante.

------------------------------------------------------------------------
ANS2250W

Un fichier core A IBM Spectrum Protect ou un rapport de panne a été
détecté : nom fichier



Explanation:

La présence d'un cliché du processus core ou d'un rapport de panne
indique qu'un processus s'est terminé de manière anormale.

System action:

Le nom du fichier core ou du rapport de panne est indiqué dans le
message. Le traitement continue.

User response:

Recherchez dans le journal d'erreurs d'autres messages d'erreur pouvant
expliquer la génération du cliché du processus core. Si possible,
corrigez les problèmes détectés. Comme un cliché du processus core est
généralement provoqué par une erreur de programmation, sauvegardez le
fichier indiqué dans ce message, puis prenez contact avec le support
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2253W

La version du catalogue de messages, version_catalogue, utilisée par IBM
Spectrum Protect ne correspond pas à la version de IBM Spectrum Protect,
version_client



Explanation:

La vérification de la version du catalogue indique que la version du
catalogue et de IBM Spectrum Protectne sont pas identiques. Ceci peut
entraîner des massages manquants ou l'utilisation de messages
incorrects.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Examinez l'installation de IBM Spectrum Protect et vérifiez que les
fichiers de catalogue de messages correspondent à la version IBM
Spectrum Protect installée. Une réinstallation de IBM Spectrum Protect
ou un redémarrage du système peut s'avérer nécessaire pour terminer
l'installation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2254E

Le programme nom-programme avec l'ID de session id-session a abandonné
le rappel pour le jeton jeton. Le numéro d'erreur numéro_erreur associé
au texte texte_numéro_erreur a été émis. Prenez connaissance de
l'explication du message.



Explanation:

Un rappel de HSM a été abandonné. La valeur ERRNO de HSM explique la
raison de l'abandon du rappel.

System action:

La demande de rappel a été abandonnée par le service HSM.

User response:

Erreurs transitoires : Résolvez le problème indiqué par le numéro
d'erreur. Sur les plateformes GPFS, utilisez la commande dsmmigfs q -d
-n=all pour vérifier que HSM et GPFS fonctionnent correctement.
Renouvelez l'opération de rappel si un fichier en échec peut être
identifié. Activez la journalisation HSM si le fichier en échec ne peut
être identifié et attendez une nouvelle occurrence du problème. (La
journalisation HSM vous permet d'établir le lien entre le jeton affiché
dans le message ANS et le fichier rappelé.) Erreurs statiques :
Restaurez le fichier à partir de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2260E

Impossible de verrouiller le fichier de mot de passe IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Dans un environnement multi-processus IBM Spectrum Protect, le client
verrouille le fichier de mot de passe pendant l'authentification afin
d'éviter les conflits de mise à jour de mot de passe lorsque le mot de
passe arrive à expiration.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Essayez d'utiliser l'indicateur de test MAXRETRIESLOCK pour augmenter le
nombre de tentatives de verrouillage du fichier. La valeur par défaut
est 1 500.

------------------------------------------------------------------------
ANS2261E

Le client n'a pas pu verrouiller le fichier d'options.



Explanation:

Dans un environnement multiprocessus, le client IBM Spectrum Protect
verrouille le fichier d'options au cours de l'initialisation pour éviter
les conflits de lecture ou d'ajout d'une option.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Essayez de réduire le nombre de processus client IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2262I

Le service est en cours de démarrage.



Explanation:

Le service de restauration de fichier est en cours de démarrage.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2263I

Le service est démarré.



Explanation:

Le service de restauration de fichier est démarré.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2264I

L'arrêt est en cours.



Explanation:

L'arrêt est en cours.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2265I

L'arrêt du service est en cours.



Explanation:

L'arrêt du service de restauration de fichier est en cours.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2266I

La valeur par défaut 'valeur-défaut' est affectée à l'option
nom-option'.



Explanation:

Une erreur a été détectée au niveau de la valeur d'option.

System action:

Le paramètre par défaut est utilisé.

User response:

Pour utiliser une autre valeur que celle par défaut, corrigez la valeur
de l'option dans le fichier frConfig.props.

------------------------------------------------------------------------
ANS2267W

La valeur de l'option 'nom-option' 'valeur-incorrecte' n'est pas valide.



Explanation:

Une erreur a été détectée au niveau de la valeur d'option.

System action:

Le paramètre par défaut est utilisé.

User response:

Pour utiliser une autre valeur que celle par défaut, corrigez la valeur
de l'option dans le fichier frConfig.props. Redémarrez ensuite le
serveur Web qui héberge l'interface de restauration de fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS2268W

L'adresse de port TCP/IP sur le poste proxy de montage ne peut pas être
localisée ou n'est pas valide.



Explanation:

Le poste proxy de montage nécessite une adresse de port TCP/IP. Cette
adresse est utilisée pour la communication par l'accepteur client sur le
poste proxy de montage.

*  Si un poste proxy de montage local est utilisé, l'adresse de port
   TCP/IP qui a été spécifiée avec l'assistant ou le bloc-notes de
   configuration n'est pas valide.

*  Si un poste proxy de montage distant est utilisé, l'option
   default_mp_httpport du fichier frConfig.props n'est pas spécifiée ou
   n'est pas valide.

La communication avec l'accepteur client ne peut pas démarrer.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Si un poste proxy de montage local est utilisé, servez-vous de la page
de montage de paires de postes proxy (Mount Proxy Node Pairs) de
l'assistant ou du bloc-notes de configuration pour retirer le poste
proxy de montage. Ajoutez ensuite le poste proxy de montage pour
résoudre ce problème.

Si un poste proxy de montage distant est utilisé, assurez-vous que
l'option default_mp_httpport est spécifiée dans le fichier
frConfig.props avec une adresse de port TCP/IP valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS2269E

Le nombre maximal de sauvegardes a été chargé. Si une opération de
restauration est en cours d'exécution, attendez qu'elle se termine avant
de relancer le chargement de la sauvegarde. Si la sauvegarde est chargée
dans une autre fenêtre de navigateur, fermez celui-ci.



Explanation:

Pour qu'une autre sauvegarde puisse être montée, l'une des sauvegardes
montées doit être démontée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Démontez l'une des sauvegardes montées et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2272E

Le fichier CSV spécifié 'fichier_CSV' est introuvable ou n'a pas pu être
ouvert.



Explanation:

L'option CSV déclenche l'opération d'utilisation d'un fichier CSV en
entrée. Le fichier CSV spécifié est introuvable ou n'a pas pu être
ouvert.

System action:

L'opération s'est arrêtée.

User response:

Vérifiez que le chemin d'accès au fichier est correct et que les droits
d'accès au fichier autorisent la lecture. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2273E

Le fichier CSV comporte au moins deux colonnes 'titre_colonne' portant
le même titre, ce qui n'est pas autorisé.



Explanation:

L'opération spécifiée, démarrée à partir d'un fichier CSV, requiert un
nom de colonne unique dans le fichier.

System action:

L'opération s'est arrêtée.

User response:

Supprimez la colonne en double et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2274I

La colonne 'titre_colonne' dans le fichier CSV n'est pas reconnue pour
l'opération en cours et sera ignorée.



Explanation:

Chaque type d'opération reconnaît un ensemble de noms de colonnes
différent dans un fichier CSV. La colonne indiquée n'est pas utilisée
par l'opération en cours.

System action:

La colonne est ignorée et l'opération se poursuit.

User response:

Modifiez le nom si la colonne est mal orthographiée. Sinon, aucune
action n'est requise. La colonne peut également être supprimée sans
problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS2275W

L'élément 'nom_élément' dans la colonne intitulée 'titre_colonne' du
fichier CSV ne peut pas exister en double pour l'opération en cours.



Explanation:

Un élément qui ne peut pas exister en double dans le fichier CSV pour
l'opération en cours a été trouvé.

System action:

L'opération s'est arrêtée.

User response:

Supprimez la ligne qui contient l'élément en double.

------------------------------------------------------------------------
ANS2276E

Le fichier CSV 'nom_fichier' contient nombre_lignes lignes. L'opération
en cours requiert nombre_lignes_requis lignes au minimum pour
s'exécuter.



Explanation:

L'opération en cours nécessite un nombre minimal de lignes dans le
fichier CSV pour s'exécuter. Le nombre de lignes dans le fichier CSV est
inférieur à cette valeur.

System action:

L'opération s'est arrêtée.

User response:

Ajoutez les lignes d'entrée requises au fichier CSV pour que l'opération
s'exécute.

------------------------------------------------------------------------
ANS2277E

L'élément du fichier CSV sur la ligne ligne dans la colonne
'nom_colonne' avec la valeur 'valeur_élément' n'est pas valide ou est
manquant.



Explanation:

L'opération en cours a détecté une valeur non valide ou manquante qui
est requise pour l'opération dans le fichier CSV.

System action:

L'opération s'est arrêtée.

User response:

Corrigez l'élément identifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS2278E

L'option d'heure option d'heure ne peut pas être utilisée sans l'option
de date option de date sur la ligne ligne du fichier CSV.



Explanation:

Si l'option d'heure to/from/pit est spécifiée, l'option de date
to/from/pit correspondante DOIT également être spécifiée.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Supprimez l'option d'heure to/from/pit ou ajoutez l'option de date
to/from/pit correspondante.

------------------------------------------------------------------------
ANS2279E

Il manque la colonne 'nom_colonne' requise pour l'opération en cours
dans le fichier CSV.



Explanation:

L'opération en cours requiert une colonne dans le fichier CSV qui manque
pour exécuter la tâche.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Ajoutez la colonne requise au fichier CSV et les éléments requis pour
cette colonne.

------------------------------------------------------------------------
ANS2280E

Le fichier CSV 'fichier_CSV' n'est pas valide ; il ne contient pas le
même nombre de colonnes sur chaque ligne. La première ligne du fichier
CSV contient nombre_colonnes_première_ligne colonnes.



Explanation:

Le fichier CSV soumis n'est pas valide car le nombre de colonnes sur
chaque ligne n'est pas identique.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Le fichier CSV est modifié pour contenir le même nombre de colonnes sur
chaque ligne.

------------------------------------------------------------------------
ANS2281E

L'opération en cours attendait un élément non vide dans le fichier CSV
'fichier_CSV' sur la ligne numéro_ligne, colonne numéro_colonne.



Explanation:

L'opération en cours a trouvé un élément vide dans le fichier CSV, alors
qu'une valeur est requise pour que l'opération puisse continuer.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Le fichier CSV est modifié pour qu'une valeur soit insérée dans un
élément vide, ou la totalité de la colonne est supprimée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2282E

Un élément du fichier CSV fichier_CSV n'est pas valide : 'valeur_chaîne'



Explanation:

L'opération en cours a détecté une valeur non valide ou manquante qui
est requise pour l'opération dans le fichier CSV.

System action:

L'opération s'est arrêtée.

User response:

Corrigez l'élément identifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS2284E

La sauvegarde Microsoft Hyper-V ne peut pas être supprimée.



Explanation:

La suppression de la sauvegarde Hyper-V entraînera des problèmes
d'intégrité des données, car la prochaine opération de sauvegarde
incrémentielle ne sauvegardera pas toutes les données requises. C'est la
raison pour laquelle vous ne devez pas supprimer les sauvegardes
Hyper-V.

System action:

La sauvegarde n'est pas supprimée, mais le fonctionnement du système se
poursuit.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2307I

La catégorie ou l'étiquette IBM Spectrum Protect est introuvable dans le
vCenter. Catégorie : nom_catégorie, étiquettes : noms_étiquettes



Explanation:

La catégorie Spectrum Protect ne figure pas dans le vCenter. Il se peut
que la configuration soit incomplète. Exécutez 'dsmc set vmtags' pour
ajouter les étiquettes nécessaires. Vous pouvez ignorer ce message en
toute sécurité si la planification reposant sur les étiquettes n'est pas
utilisée.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Consultez le fichier vcsplugin.log pour des informations supplémentaires
et contactez l'administrateur de IBM Spectrum Protect si vous avez
besoin d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS2308E

L'API VMware vCloud Suite a rapporté le message d'erreur suivant :
'message de l'api'.



Explanation:

L'API VMware vCloud Suite a rapporté une erreur avec le message
spécifié.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le fichier vcsplugin.log pour des informations supplémentaires
et contactez l'administrateur de IBM Spectrum Protect si vous avez
besoin d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS2309I

Echec de la connexion unique au serveur vSphere dans la fonction
fonction. message API Tentative de connexion à l'aide des données
d'identification.



Explanation:

La connexion unique au serveur vSphere a échoué. Les causes possibles de
cet échec sont les suivantes :

*  Il existe une différence d'heure de plus de 10 minutes entre le
   serveur vSphere et le client.

*  Le serveur à connexion unique utilise un port autre que le port par
   défaut. Ce problème peut se produire si le serveur à connexion unique
   est installé sur le même système que VMware vCenter.

System action:

Suite à l'échec de connexion unique, le système tente une connexion à
l'aide des données d'identification.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les informations liées à l'échec
de connexion unique. Prenez les mesures correctives nécessaires, le cas
échéant.

------------------------------------------------------------------------
ANS2310E

La tâche de création d'un instantané est désactivée sur la machine
virtuelle 'nom_MV'. Par conséquent, la machine virtuelle ne peut pas
être sauvegardée.



Explanation:

Les machines virtuelles qui sont gérées ou répliquées par une autre
application désactivent la tâche de création d'un instantané. Le client
vSphere ou une autre application a désactivé la tâche de création d'un
instantané sur cette machine virtuelle. Par conséquent, celle-ci ne peut
pas être sauvegardée.

System action:

L'opération de sauvegarde ignore la machine virtuelle sur laquelle est
désactivée la tâche de création d'un instantané et poursuit le
traitement des autres machines virtuelles.

User response:

Aucune réponse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2311E

La tâche de création d'un instantané est désactivée sur la machine
virtuelle. Par conséquent, la machine virtuelle ne peut pas être
sauvegardée.



Explanation:

Les machines virtuelles qui sont gérées ou répliquées par une autre
application désactivent la tâche de création d'un instantané. Le client
vSphere ou une autre application a désactivé la tâche de création d'un
instantané sur cette machine virtuelle. Par conséquent, celle-ci ne peut
pas être sauvegardée.

System action:

L'opération de sauvegarde ignore la machine virtuelle sur laquelle est
désactivée la tâche de création d'un instantané et poursuit le
traitement des autres machines virtuelles.

User response:

Aucune réponse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2312E

-DELTYPE=ALL n'est pas autorisé pour DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM..



Explanation:

DELTYPE=ALL n'est pas une valeur d'option valide lors de la suppression
des objets de sauvegarde de machine virtuelle.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Si vous souhaitez supprimer toutes les sauvegardes d'un poste de machine
virtuelle, utilisez la commande DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2313E

-FILELIST n'est pas autorisé pour DELETE BACKUP ou EXPIRE lorsque
-OBJTYPE=VM..



Explanation:

-filelist n'est pas une valeur d'option valide lors de la suppression ou
de l'expiration des objets de sauvegarde de machine virtuelle.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Si vous souhaitez supprimer ou faire expirer toutes les sauvegardes d'un
poste de machine virtuelle, utilisez la commande DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2314E

Il n'existe aucune sauvegarde de machine virtuelle pour nom_mv..



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect ne contient aucun enregistrement de
sauvegarde de machine virtuelle associé au nom de machine virtuelle
fourni. La sauvegarde a peut-être été supprimée, ou le nom de la machine
virtuelle n'est pas orthographié correctement.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Si le problème provient de l'orthographe, corrigez-le et relancez la
commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS2315E

-PICK n'est pas autorisé pour EXPIRE lorsque -OBJTYPE=VM..



Explanation:

-pick n'est pas une valeur d'option valide lors de l'expiration des
objets de sauvegarde de machine virtuelle.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Si vous souhaitez faire expirer tous les postes de machine virtuelle,
utilisez la commande DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2316E

Les caractères génériques ne sont pas autorisés dans l'argument de nom
de machine virtuelle.



Explanation:

Lors de l'expiration ou de la suppression d'une sauvegarde de machine
virtuelle, le nom de la machine virtuelle doit être spécifié de manière
exacte. La commande EXPIRE -OBJTYPE=VM ne traite qu'une seule sauvegarde
par appel. Lorsque -INACTIVE est présent, la commande DELETE BACKUP
-OBJTYPE=VM affiche toutes les versions d'une même sauvegarde de machine
virtuelle dans une liste de sélection. Si -INACTIVE n'est pas présent,
cette commande fait expirer la sauvegarde de machine virtuelle active en
cours.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Spécifiez un seul nom de machine virtuelle sans caractères génériques.
Ce nom peut être en majuscules ou en minuscules.

------------------------------------------------------------------------
ANS2317E

La suppression de l'objet de machine virtuelle nom_mv a échoué. Raison :



Explanation:

La transaction qui a supprimé l'objet de machine virtuelle nommé a
échoué au niveau du serveur. Le code raison .... ?????

System action:

La suppression est ignorée et le traitement se poursuit avec la
sélection suivante, le cas échéant.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour déterminer les raisons spécifiques
de cet incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS2318E

commande avec -OBJTYPE=VM nécessite uniquement un argument qui ne soit
pas une option.



Explanation:

Cette commande accepte uniquement un nom de machine virtuelle en tant
qu'argument. Aucun argument n'a été entré ou plusieurs sont affichés sur
la ligne de commande.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Spécifiez un seul nom de machine virtuelle sans caractères génériques.
Ce nom peut être en majuscules ou en minuscules.

------------------------------------------------------------------------
ANS2319W

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM s'est terminé avec des erreurs.



Explanation:

Une ou plusieurs suppressions ont échoué.

System action:

Les sauvegardes de machine virtuelle ayant échoué ont été signalées dans
les messages précédents. Le traitement se poursuit avec la sélection
suivante, le cas échéant.

User response:

Consultez les messages d'erreur précédents pour déterminer la cause de
chaque incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS2320I

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM s'est terminé sans erreurs.



Explanation:

Toutes les sauvegardes de machine virtuelle sélectionnées pour la
suppression ont été supprimées.

System action:

Le contrôle est rendu à la ligne de commande.

User response:

Aucune action n'est requise, ce message est fourni à titre indicatif.

------------------------------------------------------------------------
ANS2321W

EXPIRE avec -OBJTYPE=VM s'est terminé avec des erreurs.



Explanation:

La commande ne s'est pas terminée, aucun objet n'est arrivé à
expiration.

System action:

L'expiration de machine virtuelle ayant échoué a été signalée dans les
messages précédents.

User response:

Consultez les messages d'erreur précédents pour déterminer la cause de
l'incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS2322I

EXPIRE avec -OBJTYPE=VM s'est terminé sans erreurs.



Explanation:

La commande EXPIRE a été exécutée avec succès.

System action:

Le contrôle est rendu à la ligne de commande.

User response:

Aucune action n'est requise, ce message est fourni à titre indicatif.

------------------------------------------------------------------------
ANS2323E

L'ID utilisateur et le mot de passe de VMware vCloud Director nom d'hôte
vCD ne sont pas définis.



Explanation:

L'ID utilisateur et le mot de passe de VMware vCloud Director n'ont pas
pu être lus dans le fichier des mots de passe codés.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Emettez la commande dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'vCloud Director
hostname' 'userid' 'password' pour enregistrer un mot de passe codé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2324W

AVERTISSEMENT : l'ID utilisateur de VMware vCloud Director <hostuserid>
lu dans le fichier des mots de passe est différent de la valeur de
l'option VCDUser <vmcuserid>. Utilisation de la valeur stockée.



Explanation:

Tous les ID utilisateur spécifiés dans le fichier TSM.PWD et dans
l'option VCDUSER doivent être identiques.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect et transmettez-lui les
informations contenues dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS2325E

Erreur lors de l'accès au journal des modifications différentielles
d'image instantanée du gestionnaire de fichiers ' volume '. Pour plus
d'informations, consultez le journal des erreurs du client.



Explanation:

Impossible d'accéder au journal des modifications différentielles
d'image instantanée nécessaire pour sauvegarder le volume de
gestionnaire de fichiers spécifié.

System action:

La sauvegarde du volume spécifié a échoué.

User response:

Assurez-vous que le répertoire de transfert du client dans lequel se
trouvent les journaux de modifications est accessible.

------------------------------------------------------------------------
ANS2326W

Détection d'un journal des modifications différentielles d'image
instantanée corrompu ; le journal des modifications va être réinitialisé
et un incrémentiel intégral progressif va être exécuté.



Explanation:

Un journal des modifications différentielles d'image instantanée
corrompu du volume de gestionnaire de fichiers en cours de sauvegarde a
été détecté.

System action:

Le journal des modifications va être réinitialisé et un incrémentiel
intégral progressif avec une nouvelle image instantanée de base va être
exécuté.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2327I

Création d'un journal des modifications différentielles d'image
instantanée.



Explanation:

Un nouveau journal des modifications différentielles d'image instantanée
a été créé.

System action:

Ce message n'est donné qu'à titre d'information.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2328I

Utilisation de journal des modifications différentielles d'image
instantanée.



Explanation:

Un journal des modifications différentielles d'image instantanée est
utilisé pour la sauvegarde.

System action:

Ce message n'est donné qu'à titre d'information.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2329W

Détection d'un journal des modifications différentielles d'image
instantanée de niveau inférieur ; le journal des modifications va être
réinitialisé et un incrémentiel intégral progressif va être exécuté.



Explanation:

Aucun.

System action:

Aucun.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2330E

Le dégel des éditeurs VSS a échoué car la durée de l'image instantanée a
dépassé la limite de délai d'attente de 10 secondes.



Explanation:

Microsoft VSS possède une limite de délai d'attente de 10 secondes entre
le gel et les événements de dégel pour les éditeurs VSS sur une machine
virtuelle. Lorsque la durée de l'image instantanée dépasse la limite de
délai d'attente de 10 secondes, les éditeurs VSS renvoient un état de
type 'échec'. Cet état d'échec se produit parce que le fournisseur VSS
n'a pas dégelé les éditeurs VSS dans le délai imparti.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez le journal des événements. Assurez-vous que les éditeurs sur la
machine virtuelle invitée sont à l'état 'stable' avant de tenter à
nouveau une opération de sauvegarde de machine virtuelle de protection
d'application. Une opération d'image instantanée doit être terminée en
10 secondes.

------------------------------------------------------------------------
ANS2331W

Aucune correspondance trouvée sur le serveur pour le nom de machine
virtuelle ou la liste de machines virtuelles Hyper-V 'chaîne' entré



Explanation:

Aucune correspondance trouvée sur le serveur pour le paramètre de nom de
machine virtuelle ou de liste de machines virtuelles Hyper-V entré.

System action:

Aucun.

User response:

Spécifiez un autre nom de machine virtuelle Hyper-V ou paramètre VMList
sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS2332E

Echec de la connexion à vCloud Director. L'authentification a échoué.



Explanation:

Les données d'identification vCloud ont été rejetées par vCloud
Director.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Mise à jour du nom d'utilisateur et du mot de passe vCloud Director.

------------------------------------------------------------------------
ANS2333E

Echec de la connexion à vCloud Director.



Explanation:

Aucune connexion ne peut être établie avec vCloud Director sur l'hôte
spécifié par les options VCDHost et VCDPort.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Vérifiez que les valeurs des options VCDHOst et VCDPort sont valides,
que la connectivité du réseau avec l'hôte existe et que le service
vCloud Director est en cours d'exécution.

------------------------------------------------------------------------
ANS2334E

Une opération nécessitant le service Windows Management Instrumentation
(WMI) a échoué avec l'erreur "errorstring". Impossible de se connecter à
l'espace de noms Hyper-V. Confirmez qu'Hyper-V est installé sur le poste
de sauvegarde.



Explanation:

L'espace de noms Windows Management Instrumentation (WMI)
"root\virtualization\v2" pour Hyper-V est introuvable. Cet espace de nom
est installé avec Hyper-V. Si Hyper-V est installé, il n'est pas dans un
état approprié.

System action:

Création d'une connexion au fournisseur VMI Hyper-V.

User response:

Vérifiez qu'Hyper-V est installé. Si Hyper-V n'est pas installé,
installez-le avant de réessayer cette opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2335E

Une opération nécessitant le service Windows Management Instrumentation
(WMI) a échoué avec l'erreur "errorstring". Le service WMI est en cours
d'arrêt ou arrêté. Redémarrez le service et réessayez.



Explanation:

Le service Windows Management Instrumentation (WMI) a reçu une demande
d'arrêt ou a été arrêté en raison d'une erreur externe. Une opération
interne nécessitant le service WMI a été tentée et a échoué. L'opération
demandée est indisponible lorsque le service VMI est arrêté.

Toutes les opérations Hyper-V nécessitent le service Windows Management
Instrumentation.

System action:

Une opération IBM Spectrum Protect interne impliquant Windows Management
Instrumentation s'est produite.

User response:

Redémarrez le service Windows Management Instrumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2336W

IBM Spectrum Protect a détecté que la machine virtuelle Hyper-V
ci-dessous, "virtual_machines", comporte une chaîne de sauvegarde
incrémentielle interrompue. Exécution d'une sauvegarde intégrale sur la
machine virtuelle Hyper-V spécifiée.



Explanation:

La dernière opération de la machine virtuelle était une restauration ou
une partie inconnue a effectué des opérations de sauvegarde
incrémentielle sur la machine virtuelle répertoriée. Pour empêcher
l'altération de la sauvegarde, une sauvegarde intégrale sera effectuée à
la place.

System action:

IBM Spectrum Protect a détecté qu'une machine virtuelle comporte des
chaînes de sauvegarde incrémentielle interrompues.

User response:

Une sauvegarde intégrale est effectuée à la place d'une sauvegarde
incrémentielle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2337E

Le processus n'a pas pu mettre la ressource de cluster "resourcename"
hors ligne. L'opération en cours nécessite que la ressource soit hors
ligne. La désactivation de la ressource de cluster a échoué avec le code
retour=rc.



Explanation:

La ressource de cluster n'a pas été mis hors ligne dans la limite de
temps ou une tentative de mettre la ressource de cluster a échoué.

System action:

L'opération en cours s'arrête.

User response:

Vérifiez que la ressource de cluster n'est pas à l'état d'échec.
Vérifiez que la ressource de cluster peut être mise hors ligne.

------------------------------------------------------------------------
ANS2338W

Le processus a détecté une demande de sauvegarde d'une réplique d'une
machine virtuelle. L'état de la réplique "vmreplicaname", ID="vmid" peut
différer de la machine virtuelle d'origine. Si les noms de la machine
virtuelle d'origine et de la réplique sont identiques, le même espace
fichier est utilisé. Les données peuvent être irrécupérables, car l'état
de la machine virtuelle d'origine et de la réplique peuvent différer.



Explanation:

Les sauvegardes d'une machine virtuelle et de la réplique se remplacent
l'une l'autre, car leur nom et leur ID sont généralement identiques. Les
répliques de la machine virtuelle sont prises à intervalles définis.
Entre ces intervalles, les données de la machine virtuelle d'origine et
de la réplique peuvent différer. Dans certains circonstances, la
différence peut entraîner l'altération des données si une sauvegarde de
la machine virtuelle d'origine est suivie d'une sauvegarde de la
réplique.

System action:

Une demande de sauvegarde d'une réplique de la machine virtuelle est en
cours de traitement.

User response:

Configurez IBM Spectrum Protect de manière à sauvegarder uniquement la
machine virtuelle d'origine ou la réplique. Autrement, il est possible
de modifier le nom de la réplique par rapport au nom de la machine
virtuelle d'origine et la réplique sera sauvegardée dans un autre espace
fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS2339W

La machine virtuelle Hyper-V "vmname" est à l'état "branche" par rapport
à la dernière sauvegarde. Il est impossible d'effectuer une sauvegarde
incrémentielle permanente/incrémentielle. Une sauvegarde incrémentielle
permanente/intégrale sera effectuée à la place.



Explanation:

L'état de la machine virtuelle est "branche" par rapport à la dernière
sauvegarde. Cela entraîne une rétromigration de la sauvegarde
incrémentielle permanente/intégrale, car la cohérence de la sauvegarde
dans cet état n'est pas garantie.

System action:

Une sauvegarde incrémentielle permanente/intégrale sera effectuée.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2340W

La machine virtuelle cible "VM-name" existe déjà. Utilisez l'option
REPLACE pour la remplacer.



Explanation:

La machine virtuelle cible spécifiée existe déjà et l'utilisateur a
indiqué de ne pas autoriser la restauration pour remplacer le machines
existantes.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée.

User response:

Spécifiez une autre machine virtuelle comme cible de restauration ou
indiquez sue les machines virtuelles existantes peuvent être remplacées.

------------------------------------------------------------------------
ANS2341E

Impossible de restaurer la machine virtuelle cible "VM-name" : le GUID
diffère de la copie de sauvegarde.



Explanation:

La machine virtuelle cible spécifié existe déjà et possède un GUID
différent de celui de la machine virtuelle sauvegardée.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée.

User response:

Spécifiez une autre machine virtuelle comme cible de restauration ou
supprimez la machin virtuelle cible spécifiée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2342E

La cible de restauration spécifiée "VM-name" est ambiguë : il existe
plusieurs machines virtuelles portant le même nom.



Explanation:

La cible de restauration spécifiée est ambiguë. Il existe plusieurs
machines virtuelles portant le même nom.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée.

User response:

Spécifiez une autre machine virtuelle comme cible de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2343E

Impossible de créer un instantané de la machine virtuelle "vmname", car
un disque physique est associé.



Explanation:

Volume Snapshot Service (VSS) n'a pas pu créer d'instantané pour une
machine virtuelle avec un disque physique.

System action:

La sauvegarde intégrale de la machine virtuelle s'est terminée avec des
échecs. La machine virtuelle suivante dans la sauvegarde sera traitée.

User response:

N'incluez pas cette machine virtuelle dans domain.vmfull pour la
sauvegarde. Impossible de créer un instantané de cette machine
virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2344E

'nom-unité1' est un témoin de disque.



Explanation:

Le volume indiqué est un témoin de disque. Comme l'option CLUSTERNODE
est définie sur YES, le volume ne peut pas être sauvegardé ou archivé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Si l'option CLUSTERNODE est incorrectement réglée sur YES, réglez-la sur
NO et renouvelez l'opération. Sinon, pour plus d'informations sur la
configuration du client IBM Spectrum Protect à exécuter dans un
environnement groupé, consultez le manuel du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2345W

Il a été détecté que la machine virtuelle "" comporte un ancien
instantané, "". Une commande a été exécutée pour supprimer vCenter.



Explanation:

Lors de la procédure de nettoyage d'instantané, le client de
sauvegarde/archivage a détecté d'anciens instantanés sur la machine
virtuelle. Une commande de suppression d'instantané a été envoyée à
VMware vCenter pour supprimer les anciens instantanés.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vérifiez que la machine virtuelle ne comporte plus tous les instantanés
avant la prochaine sauvegarde prévue.

------------------------------------------------------------------------
ANS2346E

L'expiration de l'objet de machine virtuelle nom_mv a échoué. Raison :



Explanation:

La transaction qui a fait expirer l'objet de machine virtuelle nommé a
échoué au niveau du serveur. Le code raison .... ?????

System action:

L'expiration n'est pas terminée.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour déterminer les raisons spécifiques
de cet incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS2347E

La protection d'application IBM Spectrum Protect ne peut pas être
utilisée. La version Java Runtime Environment correcte n'a pas été
détectée sur machine. Java Runtime Environment version ou version
ultérieure est obligatoire pour exécuter ce programme. Si vous avez déjà
installé ce niveau de version Java sur cette machine, vérifiez que
l'exécutable Java approprié se trouve sur votre CHEMIN et redémarrez le
programme.



Explanation:

La sauvegarde de machine virtuelle de protection d'application IBM
Spectrum Protect ne peut pas démarrer car l'environnement d'exécution
Java ne remplit pas les exigences.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que l'exécutable Java approprié se trouve sur votre CHEMIN ou
installez la version requise de l'environnement d'exécution Java puis
exécutez à nouveau la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2348E

L'hôte proxy de montage "remoteversion" ne possède pas de système
d'exploitation pris en charge.



Explanation:

Le poste proxy de montage doit être configuré sur un système
d'exploitation pris en charge.

System action:

Les renvois et le contrôle de la procédure appelante sont renvoyés à
l'utilisateur.

User response:

Consultez la documentation pour obtenir une liste des systèmes
d'exploitation pris en charge. Configurez le poste proxy de montage sur
un système d'exploitation pris en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS2349W

Il a été détecté que la machine virtuelle "" avait besoin d'une
consolidation des instantanés. Une commande a été exécuté pour effectuer
la consolidation dans VMware vCenter.



Explanation:

Lors de la procédure de sauvegarde de la machine virtuelle, le client de
sauvegarde/archivage a détecté que la machine virtuelle avait besoin
d'une consolidation des instantanés. Une commande a été exécutée pour
effectuer la consolidation dans VMware vCenter.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vérifiez que la machine virtuelle est exempte de tous les instantanés et
des fichiers de différence d'instantané avant la prochaine sauvegarde
prévue.

------------------------------------------------------------------------
ANS2350E

La machine virtuelle "VM name" ne sera pas sauvegardée, car elle
contient au moins un des caractères spéciaux non pris en charge suivants
: "\", "/", ":", ";", ",", "*", "?". " ' < > |



Explanation:

La machine virtuelle spécifiée contient des caractères non pris en
charge pour les opérations de sauvegarde et de restauration de machine
virtuelle.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle spécifiée a échoué.

User response:

Vous devez renommer la machine virtuelle de sorte que son nom ne
contienne plus les caractères spéciaux indiqués.

------------------------------------------------------------------------
ANS2351E

Un nom de machine virtuelle en double, "vmname", a été détecté dans la
même opération de sauvegarde. Les sauvegardes d'une machine virtuelle ne
peuvent pas se poursuivre sans un nom d'objet unique.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué, car aucun nom d'objet
unique n'est disponible.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle spécifiée a échoué. La machine
virtuelle suivante à sauvegarder sera traitée.

User response:

Renommez la machine virtuelle afin qu'elle soit unique entre les
machines virtuelles pour le poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS2352E

La validation de la configuration de la machine virtuelle 'vmname' a
renvoyé le message suivant à partir d'Hyper-V: hypervmessage Ce message
indique que la machine virtuelle ne peut pas être restaurée tant que le
message en provenance d'Hyper-V n'a pas été émis.



Explanation:

Lors de la validation de la machine virtuelle à l'aide d'Hyper-V, un
message empêchant la poursuite de la restauration de la machine
virtuelle a été renvoyé.

System action:

Impossible de poursuivre la restauration tant que le problème n'est pas
résolu.

User response:

Résolvez le problème décrit dans le message.

------------------------------------------------------------------------
ANS2353W

La machine virtuelle à restaurer nom_vm dépasse la quantité de
processeurs virtuels, de mémoire virtuelle, ou des deux, qui est
autorisée par l'hôte. La machine virtuelle a été redéfinie sur la
quantité minimale qui est autorisée par l'hôte de façon à ce que
l'opération de restauration puisse continuer.



Explanation:

La machine virtuelle à restaurer est configurée pour plus de processeurs
virtuels, de mémoire virtuelle, ou des deux, que ce qui est autorisé par
l'hôte. La quantité de processeurs virtuels et de mémoire virtuelle peut
être ajustée une fois terminée l'opération de restauration.

System action:

Les processeurs virtuels, la mémoire virtuelle, ou les deux, sont
redéfinis sur la quantité minimale qui est autorisée par l'hôte.
L'opération de restauration se poursuit.

User response:

Ajustez la quantité de processeurs virtuels, de mémoire virtuelle, ou
des deux, une fois terminée l'opération de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2373E

La bibliothèque de plug-in VMware vCloud Suite n'a pas réussi à se
connecter à Platform Services Controller (PSC) et à lancer une session
de connexion unique.



Explanation:

Impossible d'établir une connexion à Platform Services Controller.

System action:

Les opérations de l'API vCloud Suite ne peuvent pas être exécutées.

User response:

Vérifiez que la valeur de l'option VMCHOST est correcte, que la
connectivité réseau avec l'hôte existe et que Platform Services
Controller est en cours d'exécution, en mode imbriqué ou externe. Pour
recevoir d'éventuels messages supplémentaires susceptibles d'être liés à
ce problème, activez la fonction de trace TRACEFLAGS VCLOUD dans le
fichier d'options client. Examinez la clé des paramètres avancés du
serveur vCenter 'config.vpxd.sso.sts.uri' pour déterminer à quel
contrôleur Platform Services Controller le serveur vCenter fait
référence. Confirmez que les heures système de PSC, de vCenter et du
client sur le poste de dispositif de transfert de données sont
synchronisées. Consultez également le fichier d'erreurs vcsplugin.log du
plug-in vCloud Suite.

------------------------------------------------------------------------
ANS2374E

Echec de la connexion de la bibliothèque de plug-in vCloud Suite au
serveur d'administration vCenter.



Explanation:

Impossible d'établir une connexion au serveur d'administration vCenter.

System action:

Les opérations de l'API vCloud Suite ne peuvent pas être exécutées.

User response:

Vérifiez que la valeur de l'option VMCHOST est correcte et que la
connectivité réseau avec l'hôte existe. Pour recevoir d'éventuels
messages supplémentaires susceptibles d'être liés à ce problème, activez
la fonction de trace TRACEFLAGS VCLOUD dans le fichier d'options client.
Consultez également le fichier journal vcsplugin.log du plug-in vCloud
Suite.

------------------------------------------------------------------------
ANS2375E

Echec de la connexion de la bibliothèque de plug-in vCloud Suite au
serveur d'administration vCenter, car le nom d'instance est introuvable.



Explanation:

Impossible d'établir une connexion au serveur d'administration vCenter,
car le nom d'instance est introuvable. Il peut s'agir d'une erreur
d'orthographe dans le nom, ou bien le système de noms de domaine (DNS)
ne fonctionne pas.

System action:

Les opérations de l'API vCloud Suite ne peuvent pas être exécutées.

User response:

Vérifiez que la valeur de l'option VMCHOST est correcte et correspond au
nom utilisé pour enregistrer vCenter sur Platform Services Controller,
il s'agit fréquemment du nom de domaine qualifié complet (FQDN). our
recevoir d'éventuels messages supplémentaires susceptibles d'être liés à
ce problème, activez la fonction de trace TRACEFLAGS VCLOUD dans le
fichier d'options client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2376I

La version du vCenter cible ne prend pas en charge le kit vCloud Suite
SDK VMware. Les opérations de balisage ne peuvent pas être effectuées
par le client sur le poste de dispositif de transfert de données.



Explanation:

L'option 'VMTAGDATAMOVER' client est activée afin que les balises et les
catégories IBM Spectrum Protect puissent être appliquées aux machines
virtuelles, mais la version vCenter est antérieure à la version 6.0.

System action:

L'opération se poursuit sans prise en charge de la bibliothèque de
plug-in vCloud Suite ni du balisage vSphere.

User response:

Utilisez un vCenter d'une version au moins égale à la version 6.0 ou
désactivez l'option 'VMTAGDATAMOVER' dans le fichier d'options client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2377I

Les données de catégorie IBM ont été créées, ou existaient déjà sur
VMware Platform Services Controller.



Explanation:

Les catégories utilisées pour la prise en charge du balisage sur le
client de sauvegarde-archivage sont disponibles sur VMware Platform
Services Controller.

System action:

L'opération est terminée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2378W

La session de connexion unique vers PSC (Platform Services Controller) a
échoué avec le message suivant : message_api



Explanation:

La session de connexion unique vers PSC (Platform Services Controller) a
échoué. Les motifs possibles de cet échec sont les suivants :

*  Ce problème peut survenir lorsque l'horloge système de l'hôte PSC, de
   l'hôte vCenter Server et de l'hôte client ne sont pas synchronisées,
   ou que les paramètres de fuseau horaire sont incorrects.

*  Le serveur de connexion unique PSC accède à un port non défini par
   défaut. Ce problème peut survenir lorsque le serveur de connexion
   unique est installé sur le même système que VMware vCenter.



System action:

Le client du poste de dispositif de transfert de données tente de se
connecter à l'aide de données d'identification en raison de l'échec de
la connexion unique.

User response:

Pour plus de détails sur l'échec de la connexion unique, consultez le
fichier dsmerror.log. Effectuez ensuite l'action corrective nécessaire,
le cas échéant.

------------------------------------------------------------------------
ANS2380E

La connexion à l'espace de nom par défaut Windows Management
Instrumentation (WMI) a échoué avec l'erreur 'erreur'.



Explanation:

L'espace de nom par défaut Windows Management Instrumentation (WMI)
"root\cimv2" est introuvable. Il se peut que le référentiel WMI soit
endommagé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que le référentiel WMI est cohérent avec la commande 'winmgmt
/verifyrepository'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2398I

La machine virtuelle 'nom_MV' est configurée en tant que machine
virtuelle à espace réservé de VMware Site Recovery Manager sur le site
de reprise. Par conséquent, la machine virtuelle est ignorée.



Explanation:

VMware Site Recovery Manager crée des machines virtuelles à espace
réservé sans données de disque virtuel. Par conséquent, ces machines
virtuelles ne peuvent pas être sauvegardées.

System action:

L'opération de sauvegarde ignore la machine virtuelle à espace réservé
et poursuit le traitement des autres machines virtuelles.

User response:

Aucune réponse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2399I

La machine virtuelle est configurée en tant que machine virtuelle à
espace réservé VMware Site Recovery Manager sur le site de reprise. Par
conséquent, la machine virtuelle est ignorée.



Explanation:

VMware Site Recovery Manager crée des machines virtuelles à espace
réservé sans données de disque virtuel. Par conséquent, ces machines
virtuelles ne peuvent pas être sauvegardées.

System action:

L'opération de sauvegarde ignore la machine virtuelle à espace réservé
et poursuit le traitement des autres machines virtuelles.

User response:

Aucune réponse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2408I

La machine virtuelle nommée VMNAME est prête pour l'accès instantané



Explanation:

L'opération d'accès instantané de la machine virtuelle spécifiée a été
effectuée avec succès.

System action:

Aucun.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2409E

Le type de restauration instantanée n'a pas été identifié.



Explanation:

Le client a rencontré une erreur de connexion lors de l'interrogation du
serveur IBM Spectrum Protect visant à obtenir les informations d'accès
et de restauration instantanés.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que le client est connecté au serveur. Relancez ensuite
l'opération. A l'aide de la commande QUERY SESSION, recherchez la cause
du problème de connexion. Consultez également le fichier dsmerror.log
pour obtenir des informations supplémentaires.

------------------------------------------------------------------------
ANS2410E

Les informations de restauration instantanée liées aux machines
virtuelles spécifiées sont introuvables.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect ne contient aucune information de
restauration instantanée liée aux machines virtuelles spécifiées, ou
bien celles-ci n'ont pas été spécifiées correctement.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Lancez la commande QUERY VM * -VMRESTORETYPE=ALLTYPE. Cette commande
interroge toutes les sessions actives d'accès, de restauration et de
disque instantanés disponibles sur le serveur Tivoli Storage Manager.

------------------------------------------------------------------------
ANS2411E

La restauration/l'accès instantané de la machine virtuelle nom_mv a
échoué avec rc = code-retour.



Explanation:

Une erreur est survenue lors du traitement d'une restauration ou d'un
accès instantané. Reportez-vous à la sortie précédente pour des
informations plus détaillées.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour savoir comment résoudre cette
erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS2412E

L'agent de récupération IBM Spectrum Protect n'est pas installé.



Explanation:

L'agent de récupération IBM Spectrum Protect n'est pas installé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que l'agent de récupération IBM Spectrum Protect a été
correctement installé et configuré.

------------------------------------------------------------------------
ANS2413E

Impossible de trouver la commande shell de l'agent de récupération dans
le chemin d'installation attendu. Assurez-vous que IBM Spectrum Protect
for VE est correctement installé et configuré.



Explanation:

La commande shell de l'agent de récupération n'a pas été trouvée dans le
chemin d'installation attendu.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que IBM Spectrum Protect for VE est correctement installé
et configuré.

------------------------------------------------------------------------
ANS2414E

Une erreur est survenue lors de l'appel du nom d'hôte de la machine
locale.



Explanation:

L'appel système gethostname a échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que la configuration de l'interface réseau est correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2415E

Une erreur est survenue lors de l'appel des informations d'adresse de la
machine.



Explanation:

L'appel système getaddrinfo a échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que la configuration de l'interface réseau est correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2416E

Une erreur est survenue lors de l'appel des informations de nom de la
machine.



Explanation:

L'appel système getnameinfo a échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que la configuration de l'interface réseau est correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2417E

Méthode de communication inattendue. Seuls TCP et TCPv6 sont acceptés.



Explanation:

Une méthode de communication inattendue a été détectée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que la méthode de communication de IBM Spectrum Protect est
correcte. Vous devez utiliser TCP ou TCPv6.

------------------------------------------------------------------------
ANS2418E

Impossible de lire ou d'écrire les données de restauration instantanée
locales. nomfichier Le fichier est inaccessible ou endommagé.



Explanation:

Les opérations d'accès et de restauration instantanés nécessitent un
accès en lecture/écriture sur le dispositif de transfert des données
locales pour stocker les données.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour stocker les données de restauration instantanée, l'application de
transfert de données doit disposer de droits d'accès en lecture et en
écriture sur le dossier C:\Documents and Settings\AllUsers\Application
Data\Tivoli\TSM\ ou C:\ProgramData\Tivoli\TSM. Définissez les droits
d'accès sur ce répertoire de sorte que votre utilisateur dispose des
droits appropriés. Si le fichier est endommagé, il peut être judicieux
de remplacer la version en cours par le fichier .bak.

------------------------------------------------------------------------
ANS2419E

Le magasin de données ne possède pas suffisamment d'espace disponible
pour l'opération de restauration instantanée.



Explanation:

L'espace sur le magasin de données sélectionné n'est pas suffisant pour
l'opération de restauration instantanée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Libérez de l'espace dans le magasin de données ou choisissez-en un
autre.

------------------------------------------------------------------------
ANS2420E

Impossible de détecter les informations du périphérique de stockage.



Explanation:

Impossible d'extraire les informations du périphérique de stockage.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que la communication avec l'hôte ESX fonctionne. Consultez
également les messages des journaux de l'hôte ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2421E

L'initiateur iSCSI ne peut pas être détecté sur l'hôte d'hyperviseur.



Explanation:

Le nom de l'initiateur iSCSI de l'hôte d'hyperviseur ne peut pas être
détecté.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

VMware : consultez le fichier journal sur l'hôte ESX afin de vérifier
que la communication avec lui fonctionne. Hyper-V : assurez-vous que le
service de l'initiateur iSCSI est lancé et fonctionne correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS2422E

Impossible de détecter l'adaptateur de bus hôte iSCSI.



Explanation:

L'adaptateur iSCSI n'a pas pu être détecté.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que la communication avec l'hôte ESX fonctionne. Consultez
également les messages des journaux de l'hôte ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2424E

Impossible de trouver l'hôte ESX ESXHOST dans le vCenter.



Explanation:

L'hôte ESX spécifié est introuvable dans le vCenter.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que l'hôte ESX spécifié se trouve dans le vCenter. Vérifiez
que le nom de l'hôte ESX est correct. Vous pouvez également spécifier un
autre hôte ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2425E

Impossible de se connecter à l'hôte ESX ESXHOST.



Explanation:

Une connexion à l'hôte ESX spécifié n'a pas pu être établie.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que l'hôte ESX spécifié est connecté au vCenter et au
réseau. Vous pouvez également spécifier un autre hôte ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2426E

L'hôte ESX ESXHOST n'est pas sous tension.



Explanation:

L'hôte ESX spécifié n'est pas sous tension.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Mettez l'hôte ESX sous tension. Vous pouvez également spécifier un autre
hôte ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2427E

L'hôte ESX ESXHOST est en mode maintenance.



Explanation:

L'hôte ESX spécifié est en mode maintenance. Aucune connexion à cet hôte
ne peut être établie.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Remettez l'hôte ESX en mode normal puis réessayez. Vous pouvez également
spécifier un autre hôte ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2428E

L'hôte ESX ESXHOST n'est pas connecté.



Explanation:

L'hôte ESX spécifié n'est pas connecté dans le vCenter.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Connectez l'hôte ESX dans le vCenter puis réessayez. Vous pouvez
également spécifier un autre hôte ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2430E

Impossible de trouver le centre de données DATACENTER.



Explanation:

Le centre de données spécifié est introuvable dans le vCenter.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que le centre de données spécifié se trouve dans le
vCenter. Vous pouvez également spécifier un autre centre de données.

------------------------------------------------------------------------
ANS2431E

Impossible de trouver le magasin de données temporaire TEMPDATASTORE sur
l'hôte ESX ESXHOST.



Explanation:

Le magasin de données temporaire spécifié est introuvable sur l'hôte ESX
spécifié.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que le magasin de données spécifié se trouve sur l'hôte
ESX. Vous pouvez également spécifier un autre magasin de données.

------------------------------------------------------------------------
ANS2432E

Le magasin de données temporaire TEMPDATASTORE est le même que le
magasin de données cibleDATASTORE.



Explanation:

Le magasin de données temporaire spécifié doit être différent de celui
sur lequel la machine est restaurée. Vous devez spécifier deux magasins
de données différents pour que Storage vMotion fonctionne.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Spécifiez un autre magasin de données temporaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2433E

Vous devez spécifier l'option -vmtempdatastore pour une opération de
restauration instantanée.



Explanation:

Vous devez spécifier deux magasins de données différents pour que
Storage vMotion fonctionne. Pour spécifier un magasin de données
temporaire, utilisez l'option -vmtempdatastore.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Spécifiez un magasin de données temporaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2434E

Le magasin de données DATASTORE est introuvable sur l'hôte ESXHOST.



Explanation:

Le magasin de données spécifié est introuvable sur l'hôte ESX.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que le magasin de données spécifié se trouve sur l'hôte
ESX. Vous pouvez également spécifier un autre magasin de données.

------------------------------------------------------------------------
ANS2435E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent a détecté l'erreur suivante lors de
la tentative de montage d'un instantané de la machine virtuelle 'VM' à
partir du disque='disk-label' : FBCxxxxE-error-message



Explanation:

La tentative de montage d'un disque de machine virtuelle sous forme
d'unité iSCSI a échoué.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez les journaux associés à l'agent de récupération, ainsi que le
message d'erreur FBCxxxxE, corrigez l'incident, puis renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2436E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent a détecté l'erreur suivante lors de
la tentative de démontage d'un instantané de la machine virtuelle 'VM' à
partir de la cible 'target' : FBCxxxxE-error-message



Explanation:

L'instantané de la machine virtuelle spécifiée ne peut pas être démonté
de la cible iSCSI.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez les journaux associés à l'agent de récupération, ainsi que le
message d'erreur FBCxxxxE, corrigez l'incident, puis renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2442W

Les informations sur le poste proxy de montage Linux ne sont pas
disponibles.



Explanation:

Le proxy de montage Windows n'a pas pu extraire les informations sur son
poste proxy de montage Linux partenaire.

System action:

Aucune connexion n'est établie avec le proxy de montage Linux.

User response:

Assurez-vous que le poste proxy de montage Linux est configuré et que le
service DSMCAD est en cours d'exécution sur le poste proxy de montage
Linux. Renouvelez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2444E

Impossible de trouver le centre de données de l'hôte ESXHOST.



Explanation:

Impossible de déterminer le centre de données dans lequel l'hôte ESX est
localisé.

System action:

L'opération a été arrêtée.

User response:

Vérifiez que le vCenter de l'hôte ESX se trouve dans un centre de
données et que l'utilisateur dispose des droits d'accès appropriés pour
accéder à ces informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS2445E

La machine virtuelle MV est en cours d'exécution. Vous ne pouvez pas la
supprimer.



Explanation:

Vous ne pouvez pas supprimer une machine virtuelle en cours d'exécution.

System action:

L'opération a été arrêtée.

User response:

Vérifiez que vous disposez des droits d'accès appropriés pour mettre
hors tension des machines virtuelles, puis mettez la machine virtuelle
hors tension et supprimez-la.

------------------------------------------------------------------------
ANS2447E

Echec lors de la suppression de la machine virtuelle VM de l'hôte ESX.



Explanation:

Vous ne pouvez pas supprimer cette machine virtuelle de l'hôte ESX.

System action:

L'opération a été arrêtée.

User response:

Vérifiez que vous disposez des droits d'accès appropriés pour supprimer
des machines virtuelles, puis supprimez la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2448E

Echec de la commande de montage. Commande :COMMANDE Commande shell
renvoyée :RESULTAT



Explanation:

La commande de montage n'a pas abouti.

System action:

L'opération a été arrêtée.

User response:

Déterminez le problème à partir des détails d'erreur renvoyés pour la
commande de montage. Résolvez le problème, puis relancez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS2452E

nomb_détecté périphériques iSCSI ont été détectés sur l'hôte ESX, alors
que nomb_monté étaient attendus.



Explanation:

Après analyse de l'adaptateur de bus hôte ESX, le nombre de
périphériques détectés est différent de celui des périphériques montés.

System action:

Le processus de restauration ou d'accès instantané est arrêté.

User response:

Vérifiez que le montage de IBM Spectrum Protect est configuré de sorte
qu'il utilise l'IP d'hôte ESX correct. Si vous souhaitez nettoyer
l'environnement, vous devez exécuter le processus de nettoyage.

------------------------------------------------------------------------
ANS2453E

Une erreur est survenue lors de l'analyse de l'adaptateur de bus hôte.



Explanation:

Une erreur est survenue lors de l'analyse de l'adaptateur de bus hôte
ESX.

System action:

Le processus de restauration instantanée, d'accès instantané ou de
nettoyage est arrêté.

User response:

Exécutez le processus de nettoyage après avoir corrigé les problèmes
liés à l'adaptateur de bus hôte ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2454E

Une erreur est survenue lorsque la cible iSCSI nom_cible a été
déconnectée de l'adaptateur de bus hôte ESX.



Explanation:

Une erreur est survenue lorsqu'une cible iSCSI spécifique a été
déconnectée de l'adaptateur de bus hôte ESX.

System action:

L'opération de nettoyage est interrompue.

User response:

Exécutez le processus de nettoyage après avoir corrigé les problèmes
liés à l'adaptateur de bus hôte ESX.

------------------------------------------------------------------------
ANS2455I

La machine virtuelle a été démarrée. Vous pouvez utiliser la machine
après son initialisation ou vous connecter à celle-ci et en gérer les
paramètres via la console vCenter.



Explanation:

La machine virtuelle est en cours de démarrage.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Au cours de l'initialisation, vous pouvez vous connecter à la machine
virtuelle, afficher ou gérer les paramètres de système BIOS, gérer les
options du chargeur d'amorçage ou effectuer d'autres tâches. A la fin du
processus d'initialisation, vous pouvez utiliser la machine virtuelle,
ainsi que ses applications et ressources.

------------------------------------------------------------------------
ANS2462E

Impossible de démarrer la tâche vMotion pour la machine virtuelle
nom_mv.



Explanation:

Une tentative de restauration instantanée de la machine virtuelle
spécifiée a eu lieu mais a échoué. Le client n'a pas pu démarrer de
tâche vMotion pour migrer la machine virtuelle.

System action:

L'opération de restauration instantanée s'arrête.

User response:

Examinez le fichier dsmerror.log du client et recherchez une entrée de
journal indiquant la cause de l'échec de la tâche vMotion. Vous pouvez
également trouver des informations supplémentaires concernant l'incident
dans le serveur vCenter, sur l'onglet Tâche et événements de l'hôte ESXi
que vous utilisez pour la migration de la machine virtuelle. Si
possible, utilisez les enregistrements d'événement et de journal pour
déterminer la cause de l'échec de la tâche vMotion et le corriger.
Procédez ensuite au nettoyage de la machine virtuelle (utilisez la
commande Restore VM avec l'option -VMRESToretype=VMCLeanup) et
redémarrez la tâche vMotion. Si vous ne parvenez pas à la redémarrer,
interrompez la machine virtuelle et utilisez le client Web vSphere pour
démarrer la migration de machine virtuelle d'un hôte à un autre.

------------------------------------------------------------------------
ANS2463W

Les informations de restauration instantanée ne peuvent pas être
enregistrées sur le serveur.



Explanation:

Une erreur est survenue lors de l'enregistrement des informations de
restauration automatique sur le serveur. Le processus de restauration
instantanée est toujours en cours d'exécution.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Le fichier dsmerror.log du client contient peut-être des informations
pouvant vous aider à identifier la cause de cette erreur. Attendez que
le processus de restauration instantanée se termine. Il peut être
nécessaire d'exécuter une opération de nettoyage sur la machine
virtuelle. Utilisez la commande Restore VM et spécifiez l'option
-VMRESToretype=VMCLeanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2464E

Impossible de supprimer les informations de restauration instantanée du
serveur.



Explanation:

Une erreur est survenue lors de la tentative de suppression
d'informations de restauration instantanée du serveur.

System action:

L'opération de restauration instantanée se poursuit.

User response:

La raison la plus probable de cette erreur est l'émission d'un
avertissement ANS2463W et l'absence de données à supprimer. Si aucun
message ANS2463W ne s'est affiché, il se peut que le fichier
dsmerror.log du client contienne des informations pouvant vous aider à
identifier et à résoudre cette erreur. Nettoyez la machine virtuelle
afin de supprimer les informations obsolètes du serveur. Utilisez la
commande Restore VM et spécifiez l'option -VMRESToretype=VMCLeanup.

------------------------------------------------------------------------
ANS2465E

Une erreur est survenue lors d'une opération de stockage vMotion.



Explanation:

Une tâche de stockage vMotion a échoué lors d'une tentative de migration
d'une machine virtuelle en cours d'exécution.

System action:

L'opération de restauration instantanée s'arrête.

User response:

Examinez le fichier dsmerror.log du client et recherchez une entrée de
journal indiquant la cause de l'échec de la tâche vMotion. Vous pouvez
également trouver des informations supplémentaires concernant l'incident
dans le serveur vCenter, sur l'onglet Tâche et événements de l'hôte ESXi
que vous utilisez pour la migration de la machine virtuelle. Si
possible, utilisez les enregistrements d'événement et de journal pour
déterminer la cause de l'échec de la tâche vMotion et le corriger.
Procédez ensuite au nettoyage de la machine virtuelle (utilisez la
commande Restore VM avec l'option -VMRESToretype=VMCLeanup) et
redémarrez la tâche vMotion. Si vous ne parvenez pas à la redémarrer,
interrompez la machine virtuelle et utilisez le client Web vSphere pour
démarrer la migration de machine virtuelle d'un hôte à un autre.

------------------------------------------------------------------------
ANS2466W

Si vous continuez, vous perdrez toutes les données créées sur cette
machine virtuelle. Celle-ci sera également supprimée de l'hôte ESXi.
Voulez-vous vraiment continuer ? Appuyez sur Y pour supprimer les
données de machine virtuelle et supprimer celle-ci de l'hôte ESXi.
Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour continuer sans supprimer
les données ni la machine virtuelle.



Explanation:

L'opération que vous effectuez, si vous continuez, supprimera toutes les
données créées après la création de cette machine virtuelle.

System action:

Si vous appuyez sur la touche Y, l'opération de restauration instantanée
est interrompue et une opération de nettoyage est effectuée.

User response:

Répondez à l'invite. Appuyez sur Y pour détruire toutes les données et
supprimer la machine virtuelle du serveur. Appuyez sur n'importe quelle
autre touche pour continuer sans suppression.

------------------------------------------------------------------------
ANS2467W

Impossible de supprimer l'image instantanée créée pour la machine
virtuelle nommée nom_mv.



Explanation:

Lorsqu'une machine virtuelle est restaurée par une opération de
restauration instantanée, une image instantanée est créée pour stocker
toutes les données écrites sur les disques de la machine virtuelle. A la
fin de la restauration, l'hôte ESXi supprime l'image instantanée.
L'image instantanée de la machine virtuelle spécifiée n'a pas pu être
supprimée.

System action:

L'opération se poursuit.

User response:

Examinez le journal vSphere pour déterminer pourquoi il est impossible
de supprimer l'image instantanée et résolvez les problèmes empêchant
cette suppression. Vous pouvez ensuite supprimer l'image instantanée à
l'aide du gestionnaire d'images instantanées.

------------------------------------------------------------------------
ANS2468E

Les cibles iSCSI nécessaires n'ont pas pu être localisées sur l'hôte
ESX.



Explanation:

Une opération de restauration instantanée a été lancée et une ou
plusieurs cibles iSCSI requises n'ont pas pu être localisées sur l'hôte
ESXi.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que l'adresse IP spécifiée avec le paramètre
-VMISCSISERVERADDRESS est correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2469E

Impossible de supprimer la cible iSCSI.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la tentative de suppression d'une
cible iSCSI.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le fichier journal du client vSphere pour connaître la raison
de l'échec de cette opération et supprimer la cible iSCSI. Pour
supprimer les cibles statiques iSCSI en échec, accédez à configuration
de votre hôte ESXi -> Adaptateurs de stockage -> Sélectionner
l'adaptateur iSCSI -> cliquez dessus avec le bouton droit de la souris
-> Cliquez sur Propriétés -> Reconnaissance statique et sélectionnez les
cibles iSCSI en échec puis supprimez-les.

------------------------------------------------------------------------
ANS2471E

Impossible d'arrêter la tâche vMotion tâche.



Explanation:

La tâche vMotion spécifiée n'a pas pu être arrêtée.

System action:

L'opération de restauration instantanée est arrêtée.

User response:

Examinez le journal vSphere pour déterminer pourquoi il est impossible
d'arrêter la migration. Résolvez le problème et annulez la tâche
vMotion. Utilisez ensuite l'option -VMRESToretype=VMFULLCleanup sur la
commande Restore VM pour supprimer les fichiers ou les autres ressources
créés par l'opération de restauration instantanée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2472E

Impossible de détecter le numéro d'unité logique des unités RDM
associées pour la machine virtuelle appelée 'nom_mv'. L'opération de
restauration de cette machine virtuelle ne peut être terminée.



Explanation:

Les numéros d'unité logique des unités RDM utilisées par la machine
virtuelle spécifiée sont manquants, mappés à une autre machine, ou le
nom d'unité et le numéro d'unité logique ne correspondent pas.

System action:

L'opération de restauration est interrompue.

User response:

Pour les opérations de restauration dans lesquelles
vmrestoretype=instantrestore ou vmrestoretype=instantaccess, vérifiez
que la liaison du port VMkernel et l'adresse du serveur iSCSI
correspondent. Vérifiez ces informations en contrôlant les points
suivants : 1. Consultez le fichier de configuration Data Protection for
VMware RecoveryAgent.conf et vérifiez que l'adresse du serveur iSCSI est
liée au segment et à la carte réseau appropriés. 2. Utilisez le client
vSphere pour vous connecter à votre hôte ESXi. Dans vSphere,
sélectionnez Configuration->Adaptateurs de stockage pour afficher une
liste des adaptateurs iSCSI. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur l'adaptateur que vous contrôlez. Ensuite, sélectionnez Propriétés ->
Configuration de réseau. Dans les résultats de Liaisons de port
VMkernel, vérifiez que l'adaptateur VMkernel se trouve sur le même
sous-réseau que le noeud du dispositif de transfert de données.

------------------------------------------------------------------------
ANS2473E

Impossible de créer une image instantanée de la machine virtuelle nommée
nom_mv.



Explanation:

Une tentative de restauration instantanée a eu lieu pour la machine
virtuelle spécifiée. L'image instantanée utilisée pour restaurer la
machine virtuelle n'a pas pu être créée.

System action:

L'opération de restauration instantanée s'arrête.

User response:

Examinez les journaux vCenter pour déterminer pourquoi l'image
instantanée n'a pas pu être créée et relancez l'opération de
restauration instantanée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2474E

Impossible d'effectuer le nettoyage après une opération de restauration
instantanée pour la machine virtuelle dénommée 'nom_mv' car la tâche
vMotion est toujours en cours d'exécution.



Explanation:

Une opération de restauration instantanée est toujours en cours
d'exécution pour la machine virtuelle spécifiée.

System action:

L'opération de nettoyage s'arrête.

User response:

Utilisez la commande query pour vérifier le statut de l'opération de
restauration instantanée. Examinez le vCenter pour déterminer le statut
de la tâche vMotion. Si vous voulez arrêter la restauration instantanée,
annulez l'opération dans l'interface graphique VMware DP ou arrêtez la
tâche vMotion à partir de l'interface vCenter. Redémarrez ensuite
l'opération de nettoyage.

------------------------------------------------------------------------
ANS2476E

Un emplacement de restauration doit être spécifié avec l'option
TARGETPATH lors de la restauration sous un autre nom de machine
virtuelle.



Explanation:

Un emplacement de restauration doit être spécifié avec l'option
TARGETPATH lors de la restauration sous un autre nom de machine
virtuelle spécifié par l'option VMNAME.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée.

User response:

Spécifiez un emplacement de restauration avec l'option TARGETPATH.

------------------------------------------------------------------------
ANS2484I

La machine virtuelle nom_mv a été restaurée avec succès.



Explanation:

La machine virtuelle a été restaurée avec succès.

System action:

Aucun.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2485E

Impossible d'interroger le serveur IBM Spectrum Protect pour obtenir des
informations d'accès instantané.



Explanation:

Le serveur n'a pas répondu à la requête d'informations d'accès
instantané.

System action:

L'opération de nettoyage de la machine virtuelle est interrompue.

User response:

Examinez le fichier dsmerror.log et les journaux d'activité du serveur
IBM Spectrum Protect pour déterminer la cause de cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS2488E

Erreur lors du montage du périphérique iSCSI.



Explanation:

Une erreur est survenue lors d'une tentative de montage du périphérique
iSCSI. Consultez le fichier dsmerror.log pour déterminer la cause de
cette erreur.

System action:

L'opération a été arrêtée.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2490E

La VM 'VM' ne peut pas être mise hors tension.



Explanation:

La machine virtuelle spécifiée ne peut pas être mise hors tension. Cela
empêche les tentatives de nettoyage des ressources créées pour restaurer
la machine virtuelle.

System action:

L'opération de restauration a été arrêtée.

User response:

Eteignez la machine virtuelle en utilisant le client de gestion de votre
hyperviseur.

------------------------------------------------------------------------
ANS2513I

La machine virtuelle n'est connectée à aucun disque.



Explanation:

La machine virtuelle existe mais n'est connectée à aucun disque. La
machine peut être nettoyée.

System action:

Aucun.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2514I

Impossible de déterminer le statut du disque.



Explanation:

Il est impossible de déterminer le statut de ce disque.

System action:

Aucun.

User response:

Examinez le journal du client vSphere pour déterminer le problème de la
machine. Si les entrées du journal ne révèlent aucun problème lié à
cette machine virtuelle, vous devez inspecter la machine virtuelle dans
le client vSphere afin de déterminer pourquoi le statut du disque ne
peut pas être déterminé. Voir la documentation vSphere pour obtenir des
instructions complémentaires, si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2515I

Aucune information supplémentaire n'est disponible concernant cette
machine virtuelle. La machine virtuelle a été supprimée ou renommée.



Explanation:

Les informations concernant la machine virtuelle sont introuvables sur
l'hôte ESXi. La machine virtuelle a peut-être été supprimée ou renommée.

System action:

Aucun.

User response:

Utilisez le client vSphere pour déterminer les événements liés à cette
machine virtuelle. Si celle-ci a été renommée, vérifiez qu'elle
s'exécute sans erreurs avant de nettoyer les ressources temporaires, en
utilisant la commande Restore VM avec l'option -VMRESToretype=VMCLEANUP.

------------------------------------------------------------------------
ANS2516E

L'opération vMotion de stockage VMware a échoué. Redémarrez manuellement
l'opération vMotion de stockage à l'aide du client Web vSphere, afin de
terminer l'opération de restauration.Reportez-vous à la documentation
pour en savoir plus sur le processus de reprise manuelle.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Les changements apportés à la machine virtuelle
restaurée ne seront peut-être pas sauvegardés de manière permanente.

System action:

IBM Spectrum Protect Il est impossible d'effectuer un nettoyage
automatique pour l'opération vMotion ayant échoué.

User response:

Examinez les journaux des événements pour déterminer la cause de
l'incident. Corrigez les problèmes et redémarrez manuellement
l'opération vMotion de stockage à l'aide du client Web vSphere, afin de
terminer l'opération de restauration. Reportez-vous à la documentation
vMotion pour en savoir plus sur le processus de reprise manuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2517E

Impossible d'interroger le serveur IBM Spectrum Protect pour obtenir des
informations de restauration instantanée.



Explanation:

Le serveur n'a pas répondu à la requête d'informations de restauration
instantanée.

System action:

L'opération de nettoyage de la machine virtuelle s'arrête.

User response:

Examinez le fichier dsmerror.log et les journaux d'activité du serveur
IBM Spectrum Protect pour déterminer la cause de cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS2519E

Le disque \"nom_disque\" est un périphérique iSCSI dont le chemin est
inactif. La mise hors tension de la machine virtuelle entraînera le
blocage du serveur ESXi. L'opération de nettoyage a été arrêtée pour
empêcher cette action.Utilisez la commande Query VM avec l'option
-detail pour obtenir des informations de statut détaillées sur la
machine virtuelle.Corrigez le chemin de sorte que l'état iSCSI soit
actif, puis tentez de relancer l'opération VMFULLCleanup.



Explanation:

Une machine virtuelle en cours d'exécution comprenant un périphérique
iSCSI inactif ne peut pas être nettoyée.

System action:

L'opération de nettoyage complet de la machine virtuelle
(VMRESTORType=VMFULLCLeanup) s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations sur l'identification et la résolution des
problèmes liés aux ressources iSCSI inactives, lancez une recherche dans
les pages du support VMware en utilisant une chaîne de recherche telle
que "identification et résolution des problèmes iSCSI" ou "iSCSI
inactif".

------------------------------------------------------------------------
ANS2520E

Le disque \"nom_disque\" n'est pas un périphérique physique. Un
nettoyage de restauration instantanée a été arrêté car vMotion n'a pas
pu restaurer toutes les données de machine virtuelle...Utilisez la
commande Query VM avec l'option -detail pour obtenir des informations
sur l'état du disque spécifié. Utilisez vMotion pour migrer manuellement
les périphériques de machine virtuelle puis relancez l'opération de
nettoyage.



Explanation:

Une opération de nettoyage de restauration instantanée
(-VMRESToretype=VMCLeanup) ne peut pas être effectuée car vMotion n'a
pas pu restaurer toutes les ressources de machine virtuelle.

System action:

L'opération de nettoyage de la machine virtuelle s'arrête.

User response:

Utilisez la documentation VMware pour déterminer comment utiliser
vMotion pour migrer la machine virtuelle. Relancez ensuite l'opération
de nettoyage en utilisant la commande Restore VM avec l'option
-VMRESToretype=VMCLeanup. Si vous ne souhaitez pas restaurer cette
machine virtuelle, utilisez la commande Restore VM avec
l'option-VMRESTORType=VMFULLCLeanup pour supprimer la machine virtuelle
ainsi que toutes ses ressources.

------------------------------------------------------------------------
ANS2521E

Les opérations de restauration instantanée nécessitent des licences
valides pour vMotion et vMotion de stockage.



Explanation:

La restauration instantanée fonctionne uniquement lorsque l'hôte ESXi
possède une licence valide pour vMotion et vMotion de stockage.

System action:

L'opération de restauration instantanée est arrêtée.

User response:

Vous devez obtenir la licence nécessaire de VMware et l'affecter à
l'hôte ESXi.

------------------------------------------------------------------------
ANS2522W

Un utilisateur a annulé l'opération 'type_opération'.



Explanation:

Un utilisateur a annulé l'opération de restauration/sauvegarde.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Aucune réponse n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2523E

Impossible de restaurer la machine virtuelle vm sur la configuration
qu'elle possédait lors de la sauvegarde. IBM Spectrum Protect va
reconfigurer la machine virtuelle en incluant uniquement les
informations de configuration cruciales et tenter à nouveau l'opération
de restauration.



Explanation:

L'opération de restauration n'a pas permis de restaurer la configuration
initiale de la machine virtuelle. Cette erreur peut se produire s'il y a
une incompatibilité entre le matériel sur lequel se trouvait la machine
virtuelle lors de la sauvegarde et celui sur lequel l'hôte physique se
trouvait lors de la restauration. IBM Spectrum Protect va reconfigurer
la machine virtuelle en incluant uniquement les informations de
configuration cruciales (vidéo et disques virtuels) et tenter à nouveau
l'opération de restauration.

System action:

L'opération de restauration continue avec les informations de la machine
virtuelle reconfigurée.

User response:

Une fois la restauration terminée, reconfigurez la machine virtuelle
restaurée en fonction de vos exigences.

------------------------------------------------------------------------
ANS2524E

Une tentative de montage d'un instantané de machine virtuelle 'disque'
du disque 'vm' a échoué. Il se peut que le volume ait été monté depuis
une autre opération et ne puisse pas être monté à nouveau.



Explanation:

Une tentative de montage d'un instantané de machine virtuelle 'disque'
du disque 'vm' a échoué. Il se peut que le volume ait été monté depuis
une autre opération et ne puisse pas être monté à nouveau..

System action:

L'opération de montage s'arrête.

User response:

Démontez le volume en effectuant une opération de nettoyage du montage,
puis lancez à nouveau l'opération de montage.

------------------------------------------------------------------------
ANS2525E

La machine virtuelle créée ne peut pas être mise sous tension.



Explanation:

L'hyperviseur ne parvient pas à mettre sous tension la machine virtuelle
créée.

System action:

L'opération sera annulée et arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le fichier dsmerror.log. Examinez le
journal de l'hyperviseur pour déterminer quelle erreur s'est produite au
cours du processus de mise sous tension de la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2526W

L'indicateur de test VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT est obsolète pour les
sauvegardes de machine virtuelle complètes. Utilisez l'option
INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS pour relancer les images instantanées avec
"Outils VMware avec mise au repos du système de fichiers et de
l'application (VSS) désactivée".



Explanation:

L'indicateur de test VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT remplace l'option
INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS. Par conséquent toutes les tentatives d'image
instantanée s'effectuent avec Outils VMWare avec mise au repos du
système de fichiers et de l'application (VSS) désactivée.

System action:

Utilisez l'option INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS pour spécifier les
tentatives d'image instantanée avec Outils VMware avec mise au repos du
système de fichiers et de l'application (VSS) désactivée.

User response:

Voir la documentation relative à l'option INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS
pour savoir comment définir cette option.

------------------------------------------------------------------------
ANS2527I

La demande de connexion a démarré.



Explanation:

L'utilisateur a soumis une demande de connexion à l'interface de
restauration de fichier.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2528I

La demande de connexion a abouti. SE-MV=os Data-Center=datacenter



Explanation:

L'utilisateur s'est connecté à l'interface de restauration de fichier.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2529I

La demande de connexion a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la connexion à l'interface de
restauration de fichier.

System action:

Aucune.

User response:

Recherchez les erreurs de connexion et d'authentification connexes dans
le journal.

------------------------------------------------------------------------
ANS2530I

La demande de déconnexion a démarré.



Explanation:

L'utilisateur s'est déconnecté de l'interface de restauration de fichier
ou un dépassement de délai d'attente s'est produit pour cette dernière
en raison de son inactivité.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2531I

La demande de déconnexion a abouti.



Explanation:

L'utilisateur s'est déconnecté de l'interface de restauration de
fichier.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2532I

La demande de déconnexion a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la déconnexion de l'interface de
restauration de fichier.

System action:

Le traitement de la déconnexion s'est terminé avec des erreurs.

User response:

Recherchez les erreurs de déconnexion connexes dans le journal.

------------------------------------------------------------------------
ANS2533I

La demande de montage a démarré. ID-sauvegarde=backupId



Explanation:

L'utilisateur a sélectionné une sauvegarde à charger.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2534I

La demande de montage a abouti. Date-sauvegarde=backupDate
Mount-ID=mountId



Explanation:

Le montage de la sauvegarde a abouti.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2535I

La demande de montage a échoué. Date-sauvegarde=backupDate
Mount-ID=mountId



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du montage de la sauvegarde.

System action:

Le traitement du montage s'est arrêté.

User response:

Recherchez les erreurs de montage connexes dans le journal.

------------------------------------------------------------------------
ANS2536I

La demande de démontage a démarré. ID-sauvegarde=backupId
Date-sauvegarde=backupDate ID-montage=mountId



Explanation:

L'utilisateur a sélectionné une autre sauvegarde à charger ou s'est
déconnecté de l'interface de restauration de fichier.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2537I

La demande de démontage a abouti. ID-sauvegarde=backupId
Date-sauvegarde=backupDate ID-montage=mountId



Explanation:

Le démontage de la sauvegarde a abouti.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2538I

La demande de démontage a échoué. ID-sauvegarde=backupId
Date-sauvegarde=backupDate ID-montage=mountId



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du démontage de la sauvegarde.

System action:

Le traitement du démontage s'est arrêté.

User response:

Recherchez les erreurs de démontage connexes dans le journal.

------------------------------------------------------------------------
ANS2539I

La demande de restauration a démarré. Taille-sélection=selectionSize
Autre-destination=altDestination



Explanation:

L'utilisateur a soumis une demande de restauration de fichiers et/ou de
répertoires à partir d'une sauvegarde.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2540I

La demande de restauration a abouti.



Explanation:

La demande de restauration a été soumise.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2541I

La demande de restauration a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la demande de restauration.

System action:

Restaurez les interruptions de traitement.

User response:

Recherchez les erreurs de restauration connexes dans le journal.

------------------------------------------------------------------------
ANS2542I

Les statistiques finales du traitement de la restauration sont
disponibles. Nombre total d'objets=totalObjects Nombre total d'objets
restaurés=totalRestored Nombre total d'objets ayant échoué=totalFailed
Nombre total d'octets=totalBytes Code d'achèvement=completionCode



Explanation:

Les statistiques du traitement de la restauration contiennent des codes
d'achèvement qui indiquent l'état de l'opération de restauration.

*  Un code d'achèvement égal à 0 indique que tous les éléments ont été
   restaurés.

*  Un code d'achèvement égal à 8 indique que l'opération de restauration
   a abouti mais que certains éléments n'ont pas été restaurés.

*  Un code d'achèvement égal à 12 indique que l'opération de
   restauration n'a pas abouti.



System action:

Aucune.

User response:

Si le code d'achèvement est différent de 0, recherchez les erreurs de
restauration connexes dans les journaux.

------------------------------------------------------------------------
ANS2543E

Le statut 'état' est retourné car le service de l'initiateur iSCSI
Microsoft n'est pas lancé.



Explanation:

Le service de l'initiateur iSCSI Microsoft n'est pas lancé.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre.

User response:

Démarrez le service de l'initiateur iSCSI Microsoft.

------------------------------------------------------------------------
ANS2544E

Le statut 'état' est retourné car le service de l'initiateur iSCSI
Microsoft n'est pas installé.



Explanation:

Le service de l'initiateur iSCSI Microsoft n'est pas installé.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre.

User response:

Installez le rôle de serveur 'Services de fichiers et iSCSI'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2545I

Un instantané à l'état "crash-consistent" est créé pour la sauvegarde de
la machine virtuelle 'nom VM'.



Explanation:

Un instantané à l'état "crash-consistent" est créé pour la sauvegarde de
la machine virtuelle.

System action:

La sauvegarde de machine virtuelle se poursuit.

User response:

Si l'objectif demandé était d'atteindre un état "application-consistent"
pour la sauvegarde mais que cet objectif n'a pas été atteint, recherchez
la cause de l'échec en examinant le fichier dsmerror.log ainsi que les
journaux d'événements Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS2546W

Un libellé d'emplacement de disque incorrect, 'libellé d'emplacement'
est spécifié avec l'option 'nom d'option'



Explanation:

Le libellé d'emplacement de disque doit commencer par 'SCSI' ou 'IDE'.
Ce préfixe doit être suivi du numéro de contrôleur et du numéro
d'emplacement d'unité.

System action:

Le libellé d'emplacement de disque est ignoré.

User response:

Vérifiez que le libellé d'emplacement de disque est correctement
spécifié. Vérifiez le format du libellé d'emplacement de disque.
Assurez-vous que le libellé commence par 'SCSI' ou 'IDE' et ce préfixe
est suivi du numéro de contrôleur et du numéro d'emplacement d'unité,
tous deux exprimés par un chiffre. Par exemple, 'SCSI 0 0' ou 'IDE 0 1'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2547E

Le rôle Hyper-V n'est pas installé sur l'hôte du serveur Windows
spécifié, 'hôte'.



Explanation:

Hyper-V est une fonctionnalité du serveur Windows qui doit être
explicitement activée par l'installation du rôle Hyper-V.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Installez le rôle Hyper-V sur l'hôte du serveur Windows. Vous pouvez
également spécifier un autre hôte Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS2548E

L'interrogation du statut d'Hyper-V sur l'hôte 'hôte' a échoué en raison
d'un manque de privilèges.



Explanation:

L'ID utilisateur exécutant cette commande n'a pas les privilèges
nécessaires pour accéder aux informations Hyper-V sur l'hôte.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que l'ID utilisateur actuellement connecté a les privilèges
nécessaires. Vous pouvez également essayer un autre utilisateur ou
spécifier un autre hôte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2549E

La connexion à Hyper-V sur l'hôte 'hôte' a échoué avec le code retour
rc.



Explanation:

La connexion à l'hôte Hyper-V a échoué avec une erreur spécifique du
système.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que le réseau est correctement configuré. Assurez-vous que
l'hôte Hyper-V est connecté au réseau, configuré correctement et sous
tension.

------------------------------------------------------------------------
ANS2550W

Le disque physique (passe-système) 'nom lecteur' sur le lecteur numéro
'numéro lecteur' sera ignoré par l'opération de sauvegarde de machine
virtuelle.



Explanation:

Les disques physiques ne peuvent pas être sauvegardés durant les
opérations de sauvegarde de machine virtuelle qui utilisent RCT
(Resilient Change Tracking).

System action:

L'opération de sauvegarde de machine virtuelle continue sans sauvegarder
les disques physiques.

User response:

Identifier les disques physiques et sauvegardez-les par une autre
méthode.

------------------------------------------------------------------------
ANS2551W

Impossible de retirer le point de contrôle de récupération pour la
machine virtuelle nom-VM'.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas retirer le point de contrôle de
récupération qui a été créé durant la sauvegarde.

System action:

La sauvegarde de machine virtuelle se poursuit.

User response:

Supprimez vous-même le point de contrôle de récupération après la
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2552E

La sauvegarde d'une machine virtuelle ayant un disque dur virtuel
partagé n'est pas prise en charge.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne prévoit pas la possibilité de sauvegarder une
machine virtuelle ayant un disque dur virtuel partagé.

System action:

La sauvegarde ne sera pas effectuée.

User response:

Utilisez une autre méthode de sauvegarde, telle que la sauvegarde sur
invité (in-guest).

------------------------------------------------------------------------
ANS2553W

RCT (Resilient Change Tracking) a été mis hors fonction pour le disque
'nom de lecteur'. Au lieu d'une sauvegarde incrémentielle, une
sauvegarde complète est exécutée sur ce disque.



Explanation:

RCT a été mis hors fonction pour le disque. Les changements ne seront
plus suivis pour ce disque et les données de suivi existantes
(antérieures à la mise hors fonction de RCT) seront perdues. Il n'est
donc pas possible d'exécuter une sauvegarde incrémentielle.

System action:

Au lieu d'une sauvegarde incrémentielle, une sauvegarde complète sera
exécutée pour ce disque. Durant cette sauvegarde, RCT sera remis en
fonction automatiquement.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2554W

Aucune sauvegarde précédente n'a été trouvée pour le disque 'nom de
lecteur'. Au lieu d'une sauvegarde incrémentielle, une sauvegarde
complète est exécutée pour ce disque.



Explanation:

Aucune sauvegarde n'a été trouvée sur le serveur IBM Spectrum Protect
pour le disque indiqué. Il n'est donc pas possible d'exécuter une
sauvegarde incrémentielle.

System action:

Au lieu d'une sauvegarde incrémentielle, une sauvegarde complète sera
exécutée pour ce disque.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2555W

L'opération de sauvegarde incrémentielle a été remplacée par une
sauvegarde intégrale pour la machine virtuelle 'nom_mv' car aucune
sauvegarde précédente n'a été trouvée sur le serveur IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Aucune sauvegarde n'ayant été trouvée pour la machine virtuelle sur le
serveur IBM Spectrum Protect, il est impossible d'exécuter une
sauvegarde incrémentielle. Une sauvegarde intégrale sera effectuée à la
place.

System action:

Une opération de sauvegarde intégrale va se poursuivre pour la machine
virtuelle.

User response:

Aucune action de l'utilisateur n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2556E

Le système d'exploitation du cluster effectue une mise à jour en continu
et fonctionne donc en mode mixte. La machine virtuelle 'nom_mv' ne peut
pas être sauvegardée tant que la mise à niveau n'est pas terminée.



Explanation:

Le système d'exploitation du cluster utilise la mise à jour en continu,
notamment le fonctionnement en mode mixte. La sauvegarde ne peut pas
s'exécuter lors de cette opération de mise à niveau.

System action:

La mise à jour en continu se poursuit, mais la machine virtuelle n'est
pas sauvegardée.

User response:

Attendez la fin de la mise à jour en continu, puis relancez la
sauvegarde de la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2557E

La machine virtuelle nom-mv' contient un ou plusieurs disques physiques
(passe-système). Les sauvegardes ne sont pas prises en charge dans cette
configuration. Spécifiez l'option 'vmprocessvmwithphysdisks=yes' pour
exclure ces disques de la sauvegarde.



Explanation:

Les disques physiques n'étant pas inclus dans les opérations de
sauvegarde RCT (Resilient Change Tracking), ils ne peuvent pas être
sauvegardés par le client IBM Spectrum Protect.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Désactivez la machine virtuelle et faites changez les disques physiques
pour le mode virtuel ou supprimez-les de la machine virtuelle. Sinon,
spécifiez l'option 'vmprocessvmwithphysdisks=yes' pour exclure ces
disques des opérations de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2558E

La machine virtuelle nom-mv' contient un ou plusieurs disques physiques
(passe-système). Or, ces disques physiques n'étant pas tous disponibles
au cours de l'opération de restauration, celle-ci a échoué. Spécifiez
l'option 'vmskipphysdisks=yes' pour exclure ces disques de la
restauration.



Explanation:

Les disques physiques n'étant pas tous disponibles au cours des
opérations de restauration, le client IBM Spectrum Protect ne peut pas
restaurer correctement la machine virtuelle.

System action:

L'opération de restauration a échoué.

User response:

Vérifiez les disques physiques et assurez-vous qu'ils sont disponibles.
Sinon, spécifiez l'option 'vmskipphysdisks=yes' pour exclure ces disques
des opérations de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2559E

L'opération de connexion à distance a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite en tentant de connecter (attach) l'instantané
de volume virtuel IBM Spectrum Protect au proxy de montage. L'opération
de restauration ne peut pas continuer.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le fichier dsmerror.log du proxy de montage pour des
informations d'aide à la résolution du problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS2560W

L'opération de déconnexion (detach) à distance a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite en tentant de déconnecter (détacher)
l'instantané de volume virtuel IBM Spectrum Protect de la machine
virtuelle du proxy de montage. L'opération de restauration va se
poursuivre.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Consultez le fichier dsmerror.log du proxy de montage pour des
informations d'aide à la résolution du problème. Supprimez vous-même les
ressources subsistant après l'opération de déconnexion qui a échoué.

------------------------------------------------------------------------
ANS2561I

La prise d'instantané de la machine virtuelle 'nomVM' a échoué en raison
d'une condition temporaire. La prise d'instantané sera retentée.



Explanation:

La prise d'instantané de la machine virtuelle a échoué en raison d'une
condition temporaire. La prise d'instantané sera automatiquement
retentée.

System action:

Le traitement se poursuit avec la machine virtuelle suivante.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2563I

Début du réessai de prise d'instantané numéro numéro_réessai pour la
machine virtuelle 'nomVM'.



Explanation:

La précédente prise d'instantané de la machine virtuelle s'est terminée
sur une erreur. Une autre prise d'instantané de la machine virtuelle va
être tentée.

System action:

Une autre tentative de prise d'instantané de la machine virtuelle est
démarrée.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2564I

Collecte d'informations sur les machines virtuelles ...



Explanation:

Le client commence à rassembler les informations sur les machines
virtuelles à traiter. La durée nécessaire dépend du nombre de machines
virtuelles dans la sauvegarde.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2565I

Création de l'instantané des machines virtuelles...



Explanation:

Le client commence à créer un instantané pour les machines virtuelles
incluses dans la sauvegarde. La durée nécessaire dépend du nombre de
machines virtuelles dans la sauvegarde.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune action n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2566E

La prise d'instantané de la machine virtuelle 'nom_vm' a échoué une fois
que le nombre maximal de nouvelles
tentatives(nombre_nouvelles_tentatives) a été atteint.



Explanation:

Plusieurs tentatives de prise d'instantané ont échoué. Le nombre maximal
de nouvelles tentatives ayant été atteint, l'opération ne sera pas
relancée.

System action:

La prise d'instantané de la machine virtuelle s'est terminée sur une
erreur. Le traitement se poursuit avec la machine virtuelle suivante.

User response:

Consultez le journal des événements Windows pour connaître la raison de
l'échec. Résolvez le problème, puis relancez l'opération de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2567E

La sauvegarde de nom_machine_virtuelle a échoué car une autre sauvegarde
est en cours actuellement sur la machine hôte du gestionnaire Hyper-V.



Explanation:

Une autre sauvegarde est en cours sur la machine hôte du gestionnaire
Hyper-V.

System action:

L'opération de sauvegarde est arrêtée.

User response:

Renouvelez l'opération de sauvegarde à la fin de la sauvegarde actuelle.
Si aucune autre sauvegarde n'est en cours, il est possible qu'un point
de contrôle de récupération ait été créé par une sauvegarde précédente
ayant échoué. Si tel est le cas, retirez le point de contrôle à l'aide
du cmdlet Remove-WMCheckPoint et exécutez à nouveau l'opération de
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2571E

La sauvegarde de nom-machine-virtuelle a échoyé car le nom de la machine
virtuelle est trop long. Renommez la machine virtuelle avec moins de 35
caractères et relancez l'opération de sauvegarde.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas sauvegarder les machines virtuelles
Hyper-V 2016 dont les noms comportent plus de 35 caractères.

System action:

L'opération de sauvegarde est arrêtée.

User response:

Renommez la machine virtuelle avec moins de 35 caractères et relancez
l'opération de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2572I

La demande de restauration a démarré pour la machine virtuelle 'VmName'.



Explanation:

L'utilisateur a émis une demande de restauration d'une machine
virtuelle.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2573I

Le nombre maximal de sessions de restauration spécifié par l'option
VMMAXRESTORESESSIONS risque de ne pas être suffisant pour l'opération de
restauration. Au moins une session par disque restauré en parallèle doit
être allouée à chaque machine virtuelle restaurée en parallèle.



Explanation:

La valeur de l'option VMMAXRESTORESESSIONS doit être au moins égale à la
valeur de l'option VMRESTOREMAXPARALLELVMS multipliée par la valeur de
l'option VMMAXRESTOREPARALLELDISKS. Cela garantit l'allocation d'au
moins une session pour chaque disque en cours de restauration.

System action:

Le nombre maximal de sessions disponibles pour les opérations de
restauration est défini sur la valeur de l'option
VMMAXRESTOREPARALLELDISKS multipliée par l'option
VMMAXRESTOREPARALLELVMS. Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2574I

Le nombre maximal de sessions disponibles pour l'opération de
restauration a été ajusté sur valeur_ajutée. Une session au moins doit
être allouée pour chaque disque en cours de restauration.



Explanation:

La valeur de l'option VMMAXRESTORESESSIONS est inférieure à la valeur de
l'option VMMAXRESTOREPARALLELVMS multipliée par la valeur de l'option
VMMAXRESTOREPARALLELDISKS. Cela risque d'être insuffisant pour
l'opération de restauration.

La valeur de VMMAXRESTORESESSIONS est ajustée de sorte que chaque
machine virtuelle restaurée en parallèle dispose d'au moins une session
disponible par disque restauré en parallèle.

System action:

La valeur du nombre maximal de sessions a été ajustée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2575I

Le processus de collecte des journaux système est démarré en
arrière-plan. Selon la taille des fichiers journaux, l'exécution du
processus peut prendre un certain temps. A la fin du processus, vous
serez invité par votre navigateur à télécharger le fichier suivant :
nom_fichier



Explanation:

L'utilisateur a demandé les fichiers journaux système pour identifier
les problèmes. Les journaux seront collectés et pourront être
téléchargés.

System action:

Les journaux sont collectés et le téléchargement va bientôt démarrer.

User response:

Attendez la fin du téléchargement. Localisez le fichier dans lequel le
navigateur stocke les fichiers téléchargés.

------------------------------------------------------------------------
ANS2576I

Le processus de collecte des journaux système est toujours en cours
d'exécution en arrière-plan. Selon la taille des fichiers journaux,
l'exécution du processus peut prendre un certain temps. A la fin du
processus, vous serez invité par votre navigateur à télécharger le
fichier suivant : nom_fichier



Explanation:

L'utilisateur a déjà demandé les fichiers journaux système pour
identifier les problèmes, mais le processus de collecte des journaux
système est toujours en cours d'exécution. Les journaux pourront être
téléchargés une fois le processus terminé.

System action:

Le téléchargement des journaux système va bientôt démarrer.

User response:

Attendez la fin du téléchargement. Localisez le fichier dans lequel le
navigateur stocke les fichiers téléchargés.

------------------------------------------------------------------------
ANS2577I

Le téléchargement des journaux système est actuellement désactivé. Vous
pouvez demander à l'administrateur système de l'activer en définissant
l'option 'nom_option_et_valeur' dans le fichier de configuration
nom_fichier_configuration'. Notez que vous devez vous reconnecter pour
que l'option prenne effet.



Explanation:

Le téléchargement des journaux système est désactivé.

System action:

La demande a été annulée.

User response:

Pour que les fichiers journaux puissent être téléchargés,
l'administrateur système doit activer l'option en éditant le fichier de
configuration d'API FR spécifié dans le texte du message. L'utilisateur
doit se déconnecter et se reconnecter pour que l'option prenne effet. Le
redémarrage du serveur Liberty n'est pas requis.

------------------------------------------------------------------------
ANS2580E

La requête d'informations Hyper-V sur l'hôte 'hôte' a échoué avec le
code retour rc.



Explanation:

La requête d'informations de statut Hyper-V a échoué avec une erreur
spécifique du système.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez l'état de santé et la configuration de l'hôte spécifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS2581E

L'hôte Hyper-V fait état de problèmes qui l'empêchent de poursuivre avec
l'opération.



Explanation:

Des problèmes ont été détectés sur l'hôte Hyper-V spécifié. Le système
ne peut pas prendre en charge l'opération demandée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que l'installation et la configuration du système de l'hôte
Hyper-V sont correctes. Consultez le fichier journal dsmerror.log pour
obtenir des informations complémentaires et contactez l'administrateur
IBM Spectrum Protect en lui communiquant les informations figurant dans
les messages émis.

------------------------------------------------------------------------
ANS2582E

L'hôte Hyper-V 'hôte' est défectueux : EnabledState = état (attendu :
2), HealthState = état (attendu : 5), OperationalStatus = état (attendu
: 2).



Explanation:

Un état défectueux a été détecté pour l'hôte Hyper-V spécifié.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez l'état de santé et la configuration de l'hôte spécifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS2583E

Le chemin de cible de restauration 'état' n'a pas suffisamment d'espace
libre pour l'opération de restauration.



Explanation:

L'espace sur le chemin de cible de restauration sélectionné n'est pas
suffisant pour l'opération de restauration.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Augmentez l'espace libre d'au moins 50 Mo dans le chemin de cible de
restauration ou choisissez un autre chemin.

------------------------------------------------------------------------
ANS2584E

Le chemin de cible de restauration 'état' n'a pas été trouvé, ou bien il
n'a pas été créé.



Explanation:

Le chemin de cible de restauration sélectionné n'a pas été trouvé, ou
bien il n'a pas pu être créé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Créez vous-même le chemin de cible de restauration ou choisissez un
autre chemin.

------------------------------------------------------------------------
ANS2585E

nombre_détecté périphériques iSCSI ont été détectés sur l'hôte Hyper-V
de l'initiateur iSCSI Microsoft, alors que nombre_monté étaient
attendus.



Explanation:

Le nombre de cibles iSCSI connectées dans l'initiateur iSCSI Microsoft
ne correspond pas au nombre attendu.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre.

User response:

Vérifiez que le montage de IBM Spectrum Protect est configuré pour
utiliser l'IP d'hôte Hyper-V appropriée. Si vous souhaitez nettoyer
l'environnement, vous devez exécuter le processus de nettoyage.

------------------------------------------------------------------------
ANS2586E

L'image instantanée cohérente d'application de la machine virtuelle
'nom_mv' a échoué car le service d'intégration du demandeur de copie
miroir du volume n'est pas activé sur la machine virtuelle invitée.



Explanation:

Le service d'intégration du demandeur de copie miroir du volume doit
être activé sur la machine virtuelle invitée pour prendre des images
instantanées cohérentes d'application.

System action:

La prise d'instantané de la machine virtuelle s'est terminée sur une
erreur. Le traitement se poursuit avec la machine virtuelle suivante.

User response:

Contactez l'administrateur Hyper-V pour activer le service d'intégration
du demandeur de copie miroir du volume de la machine virtuelle Hyper-V.
Lorsque le service est activé, exécutez à nouveau l'opération de
sauvegarde de la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2587E

L'image instantanée cohérente d'application de la machine virtuelle
'nom_mv' a échoué, éventuellement parce que le service d'intégration du
demandeur de copie miroir du volume n'est pas installé ou n'est pas en
cours d'exécution sur la machine virtuelle invitée.



Explanation:

Le service d'intégration du demandeur de copie miroir du volume doit
être installé et activé sur la machine virtuelle invitée pour prendre
une image instantanée cohérente d'application.

System action:

La prise d'instantané de la machine virtuelle s'est terminée sur une
erreur. Le traitement se poursuit avec la machine virtuelle suivante.

User response:

Contactez l'administrateur Hyper-V pour installer et configurer le
service d'intégration du demandeur de copie miroir du volume sur la
machine virtuelle Hyper-V. Lorsque le service est installé et activé,
exécutez à nouveau l'opération de sauvegarde de la machine virtuelle.
Vous pouvez également prendre une image instantanée cohérente de la
panne de la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2600S

Tentative de connexion au client par le navigateur. Réception d'une
exception de socket : exception



Explanation:

Le navigateur a reçu l'exception lors de la tentative de connexion à
l'ordinateur client IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Confirmez que le réseau local est actif et que vous tentez de vous
connecter au numéro de port approprié.

Pour plus d'informations, consultez les journaux des erreurs :
dsmerror.log, dsmwebcl.log ou dsmj.log. Par défaut, ces journaux sont
situés dans le répertoire d'installation du client de
sauvegarde-archivage.

Vérifiez que le client de ligne de commande s'exécute sans problème.
Testez le client de ligne de commande avec la commande "dsmc q sess",
par exemple.

------------------------------------------------------------------------
ANS2601S

Le navigateur a tenté de se connecter au client et a reçu une exception
hôte inconnue : nom-exception



Explanation:

Le navigateur a reçu l'exception lors de la tentative de connexion au
poste client IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Relancez l'opération. Si cette erreur persiste, déterminez les causes
possibles de ce type de problème. Par exemple, déterminez si la
connexion à votre réseau local échoue ou vérifiez que vous tentez de
vous connecter au poste client IBM Spectrum Protect approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS2602S

Le navigateur a tenté de se connecter au client et a reçu une exception
d'E-S : nom-exception



Explanation:

Le navigateur a reçu l'exception lors de la tentative de connexion au
poste client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect prend fin.

User response:

Déterminez les causes possibles de ce type d'exception. Renouvelez
l'opération et regardez si le réseau local est inactif.

------------------------------------------------------------------------
ANS2603S

Le navigateur a tenté de se connecter au client et a reçu une exception
: nom-exception



Explanation:

Le navigateur a reçu l'exception lors de la tentative de connexion au
poste client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect prend fin.

User response:

Déterminez les causes possibles de ce type d'exception. Déterminez si le
réseau local est inactif, ou si le 'accepteur client IBM Spectrum
Protect sur la machine IBM Spectrum Protect est opérationnel.

------------------------------------------------------------------------
ANS2604S

L'agent de client Web ne parvient pas à s'authentifier sur le serveur.



Explanation:

L'agent de client Web ne parvient pas à s'authentifier sur le serveur
IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Une des solutions possibles consiste à exécuter le client de ligne de
commande de façon à entrer de nouveau le mot de passe client. Vous
pouvez également rechercher des messages pertinents dans le journal des
erreurs dans le système d'agent de client Web IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2605S

Le navigateur ne parvient pas à rétablir la connexion au client.
Réception d'une erreur de protocole.



Explanation:

Le navigateur a reçu une erreur de protocole en tentant de rétablir la
connexion au poste client.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Déterminez les causes possibles de ce type d'erreur. Déterminez si le
navigateur et le poste client IBM Spectrum Protect sont désynchronisés.

------------------------------------------------------------------------
ANS2606S

Mot de passe incorrect envoyé au serveur.



Explanation:

Le mot de passe qui a été envoyé au serveur IBM Spectrum Protect n'est
pas valide.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Vérifiez que vous disposez du mot de passe approprié. Vérifiez également
qu'il est valide, par exemple qu'il n'est pas trop court.

------------------------------------------------------------------------
ANS2607S

Connexion du navigateur au client impossible.



Explanation:

Le navigateur ne parvient pas à se connecter au poste client IBM
Spectrum Protect.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Déterminez les causes possibles de ce type d'incident. Déterminez si le
réseau local est inactif, ou si le 'accepteur client IBM Spectrum
Protect sur la machine IBM Spectrum Protect est opérationnel.

------------------------------------------------------------------------
ANS2609S

Echec de communication TCP/IP entre le navigateur et le poste client.



Explanation:

Cette erreur peut survenir suite à l'une des raisons suivantes :

*  La connexion en réseau local au poste client IBM Spectrum Protect a
   été arrêtée.

*  Vous tentez de vous connecter au poste client IBM Spectrum Protect
   avec un numéro de port incorrect.

*  L'accepteur client sur le poste client IBM Spectrum Protect n'est pas
   actif et en cours d'exécution, et n'accepte pas les connexions.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect prend fin.

User response:

Renouvelez l'opération et assurez-vous que le réseau local est actif.
Vérifiez également que le numéro de port est correct, que l'accepteur
client est lancé et en cours d'exécution sur le poste client IBM
Spectrum Protect, et qu'il est en mode écoute sur le numéro de port
approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS2610S

Echec des liaisons TCP/IP entre le client et le serveur.



Explanation:

Echec de la tentative de connexion au serveur à l'aide des liaisons
TCP/IP. Les paramètres de l'option TCP/IP de votre fichier d'options
client sont peut-être incorrects. Cette erreur peut également se
produire si la connexion au réseau local échoue ou si votre
administrateur système annule la sauvegarde.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect est arrêté.

User response:

Relancez l'opération et vérifiez que vous êtes connecté au réseau local.
Vérifiez que le serveur et le client IBM Spectrum Protect sont connectés
et en cours d'exécution.

------------------------------------------------------------------------
ANS2611S

Une erreur inconnue s'est produite au niveau du navigateur.



Explanation:

Une erreur inconnue s'est produite dans l'applet exécuté sur le
navigateur.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect est interrompue.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, activez la fonction de
trace et voyez si la trace de la console du navigateur donne
l'explication de cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS2612S

Une erreur inconnue s'est produite dans le client Recherchez des
informations complémentaires dans le journal des erreurs IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Une erreur inconnue s'est produite sur le client IBM Spectrum Protect.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect prend fin.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, consultez le journal des
erreurs IBM Spectrum Protect pour plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS2613S

Une erreur de protocole de communication s'est produite entre le
navigateur Web et le client.



Explanation:

Aucune.

System action:

L'opération s'est terminée.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le client Web
IBM Spectrum Protect est installé et configuré correctement et que vous
utilisez un navigateur pris en charge. Videz le cache du navigateur.
Relancez ensuite l'opération. Si l'incident persiste, activez les traces
SERVICE sur le client Web sur la machine cible et l'applet Java IBM
Spectrum Protect, puis reproduisez l'erreur. Collectez les traces et
contactez l'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2614S

Erreur de protocole lors de la communication entre le client et le
serveur.



Explanation:

Une erreur de protocole s'est produite entre le client IBM Spectrum
Protect et le serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect prend fin.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, consultez le journal des
erreurs IBM Spectrum Protect pour plus d'informations. Vérifiez que vous
exécutez le bon applet avec un client du niveau approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS2615S

L'ID utilisateur entré ne correspond pas au nom de poste indiqué dans la
configuration de l'ordinateur client.



Explanation:

L'ID utilisateur entré n'est pas le même que celui du nom de poste du
client IBM Spectrum Protect.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect est interrompue.

User response:

Assurez-vous que le nom de poste est correctement configuré sur le
client IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2616I

Redémarrez la machine pour que les modifications soient prises en
compte.



Explanation:

La machine doit être relancée pour que les modifications apportées au
registre restauré soient prises en compte.

System action:

Aucun

User response:

Relancez la machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2617S

Le répertoire de destination indiqué est incorrect.



Explanation:

L'utilisateur a indiqué un répertoire de destination incorrect pour la
restauration ou la récupération.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect est interrompue.

User response:

Entrez un nom de répertoire qui soit correct et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2619S

L'accepteur client ne parvient pas à démarrer l'agent de client distant.



Explanation:

L'accepteur client IBM Spectrum Protect ne parvient pas à démarrer
l'agent de client distant IBM Spectrum Protect.

System action:

L'opération IBM Spectrum Protect prend fin.

User response:

Recherchez des messages pertinents dans le journal des erreurs sur
l'agent de client Web IBM Spectrum Protect. Remédiez au problème et
renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2620W

L'opération de développement de toute la branche peut être relativement
longue et ne peut pas être annulée une fois lancée. Voulez-vous attendre
la fin de l'opération ?



Explanation:

L'opération de développement de toute la branche risque d'être longue et
ne peut être annulée une fois lancée.

System action:

Le traitement est arrêté dans l'attente d'une réponse de l'utilisateur.

User response:

Répondez 'Oui' pour lancer le développement de l'intégralité de la
branche. Répondez 'Non' pour annuler l'opération en cours.

------------------------------------------------------------------------
ANS2622S

ID ou mot de passe non valide.



Explanation:

L'ID n'est pas enregistré sur le serveur IBM Spectrum Protect ou le mot
de passe de l'ID est incorrect.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Vérifiez que l'ID utilisé existe sur le serveur IBM Spectrum Protect
auquel le poste client distant se connecte. L'ID doit disposer des
droits appropriés pour accéder aux données du poste client distant.
Vérifiez également que vous disposez du mot de passe correspondant à
l'ID. Si l'ID n'existe pas ou si le mot de passe est inconnu, contactez
l'administrateur IBM Spectrum Protect. Si l'ID n'existe pas,
l'administrateur IBM Spectrum Protect peut utiliser les commandes
REGISTER ADMIN et GRANT AUTHORITY pour enregistrer un ID ayant accès aux
données du poste client distant. Si le mot de passe est inconnu,
l'administrateur IBM Spectrum Protect peut utiliser la commande UPDATE
ADMIN pour réinitialiser le mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS2623S

Niveau de l'applet Web Client ne correspondant pas avec l'agent Web
Client.



Explanation:

L'applet Web Client et les agents Web Client sont de niveaux
incompatibles.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Vérifiez que vous disposez du niveau approprié de l'applet installé avec
le client, et qu'aucun niveau incorrect de cet applet n'a été placé dans
le répertoire d'installation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2624E

Cette opération nécessite les droits du propriétaire du client.



Explanation:

Votre ID utilisateur ne dispose pas des droits appropriés pour effectuer
cette opération.

System action:

Le traitement se poursuit mais l'utilisateur n'est pas autorisé à
réaliser cette opération.

User response:

Renoncez à cette opération ou faites en sorte de vous procurer les
droits nécessaires pour exécuter l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2625E

Ce poste ne supporte pas cette opération sur image.



Explanation:

Ce poste ne supporte pas cette opération sur image ou n'est pas
configuré pour la traiter.

System action:

Le traitement se poursuit mais l'utilisateur n'est pas autorisé à
réaliser cette opération.

User response:

Vérifiez si cette opération sur image est supportée ou configurée sur la
plateforme cible.

------------------------------------------------------------------------
ANS2626E

L'instruction Include-Exclude : ieStatement contient des caractères non
valides.



Explanation:

L'instruction Include-Exclude spécifiée comporte des caractères non
valides.

System action:

IBM Spectrum Protect n'ajoutera pas l'instruction Include-Exclude
spécifiée à la liste.

User response:

Retentez l'opération avec une autre instruction dont les caractères sont
valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS2627W

Impossible de définir les attributs de sécurité NTFS pour l'objet
'nom_complet'. Code d'erreur système Windows : erreur; cause :
'cause_erreur'. Les attributs de sécurité NTFS par défaut ont été
définis.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu définir les attributs de sécurité NTFS
pour le fichier. Les informations collectées sur l'erreur indiquent la
cause de l'échec. Les attributs de sécurité NTFS par défaut ont été
définis.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vérifiez la zone de cause pour obtenir le code indiquant la raison pour
laquelle les attributs de sécurité NTFS n'ont pas été définis. Corrigez
la situation à l'origine de l'erreur, puis relancez l'opération. Si le
problème persiste, contactez votre administrateur système ou IBM
Spectrum Protect pour une assistance supplémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2628W

Impossible de créer le flux nommé pour l'objet
'nom_espace_fichiernom_cheminnom_fichier'.



Explanation:

Le processus n'a pas pu créer le flux nommé.

System action:

Le flux nommé n'est pas restauré/extrait.

User response:

L'objet est restauré sans flux nommé et doit être examiné pour vérifier
qu'il est utilisable. Recherchez dans le journal des erreurs client un
message d'erreur ANS5250E ayant été consigné lorsque ce message a été
écrit, intervenez, puis renouvelez l'opération. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur système ou l'administrateur IBM Spectrum
Protect pour obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS2629I

Migration : l'espace fichier sera migré vers le modèle Incrementiel
permanent.



Explanation:

Lors de la première exécution d'une sauvegarde incrémentielle-permanente
incrémentielle (IFIncr) sur une machine virtuelle précédemment
sauvegardée à l'aide du modèle Intégral périodique et si la dernière
sauvegarde était incrémentielle, la chaîne de sauvegarde sera migrée
vers le modèle Incrémentiel permanent.

System action:

Ce message n'est donné qu'à titre d'information.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2630E

La bibliothèque d'exécution Java pour le plug-in vCloud Suite n'a pas pu
être chargée ou initialisée.



Explanation:

La bibliothèque d'exécution Java (libjvm), requise par la bibliothèque
de plug-in vCloud Suite, ne peut pas être chargée, ou l'initialisation
de l'environnement d'exécution Java a échoué.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Dans un système d'exploitation Linux, vérifiez qu'un lien, dénommé jre
et référençant le répertoire jre sous le chemin d'installation Java,
existe dans le répertoire d'installation client de sauvegarde-archivage.
Si ce lien n'existe pas, créez-le (ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre, par exemple). Sinon, modifiez
LD_LIBRARY_PATH pour inclure le chemin vers libjvm.so (export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic,
par exemple). Pour un système d'exploitation Windows, vérifiez que le
répertoire JRE existe dans le répertoire d'installation client.
Réinstallez le client de sauvegarde-archivage si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2631E

La bibliothèque de plug-in vCloud Suite ne peut être initialisée.



Explanation:

Echec de l'initialisation de la bibliothèque de plug-in vCloud Suite. Ce
problème peut provenir du fait que l'environnement d'exécution Java
n'est pas installé.

System action:

Les opérations vCloud Suite ne peuvent être effectuées.

User response:

Vérifiez que Java est installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2632E

La bibliothèque de plug-in vCloud Suite ne peut être attachée à
l'environnement d'exécution Java.



Explanation:

Echec du rattachement de la bibliothèque de plug-in vCloud Suite à
l'environnement d'exécution JVM. Ce problème peut provenir du fait que
l'environnement d'exécution Java est corrompu ou que l'installation est
incomplète.

System action:

Les opérations vCloud Suite ne peuvent être effectuées.

User response:

Vérifiez que Java est installé et fonctionne correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS2633E

La bibliothèque d'exécution de plug-in vCloud Suite n'est pas parvenu à
se connecter à Platform Services Controller sur hôte_psct avec le nom
d'utilisateur nom_utilisateur : l'authentification a échoué.



Explanation:

Les données d'identification de connexion unique vCloud Suite spécifiées
dans les options VMCUSER et VMCPW ont été rejetées par Platform Services
Controller.

System action:

Les opérations vCloud Suite ne peuvent être effectuées.

User response:

Mettez à jour les options VMCUSER et VMCPW en y associant des données
d'identification valides pour le contrôleur Platform Services Controller
visé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2634E

La bibliothèque d'exécution de plug-in vCloud Suite n'est pas parvenu à
se connecter à Platform Services Controller sur hôte_psct.



Explanation:

La connexion à Platform Services Controller ne peut être établie en
utilisant l'option VMCHOST.

System action:

Les opérations vCloud Suite ne peuvent être effectuées.

User response:

Vérifiez que la valeur de l'option VMCHOST est correcte, que la
connectivité réseau avec l'hôte existe et que le service Platform
Services Controller s'exécute. Activez le traçage VCLOUD dans le fichier
d'options pour tous les messages supplémentaires pouvant avoir un
rapport avec ce problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS2635E

La bibliothèque de plug-in vCloud Suite a détecté une erreur interne.



Explanation:

La bibliothèque de plug-in vCloud Suite a rencontré une erreur interne
non prévue qui n'a pas été interceptée.

System action:

Les opérations vCloud Suite ne peuvent être effectuées.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les messages supplémentaires
éventuels pouvant être liés à ce problème, activez le traçage VCLOUD
dans le fichier d'options.

------------------------------------------------------------------------
ANS2636E

La bibliothèque de plug-in vCloud Suite n'est pas initialisée.



Explanation:

La bibliothèque de plug-in vCloud Suite n'est pas initialisée. Ce
problème peut provenir d'une erreur lors du chargement ou de
l'initialisation de la bibliothèque de plug-in.

System action:

Les opérations vCloud Suite ne peuvent être effectuées.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les messages supplémentaires
éventuels pouvant être liés à ce problème, activez le traçage VCLOUD
dans le fichier d'options.

------------------------------------------------------------------------
ANS2640I

La machine virtuelle 'nom-machine_virtuelle' est configurée avec la
catégorie 'exclude-category' et la balise 'exclude-tag', qui exclut la
machine virtuelle de l'opération de sauvegarde.



Explanation:

L'option 'VMTAGDATAMOVER' est activée afin que les balises et les
catégories IBM puissent être appliquées aux machines virtuelles.

System action:

La machine virtuelle est exclue de l'opération de sauvegarde planifiée.

User response:

Supprimez la balise si la machine virtuelle doit être incluse dans la
sauvegarde planifiée, exécutez une sauvegarde à la demande de la machine
virtuelle, ou définissez l'option 'VMTAGDATAMOVER' sur 'No' dans le
fichier d'options client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2641E

Le client n'a pas pu charger la bibliothèque de plug-in VMware vCloud
Suite 'piVcloudSuiteJNI'.



Explanation:

La bibliothèque de plug-in VMware vCloud Suite 'piVcloudSuiteJNI' est
introuvable ou n'a pas pu être chargée. Ce problème peut provenir du
fait que la bibliothèque est corrompue ou que l'installation est
incomplète.

System action:

L'opération ne peut pas aboutir sans la bibliothèque de plug-in VMware
vCloud Suite.

User response:

Vérifiez que la bibliothèque de plug-in VMware vCloud Suite
'piVcloudSuiteJNI' se trouve dans le dossier 'plugins' du dossier
d'installation du client ou désactivez l'option client 'VMTAGDATAMOVER'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2642E

La bibliothèque de plug-in VMware vCloud Suite n'a pas réussi à trouver
une méthode ou une classe Java requise.



Explanation:

La bibliothèque de plug-in VMware vCloud Suite n'a pas réussi à trouver
une méthode ou une classe Java requise. Ce problème peut provenir du
fait que l'installation est incomplète, que le fichier JAR du plug-in
VMware vCloud Suite 'piVcloudSuiteJwrapper.jar' est manquant ou que les
fichiers JAR ne se trouvent pas dans le chemin d'accès aux classes Java.

System action:

L'opération ne peut pas aboutir sans la bibliothèque de plug-in VMware
vCloud Suite.

User response:

Vérifiez que le fichier JAR de la bibliothèque de plug-in VMware vCloud
Suite 'piVcloudSuiteJwrapper.jar' se trouve dans le dossier 'plugins' et
que les autres fichiers JAR se trouvent dans 'plugins/sdk' dans le
dossier d'installation du client, ou désactivez l'option client
'VMTAGDATAMOVER'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2643I

Une sauvegarde à la demande de la machine virtuelle
'nom-machine_vrituelle' est en cours d'exécution. La machine virtuelle
est configurée avec la catégorie 'exclude-category' et la balise
'exclude-tag'.



Explanation:

L'option client 'VMTAGDATAMOVER' est activée afin que les balises et les
catégories IBM puissent être appliquées aux machines virtuelles, mais la
sauvegarde à la demande se substitue au paramètre de balise pour
l'exclusion.

System action:

L'opération de sauvegarde se poursuit.

User response:

Aucune action n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2644I

La machine virtuelle 'nom_mv' n'est pas configurée avec une balise
'exclude-category' et ne peut être sauvegardée que par un dispositif de
transfert de données par défaut. La machine virtuelle sera exclue de
l'opération de sauvegarde planifiée.



Explanation:

L'option 'VMTAGDATAMOVER' est activée afin que les balises et les
catégories IBM puissent être appliquées aux machines virtuelles. Le
dispositif de transfert de données actif n'étant pas le dispositif de
transfert de données par défaut, il ne peut pas exécuter l'opération de
sauvegarde.

System action:

La machine virtuelle est exclue de l'opération de sauvegarde planifiée.

User response:

Si vous voulez inclure la machine virtuelle dans des sauvegardes
planifiées, affectez une balise de dispositif de transfert de données à
la machine virtuelle ou assurez-vous qu'un dispositif de transfert de
données est configuré en tant que dispositif de transfert de données par
défaut à l'aide de l'option VMTAGDEFAULTDATAMOVER.

------------------------------------------------------------------------
ANS2649E

Aucun nom de planning n'a été fourni.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du traitement. L'option TAGSCHEDULE était
manquante ou la valeur du paramètre était incorrecte.

System action:

Le processus de rééquilibrage s'est terminé.

User response:

Fournissez un planning valide avec l'option TAGSCHEDULE, puis renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2650E

Le processus n'a pas l'option VMTAGDATAMOVER spécifiée.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du traitement. L'option VMTAGDATAMOVER
doit être présente dans le fichier d'option.

System action:

Le processus de rééquilibrage s'est terminé.

User response:

Pour utiliser cette fonction, employez un dispositif de transfert de
données configuré en tant que dispositif de transfert de données balisé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2651E

L'option ASNODENAME doit être fournie pour rééquilibrer un planning
VMware.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du traitement. Un problème s'est produit
lors du traitement de l'option ASNODENAME ou l'option n'a pas été
fournie dans la commande.

System action:

Le processus de rééquilibrage s'est terminé.

User response:

Pour utiliser cette fonction, employez un dispositif de transfert de
données configuré en tant qu'agent proxy pour un centre de données.

------------------------------------------------------------------------
ANS2659I

nombre_dispositifs_transfert_données dispositifs de transfert de données
sont affectés au planning nom-planning.



Explanation:

Comme moins de deux dispositifs de données sont affectés à ce planning,
l'affectation de balises de transfert de données n'a pas été possible.

System action:

Aucune.

User response:

Utilisez l'interface graphique de vCenter pour affecter manuellement un
dispositif de transfert de données à ce planning.

------------------------------------------------------------------------
ANS2666S

Les volumes source ou cible sont dupliqués. Le même volume est monté sur
plusieurs chemins de volume.



Explanation:

Cette erreur peut survenir lorsqu'un volume source est monté sur
plusieurs chemins de volume, par exemple, un identificateur d'unité et
un ou plusieurs répertoires de point de montage. IBM Spectrum Protect
utilise le chemin de volume pour conserver une trace des informations de
sauvegarde dans sa base de données de sauvegardes interne et ne peut
pas, par conséquent, sauvegarder ce volume avec un chemin en doublon.
Consultez les informations supplémentaires dans le journal des erreurs.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas sélectionner le volume.

User response:

Supprimez les dernières images instantanées créées car elles ne sont pas
gérées par IBM Spectrum Protect. Vous devez démonter le chemin de volume
en doublon afin d'obtenir un seul point de montage pour un même volume
source. Redémarrez IBM Spectrum Protect puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2667I

L'opération d'analyse a été effectuée avec succès.



Explanation:

La machine virtuelle a été analysée avec succès.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2668E

L'opération d'analyse a échoué en raison d'une erreur inattendue.



Explanation:

Une erreur inattendue s'est produite lors des opérations d'analyse de
l'invité.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2669I

La plateforme du système d'exploitation invité n'est pas prise en
charge.



Explanation:

Le système d'exploitation de la machine virtuelle n'a pas été pris en
charge par l'opération d'analyse.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2670I

Le répertoire distant de l'invité est utilisé par une autre application.



Explanation:

L'opération d'analyse n'a pas pu copier les fichiers dans le répertoire
distant car le répertoire est utilisé par une autre application.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Assurez-vous que le répertoire distant est déverrouillé. Replanifiez
ensuite l'opération d'analyse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2671I

Le nom de machine virtuelle est introuvable sur le serveur VMware.



Explanation:

Aucune

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2672W

Le nom d'hôte associé au nom de machine virtuelle spécifié est
introuvable.



Explanation:

La machine virtuelle n'est peut-être pas en cours d'exécution et n'a
peut-être pas d'adresse IP statique.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Assurez-vous que l'invité est configuré correctement. Replanifiez
ensuite l'opération d'analyse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2673I

Un nom de machine virtuelle en doublon a été détecté.



Explanation:

Aucune

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2674I

La machine virtuelle n'est pas connectée au serveur ESX.



Explanation:

Aucune

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2675E

Proxy rejeté : les droits en tant que proxy n'ont pas été accordés pour
le noeud de dispositif de transfert de données spécifié.



Explanation:

L'analyse de la machine virtuelle a échoué.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

L'administrateur de serveur IBM Spectrum Protect doit accorder des
droits en tant que proxy pour ce noeud. Voir la commande
d'administration "Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS2676W

Les données d'identification du système d'exploitation invité sont
introuvables.



Explanation:

L'opération d'analyse de l'invité requiert des données d'identification
de système d'exploitation valides.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Assurez-vous que les données d'identification du système d'exploitation
invité sont définies. Replanifiez ensuite l'opération d'analyse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2677W

Les données d'identification du système d'exploitation invité ne sont
pas valides.



Explanation:

L'opération d'analyse de l'invité requiert des données d'identification
de système d'exploitation valides.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Assurez-vous que les données d'identification du système d'exploitation
invité sont définies. Replanifiez ensuite l'opération d'analyse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2678I

La machine invitée est hors tension.



Explanation:

Aucune

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2679I

VMware Tools sur la machine invitée n'est pas en cours d'exécution.



Explanation:

Aucune

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2680I

La version de VMware Tools installée sur la machine invitée n'est pas
récente.



Explanation:

Aucune

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2681W

L'hôte ESX ou la version du vCenter n'est pas pris en charge.



Explanation:

L'hôte ESX ou vCenter est une version de niveau inférieur.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Reportez-vous à la documentation produit pour connaître les versions ESX
et vCenter prises en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS2682I

Les données d'identification de l'invité disposent de droits
insuffisants.



Explanation:

Aucune

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2683W

Impossible de communiquer avec l'hôte distant.



Explanation:

Ce problème de communication est causé par des erreurs réseau ou par
l'hôte qui ne répond pas.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Vérifiez que le réseau et la connexion hôte sont correctement
configurés. Replanifiez ensuite l'opération d'analyse.

------------------------------------------------------------------------
ANS2684I

L'agent d'opération de l'invité n'a pas pu être contacté.



Explanation:

Aucune

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2685I

La machine virtuelle est un modèle.



Explanation:

Les modèles de machine virtuelle ne sont pas pris en charge par
l'opération d'analyse.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS2686E

Erreur d'initialisation de l'analyse de machine virtuelle.



Explanation:

L'opération d'analyse de machine virtuelle a rencontré une erreur lors
de l'initialisation.

System action:

Le processus d'analyse s'arrête pour cette machine virtuelle. La machine
virtuelle suivante du centre de données va être traitée.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs et la trace
du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2687W

La machine virtuelle nom_MV contient un ou plusieurs disques qui
dépassent la taille maximale définie par l'option VMMAXVIRTUALDISKS.
Vous pouvez utiliser l'option VMMAXVIRTUALDISKS pour changer la taille
maximale ou spécifier l'option -VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes afin d'exclure
ces disques de la sauvegarde.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect n'effectue pas de sauvegarde de disques
VMDK qui dépassent la taille maximale.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Utilisez l'option VMMAXVIRTUALDISKS pour changer la taille maximale ou
spécifiez l'option -VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes pour exclure ces disques
de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2688E

La restauration d'une machine virtuelle Hyper-V sauvegardée avec une
sauvegarde incrémentielle permanente n'est pas autorisée sur un hôte
Windows 2008 ou Windows 2008 R2. La restauration doit être effectuée sur
un hôte Hyper-V Windows 2012 ou version ultérieure.



Explanation:

Une machine virtuelle Hyper-V sauvegardée avec le type de sauvegarde
incrémentielle permanente ne peut être restaurée que sur un hôte Hyper-V
Windows 2012 ou version ultérieure.

System action:

L'opération de restauration ne démarre pas.

User response:

Relancez l'opération avec un hôte Hyper-V Windows 2012 ou version
ultérieure.

------------------------------------------------------------------------
ANS2689E

Une commande Hyper-V command subcommand a été spécifiée, mais le rôle
Hyper-V n'est pas activée sur le système hôte.



Explanation:

Le rôle Hyper-V doit être activé sur le système hôte sur lequel
l'opération Hyper-V intervient. Ce rôle n'est pas activé sur le système
en cours.

System action:

L'opération ne démarre pas.

User response:

Réessayez l'opération à partir d'un hôte sur lequel Hyper-V est activé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2690E

Une commande Hyper-V BACKUP VM avec mode IFFULL ou IFINCR a été
spécifiée mais le fichier de licence Data Protection for Microsoft
Hyper-V n'existe pas ou n'est pas valide.



Explanation:

Le fichier de licence Data Protection for Microsoft Hyper-V est requis
pour soumettre des commandes Hyper-V BACKUP VM avec le mode IFFULL ou
IFINCR. Vérifiez que le fichier Data Protection for Microsoft Hyper-V
est installé.

System action:

La sauvegarde ne démarre pas.

User response:

Relancez l'opération depuis un hôte sur lequel le fichier de licence
Data Protection for Microsoft Hyper-V est installé. Vous pouvez aussi
lancer la commande BACKUP VM en spécifiant le mode FULL.

------------------------------------------------------------------------
ANS2691E

Une commande Hyper-V BACKUP VM avec mode FULL a été spécifiée mais le
fichier de licence Data Protection for Microsoft Hyper-V existe. Vous
devez spécifier le mode IFFULL ou le mode IFINCR.



Explanation:

Les commandes Hyper-V BACKUP VM avec mode FULL ne sont pas autorisées
sur des hôtes sur lesquels le fichier de licence Data Protection for
Microsoft Hyper-V est installé. Spécifiez à la place la commande BACKUP
VM avec le mode IFFULL ou IFINCR.

Si vous devez lancer la commande BACKUP VM avec le mode FULL, vous devez
désinstaller le fichier de licence Data Protection for Microsoft
Hyper-V. Toutefois cette désinstallation invalide la chaîne de
sauvegarde IFINCR. Par conséquent, une opération IFFULL est effectuée si
le fichier de licence Data Protection for Microsoft Hyper-V est
réinstallé.

System action:

La sauvegarde ne démarre pas.

User response:

Réessayez l'opération en spécifiant le mode IFFULL ou IFINCR.

------------------------------------------------------------------------
ANS2692E

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'espace fichier
pour la machine virtuelle (nom_VM).



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'espace fichier
pour la machine virtuelle spécifiée.

System action:

La sauvegarde de cette machine virtuelle a échoué. Le processus de
sauvegarde peut se poursuivre avec d'autres machines virtuelles.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour savoir comment résoudre ce
problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS2693E

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'espace fichier
pour la machine virtuelle (nom_VM). Un espace fichier portant le même
nom est en cours de suppression.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'espace fichier
pour la machine virtuelle spécifiée. Un espace fichier portant le même
nom est en cours de suppression sur le serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

La sauvegarde de cette machine virtuelle a échoué. Le processus de
sauvegarde peut se poursuivre avec d'autres machines virtuelles.

User response:

Attendez que la suppression de l'espace fichier soit finie et exécutez à
nouveau la commande de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2694W

La protection d'application est activée pour la machine virtuelle nom_MV
; toutefois, cette machine virtuelle contient un ou plusieurs disques
qui dépassent la taille maximale de 2 To autorisée pour les opérations
de protection d'application. La protection d'application doit être
désactivée pour pouvoir sauvegarder cette machine virtuelle.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect n'effectue pas de sauvegarde de disques
VMDK qui dépassent 2 To quand la protection d'application est utilisée.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

La protection d'application doit être désactivée pour pouvoir
sauvegarder la machine virtuelle indiquée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2695W

Le mode de sauvegarde intégrale périodique est utilisé ; toutefois, la
machine virtuelle nom_MV contient un ou plusieurs disques qui dépassent
la taille maximale de 2 To autorisée pour le mode de sauvegarde
intégrale périodique. Vous pouvez utiliser l'option
-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes pour exclure ces disques de la sauvegarde ou
adopter le mode de sauvegarde incrémentielle permanente.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect n'effectue pas de sauvegarde de disques
VMDK qui dépassent 2 To quand le mode de sauvegarde intégrale périodique
est utilisé.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Utilisez l'option -VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes pour exclure ces disques de
la sauvegarde ou adoptez le mode de sauvegarde incrémentielle
permanente.

------------------------------------------------------------------------
ANS2696E

Des fichiers de contrôle ou de données ont été trouvés pour la
compression mais pas pour le dédoublonnage pour la machine virtuelle nom
de la machine virtuelle.



Explanation:

Lors d'une opération de vérification, le dispositif de transfert de
données a détecté qu'un ou plusieurs fichiers de contrôle ou de données
sur le serveur étaient compressés, mais pas dédoublonnés. Cet état n'est
pas valide car les données compressées, mais non dédoublonnées, ne
peuvent pas être récupérées. Une sauvegarde incrémentielle intégrale
permanente de la machine virtuelle est nécessaire pour que les
sauvegardes incrémentielles intégrales permanentes puissent reprendre.

System action:

L'opération de sauvegarde de cette machine virtuelle va continuer avec
l'option VMVERIFYIFAction.

User response:

Effectuez une sauvegarde intégrale pour cette machine virtuelle ou
utilisez l'option VMVERIFYAction pour forcer sa mise en oeuvre.

------------------------------------------------------------------------
ANS2697E

Impossible de restaurer la machine virtuelle, car le magasin de données
"magasindedonnées" n'existe pas ou est inactif.



Explanation:

Le magasin de données référencé par la machine virtuelle pendant sa
sauvegarde n'existe pas ou est inactif sur l'hôte ESX/ESXi vers lequel
vous effectuez la restauration de la machine virtuelle.

System action:

Impossible de restaurer la machine virtuelle.

User response:

Recherchez les magasins de données manquants ou spécifiez l'option
-datastore sur la commande de restauration de la machine virtuelle pour
indiquer un magasin de données existant vers lequel restaurer les
fichiers de machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2698E

L'opération d'image instantanée a échoué.



Explanation:

Si vous effectuez une opération basée sur une image instantanée VSS ou
LVSA, il se peut que l'image instantanée ne soit pas assez grande pour
contenir tous les changements apportés au système de fichiers après la
création de l'image instantanée. Ceci a pu invalider l'image instantanée
et empêcher par conséquent sa lecture par le client IBM Spectrum
Protect.

System action:

L'opération requise est arrêtée.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client pour des messages
supplémentaires liés à ces erreurs. Exécutez les mesures correctives
indiquées par les messages, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2699W

L'importation de la machine virtuelle nom_mv a échoué pour la vApp
nom_vapp.



Explanation:

L'opération d'importation d'une machine virtuelle de vSphere à une vApp
vCloud a échoué.

System action:

La restauration de la vApp se poursuit.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les informations expliquant
pourquoi la machine virtuelle n'a pas été importée. Relancez ensuite
l'opération. Si le problème persiste, visitez le site IBM Support Portal
pour obtenir plus d'informations à l'adresse suivante :
http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2700E

La restauration de la machine virtuelle nom_mv de la vApp nom_vapp est
impossible. Il n'existe aucune donnée de sauvegarde de la machine
virtuelle.



Explanation:

Lors de la restauration de la vApp, une machine virtuelle existant dans
la version restaurée de la vApp n'a pas pu être restaurée, car elle n'a
pas été sauvegardée avec succès.

System action:

L'opération de restauration va avoir lieu et va tenter de restaurer les
données de sauvegarde disponibles de la vApp.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs du client les messages
susceptibles d'indiquer la cause de l'échec de sauvegarde de la machine
virtuelle spécifiée. Contactez le support technique de IBM Spectrum
Protect pour obtenir une aide supplémentaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2701E

L'opération de base de données demandée a échoué, consultez le journal
des erreurs pour toute information complémentaire.



Explanation:

Le traitement s'arrête.

System action:

Réservé.

User response:

Dans le journal des erreurs, recherchez des informations relatives à cet
échec et effectuez les interventions nécessaires.

------------------------------------------------------------------------
ANS2704E

Erreur : La version du serveur vCenter est antérieure à celle de l'hôte
ESX ou l'ID utilisateur spécifié par l'option VMCUser ne dispose pas des
droits requis pour effectuer l'opération.



Explanation:

vCenter a renvoyé une erreur indiquant un problème lié à la licence.
Cette erreur peut se produire lorsque la version du serveur vCenter est
antérieure à celle de l'hôte ESX. La version du serveur vCenter doit
être identique (ou ultérieure) à celle de l'hôte ESX. Cette erreur peut
également se produite lorsque l'ID utilisateur spécifié par l'option
VMCUser ne dispose pas des droits suffisants pour effectuer l'opération
ou si les droits n'ont pas été appliqués au niveau du serveur vCenter.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez sur le serveur vCenter est au niveau approprié et que l'ID
utilisateur spécifié par l'option VMCUser dispose des droits suffisants
pour effectuer l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2705S

Aucune partition Db2 UDB n'est disponible pour une restauration.



Explanation:

Aucune partition Db2 UDB n'est disponible sur le serveur IBM Spectrum
Protect pour une restauration. Cela est probablement dû au fait qu'une
sauvegarde précédente a été abandonnée avant la fin de son exécution. La
base de données Db2 UDB et les partitions sélectionnées ne peuvent pas
être restaurées.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Exécutez la commande QUERY DB2UDB de la commande client IBM Spectrum
Protect avec le paramètre -DETAIL avec la même base de données, le même
fichier et les mêmes critères de date pour voir si des partitions de
base de données sont disponibles pour une restauration. Vous pouvez
également restaurer la base de données Db2 UDB à partir d'une autre
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2706E

L'option VMBACKUPLOCATION=valeur n'est pas autorisée avec le type
d'opération de restauration 'type'.



Explanation:

Echec de l'opération.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Supprimez l'option VMBACKUPLOCATION de la ligne de commande et tentez à
nouveau l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2707W

La valeur BOTH a été spécifiée pour l'option VMBACKUPLOCATION. La
sauvegarde locale pour la machine virtuelle 'nom_mv' a échoué, mais la
sauvegarde sur le serveur a abouti.



Explanation:

La sauvegarde locale a échoué. La sauvegarde sur le serveur seulement a
abouti.

System action:

Le traitement est terminé.

User response:

Prenez contact avec votre administrateur système pour résoudre les
problèmes à l'origine de l'échec de la sauvegarde locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS2708E

Un ou plusieurs disques de la machine virtuelle 'nom_mv' ne se trouvent
pas dans un magasin de données à volumes virtuels. La sauvegarde locale
n'est pas autorisée. Si la valeur BOTH est spécifiée pour l'option
VMBACKUPLOCATION, la sauvegarde sur le serveur continue.



Explanation:

La sauvegarde locale n'est prise en charge que pour les machines
virtuelles qui se trouvent dans un magasin de données à volumes
virtuels.

System action:

Le traitement continue si VMBACKUPLOCATION=BOTH a été spécifié.

User response:

Pour effectuer une sauvegarde locale, prenez contact avec votre
administrateur système afin de reconfigurer la machine virtuelle, puis
relancez la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2709E

L'image instantanée de la machine virtuelle 'nom_mv' a été supprimée
après la sauvegarde.



Explanation:

L'image instantanée de la machine virtuelle a été supprimée par une
autre application ou un autre processus après la sauvegarde. Cette
suppression a endommagé la sauvegarde qui ne peut plus être restaurée ou
montée.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Supprimez la sauvegarde locale du serveur IBM Spectrum Protect pour
cette machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2710E

La machine virtuelle 'nom_mv' a été supprimée de l'inventaire.



Explanation:

La machine virtuelle a été supprimée de l'inventaire. Cette suppression
invalide toutes les sauvegardes locales.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Supprimez toutes les sauvegardes locales du serveur IBM Spectrum Protect
pour cette machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS2711E

L'image instantanée de la machine virtuelle 'nom-VM' a été supprimée
lors de la sauvegarde.



Explanation:

L'image instantanée de la machine virtuelle a été supprimée par une
autre application ou un autre processus lors de la sauvegarde. Cette
suppression endommage la sauvegarde, qui devient inutilisable.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Vérifiez qu'une autre application ou un autre processus ne supprime ou
modifie la machine virtuelle lors de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2712W

VMware Tools est en cours d'exécution sur la machine virtuelle 'nom',
mais sa version est obsolète.



Explanation:

Vous devez installer une version prise en charge de VMware Tools,
opérationnelle et récente, pour effectuer une sauvegarde de machine
virtuelle.

System action:

L'opération de sauvegarde échoue.

User response:

Vérifiez qu'une version prise en charge de VMware Tools est installée,
récente et opérationnelle. Ensuite, relancez l'opération de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2713E

La machine virtuelle nom_mv présente un état de connexion non valide
état. Par conséquent, elle ne peut pas être sauvegardée.



Explanation:

Si vous souhaitez accéder à une machine virtuelle et la sauvegarder,
elle doit être à l'état connecté.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Remettez la machine virtuelle à l'état connecté et relancez la
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2714W

La classe de gestion 'classe-gestion' spécifiée pour l'emplacement de
sauvegarde 'dest' est incorrecte. Le système utilisera la classe de
gestion par défaut.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect pour exécuter
l'utilitaire de configuration de DB2 UDB et spécifiez une classe de
gestion correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2715E

La machine virtuelle nom_mv est configurée en tant que machine virtuelle
tolérante aux pannes. Par conséquent, elle ne peut pas être sauvegardée.



Explanation:

vSphere n'autorise pas les images instantanées ou les sauvegardes de
machines virtuelles tolérantes aux pannes avec l'API vStorage for Data
Protection.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Pour sauvegarder une machine virtuelle tolérante aux pannes avec l'API
vStorage for Data Protection, vous devez d'abord désactiver la tolérance
aux pannes. A la fin de la sauvegarde, vous pouvez alors activer la
tolérance aux pannes.

------------------------------------------------------------------------
ANS2716E

Un processus de copie en arrière-plan est toujours en attente en local.
Aucune procédure de restauration ne peut être lancée avant la fin du
processus de copie en arrière-plan.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Attendez la fin du processus de copie en arrière-plan et relancez la
restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2717E

La définition multinoeud ne permet pas de supprimer ses propres fichiers
de sauvegarde du serveur.



Explanation:

Toutes les commandes DB2 UDB requièrent que la définition multinoeud
permette de supprimer ses propres fichiers de sauvegarde du serveur pour
que le référentiel de sauvegarde local fonctionne correctement avec le
référentiel de sauvegarde du serveur.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Demandez à l'administrateur IBM Spectrum Protect de mettre à jour la
définition multinoeud afin que vous puissiez supprimer vos fichiers de
sauvegarde du serveur. Par exemple, sur le client de la ligne de
commande d'administration IBM Spectrum Protect : dsmadmc update node
<nom multinoeud> backdelete=yes

------------------------------------------------------------------------
ANS2718W

La machine virtuelle nom_mv nécessite une consolidation d'image
instantanée.



Explanation:

Une consolidation d'image instantanée est nécessaire lorsqu'une image
instantanée est supprimée mais que son disque associé n'est pas renvoyé
vers le disque de base. Si la consolidation n'est pas effectuée, les
disques d'images instantanées risquent de croître et de saturer le
magasin de données.

System action:

La sauvegarde de machine virtuelle se poursuit.

User response:

Vous devez consolider les images instantanées de machine virtuelle
conformément aux instructions fournies dans la documentation VMware
vSphere appropriée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2719E

La sauvegarde précédente lancée le 'date à heure' et utilisant les
ressources requises pour une nouvelle sauvegarde est toujours en
attente.



Explanation:

Une nouvelle sauvegarde ne peut pas être lancée avant la fin de la
sauvegarde précédente.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Attendez que la précédente sauvegarde soit terminée avant de lancer une
nouvelle sauvegarde en local. Vous pouvez également utiliser une autre
valeur copyType pour réaliser une sauvegarde en local. La règle de
sauvegarde en local IBM Spectrum Protect permet de ne mettre en attente
qu'une copie complète et incrémentielle en arrière-plan à la fois, tant
que les ressources de sauvegarde en local sont réutilisées pour réaliser
une nouvelle version de sauvegarde. Une nouvelle sauvegarde en local met
donc en attente la copie en arrière-plan.

------------------------------------------------------------------------
ANS2720W

Echec de l'exécution de la commande 'commande'.



Explanation:

L'exécution d'une commande par IBM Spectrum Protect a échoué. Raison
possible : l'interpréteur de commandes est introuvable. Vérifiez les
variables d'environnement ComSpec et PATH, qui permettent de localiser
l'interpréteur de commandes. L'une de ces deux variables n'est pas
correctement ou pas du tout définie.

System action:

La commande ne s'exécute pas. Dans le cas contraire, le traitement tente
de se poursuivre.

User response:

Corrigez les variables d'environnement ComSpec et PATH qui permettent de
localiser l'interpréteur de commandes. Contactez votre administrateur
système si vous ne savez pas comment effectuer cette correction.

------------------------------------------------------------------------
ANS2721E

La machine virtuelle est dans un état de connexion non valide. Par
conséquent, elle ne peut pas être sauvegardée.



Explanation:

Une ou plusieurs sauvegardes de machine virtuelle ont échoué en raison
d'un état de connexion non valide. Si vous souhaitez accéder à une
machine virtuelle pour la sauvegarder, elle doit être à l'état connecté.

System action:

Le traitement est arrêté pour cette machine virtuelle.

User response:

Consultez la sortie de la console et les journaux d'erreurs pour en
déterminer la cause. Corrigez les problèmes éventuels et tentez de
sauvegarder les machines virtuelles ayant échoué.

------------------------------------------------------------------------
ANS2722E

Le référentiel local ne contient pas suffisamment d'espace pour terminer
cette sauvegarde.



Explanation:

Le référentiel local ne contient pas suffisamment d'espace pour réaliser
une image instantanée de cette opération de sauvegarde. Cette erreur se
produit si le nombre de versions locales conservées par la classe de
gestion est supérieur à l'espace alloué dans le référentiel local lors
de la configuration ou lorsque la configuration de l'application a été
modifiée de manière à ce que le précédent espace alloué soit
insuffisant.

System action:

Aucune.

User response:

Validez la configuration IBM Spectrum Protect en exécutant l'assistant
de configuration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2723E

La valeur UNDEF de l'option REAdstartsrecall n'est pas valide lorsque
l'option HSMBACKENDMODE est définie sur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

La valeur UNDEF de l'option REAdstartsrecall n'est valide que lorsque
l'option HSMBACKENDMODE est définie sur TSMFREE.

System action:

L'opération est arrêtée. Le fichier est ignoré.

User response:

Si l'option HSMBACKENDMODE est définie sur IBM Spectrum Protect,
définissez l'option REAdstartsrecall sur OUI ou NON.

------------------------------------------------------------------------
ANS2725E

La protection d'application IBM Spectrum Protect n'a pas pu inscrire le
fournisseur IBM Spectrum Protect VSS sur la machine virtuelle invitée
'VM'.



Explanation:

Les données d'identification de la machine virtuelle invitée spécifiées
sur le dispositif de transfert de données ne possèdent pas les
autorisations Windows requises pour la protection d'application.

System action:

Le traitement de sauvegarde de la machine virtuelle de protection
d'application s'arrête.

User response:

Assurez-vous que les données d'identification spécifiées pour la machine
virtuelle invitée possèdent les autorisations Windows requises pour
pouvoir sauvegarder la machine virtuelle de type protection
d'application. Le guide d'utilisation décrit les autorisations
nécessaires à la sauvegarde et à la restauration des données
d'application pour les serveurs Microsoft Exchange et Microsoft SQL.

------------------------------------------------------------------------
ANS2729E

La commande 'commande' du système d'exploitation a échoué ; code
retour=code-retour.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le code retour du système
d'exploitation. Exécutez cette commande manuellement pour contrôler si
la même erreur se produit.

------------------------------------------------------------------------
ANS2730E

La commande dsmmigrate ne parvient pas à obtenir la liste des noeuds IBM
Spectrum Scale.



Explanation:

La commande dsmmigrate ne parvient pas à obtenir la liste des noeuds IBM
Spectrum Scale en raison d'une erreur interne inattendue.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS2731E

La commande BACKUP VM a échoué car le fichier de licence de Data
Protection for VMware n'existe pas ou n'est pas valide.



Explanation:

Le fichier de licence de Data Protection for VMware est requis pour la
commande BACKUP VM.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Installez Data Protection for VMware ou le fichier de licence de Data
Protection for VMware, puis relancez la commande. Ou bien, relancez
l'opération depuis un hôte sur lequel le fichier de licence de Data
Protection for VMware est installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2732E

La commande BACKUP VM a échoué car le fichier de licence de Data
Protection for Microsoft Hyper-V n'existe pas ou n'est pas valide.



Explanation:

Le fichier de licence de Data Protection for Microsoft Hyper-V est
requis pour la commande BACKUP VM.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Installez Data Protection for Microsoft Hyper-V ou le fichier de licence
de Data Protection for Microsoft Hyper-V, puis relancez la commande. Ou
bien, relancez l'opération depuis un hôte sur lequel le fichier de
licence de Data Protection for Microsoft Hyper-V est installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2733E

Une opération nécessitant le service Windows Management Instrumentation
(WMI) a échoué avec l'erreur "errorstring". L'accès à un système VMI a
été refusé à IBM Spectrum Protect en raison de droits insuffisants.



Explanation:

Windows a refusé l'accès à une ressources, un objet ou une opération
Windows Management Instrumentation (WMI). Ce programme dispose de droits
insuffisants pour effectuer l'opération demandée.

System action:

Exécution d'une opération nécessitant le service Windows Management
Instrumentation.

User response:

Augmentez les droits affectés à IBM Spectrum Protect et réessayez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2734E

Une opération nécessitant le service Windows Management Instrumentation
(WMI) a échoué avec l'erreur "errorstring". L'interface de l'application
n'existe pas.



Explanation:

Cette erreur est survenue car les classes WMI (Windows Management
Instrumentation) ne sont pas ou ne sont plus enregistrées. Les classes
WMI sont enregistrées avec les fonctions Windows.

System action:

L'initialisation d'un objet WMI (Windows Management Instrumentation) a
échoué.

User response:

Enregistrez les classes WMI (Windows Management Instrumentation) de la
fonctionnalité Windows appropriée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2735W

Tous les rappels sélectifs et transparents sont bloqués en raison de
l'option HSMOPTIMIZEDRECALLONLY. Ce message ne sera pas émis à nouveau
au cours des prochaines 24 heures.



Explanation:

Si l'option HSMOPTIMIZEDRECALLONLY a pour valeur YES, seuls les rappels
optimisés sont autorisés.

System action:

Le rappel est bloqué.

User response:

Désactivez l'option HSMOPTIMIZEDRECALLONLY et redémarrez les démons HSM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2736E

L'agent distant du système de fichiers IBM Spectrum Protect distant a
renvoyé une réponse inattendue. verbe : verbe hôte distant : hôte code
retour : code-retour code motif : motif chaîne message : chaîne-msg



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en lui indiquant les
informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS2737W

Aucun des disques de la machine virtuelle n'est monté car ils ont tous
été exclus lors de la sauvegarde.



Explanation:

Aucun des disques de la machine virtuelle ne peut être monté car ils ont
tous été exclus lors de la sauvegarde ou parce que la machine virtuelle
ne contenait aucun disque.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Si les fichiers des systèmes de fichiers ou des volumes concernés
doivent être restaurés, assurez-vous qu'au moins un disque est inclus
dans la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2738W

'nom_fichier' ne peut pas être récupéré car il est actuellement utilisé
par processus.



Explanation:

Un autre processus, dsmmigrate ou dsmrecalld, utilise le fichier.

System action:

Le fichier n'est pas inclus pour la récupération.

User response:

Attendez que le fichier soit fermé et tentez à nouveau de le récupérer
si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS2739W

'nom_fichier' ne peut pas être récupéré car un processus de migration ou
un processus de rappel sur le noeud ID_noeud accède actuellement à ce
fichier.



Explanation:

Il se peut que le processus de migration soit exécuté sur un autre
noeud.

System action:

Le fichier n'est pas inclus pour la récupération.

User response:

Exécutez la récupération sur un autre noeud.

------------------------------------------------------------------------
ANS2740E

L'opération de restauration de la vApp a échoué.



Explanation:

L'opération de restauration de la vApp a échoué. Consultez le journal
des erreurs pour en savoir plus sur les causes de l'échec de
l'opération.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez la sortie de la console et les journaux d'erreurs pour plus de
détails sur le problème. Corrigez les erreurs éventuelles et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2741E

La récupération de l'objet 'nom_fichier' a échoué.



Explanation:

Une erreur est survenue alors que la commande dsmmigrate tentait de
récupérer le fichier.

System action:

Le fichier n'est pas inclus pour la récupération.

User response:

Consultez le journal des erreurs du client pour plus de messages
concernant cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS2742W

Le fichier 'nom_fichier' n'est pas inclus pour la récupération.



Explanation:

Le fichier n'est pas inclus pour la récupération car : 1) Il s'agit d'un
fichier résident. 2) Le processus de migration/rappel est en cours
d'exécution et utilise le fichier. 3) Les informations de reprise sur
incident sont introuvables et le fichier ne peut pas être récupéré. 4)
Des informations de reprise sur incident ont été trouvées sur différents
noeuds IBM Spectrum Scale et il est difficile de déterminer quelles sont
celles à utiliser.

System action:

Le fichier n'est pas inclus pour la récupération.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2744I

TESTFLAG Db2 activée avec la valeur 'valeur'.



Explanation:

Aucune.

System action:

Ce message est fourni à titre indicatif.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2745E

Impossible de trouver un disque virtuel affecté à la machine virtuelle
Hyper-V 'nom_machine_virtuelle.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect a détecté qu'une machine virtuelle a
affecté un disque inaccessible. Le disque a pu être déplacé ou supprimé.
Impossible de prendre un instantané lorsque le disque est introuvable.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu trouver un disque virtuel au chemin
affecté.

User response:

Vérifiez que le disque virtuel n'a pas été déplace ou supprimé et mettez
la configuration de la machine virtuelle à jour afin qu'elle
correspondent aux changements apportés au système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS2746E

Un disque virtuel affecté à la machine virtuelle Hyper-V
"virtualmachinename" est au format VHD ou possède un format non valide.
Seuls les disques virtuels au format VHDX peuvent être sauvegardés.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect a détecté qu'une machine virtuelle a
affecté un disque au format VHD ou dans un format non reconnaissable ou
non pris en charge. Si le disque est au format VHDS, il peut être
endommagé.

System action:

IBM Spectrum Protect a détecté un disque virtuel au format VHD ou dans
un format non reconnaissable lors de la préparation d'une sauvegarde
d'une machine virtuelle.

User response:

Si le disque virtuel est au format VHD, il existe différentes options :
supprimez le VHD de la machine virtuelle, convertissez le disque virtuel
du format VHD au format VHDX ou ajustez DOMAIN.VMFULL afin d'ignorer la
machine virtuelle dans la sauvegarde. Si le disque est au format VDHX,
vérifiez que le disque n'est pas altéré.

------------------------------------------------------------------------
ANS2747E

Un disque virtuel AVHDX affecté à la machine virtuelle Hyper-V
"virtualmachinename" ne trouve pas le disque parent. Les instantanés ne
peuvent être pris que si le parent peut être trouvé.



Explanation:

Le format AVHDX spécifie une zone interne, qui pointe vers un fichier
AVHDX ou VHDX parent. Si le parent est introuvable, le disque n'est pas
valide et l'instantané échoue.

System action:

Le processus a détecté un fichier AVHDX associé à une machine virtuelle
et a tenté de cherche le fichier AVHDX ou VHDX parent.

User response:

Vérifiez que le fichier AVHDX ou VHDX parent existe toujours et qu'il
n'a pas été déplacé ou supprimé. Renvoyez le fichier AVHDX parent et/ou
le fichier VHDX parent.

------------------------------------------------------------------------
ANS2748E

Un disque virtuel affecté à une machine virtuelle Hyper-V
"virtualmachinename" dépasse la limite de capacité maximale. Le client
IBM Spectrum Protect ne peut pas sauvegarder les machines virtuelles
avec des disques qui dépassent la limite de 2 To.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect a détecté qu'une machine virtuelle a
affecté un disque dont la capacité dépasse 2 To. Les disques virtuels
qui dépassent 2 To ne sont pas pris en charge pour le moment par les
sauvegardes incrémentielles permanentes.

System action:

IBM Spectrum Protect a détecté un disque virtuel dont la capacité
dépasse 2 To sur une machine virtuelle prévue pour la sauvegarde.

User response:

Il existe différentes options : supprimez le disque de la machine
virtuelle, réduisez le disque en dessous de 2 To, copiez les données sur
un disque virtuel avec une capacité inférieure à 2 To. Même si la
sauvegarde incrémentielle n'est pas disponible, le type de sauvegarde
intégrale est compatible avec les disques dont la capacité dépasse 2 To.

------------------------------------------------------------------------
ANS2749E

Consultez la note technique Microsoft KB2771882. Un disque virtuel
affecté sur la machine virtuelle Hyper-V "virtualmachinename" contient
des fichiers qui se trouvent sur un volume partagé en cluster et des
volumes locaux. Il est impossible de créer un instantané d'une machine
virtuelle dans cette configuration.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect a détecté qu'une machine virtuelle
comporte des fichiers impliqués dans l'instantané sur les deux volumes
locaux et les volumes partagés en cluster. La tentative de créer un
instantané d'une machine virtuelle dans cette configuration entraîne
toujours un échec. Cette erreur est documentée dans la note technique
Microsoft KB2771882.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect a détecté que la machine virtuelle
comporte des fichiers sur des volumes locaux et des volumes partagés en
cluster avant la création d'un instantané.

User response:

Vérifiez que tous les disques et les fichiers de configuration se
trouvent sur des volumes locaux ou des volumes partagés en cluster. Si
nécessaire, effectuez une migration du stockage pour déplacer les
disques et/ou les fichiers de configuration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2750E

La machine virtuelle Hyper-V 'nom machine virtuelle' est actuellement
l'objet d'une des opérations suivantes : * Création d'un instantané
local * Application d'un instantané local * Suppression d'un instantané
local * Exportation d'une machine virtuelle * Migration d'une machine
virtuelle * Instantané VSS (Volume Snapshot Service) * Restauration *
Fusion de disques de différences. Les opérations ci-dessus empêchent de
créer un instantané VSS Hyper-V. Attendez que l'opération soit terminée
ou annulez pour effectuer une sauvegarde.



Explanation:

Certaines tâches de gestion des machines virtuelles interfèrent avec un
instantané VSS d'une machine virtuelle. L'une de ces opérations a été
détectée lors d'une demande de sauvegarde.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect a détecté qu'une opération empêchant la
création d'un instantané VSS est en cours sur la machine virtuelle.

User response:

Annulez ou attendez que la tâche de gestion de la machine virtuelle en
cours soit terminée, puis réessayez la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2751E

La commande RESTORE VM a échoué car le fichier de licence de Data
Protection for VMware n'existe pas ou n'est pas valide.



Explanation:

Le fichier de licence de Data Protection for VMware est requis pour la
commande RESTORE VM.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Installez Data Protection for VMware ou le fichier de licence de Data
Protection for VMware, puis relancez la commande. Ou bien, relancez
l'opération depuis un hôte sur lequel le fichier de licence de Data
Protection for VMware est installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2752E

La commande RESTORE VM a échoué car le fichier de licence de Data
Protection for Microsoft Hyper-V n'existe pas ou n'est pas valide.



Explanation:

Le fichier de licence de Data Protection for Microsoft Hyper-V est
requis pour la commande BACKUP VM.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Installez Data Protection for Microsoft Hyper-V ou le fichier de licence
de Data Protection for Microsoft Hyper-V, puis relancez la commande. Ou
bien, relancez l'opération depuis un hôte sur lequel le fichier de
licence de Data Protection for Microsoft Hyper-V est installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS2753I

Etablissement d'une communication inter-client avec le ou les noeuds
noeud.



Explanation:

Aucune.

System action:

Ce message est fourni à titre indicatif.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2785I

Collecte des données de configuration Db2 en cours pour la restauration
de type 'type'.



Explanation:

Aucune.

System action:

Ce message est fourni à titre indicatif.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2790E

Erreur lors de l'accès à la machine virtuelle de stockage 'nom_svm' sur
le gestionnaire de fichiers NetApp 'nom_gestionnaire_fichiers'.



Explanation:

Impossible d'accéder à la machine virtuelle de stockage spécifiée sur le
gestionnaire de fichiers. Assurez-vous qu'elle est en cours d'exécution
sur le gestionnaire de fichiers et qu'elle a été correctement associée
au gestionnaire par le biais de la commande NETAPPSVM.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que la machine virtuelle de stockage est en cours
d'exécution sur le gestionnaire de fichiers spécifié et que
l'association entre le gestionnaire et la machine a été correctement
définie à l'aide de la commande dsmc set netappsvm.

------------------------------------------------------------------------
ANS2798E

Impossible de lancer une session depuis le poste du client 'nom-poste'
en multiposte 'multiposte' vers le client à l'adresse
'adresse-ip:port-ip'. Le code retour est rc.



Explanation:

Aucune.

System action:

Ce message est fourni à titre indicatif.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2799E

Une erreur s'est produite lors d'une session avec un autre client. Pour
plus d'informations, consultez le journal des erreurs.



Explanation:

Ce message est réservé pour DB2 UDB.

System action:

Réservé.

User response:

Ce message est réservé pour DB2 UDB.

------------------------------------------------------------------------
ANS2800W

Aucun processus IBM Spectrum Protect n'a été détecté.



Explanation:

La commande QUERY PIDS n'a pas pu identifier de processus IBM Spectrum
Protect connus exécutés sur le système. Si l'option -FILTER a été
utilisée, il n'a été trouvé aucun processus correspondant à la
spécification de filtre.

System action:

Aucune.

User response:

Si vous devez utiliser l'utilitaire dsmtrace pour activer ou désactiver
la fonction de trace pour un processus client en cours d'exécution,
veillez à ce que le client fonctionne. Si vous avez utilisé l'option
-FILTER, relancez la commande avec une autre spécification de filtre.
Vous pouvez entrer -FILTER=* pour afficher tous les processus exécutés
sur le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS2801E

L'utilitaire dsmtrace n'est pas parvenu à se connecter au processus
spécifié.



Explanation:

Ce message intervient généralement lorsque l'ID processus n'est pas
actif.

System action:

Aucune.

User response:

Si vous devez utiliser l'utilitaire dsmtrace pour activer ou désactiver
la fonction de trace pour un processus client en cours d'exécution,
veillez à ce que le client fonctionne. Utilisez la commande QUERY PIDS
de l'utilitaire dsmtrace pour identifier les processus client en cours
d'exécution, puis relancez la commande une nouvelle fois.

------------------------------------------------------------------------
ANS2802I

La fonction de trace a été désactivée.



Explanation:

Aucune.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2803E

La fonction de trace n'a pas pu être désactivée.



Explanation:

Un incident s'est produit au moment de désactiver la fonction de trace
pour le processus spécifié. Ce message est généralement précédé ou suivi
d'autres messages plus spécifiques.

System action:

Aucune modification n'a été apportée à l'état de la fonction de trace du
processus spécifié.

User response:

Pour plus d'informations sur cet incident, passez en revue les messages
qui précèdent ou suivent immédiatement ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS2804W

La fonction de trace est déjà activée. Les options -TRACEFILE, -TRACEMAX
et -TRACESEGSIZE sont ignorées.



Explanation:

Lorsque la fonction de trace est déjà activée pour un processus client,
seule l'option -TRACEFLAGS est effective.

System action:

Les options -TRACEFLAGS sont définies dans le processus client. Les
options -TRACEFILE, -TRACEMAX et -TRACESEGSIZE sont ignorées.

User response:

Si vous devez modifier les paramètres -TRACEFILE, -TRACEMAX ou
-TRACESEGSIZE, vous devez tout d'abord utiliser la commande DISABLE de
l'utilitaire dsmtrace pour désactiver la fonction de trace pour le
processus client. Ensuite, exécutez la commande ENABLE de l'utilitaire
dsmtrace pour configurer les paramètres de trace souhaités. S'il n'est
pas nécessaire de modifier ces paramètres, ce message peut être ignoré.

------------------------------------------------------------------------
ANS2805I

La fonction de trace a été activée.



Explanation:

Aucune.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS2806E

La fonction de trace n'a pas pu être activée.



Explanation:

Un incident s'est produit au moment d'activer la fonction de trace pour
le processus spécifié. Ce message est généralement précédé ou suivi
d'autres messages plus spécifiques.

System action:

Aucune modification n'a été apportée à l'état de la fonction de trace du
processus spécifié.

User response:

Pour plus d'informations sur cet incident, passez en revue les messages
qui précèdent ou suivent immédiatement ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS2807E

Vous avez entré un nombre de paramètres incorrect pour la commande nom
de commande.



Explanation:

La commande a été spécifiée avec un nombre de paramètres trop faible ou
trop important.

System action:

La commande n'a pas été traitée.

User response:

Relancez la commande avec le nombre de paramètres qui convient. Tapez
\"dsmtrace help\" pour afficher plus d'informations sur la syntaxe de la
commande dsmtrace.

------------------------------------------------------------------------
ANS2808W

La sauvegarde incrémentielle par différence d'image instantanée n'a pas
localiser l'image instantanée de base enregistrée 'regbase-name' sur le
volume de gestionnaire de fichiers NetApp/N-Series 'volume-name'.
L'image instantanée 'olderbase-name' est utilisée comme image
instantanée de base.



Explanation:

La sauvegarde incrémentielle par différence d'image instantanée n'a pas
pu localiser l'image instantanée de base enregistrée spécifiée sur le
volume du gestionnaire de fichiers NetApp/N-Series spécifié. L'image
instantanée existante la plus récente est plus vieille que l'image
instantanée de base enregistrée utilisée comme image instantanée de base
actuelle.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS2809E

L'ID de sauvegarde 'IDsauvegarde:' du fichier en entrée ne correspond
pas au nom de la machine virtuelle 'nommv:' en cours de restauration.



Explanation:

Il existe une divergence entre l'ID de la sauvegarde et le nom de la
machine virtuelle spécifié dans le fichier en entrée

System action:

La machine virtuelle ne peut pas être restaurée.

User response:

Confirmez que l'ID de sauvegarde spécifié correspond au nom de la
machine virtuelle que vous tentez de restaurer en exécutant à nouveau la
commande inquire_detail et en apportant les corrections nécessaires
avant de retenter la restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2810E

Le fichier en entrée IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
'fichier en entrée:' semble être vide.



Explanation:

Lors du traitement du fichier en entrée, aucun élément exploitable n'a
été trouvé.

System action:

L'opération ne peut pas continuer avec une liste vide.

User response:

Vérifiez que le fichier en entrée n'est pas vide et que son entrée est
valide. Si le fichier n'est pas vide, il est possible qu'une erreur se
soit produite lors de la lecture du fichier. Veuillez consulter le
journal des erreurs pour repérer des erreurs rencontrées au cours de la
lecture du fichier. Si des erreurs sont détectées, apportez les
corrections nécessaires avant de retenter l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2811E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments n'a pas pu trouver un
agent de dispositif de transfert de données convenable pour le noeud de
centre de données 'nom de noeud du centre de données'.



Explanation:

Lors du traitement des relations proxy avec le noeud de centre de
données spécifié, aucune correspondance de dispositif de transfert de
données appropriée n'a été détectée.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans dispositif de transfert de
données valide.

User response:

Rapprochez-vous de votre administrateur IBM Spectrum Protect pour vous
assurer que les noeuds de votre centre de données ont accordé des droits
en tant que proxy à vos noeuds de dispositif de transfert de données.

------------------------------------------------------------------------
ANS2812E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments n'a pas pu trouver le
noeud de dispositif de transfert de données nommé 'nom de noeud du
dispositif de transfert de données' sur le serveur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Lors du traitement des relations proxy avec le noeud de centre de
données et le noeud de dispositif de transfert de données spécifiés,
aucune correspondance de nom de noeud de dispositif de transfert de
données appropriée n'a été détectée.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans un nom de noeud de dispositif de
transfert de données valide.

User response:

Assurez-vous que le nom de noeud de dispositif de transfert de données
spécifié est un nom de noeud IBM Spectrum Protect valide et que le noeud
possède les bonnes relations de proxy.

------------------------------------------------------------------------
ANS2813E

Le serveur IBM Spectrum Protect a renvoyé une adresse réseau ou un
numéro de port vide pour "nom de poste du dispositif de transfert de
données".



Explanation:

Lors de l'interrogation du serveur IBM Spectrum Protect pour connaître
l'adresse réseau et le numéro de port du dispositif de transfert de
données, le serveur a renvoyé zéro pour l'une des valeurs.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans une adresse réseau et un numéro
de port de dispositif de transfert de données valides.

User response:

Cette erreur est généralement liée au non-démarrage du noeud de
dispositif de transfert de données. Connectez-vous à l'hôte du
dispositif de transfert de données, et démarrez ou redémarrez le service
DSMCAD, puis réessayez la commande IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments. Si le problème persiste, rapprochez-vous de votre
administrateur de serveur IBM Spectrum Protect pour inspecter le journal
d'activité du serveur IBM Spectrum Protect et identifier le problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS2814E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté une erreur lors
de l'analyse syntaxique du fichier en entrée 'fichier en entrée'. Le
'spécificateur' semble être vide ou non valide.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique du fichier en entrée, une erreur s'est
produite.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre sans des spécifications de machine
virtuelle valides.

User response:

Cette erreur est généralement liée au fait qu'un nom de machine
virtuelle ou un autre identificateur est vide. Veuillez vérifier que la
syntaxe du fichier en entrée est correcte pour toutes les entrées et que
les noms de machine virtuelle ne sont pas vides, puis retentez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2815E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté une erreur lors
de l'analyse syntaxique de 'lire en ligne' depuis le fichier en entrée
'fichier en entrée'.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique du fichier en entrée, une erreur s'est
produite.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre sans des spécifications valides
dans le fichier en entrée.

User response:

Cette erreur peut être liée à un nom de machine virtuelle ou à un autre
identificateur vide. Veuillez vérifier que la syntaxe du fichier en
entrée est correcte pour toutes les entrées et que les noms de machine
virtuelle ne sont pas vides, puis retentez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2816E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que l'adresse IP
du serveur IBM Spectrum Protect n'a pas été spécifiée.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique des options de ligne de commande, une
adresse de serveur vide a été détectée.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans une adresse réseau valide pour le
serveur IBM Spectrum Protect.

User response:

Ceci peut être lié au fait que le profil VMCLI a une entrée
VE_TSM_SERVER_NAME vide. Veuillez vérifier que le profil VMCLI est
configuré correctement en spécifiant l'adresse de serveur IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2817E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que le nom de
noeud de l'interface de ligne de commande vCenter n'a pas été spécifié.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique des options de ligne de commande, un nom de
noeud d'interface de ligne de commande vCenter vide a été détecté.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans un nom de noeud d'interface de
ligne de commande vCenter valide.

User response:

Ceci peut être lié au fait que le profil VMCLI a une entrée
VE__TSMCLI_NODE_NAME vide. Veuillez vérifier que le profil VMCLI est
configuré correctement en spécifiant le nom de noeud d'interface de
ligne de commande vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2818E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que le port du
serveur IBM Spectrum Protect n'a pas été spécifié.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique des options de ligne de commande, un port
de serveur IBM Spectrum Protect vide a été détecté.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans port de serveur IBM Spectrum
Protect valide.

User response:

Ceci peut être lié au fait que le profil VMCLI a une entrée
VE_TSM_SERVER_PORT vide. Veuillez vérifier que le profil VMCLI est
configuré correctement en spécifiant le port de serveur IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2820E

Une interruption s'est produite. L'opération en cours est interrompue et
le client est arrêté.



Explanation:

Ce message apparaît lorsque le processus est interrompu par un signal
d'interruption tel que CTRL-BREAK ou CTRL-C.

System action:

L'opération et le traitement s'arrêtent immédiatement.

User response:

Vous pouvez renouveler l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2821E

Le service CAD n'est pas en cours d'exécution pour le noeud de
dispositif de transfert de données nommé 'nom du noeud de dispositif de
transfert de données'.



Explanation:

Le service CAD n'est pas en cours d'exécution pour le dispositif de
transfert de données.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre sans connexion au service CAD du
dispositif de transfert de données.

User response:

Vérifiez que le service CAD du dispositif de transfert de données est en
cours d'exécution et que le noeud dispose des relations de proxy
appropriées.

------------------------------------------------------------------------
ANS2822E

Le dispositif de transfert de données ne parvient pas à se connecter au
serveur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Il n'existe aucune connexion au serveur IBM Spectrum Protect spécifié.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre sans connexion au serveur.

User response:

Les causes possibles sont les suivantes : le nom du serveur est mal
orthographié dans le fichier dsm.opt ou dsm.sys ; un serveur incorrect
est utilisé ; une erreur de communication ou un incident au niveau du
pare-feu a eu lieu ; le câble réseau est débranché.

------------------------------------------------------------------------
ANS2824E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que le nom de
noeud représentant vCenter n'est pas spécifié.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique des options de ligne de commande, un nom de
noeud vCenter vide a été détecté.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans un nom de noeud vCenter valide.

User response:

Ceci peut être lié au fait que le profil VMCLI a une entrée
VE_VCENTER_NODE_NAME vide. Veuillez vérifier que le profil VMCLI est
configuré correctement en spécifiant le nom de noeud de vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2825E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que le nom de
noeud représentant le centre de données n'est pas spécifié.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique des options de ligne de commande, un nom de
noeud de centre de données vide a été détecté.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans un nom de noeud de centre de
données valide.

User response:

Cette erreur est liée au fait que le nom de noeud du centre de données
-d n'est pas transmis à la ligne de commande. Réessayez l'opération en
vous assurant de transmettre le nom de noeud de centre de données -d à
l'appel de ligne de commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS2826E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que le
dispositif de transfert de données vCenter n'est pas spécifié.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique des options de ligne de commande, un nom de
noeud de dispositif de transfert de données vide a été détecté.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans un nom de noeud de dispositif de
transfert de données valide.

User response:

Cette erreur est liée au fait que le nom de noeud du dispositif de
transfert de données -o n'est pas transmis à la ligne de commande.
Réessayez l'opération en vous assurant de transmettre le nom de noeud du
dispositif de transfert de données -o à l'appel de ligne de commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS2827E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que le fichier
en entrée n'a pas été spécifié.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique des options de ligne de commande, un nom de
fichier en entrée vide ou non existant a été détecté.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans un nom de fichier en entrée
valide.

User response:

Cette erreur est liée au fait que le nom du fichier en entrée -I n'est
pas transmis à la ligne de commande. Réessayez l'opération en vous
assurant de transmettre le nom de fichier en entrée -I à l'appel de
ligne de commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS2828E

Les opérations d'image ne sont pas prises en charge pour le système de
fichiers spécifié.



Explanation:

La sauvegarde et la restauration par image ne sont pas prises en charge
pour le système de fichiers spécifié.

System action:

L'opération d'image demandée n'est pas exécutée.

User response:

Choisissez un autre objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2829E

Les opérations d'image ne sont pas prises en charge pour GPFS.



Explanation:

La sauvegarde et la restauration d'image ne sont pas prises en charge
pour des volumes GPFS.

System action:

L'opération d'image demandée n'est pas exécutée.

User response:

Choisissez un autre objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2830E

Un nombre incorrect de paramètres a été spécifié.



Explanation:

La commande indiquée a été appelée avec trop ou trop peu de paramètres.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez la commande avec le nombre correct de paramètres.

------------------------------------------------------------------------
ANS2831E

La différenciation incrémentielle par image instantanée ne peut pas être
effectuée sur "nom-volume", car il est de type "type" et ne s'agit pas
d'un volume NetApp/N-Series "type SF".



Explanation:

Le volume spécifié ne peut pas être utilisé pour effectuer une opération
incrémentielle de différenciation par image instantanée NetApp/N-Series.
Le volume ne correspond pas au point de montage NFS ou à l'unité
partagée CIFS pour un volume de stockage réseau Network Appliance ou
N-Series. Une raison possible pour cet échec est que les sauvegardes
incrémentielles ne peuvent être effectuées uniquement qu'avec les
volumes NetApp/N-Series NFS sur les plateformes AIX/Linux, ou les
volumes CIFS sur les plateformes Windows.

Cet échec peut également être dû au fait que le style de sécurité qtree
pour le volume n'a pas été correctement sélectionné. Si le volume CIFS
est mappé sous Windows, vérifiez que le style de sécurité est défini sur
NTFS. Si le volume est monté en tant que NFS, vérifiez que le style de
sécurité est défini sur UNIX.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Renouvelez la commande avec un volume NetApp/N-Series NFS ou CIFS avec
le style de sécurité correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS2832E

La sauvegarde incrémentielle par différence d'image instantanée a échoué
pour nom-espace-fichier. Pour plus de détails, voir le journal des
erreurs.



Explanation:

L'opération de sauvegarde différentielle d'instantané NAS NFS/CIFS a
échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Exécutez l'action appropriée selon les informations du journal des
erreurs. Si le problème persiste, contactez votre administrateur IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2834E

Vous devez être un superutilisateur pour exécuter la sauvegarde
incrémentielle à l'aide de la différence d'instantané.



Explanation:

L'exécution de l'opération de sauvegarde incrémentielle NAS NFS/CIFS à
l'aide de la différence d'instantané a échoué car l'utilisateur n'est
pas un superutilisateur.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Renouvelez l'opération en tant que superutilisateur.

------------------------------------------------------------------------
ANS2835E

La sauvegarde incrémentielle basée sur les différences entre images
instantanées n'est pas prise en charge sur cette plateforme.



Explanation:

L'opération de sauvegarde incrémentielle NetApp NFS/CIFS qui utilise les
différences entre images instantanées est uniquement prise en charge sur
les plateformes Linux et Windows.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Renouvelez l'opération incrémentielle sans l'option snapdiff.

------------------------------------------------------------------------
ANS2836E

La sauvegarde incrémentielle à l'aide de la différence d'instantané est
uniquement disponible pour les volumes complets. est un volume partiel
ou qtree.



Explanation:

Impossible d'exécuter une opération de sauvegarde incrémentielle NAS
NFS/CIFS à l'aide de la différence d'instantané sur le volume monté ou
mappé, car : 1) Le volume est qtree. 2) Le volume n'est pas complet, il
n'est ni monté ni mappé à la racine du volume.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Renouvelez l'opération de sauvegarde incrémentielle en indiquant un
volume NAS NFS ou CIFS entier.

------------------------------------------------------------------------
ANS2837E

Impossible d'accéder aux données d'identification du gestionnaire de
fichiers NetApp requis (ID utilisateur et mot de passe) pour ''.
Vérifiez que la commande SET PASSWORD -TYPE=FILER a été correctement
définie pour stocker les données d'identification.



Explanation:

L'ID utilisateur et le mot de passe associés au gestionnaire de fichiers
NetApp spécifié ne sont pas configurés ou ne sont pas valides.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Utilisez la commande 'set password -type=filer' pour définir l'ID
utilisateur et le mot de passe du gestionnaire de fichiers NetApp, puis
faites une nouvelle tentative de sauvegarde différentielle par image
instantanée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2838W

Le chemin 'nom-fichier' dépasse la longueur de chemin d'accès maximale
HSM.



Explanation:

Un fichier que vous avez tenté de migrer a un nom de chemin trop long.

System action:

Fichier non traité dans la migration.

User response:

Placez les fichiers dans un chemin au nom plus court pour qu'ils soient
disponibles pour la migration.

------------------------------------------------------------------------
ANS2839E

Erreur ONTAPI 'code_erreur' lors de la connexion au gestionnaire de
fichiers NetApp 'nom_gestionnaire_fichiers' avec l'ID utilisateur
'nom_id'. Les droits d'accès de ce gestionnaire de fichiers sont
peut-être incorrects.



Explanation:

L'ID utilisateur et le mot de passe ne sont pas configurés correctement
pour le gestionnaire de fichiers spécifié.

Si vous utilisez l'option snapdiffhttps, veillez à ne pas spécifier de
volumes vFiler car vFiler ne prend pas en charge le type de transfert
HTTPS.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que les droits d'accès que vous avez spécifiés pour le
gestionnaire de fichiers sont corrects. Utilisez la commande dsmc set
password pour spécifier les droits d'accès appropriés pour votre
gestionnaire de fichiers, puis relancez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS2840E

La sauvegarde incrémentielle utilisant la différence d'image instantanée
n'est pas prise en charge pour le serveur de fichiers
NetApp'nom-serveur-fichiers'dans la version Data
ONTAP'version.modification.submodification'.



Explanation:

Le serveur de fichiers spécifié n'a pas la version de Data ONTAP prenant
en charge l'API de différenciation entre images instantanées. Les
versions actuellement prises en charge de Data ONTAP sont de 7.3 à 9.8.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Mettez à niveau le serveur de fichiers vers la version Data ONTAP prise
en charge et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2841E

La différenciation incrémentielle par image instantanée n'est prise en
charge que sur les clients AIX 64 bits et Linux 86 bits.



Explanation:

La sauvegarde incrémentielle utilisant la fonction de différenciation
par image instantanée est uniquement disponible sur les clients AIX 64
bits et Linux 86 IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez la commande avec un client AIX 64 bits ou Linux 86 IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS2842E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté une erreur pour
le mot clé createsnap: . Le mot clé createsnap:yes est indiqué avec le
mot clé vmsnapname:nom_image_instantanée VMWare.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique du fichier en entrée pour la sauvegarde de
déchargement de FlashCopy Manager for VMWare, une condition d'erreur a
été détectée lors du traitement de l'image instantanée VMWare. Spécifier
un nom d'image instantanée VMWare en indiquant createsnap:yes n'est pas
autorisé.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans avoir spécifié la bonne
combinaison de mots clés createsnap: et vmsnapname:.

User response:

Cette erreur est liée au fait que -I Fichier_en_entrée contient une
entrée conflictuelle pour les mots clés createsnap: et vmsnapname:. Si
vous envisagez que IBM Spectrum Protect for Virtual Environments utilise
une image instantanée VMWare créée par FlashCopy Manager, indiquez
createsnap:no avec une image instantanée VMWare valide pour le mot clé
vmsnapname:.

------------------------------------------------------------------------
ANS2850E

Erreur lors de la création de l'image instantanée : le volume volume NAS
est un volume de destination de miroir d'instantané.



Explanation:

Une tentative a été faite pour créer une image instantanée sur un volume
de destination de miroir d'instantané en lecture seule.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération avec les options USEEXISTINGBASE et
DIFFSNAPSHOT=latest.

------------------------------------------------------------------------
ANS2851E

Erreur lors du traitement des images instantanées : .



Explanation:

Une erreur est survenue pour la raison spécifiée dans le message

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que le volume spécifié est connecté et qu'il permet l'accès
en écriture.

------------------------------------------------------------------------
ANS2855W

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté une erreur lors
de l'analyse syntaxique du fichier en entrée 'fichier en entrée'.
indicateur ne doit pas être spécifié si vous utilisez indicateur.
L'option sera ignorée.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique du fichier en entrée, une erreur s'est
produite.

System action:

L'opération va se poursuivre en ignorant ce paramètre.

User response:

Cette erreur est généralement liée à l'utilisation d'un identificateur
avec une option incorrecte. Veuillez vérifier que les options du fichier
d'entrée correspondent à l'opération demandée, puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2856E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que le nom de
poste représentant le vCloud n'est pas spécifié.



Explanation:

Aucun nom de poste représentant le vCloud n'est spécifié dans le profil
VMCLI.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre sans un nom de poste vCloud
valide.

User response:

Spécifiez le nom de poste vCloud dans le paramètre VE_VCENTER_NODE_NAME
du profil VMCLI. Relancez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2857E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté lors de
l'analyse syntaxique de lecture en ligne dans le fichier d'entrée
fichier entrée que l'option indicateur est obligatoire pour l'opération
opération.



Explanation:

Il manque une option ou un identificateur obligatoire dans le fichier
d'entrée.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Cette erreur peut être liée à une option ou à un identificateur
manquant. Vérifiez que la syntaxe de la commande et des valeurs du
fichier d'entrée est correcte. Relancez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2858E

Impossible d'obtenir la liste des machines virtuelles disponibles pour
la sauvegarde.



Explanation:

Impossible d'obtenir l'ensemble de la liste de machines virtuelles pour
choisir celles qui nécessitent une sauvegarde.

System action:

L'opération a été interrompue

User response:

Vérifiez les paramètres de configuration pour la connexion au vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2859E

Impossible de localiser le noeud du VDC d'organisation utilisé pour
stocker les données de sauvegarde.



Explanation:

Le noeud du VDC d'organisation qui stocke les données vApp sauvegardées
n'a pas été localisé. Ce noeud doit être mappé au noeud du VDC
fournisseur. Ce problème est peut-être dû à un mappage non valide entre
le noeud du VDC fournisseur et le noeud du VDC d'organisation.

System action:

L'opération a été interrompue

User response:

Accédez à la page de configuration et cliquez sur Exécuter l'assistant
de configuration pour vérifier que les informations de mappage du noeud
VDC fournisseur sont valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS2860E

La commande PRESNAPSHOTCMD a échoué. La sauvegarde différentielle par
image instantanée ne sera pas exécutée.



Explanation:

La commande indiquée par l'option PRESNAPSHOTCMD doit être exécutée
correctement pour que la sauvegarde différentielle par image instantanée
soit effectuée. Si la commande se termine avec un code retour 0 (zéro),
elle est considérée comme ayant abouti. Si la commande se termine avec
un autre code retour, elle est considérée comme ayant échoué. Si la
commande a échoué, la sauvegarde différentielle par image instantanée
n'est pas exécutée.

System action:

Le client n'exécute pas l'opération de sauvegarde différentielle par
image instantanée.

User response:

Identifiez et résolvez le problème provoquant l'échec de la commande.
Sachant que le code retour différent de zéro est normal pour cette
commande, pensez à encapsuler la commande dans un script se terminant
toujours avec un code retour de zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2861W

La commande POSTSNAPSHOTCMD a échoué.



Explanation:

Si la commande indiquée par l'option POSTSNAPSHOTCMD a été exécutée avec
un code retour différent de zéro, l'opération de sauvegarde
différentielle par image instantanée se poursuit. L'opération continue
avec un résultat de niveau d'avertissement. Le résultat de la commande
POSTSNAPSHOTCMD ne remplace pas un résultat supérieur de la commande de
sauvegarde différentielle par image instantanée. Par exemple, si la
commande de sauvegarde différentielle par image instantanée est exécutée
avec le code 12, un code retour inférieur de la commande POSTSNAPSHOTCMD
ne modifie pas ce code retour.

System action:

La sauvegarde différentielle par image instantanée se poursuit, mais
avec un code retour d'avertissement d'au moins 8.

User response:

Identifiez et résolvez le problème provoquant l'échec de la commande.
Pensez à encapsuler la commande dans un script se terminant toujours
avec un code retour de zéro.

------------------------------------------------------------------------
ANS2862E

Aucune entrée trouvée pour la machine virtuelle de stockage spécifiée.



Explanation:

La machine virtuelle de stockage n'existe pas dans le fichier de
registre ou de mot de passe.

System action:

Aucune opération n'est effectuée.

User response:

L'utilisateur doit enregistrer la machine virtuelle de stockage à l'aide
de la commande Set NetAppSVM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2863E

Le client de sauvegarde-archivage n'a pas pu charger la bibliothèque
d'exécution de protection vCloud.



Explanation:

La bibliothèque d'exécution de protection vCloud n'est pas chargée par
le client de sauvegarde-archivage.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Vérifiez que la bibliothèque d'exécution vCloud se trouve dans le
dossier 'plugins', sous le dossier d'installation client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2864E

Une opération Hyper-V a été tentée, mais le rôle Hyper-V n'a pas été
détecté dans le système hôte.



Explanation:

Le rôle Hyper-V doit être activé sur le système hôte sur lequel
l'opération Hyper-V intervient. Ce rôle n'est pas activé pour le système
en cours ou le système hôte ne prend pas en charge Hyper-V.

System action:

L'opération ne démarre pas.

User response:

Si le système hôte prend en charge Hyper-V, activez le rôle Hyper-V. Si
tel n'est pas le cas, relancez l'opération à partir d'un hôte prenant en
charge Hyper-V et sur lequel le rôle Hyper-V est activé.

Si vous voulez traiter les machines virtuelles VMware, allez à la
fenêtre IBM Spectrum Protect et cliquez sur Edition > Préférences du
client > Sauvegarde VM. Cliquez sur VM complète VMWare ou Niveau fichier
VMWare. Cliquez ensuite sur OK.

------------------------------------------------------------------------
ANS2865E

Une erreur s'est produite lors de la création d'un disque virtuel ou de
l'accès à un disque virtuel pour la machine virtuelle "VM-name".



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la création d'un disque virtuel ou de
l'accès à un disque virtuel lors de la restauration d'une machine
virtuelle.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée.

User response:

Pour plus d'informations sur l'erreur, consultez le journal des erreurs
du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2866E

Une erreur s'est produite lors de la création de la machine virtuelle
"VM-name".



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la création de la machine virtuelle
lors de l'opération de restauration.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée.

User response:

Pour plus d'informations sur l'erreur, consultez le journal des erreurs
du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2867E

Une erreur s'est produite pour interroger la machine virtuelle
"VM-name".



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la machine
virtuelle lors de l'opération de restauration.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée.

User response:

Pour plus d'informations sur l'erreur, consultez le journal des erreurs
du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2868E

Une erreur s'est produite lors de la suppression de la machine virtuelle
"VM-name".



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la suppression de la machine virtuelle
lors de l'opération de restauration.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée.

User response:

Pour plus d'informations sur l'erreur, consultez le journal des erreurs
du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2869E

Une machine virtuelle sur l'hyperviseur a un nom différent, mais le même
ID que la machine virtuelle à restaurer en tant que 'nom machine
virtuelle'. La restauration n'est pas autorisée.



Explanation:

Une machine virtuelle avec un nom différent et le même ID que la machine
virtuelle à restaurer existe sur l'hyperviseur.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée.

User response:

Sélectionnez une machine virtuelle différente sur laquelle effectuer la
restauration ou supprimez la machine virtuelle existante.

------------------------------------------------------------------------
ANS2870W

Une sauvegarde incrémentielle de la machine virtuelle 'nom machine
virtuelle' a été demandée, mais la machine virtuelle ne dispose pas d'un
instantané de restauration existant. Une sauvegarde complète sera
effectuée pour éviter une perte de données.



Explanation:

La suppression de l'instantané de restauration d'une machine virtuelle
ne réinitialise pas l'heure de la dernière sauvegarde réussie maintenue
en interne. L'absence d'une réinitialisation crée une incohérence entre
l'heure de sauvegarde et la configuration de disque dur de la machine
virtuelle. Une sauvegarde intégrale dissipe l'ambiguïté et évite une
perte de données.

System action:

Une incohérence a été détectée dans la configuration de la machine
virtuelle.

User response:

Evitez de supprimer l'instantané de restauration entre les opérations de
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2872E

Le processus n'est pas parvenu à restaurer l'entrée de métadonnées
utilisateur de disque virtuel de la machine virtuelle 'nom machine
virtuelle' sur le disque 'chemin disque'.



Explanation:

Une tentative de restauration d'entrée de métadonnées utilisateur d'un
disque a échoué. Il se peut que les métadonnées utilisateur du disque
soient inaccessibles.

System action:

Restauration d'un disque virtuel.

User response:

Vérifiez les droits utilisateur, y-compris l'accès en écriture au disque
virtuel, ou déplacez le disque vers un emplacement accessible.

------------------------------------------------------------------------
ANS2873I

La restauration de la machine virtuelle 'nom machine virtuelle' a
abouti. Si la machine virtuelle a été restaurée dans un cluster,
assurez-vous que les paramètres du cluster permettent à la machine
virtuelle restaurée d'opérer en mode de haute disponibilité. Il se peut
que les paramètres de haute disponibilité et l'ensemble de postes
d'hyperviseur préférés pouvant opérer sous ce mode n'aient pas été
configurés automatiquement.



Explanation:

La machine virtuelle spécifiée a été restaurée, mais le processus de
restauration ne modifie pas les paramètres de haute disponibilité de
Microsoft Failover Clustering. Si vous avez restauré une machine
virtuelle que vous aviez supprimée auparavant, ou restauré une machine
virtuelle sous un nouveau nom et un nouvel emplacement, il se peut que
la machine virtuelle restaurée ne soit pas activée en tant que ressource
de haute disponibilité. Activez la haute disponibilité pour cette
machine virtuelle à l'aide de Microsoft Failover Cluster Manager, de
System Center Virtual Machine Manager ou de commandes cmdlets
PowerShell.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Utilisez Microsoft Failover Cluster Manager, System Center VM Manager ou
PowerShell pour configurer le cluster afin de permettre à cette machine
virtuelle d'opérer dans une configuration de haute disponibilité.

------------------------------------------------------------------------
ANS2876E

Impossible d'accéder aux données d'identification du gestionnaire de
fichiers NetApp requis (ID utilisateur et mot de passe) pour le
gestionnaire '' associé à la machine virtuelle de stockage ''. Vérifiez
que la commande SET PASSWORD -TYPE=FILER a été correctement définie pour
stocker les données d'identification.



Explanation:

L'ID utilisateur et le mot de passe du gestionnaire de fichiers NetApp
associé à la machine virtuelle de stockage ne sont pas configurés ou ne
sont pas valides.

Une machine virtuelle de stockage est associée au gestionnaire de
fichiers à l'aide de la commande SET NETAPPSVM. Les données
d'identification du gestionnaire sont stockées par le biais de la
commande SET PASSWORD -TYPE=FILER.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Utilisez la commande 'set password -type=filer' pour définir l'ID
utilisateur et le mot de passe du gestionnaire de fichiers NetApp
spécifié. Utilisez la commande 'set netappsvm' pour associer une machine
virtuelle de stockage à un gestionnaire de fichiers. Vérifiez que ces
deux commandes ont été correctement définies et faites une nouvelle
tentative de sauvegarde différentielle par image instantanée.

------------------------------------------------------------------------
ANS2877I

La valeur de l'action de redémarrage 'ancienne_valeur' pour la ressource
de cluster 'nom_ressource' est remplacée par 'nouvelle_valeur'



Explanation:

La machine virtuelle spécifiée est configurée pour la haute
disponibilité, mais doit être supprimée avant d'être restaurée. Pour
empêcher le service de cluster de tenter la reprise en ligne de la
machine virtuelle sur un autre noeud de cluster, IBM Spectrum Protect
associe la stratégie RestartAction de la ressource de cluster indiqué à
la valeur "ClusterResourceDontRestart". Une fois la restauration
terminée, IBM Spectrum Protect associe RestartAction à sa valeur
d'origine.

System action:

Le traitement continue.

User response:

En général, aucune autre action de l'utilisateur n'est requise.
Toutefois, si l'opération de restauration est interrompue puis
redémarrée, une fois la restauration terminée, la stratégie
RestartAction de la ressource doit être mise à jour manuellement avec sa
valeur d'origine. Dans ce cas, utilisez les informations présentées dans
ce message pour mettre à jour la stratégie RestartAction avec sa valeur
d'origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2878E

Echec du remplacement de la valeur de l'action de redémarrage
'ancienne_valeur' pour les ressources de cluster 'nom_ressource' par
'nouvelle_valeur'



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu modifier la stratégie "RestartAction" de
la ressource de cluster spécifiée. La machine virtuelle spécifiée est
configurée pour la haute disponibilité, mais doit être supprimée avant
d'être restaurée. Pour empêcher le service de cluster de tenter la
reprise en ligne de la machine virtuelle sur un autre noeud de cluster,
IBM Spectrum Protect essaye d'associer la stratégie RestartAction de la
ressource indiquée à la valeur "ClusterResourceDontRestart". Une fois la
restauration terminée, IBM Spectrum Protect essaye d'associer
RestartAction à sa valeur d'origine. Toutefois, la tentative de
modification de la stratégie RestartAction a échoué.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Une fois la restauration terminée, la stratégie RestartAction de la
ressource doit être manuellement associée à sa valeur d'origine.
Utilisez les informations présentées dans ce message pour mettre à jour
la stratégie RestartAction avec sa valeur d'origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2888E

La sauvegarde incrémentielle complète de machine virtuelle ne parvient
pas à s'exécuter. Un fichier de licence IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments valide (fichier-licence) n'a pas pu être localisé.



Explanation:

Le fichier de licence était introuvable ou n'a pas pu être ouvert en
raison des droits d'accès, ou le fichier est endommagé.

System action:

Le système revient à la procédure appelante.

User response:

Vérifiez les droits d'accès au fichier et si le fichier de licence se
trouve à l'emplacement correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS2889I

La vApp nom_vapp a été restaurée avec succès sous le nom
nouveau_nom_vapp.



Explanation:

L'opération de restauration est parvenue à restaurer la vApp sous le nom
spécifié.

System action:

Ce message n'est donné qu'à titre d'information.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS2890E

Le fichier à restaurer existe déjà et le nombre de copies avec la même
date de sauvegarde a été atteint à l'emplacement cible spécifié.



Explanation:

A l'emplacement cible spécifié, le fichier à restaurer existe déjà, une
copie du fichier avec la date de sauvegarde en suffixe existe et le
nombre de fichiers avec la même date de sauvegarde a été atteint.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Vérifiez à l'emplacement cible si des copies du même fichier peuvent
être retirées ou restaurez le fichier à un autre emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS2891W

La vApp nom_vapp a été restaurée avec succès. Cependant, nomb_échec_mv
sur nomb_mv_existant machines virtuelles n'ont pas été restaurées.



Explanation:

Même si l'opération de restauration de la vApp sur vCloud a été
effectuée avec succès, une ou plusieurs machines virtuelles n'ont pas
été restaurées.

System action:

L'opération a été effectuée avec succès. Cependant, certaines machines
virtuelles n'ont pas été restaurées.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log les informations expliquant
pourquoi ces machines virtuelles n'ont pas été restaurées. Relancez
ensuite l'opération. Si le problème persiste, visitez le site IBM
Support Portal pour obtenir plus d'informations à l'adresse suivante :
http://www.ibm.com/support/entry/portal/.

------------------------------------------------------------------------
ANS2900E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que le domaine
d'analyse n'a pas été spécifié.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique des options de ligne de commande, aucun
domaine d'analyse n'a été détecté. Cette erreur est survenue car
l'option -domain n'a pas été spécifiée.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans domaine d'analyse valide.

User response:

Relancez l'opération et spécifiez l'option -domain.

------------------------------------------------------------------------
ANS2901E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments a détecté que
l'utilisateur de domaine n'a pas été spécifié.



Explanation:

Lors de l'analyse syntaxique des options de ligne de commande, aucun
utilisateur de domaine n'a été détecté. Cette erreur est survenue car
l'option -user n'a pas été spécifiée.

System action:

L'opération ne peut pas continuer sans utilisateur de domaine valide.

User response:

Relancez l'opération et spécifiez l'option -user.

------------------------------------------------------------------------
ANS2902E

L'enregistrement du mot de passe de domaine a échoué dans la fonction
nom-fonc avec le code retour code_retour.



Explanation:

Une erreur inattendue d'accès en écriture est survenue lorsque la
fonction a tenté d'enregistrer le mot de passe de domaine. L'accès en
écriture n'existe pas dans le registre ou le dossier d'installation de
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments on Linux dans lequel le
fichier des mots de passe est enregistré.

System action:

L'opération se termine.

User response:

Accordez l'accès en écriture au registre ou au dossier d'installation de
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments on Linux et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2903E

La lecture du mot de passe de domaine a échoué dans la fonction nom-fonc
avec le code retour code-retour.



Explanation:

Une erreur inattendue est survenue lorsque la fonction a tenté de lire
le mot de passe de domaine.

System action:

L'opération se termine.

User response:

Sous Windows, vérifiez que le mot de passe existe dans le registre. Sous
Linux, vérifiez que le mot de passe existe dans le fichier des mots de
passe. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS2998I

L'option 'option' trouvée dans le fichier inclus/exclu 'nom de fichier'
à la ligne numéro : numéro n'est pas prise en charge et est ignorée par
le client.



Explanation:

L'option spécifiée est valide mais n'est pas prise en charge sur la
plateforme actuelle et est ignorée par le client.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vous pouvez ignorer le message ou retirer l'option du fichier
inclus/exclu.

------------------------------------------------------------------------
ANS3000I

Communications type de communication disponibles sur le port numéro de
port.



Explanation:

Les communications spécifiées sont disponibles sur le numéro de port
indiqué.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS3001W

L'environnement local par défaut, à savoir l'anglais (Etats-Unis), est
utilisé car celui qui est sélectionné ("locale") n'est pas pris en
charge. Les environnements locaux pris en charge sont les suivants :
supportedLocales



Explanation:

L'environnement local défini sur le système ou le navigateur de
l'utilisateur n'est pas pris en charge.

System action:

Le système utilise l'anglais (États-Unis) comme environnement local par
défaut.

User response:

Utilisez l'environnement local par défaut ou basculez vers l'un des
environnements locaux pris en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS3002I

Session démarrée pour l'utilisateur id utilisateur (méthode de
communication adresse).



Explanation:

Une session a été démarrée pour l'utilisateur spécifié.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS3003I

Le nouveau mot de passe est sensible à la casse.



Explanation:

Votre compte a été mise à jour pour utiliser des mots de passe qui sont
sensibles à la casse.

System action:

Aucune

User response:

Assurez-vous de mémoriser le nouveau mot de passe lorsque vous le
saisissez, y compris de la casse des caractères. Pour plus
d'informations, contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3004E

Session de l'utilisateur id utilisateur terminée - mot de passe non
valide.



Explanation:

La session de l'utilisateur spécifié a été terminée car le mot de passe
entré n'est pas valide.

System action:

La session de l'utilisateur spécifié est terminée.

User response:

Relancez le client éloigné, puis entrez le correct mot de passe pour
l'utilisateur spécifié.

------------------------------------------------------------------------
ANS3005I

Session de l'utilisateur id utilisateur terminée - inactive pendant
nombre de minutes d'inactivité minute(s).



Explanation:

La session de l'utilisateur spécifié a été terminée car elle est restée
inactive pendant le nombre de minutes indiqué.

System action:

La session de l'utilisateur spécifié est terminée.

User response:

Relancez le client éloigné pour commencer une nouvelle session.

------------------------------------------------------------------------
ANS3006I

Traitement de la requête pour le client Web IBM Spectrum Protect
(adresse-ip) en cours.



Explanation:

Une requête du client Web est en cours de traitement.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS3007I

Arrêt de nom du client de IBM Spectrum Protect - inactif pendant nombre
de minutes d'inactivité minutes.



Explanation:

La session du client spécifié est terminée car elle est restée inactive
pendant la durée précisée. Elle sera automatiquement relancée si
nécessaire.

System action:

Le programme client est arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS3008E

Trop de liens symboliques ont été détectés lors de la résolution du nom
'nom_fichier'



Explanation:

Trop de liens symboliques ont été détectés pendant la tentative de
traduction du nom de fichier.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Assurez-vous qu'il n'existe pas de lien symbolique en boucle pour le
fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS3009E

La bibliothèque des programmes complémentaires LVSA (Logical Volume
Snapshot Agent) est introuvable.



Explanation:

La bibliothèque des programmes complémentaires LVSA (Logical Volume
Snapshot Agent) aurait dû être installée lors de l'installation du
client, mais elle est introuvable.

System action:

L'opération demandée n'a pas été effectuée.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident se reproduit, réinstallez le
logiciel client IBM Spectrum Protect. Si l'incident persiste, contactez
le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3010E

L'opération de l'assistant d'instantané a échoué.



Explanation:

L'opération de l'assistant d'instantané a échoué avec un code retour
différent de zéro. Recherchez des informations supplémentaires dans le
journal d'erreurs.

System action:

L'opération sélectionnée n'est pas exécutée.

User response:

Recherchez d'éventuels messages d'erreur dans le journal des erreurs et
faites une nouvelle tentative après avoir corrigé la cause de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS3011E

Les modifications précédentes n'ont pas été validées. La machine doit
être relancée avant que cette opération puisse être exécutée.



Explanation:

Une opération précédente a nécessité la réinitialisation de la machine
pour que les modifications soient prises en compte, mais la machine n'a
pas été réinitialisée. La machine doit être relancée avant que
l'opération sélectionnée puisse être exécutée.

System action:

L'opération sélectionnée n'est pas exécutée.

User response:

Redémarrez la machine, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS3012E

L'agent LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) n'est pas installé.
Utilisez l'assistant de configuration pour configurer le support d'image
en ligne ou le support de fichiers ouverts et choisissez l'agent LVSA en
tant que fournisseur d'instantané.



Explanation:

L'opération sélectionnée requiert l'agent LVSA (Logical Volume Snapshot
Agent), mais ce dernier n'est pas installé. Installez-le à l'aide de
l'assistant de configuration.

System action:

L'opération sélectionnée n'est pas exécutée.

User response:

Faites une nouvelle tentative après avoir installé l'agent LVSA.

------------------------------------------------------------------------
ANS3013E

Le fournisseur d'instantané indiqué n'est pas pris en charge sur cette
version du système d'exploitation.



Explanation:

Le fournisseur d'instantané indiqué n'est pas pris en charge sur la
version du système d'exploitation que vous exécutez. Si un autre
fournisseur d'instantané est disponible, sélectionnez-le et faites une
nouvelle tentative.

System action:

L'opération sélectionnée n'est pas exécutée.

User response:

Si un autre fournisseur d'instantané est disponible, sélectionnez-le et
faites une nouvelle tentative.

------------------------------------------------------------------------
ANS3014E

Echec de l'exposition de l'image instantanée pour le document de
sauvegarde "fichier_doc_sauvegarde_xml".



Explanation:

Echec de l'exposition de l'image instantanée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus de détails, consultez le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS3015I

Les communications type-communication ne sont pas disponibles sur le
port numéro-port, car le port est en cours d'utilisation. Sélectionnez
un port unique dans le fichier d'options.



Explanation:

Les communications spécifiées ne sont pas disponibles sur le numéro de
port en cours d'utilisation.

System action:

Le service d'accepteur est arrêté. Définissez un numéro de port unique.
Redémarrez le service d'accepteur.

User response:

Définissez un numéro de port unique pour chaque service.

------------------------------------------------------------------------
ANS3016W

Le système de fichiers journalisé espace-fichier n'est plus disponible
dans le service de journal. Les modifications dans ce système de
fichiers ne sont plus consignées jusqu'à ce que le système de fichiers
soit mis en ligne. Vérifiez le système pour déterminer la raison pour
laquelle le système de fichiers n'est pas disponible.



Explanation:

Le service de journal vérifie régulièrement la disponibilité du système
de fichiers. La fréquence de vérification est déterminée par le
paramètre DeferRetryInterval dans le fichier tsmjbbd.ini. Ce message
s'affiche lorsque le service de journal perd la connexion au disque.

System action:

Le service de journal vérifie régulièrement si le disque est à nouveau
en ligne. La fréquence de vérification est déterminée par le paramètre
DeferRetryInterval dans le fichier tsmjbbd.ini.

User response:

Vérifiez le système pour déterminer la raison pour laquelle le système
de fichiers n'est pas disponible. Les actions suivantes dépendent des
raisons pour lesquelles le disque n'est pas disponible. Par exemple, si
le disque a été retiré rapidement, puis réinséré, aucune autre action
n'est nécessaire. Si le disque a été remplacé ou reformaté, il se peut
que vous deviez restaurer le disque avant de reprendre les opérations de
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS3017W

Tentative de redémarrage de la surveillance du système de fichiers pour
système-fichiers.



Explanation:

Le service de journal essaye de redémarrer la surveillance d'un système
de fichiers devenu indisponible de manière inattendue.

System action:

Le service de journal essaye de redémarrer la surveillance d'un système
de fichiers devenu indisponible de manière inattendue.

User response:

Vérifiez le système pour déterminer la raison pour laquelle le système
de fichiers n'est pas disponible. Les actions suivantes dépendent des
raisons pour lesquelles le disque n'est pas disponible. Par exemple, si
le disque a été retiré rapidement, puis réinséré, aucune autre action
n'est nécessaire. Si le disque a été remplacé ou reformaté, il se peut
que vous deviez restaurer le disque avant de reprendre les opérations de
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS3018I

Le système de fichiers journalisé espace-fichier est en ligne.



Explanation:

Le service de journal vérifie régulièrement l'indisponibilité du système
de fichiers. La fréquence de vérification est déterminée par le
paramètre DeferRetryInterval dans le fichier tsmjbbd.ini. Ce message
s'affiche lorsque le service de journal se connecte à nouveau au disque.

System action:

Aucune.

User response:

Vérifiez le système pour déterminer la raison pour laquelle le système
de fichiers n'était pas disponible. Les actions suivantes dépendent des
raisons pour lesquelles le disque n'était pas disponible. Par exemple,
si le disque a été retiré rapidement, puis réinséré, aucune autre action
n'est nécessaire. Si le disque a été remplacé ou reformaté, il se peut
que vous deviez restaurer le disque avant de reprendre les opérations de
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS3019W

Plusieurs images instantanées trouvées avec le même GUID. GUID
:identificateur-global-unique.



Explanation:

Au cours d'une opération de requête VSS, plusieurs images instantanées
avec le même GUID ont été trouvées. Il est probable que l'une d'entre
elles soit orpheline.

System action:

L'opération continue

User response:

Utilisez un outil comme VssAdmin pour inspecter les images instantanées
sur votre serveur. Retirez celles qui ne sont pas valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS3100E

Impossible d'extraire le nom de l'initiateur iSCSI. L'erreur Windows est
(error)



Explanation:

Le nom de l'initiateur iSCSI n'est pas configuré sur le système.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft approprié pour savoir comment
configurer le nom de l'initiateur iSCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3101E

L'opération de montage de la machine virtuelle "nom-VM" a échoué avec le
code retour = code-retour. Pour plus de détails, consultez les journaux
de l'agent de récupération.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'opération de montage. Pour
identifier la cause de l'erreur, consultez la sortie de l'opération
précédente.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez les journaux de l'agent de récupération pour obtenir des
informations sur la résolution de ce problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS3102I

'VMNAME' a été montée correctement et est prête



Explanation:

L'opération de montage de la machine virtuelle spécifiée s'est terminée
correctement. En conséquence, la machine virtuelle est prête pour une
opération de restauration de fichier.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS3103E

Impossible de charger la bibliothèque de liens dynamiques
(iscsidsc.dll). L'erreur Windows est (error)



Explanation:

La bibliothèque de liens dynamiques iSCSI (iscsidsc.dll) est introuvable
sur le système.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour savoir comment
installer la bibliothèque de liens dynamiques (iscsidsc.dll).

------------------------------------------------------------------------
ANS3104E

Aucune cible n'a été trouvée sur le portail iSCSI La cible manquante est
"cible"



Explanation:

Le portail iSCSI ne parvient pas à détecter toutes les cibles créées par
l'interface de ligne de commande d'IBM Spectrum Protect Recovery Agent.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour savoir comment
corriger ce problème de portail iSCSI. Effectuez une recherche
d'informations de résolution des problèmes iSCSI sur le site
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3105E

Impossible de se connecter à toutes les cibles sur le portail iSCSI La
cible qui n'est pas connectée est "cible". L'erreur Windows est (error)



Explanation:

Le portail iSCSI ne parvient pas à connecter toutes les cibles détectées
qui ont été créées par l'interface de ligne de commande d'IBM Spectrum
Protect Recovery Agent.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour savoir comment
corriger ce problème de portail iSCSI. Effectuez une recherche
d'informations de résolution des problèmes iSCSI sur le site
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3106E

Windows Configuration Manager ne parvient pas à rechercher de nouveau
matériel. L'erreur Windows est (error)



Explanation:

Windows Configuration Manager n'a pas pu détecter la nouvelle connexion
de disque iSCSI.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour savoir comment
corriger ce problème de recherche de matériel.

------------------------------------------------------------------------
ANS3107E

La tentative d'extraction des informations pour le disque "disk" a
échoué avec l'erreur Windows (error).



Explanation:

L'appel d'une API Windows n'a pas permis d'extraire les informations du
disque.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft approprié pour savoir comment
résoudre ce problème d'appel d'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3108W

Le disque libellé 'libellé' n'a pas été monté car il a été exclu lors de
la sauvegarde (motif : 'motif').



Explanation:

Le disque ne peut pas être monté car il a été exclu lors de la
sauvegarde. Il n'est pas possible de restaurer des fichiers à partir des
systèmes de fichier ou des volumes qui utilisent ce disque. Causes
possibles d'exclusion du disque : - Le disque a été exclu explicitement
par l'option 'exclude.vmdisk'. - Il s'agit d'un disque indépendant, qui
ne peut pas être sauvegardé. La machine virtuelle a été sauvegardée avec
l'option 'vmprocessvmwithindependent yes', qui sauvegarde les disques
normaux tout en excluant les disques indépendants. - Le disque contient
un ou plusieurs volumes RDM (Raw Device Mapping) provisionnés en mode de
compatibilité physique (pRDM), qui ne peuvent pas être sauvegardés. LA
machine virtuelle a été sauvegardée avec l'option 'vmprocessvmwithprdm
yes', qui sauvegarde les disques normaux tout en excluant les disques
pRDM.

System action:

L'opération se poursuit.

User response:

- Si les données sont sur un disque normal, assurez-vous que celui-ci
est inclus dans la sauvegarde. - Si les données sont sur un disque
indépendant ou pRDM, recréez le disque sur la machine à restaurer. Les
données de ce disque ne peuvent pas être restaurées, car il n'a pas été
sauvegardé. - Si un volume a été segmenté et réparti sur plusieurs
disques dont certains sont des disques normaux et d'autres, des disques
indépendants, utilisez une restauration de machine virtuelle complète
plutôt qu'une restauration de niveau fichier. Notez que les données d'un
volume segmenté ne seront pas intactes si tout ou partie de ce volume a
été réparti sur des disques indépendants, qui ne font pas partie de
l'instantané VMware. - Si des fichiers de systèmes de fichiers ou de
volumes affectés doivent être récupérés, assurez-vous que le disque est
inclus dans la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS3109E

Impossible d'extraire le montage car l'ID de montage suivant est
introuvable : mountID



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'extraction du montage avec l'ID de
montage indiqué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Aucune réponse n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS3110E

Impossible de communiquer avec le périphérique Windows "device".
L'erreur Windows est (error)



Explanation:

L'appel d'une API n'a pas permis d'ouvrir un périphérique Windows.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft approprié pour savoir comment
résoudre ce problème d'appel d'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3111E

Les mêmes disques dynamiques ne peuvent pas être montés plusieurs fois.
La signature du disque 'disk' est la même que celle d'un autre disque en
ligne.



Explanation:

Il n'est pas possible d'associer un second disque au système avec la
même signature de disque.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

L'autre disque avec la même signature de disque doit être démonté avant
de tenter à nouveau l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS3112E

Le service de disque virtuel Windows ne parvient pas à détecter tous les
nouveaux périphériques.



Explanation:

Le service de disque virtuel ne parvient pas à accéder à toutes les
cibles iSCSI. Certaines cibles sont manquantes ou ne fonctionnent pas.

System action:

L'opération sera annulée et arrêtée.

User response:

Déterminez la raison pour laquelle le dispositif de transfert de données
ne peut pas accéder à certaines cibles iSCSI. Vérifiez si le serveur IBM
Spectrum Protect fonctionne correctement. Vérifiez si le serveur iSCSI
est en opération. Recherchez dans le journal des événements Windows des
problèmes concernant des unités manquantes.

------------------------------------------------------------------------
ANS3113E

La machine virtuelle 'nom' a au moins un volume miroir ou RAID5. La
prise en charge des volumes miroirs et RAID5 est désactivée



Explanation:

Lors de l'opération de montage, il a été détecté que la machine
virtuelle comportait un volume miroir ou RAID5. La prise en charge de
ces volumes a été désactivée par l'administrateur.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez l'administrateur.

------------------------------------------------------------------------
ANS3114E

La tentative d'extraction des informations du volume "volume" a échoué
avec l'erreur Windows (error).



Explanation:

L'appel d'une API Windows n'a pas permis d'extraire les informations du
volume.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft approprié pour savoir comment
résoudre ce problème d'appel d'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3115E

La tentative de mise en ligne du disque "disk" a échoué avec l'erreur
Windows (error).



Explanation:

L'appel d'une API Windows n'a pas permis de mettre le disque en ligne.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft approprié pour savoir comment
résoudre ce problème d'appel d'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3116E

La tentative de créer le répertoire "dir" a échoué avec l'erreur Windows
(error).



Explanation:

L'appel d'une API Windows n'a pas permis de créer le répertoire.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft approprié pour savoir comment
résoudre ce problème d'appel d'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3117E

La tentative de montage du volume dans le répertoire "dir" a échoué avec
l'erreur Windows (error).



Explanation:

L'appel d'une API Windows n'a pas permis de monter le volume spécifié.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft approprié pour savoir comment
résoudre ce problème d'appel d'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3118E

Impossible de déterminer le type de système d'exploitation de la machine
virtuelle à restaurer.



Explanation:

Le type de système d'exploitation de la machine virtuelle à restaurer ne
peut pas être déterminé. Ce problème peut survenir lorsque le paramètre
de restauration -VMOSType n'est pas spécifié ou qu'il spécifie un type
de système d'exploitation incorrect.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Utilisez le paramètre -VMOSType pour spécifier le type de système
d'exploitation de la machine virtuelle à restaurer.

------------------------------------------------------------------------
ANS3119W

Le type de système d'exploitation "name1" est détecté, mais le type de
système d'exploitation "name2" est spécifié.



Explanation:

Le type de système d'exploitation de la machine virtuelle détectée ne
correspond pas au type spécifié avec le paramètre de restauration
-VMOSType. Des types de système d'exploitation incohérent peuvent avec
un impact négatif sur l'opération de montage. L'opération va se
poursuivre en utilisant le type de système d'exploitation "type".

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

En cas d'échec de l'opération de montage, réessayez l'opération et
utilisez la détection automatique ou spécifiez le système d'exploitation
correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS3121I

Le protocole TCP/IP version 4 n'est pas disponible pour la communication
interprocessus. La version 6 sera utilisée.



Explanation:

L'option commmethod est V6Tcpip, mais pour la communication
interprocessus, IBM Spectrum Protect utilise les deux méthodes. Échec de
l'initialisation du protocole TCP/IP V4. La méthode de communication
TCP/IP version 6 sera utilisée.

System action:

Le processus continue

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS3122E

Le service de l'initiateur iSCSI Microsoft a rencontré une erreur.
L'erreur Windows est (error).



Explanation:

Le service de l'initiateur iSCSI Microsoft a rencontré une erreur lors
d'une opération iSCSI. Cette erreur a entraîné l'arrêt de l'opération.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez le message d'erreur du service de l'initiateur iSCSI Microsoft
pour déterminer la cause de l'erreur. Si nécessaire, consultez la
documentation Microsoft appropriée pour savoir comment corriger cette
erreur liée à l'initiateur iSCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3123E

Impossible de lire ou d'écrire les données de restauration de fichier
locales de la machine virtuelle. nomfichier Le fichier est inaccessible
ou endommagé.



Explanation:

Pour les opérations de restauration de fichier de la machine virtuelle,
les données doivent être stockées sur le dispositif de transfert de
données dans un répertoire local auquel l'utilisateur exécutant
l'opération de restauration peut accéder. Le fichier de données peut
également être endommagé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour stocker les données de restauration de fichier de la machine
virtuelle, l'application de transfert de données doit disposer de droits
d'accès en lecture et en écriture sur le dossier C:\Documents and
Settings\AllUsers\Application Data\Tivoli\TSM\ ou
C:\ProgramData\Tivoli\TSM. Définissez les droits d'accès sur ce
répertoire de sorte que votre utilisateur dispose des droits appropriés.
Si le fichier a été endommagé, il peut être judicieux de remplacer la
version actuelle par le fichier .bak.

------------------------------------------------------------------------
ANS3124E

La session utilisateur ne peut pas être extraite car l'ID de contexte
est introuvable.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de la session utilisateur
en cours. L'erreur peut être due à une session ayant expiré.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Si la session a expiré, reconnectez-vous.

------------------------------------------------------------------------
ANS3125E

Les données locales correspondant à l'ID de montage de restauration de
fichier : id et au nom de machine virtuelle 'nom' sont introuvables.



Explanation:

Les données locales définies pour l'ID de montage spécifié ou le nom de
machine virtuelle sont introuvables.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Utilisez la commande "dsmc q vm <nom> -vmrestoretype=mount" pour
extraire l'ID de montage et le nom de machine virtuelle corrects pour le
nettoyage.

------------------------------------------------------------------------
ANS3126E

Le nom du poste du partenaire proxy de montage est introuvable.



Explanation:

Une erreur s'est produite en interrogeant le serveur IBM Spectrum
Protect à propos du partenaire proxy de montage. Le poste n'a pas été
trouvé. Il est indispensable de pouvoir communiquer avec le partenaire
proxy de montage pour effectuer l'opération de restauration.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez la configuration du poste partenaire proxy de montage et
assurez-vous que le poste est correctement configuré et en cours
d'exécution.

------------------------------------------------------------------------
ANS3127E

L'adresse IP ou le port du partenaire proxy de montage est introuvable.



Explanation:

Une erreur s'est produite en interrogeant le serveur IBM Spectrum
Protect à propos du partenaire proxy de montage. L'adresse IP ou le port
de ce partenaire est introuvable. L'adresse et le port sont
indispensables au traitement des restaurations de fichiers.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez la configuration du poste et assurez-vous que le partenaire
proxy de montage est configuré correctement et en fonctionnement.
Vérifiez que le démon accepteur client (Client Acceptor) sur le
partenaire proxy de montage est en cours d'exécution et parvient à se
connecter au serveur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3128E

Le nom du poste du proxy de montage Windows ne respecte pas les
conventions de dénomination IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la demande du partenaire proxy de
montage Linux au serveur IBM Spectrum Protect. Le nom du proxy de
montage Windows ne respecte pas la convention de nommage. Un nom
approprié est nécessaire pour le traitement des machines virtuelles
Linux.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez la configuration du poste et assurez-vous que le nom du proxy
de montage est correct. Utilisez l'assistant de configuration Web pour
définir la configuration.

------------------------------------------------------------------------
ANS3129I

Le nettoyage du montage de la machine virtuelle "nom_machine_virtuelle"
s'est achevé.



Explanation:

L'opération de nettoyage du montage pour la machine virtuelle spécifiée
s'est achevée.

System action:

Aucun.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS3130E

L'opération de nettoyage du montage de la machine virtuelle "vmname" a
échoué avec le code retour = return-code



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'opération de nettoyage du montage.
Consultez la sortie des opérations précédentes pour identifier la cause
de l'erreur.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le fichier dsmerror.log pour identifier des informations
pouvant vous aider à résoudre ce problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS3131E

L'opération de déconnexion des cibles iSCSI du dispositif de transfert
de données Windows a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite durant l'opération de nettoyage du montage
lors de la déconnexion des cibles iSCSI. Pour identifier la cause de
l'erreur, consultez la sortie des opérations précédentes.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Ouvrez l'outil de l'initiateur iSCSI Windows, déconnectez les cibles et
supprimez le portail cible. Relancez l'opération. Vous pouvez accéder à
cet outil via le menu "Outils d'administration" -> "Initiateur iSCSI"

------------------------------------------------------------------------
ANS3132E

Le service iSCSI Windows n'est pas parvenu à extraire la liste de toutes
les sessions en cours d'exécution. L'erreur Windows est erreur.



Explanation:

Le service iSCSI Windows n'est pas parvenu à extraire la liste de toutes
les cibles connectées et des sessions correspondantes.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour déterminer comment
corriger ce problème iSCSI. Relancez l'opération. Effectuez une
recherche d'informations de résolution des problèmes iSCSI sur le site
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3133E

La cible 'cible' n'a pas pu être déconnectée par le portail iSCSI.
L'erreur Windows est erreur.



Explanation:

Le portail iSCSI ne parvient pas à déconnecter toutes les cibles
connectées créées par l'interface de ligne de commande de l'agent de
récupération.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour déterminer comment
corriger ce problème de portail iSCSI. Relancez l'opération. Effectuez
une recherche d'informations de résolution des problèmes iSCSI sur le
site http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3134E

Le service iSCSI Windows n'a pas pu extraire la liste de tous les
portails disponibles actuellement. L'erreur Windows est erreur.



Explanation:

Le service iSCSI rencontre des difficultés pour extraire la liste de
tous les portails disponibles.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour déterminer comment
corriger ce problème de portail iSCSI. Relancez l'opération. Effectuez
une recherche d'informations de résolution des problèmes iSCSI sur le
site http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3135E

La suppression du portail iSCSI 'cible' a échoué et généré une erreur
Windows (erreur)



Explanation:

Le service iSCSI n'a pas pu supprimer le portail iSCSI.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour déterminer comment
corriger ce problème de portail iSCSI. Relancez l'opération. Effectuez
une recherche d'informations de résolution des problèmes iSCSI sur le
site http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3136E

L'ID de montage n'a pas été spécifié dans l'opération de nettoyage.



Explanation:

Le paramètre -MOUNTID doit être spécifié pour effectuer une opération
'mountcleanup'.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Utilisez la commande "dsmc q vm <nom> -vmrestoretype=mount" pour
déterminer l'ID de montage correct pour le nettoyage

------------------------------------------------------------------------
ANS3137W

Le montage de 'VMNAME' s'est terminé avec des erreurs.



Explanation:

L'opération de montage de la machine virtuelle spécifiée s'est terminée
avec des erreurs. Seul un sous-ensemble des disques de la machine
virtuelle est prêt pour une opération de restauration de fichier.

System action:

Les disques de la machine virtuelle qui ont échoué ont été signalés dans
des messages précédents.

User response:

Consultez les messages d'erreur précédents pour déterminer la cause de
chaque incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS3138E

Le démontage des volumes a échoué lors d'une opération de nettoyage de
l'ID de montage ID montage



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'opération de nettoyage du montage
lors du démontage des volumes.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez la sortie des opérations précédentes pour identifier la cause
de l'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS3139E

La tentative de démontage du disque a échoué avec une erreur Windows
(erreur).



Explanation:

L'appel de l'API Windows n'est pas parvenu à démonter les disques.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour déterminer comment
corriger ce problème. Recherchez cette erreur Windows dans la
documentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS3140E

La connexion aux cibles iSCSI suivantes a échoué : 'liste_cibles'.



Explanation:

L'interface de ligne de commande iscsiadm n'est pas parvenue à se
connecter aux cibles iSCSI spécifiées depuis la machine de proxy de
montage Linux.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Si la cible est déjà connectée sur la machine proxy de montage Linux,
déconnectez-vous de la cible. Par exemple : iscsiadm -m poste -T
nom_cible --logout. Vérifiez également que l'adresse du serveur iSCSI a
été spécifiée correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS3141W

Le montage des unités suivantes a échoué : 'liste_unités'.



Explanation:

Les unités spécifiées n'ont pas pu être montées sur la machine proxy de
montage Linux.

System action:

L'opération poursuit le montage des autres périphériques.

User response:

Effectuez un nettoyage ou essayez de démonter manuellement les unités
sur la machine proxy de montage Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3142E

Le service de disque virtuel Windows a rencontré une erreur. L'erreur
Windows est (error)



Explanation:

Le service de disque virtuel Windows ne fonctionne pas correctement.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft appropriée pour déterminer comment
corriger ce problème. Effectuez une recherche d'informations de
résolution des problèmes de service de disque virtuel sur le site
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS3143W

Le service ISCSI n'est pas en cours d'exécution. Son état est "state".



Explanation:

Le service ISCSI n'est pas en cours d'exécution.

System action:

Le service peut être suspendu et les opérations ne peuvent pas
continuer.

User response:

Démarrez le service ISCSI.

------------------------------------------------------------------------
ANS3144W

Le service ISCSI n'est pas en cours d'exécution. Les opérations de
montage de restauration de fichier et d'accès instantané ne
fonctionneront pas.



Explanation:

Le service ISCSI n'est pas en cours d'exécution. Ce service est requis
sur le proxy de montage Windows et Linux pour les opérations de montage
effectuées dans le cadre d'une restauration de fichier. Ce service est
également requis pour les opérations d'accès instantané aux machines
virtuelles complètes.

System action:

Les opérations de montage effectuées dans le cadre de la restauration de
fichier ne peuvent pas se poursuivre. Les opérations d'accès instantané
ne peuvent pas continuer.

User response:

Démarrez le service ISCSI si vous souhaitez réaliser une opération de
restauration de fichier ou une opération d'accès instantané.

------------------------------------------------------------------------
ANS3145E

Un appel de l'API Windows a échoué.



Explanation:

Un appel de l'API Windows a échoué.

System action:

Les opérations ne peuvent pas se poursuivre.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le fichier journal dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS3146E

L'opération de nettoyage pour démonter le volume volume a échoué. Le
système de fichiers monté est occupé.



Explanation:

Une erreur s'est produite au cours de l'opération de nettoyage du
montage lors du démontage des volumes sur le proxy de montage Linux.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers n'est pas en cours d'utilisation,
puis essayez à nouveau l'opération de nettoyage, ou annulez manuellement
le montage du volume sur l'hôte.

------------------------------------------------------------------------
ANS3147W

La déconnexion de la cible iSCSI 'cible_iscsi' a abouti, mais la
tentative de suppression de la cible a échoué.



Explanation:

L'objet n'a pas pu être supprimé après la déconnexion de la cible.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Essayez de supprimer manuellement l'objet sur la machine Linux. Par
exemple : iscsiadm -m poste -T nom_cible -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3148W

La cible iSCSI "cible_iscsi" était déjà connectée.



Explanation:

La cible était déjà connectée sur la machine proxy de montage Linux.
Cette erreur peut se produire si un nettoyage n'a pas été effectué, ou
si le nettoyage n'a que partiellement abouti.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

La machine proxy de montage Linux a tenté de réutiliser les cibles déjà
connectées. Si les volumes ne sont pas montés correctement, déconnectez
manuellement les cibles sur la machine du proxy de montage Linux. Par
exemple : iscsiadm -m poste -T nom_cible --logout; iscsadm -m poste -T
nom_cible -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3149E

La cible iSCSI 'cible' n'a pas pu être déconnectée de la machine Linux.
Le message de l'interface de ligne de commande iscsiadm est le suivant :
sortie_message



Explanation:

L'interface de ligne de commande iscsiadm n'a pas pu déconnecter la
cible iSCSI spécifiée de la machine Linux.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Vérifiez si la cible est déjà déconnectée sur la machine Linux ou
essayez de la déconnecter manuellement. Par exemple: iscsadm -m poste -T
nom_cible --logout. Vérifiez que l'adresse du serveur iSCSI a été
spécifiée correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS3150W

Le montage de l'unité par bloc 'unité_bloc' du type 'type_unité' a
échoué. Le message système est le suivant :'message_système'



Explanation:

Impossible de monter un ou plusieurs périphériques sur la machine Linux.

System action:

L'opération poursuit le montage des autres périphériques.

User response:

Effectuez un nettoyage ou essayez de démonter manuellement les unités
sur la machine Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3151E

Le fichier initiator.iscsi n'existe pas ou ne peut pas être ouvert.



Explanation:

Le fichier n'existe pas ou ne peut pas être ouvert.

System action:

Les opérations ne peuvent pas se poursuivre.

User response:

Le service ISCSI n'est peut-être pas installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS3152E

Le fichier initiator.iscsi ne comporte pas d'entrée d'ID initiateur
valide.



Explanation:

Il n'existe pas d'ID initiateur ISCSI.

System action:

Les opérations ne peuvent pas se poursuivre.

User response:

Le service ISCSI n'est peut-être pas installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS3153E

Le nettoyage du montage s'est terminé avec une erreur pour l'ID de
montage 'ID_montage' de la machine virtuelle 'nom machine virtuelle'. Le
journal d'erreurs 'journal_erreurs' est disponible sur 'nom_machine'.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'opération de nettoyage du montage
lors du démontage des volumes. Les systèmes de fichiers montés sont
peut-être occupés. Consultez le journal des erreurs pour identifier la
cause de l'erreur.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que les systèmes de fichiers ne sont pas en cours d'utilisation
et effectuez un nettoyage ou démontez manuellement les volumes sur
l'hôte.

------------------------------------------------------------------------
ANS3154E

Le service ISCSI n'a pas été installé.



Explanation:

Le service ISCSI n'est pas installé.

System action:

Les opérations ne peuvent pas se poursuivre.

User response:

Installez le service iSCSI pour votre plateforme.

------------------------------------------------------------------------
ANS3155I

Le dispositif de transfert de données Windows est le suivant : "nom"
(IP)



Explanation:

Nom du DNS et adresse IP du dispositif de transfert de données Windows.

System action:

Aucun.

User response:

Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer si le nom d'hôte
et l'adresse IP du dispositif de transfert de données Windows ont été
résolus correctement. Ces informations peuvent être utiles si la
connexion iSCSI ne fonctionne pas de la façon escomptée.

------------------------------------------------------------------------
ANS3156I

L'adresse du serveur iSCSI utilisé est la suivante : 'IP'



Explanation:

Ce message renvoie l'adresse IP du serveur iSCSI.

System action:

Aucun.

User response:

Cette information peut être utilisée pour déterminer si l'adresse IP du
serveur iSCSI a été résolue correctement. Ces informations peuvent être
utiles si la connexion iSCSI ne fonctionne pas de la façon escomptée.

------------------------------------------------------------------------
ANS3157I

Le dispositif de transfert de données Linux est le suivant : "nom" (IP)



Explanation:

Nom du DNS et adresse IP du dispositif de transfert de données Linux.

System action:

Aucun.

User response:

Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer si le nom d'hôte
et l'adresse IP du dispositif de transfert de données Linux ont été
résolus correctement. Ces informations peuvent être utiles si la
connexion iSCSI ne fonctionne pas de la façon escomptée.

------------------------------------------------------------------------
ANS3158W

La tentative de création du partage Windows a échoué avec une erreur
Windows (erreur). Le partage n'est pas créé.



Explanation:

La tentative de création du partage Windows avec le nom d'utilisateur/de
groupe indiqué a échoué.

System action:

Le partage Windows n'est pas créé. Le traitement se poursuit.

User response:

Une raison fréquente de cet échec est que l'utilisateur/le groupe
indiqué n'existe pas. Assurez-vous que le nom d'utilisateur ou de groupe
Windows existe et qu'il est accessible sur le dispositif de transfert de
données Windows. S'il s'agit d'un utilisateur ou d'un groupe de domaine,
le dispositif de transfert de données Windows doit faire partie de ce
domaine. Si ceci ne résout pas le problème, reportez-vous à la
documentation Microsoft appropriée pour plus d'informations sur ce code
d'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS3159E

La tentative de supprimer le partage Windows a échoué avec l'erreur
Windows (error).



Explanation:

L'appel d'une API Windows n'a pas permis de supprimer le partage
Windows.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Consultez la documentation Microsoft approprié pour savoir comment
résoudre ce problème d'appel d'API Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3160W

La tentative d'exportation du système de fichiers Linux a échoué avec
l'erreur: Le service NFS n'est pas en cours d'exécution.



Explanation:

La commande exportfs n'a pas pu mettre le répertoire à disposition sur
le proxy de montage Linux pour les clients NFS à monter.

System action:

L'opération se poursuit sans créer l'exportation NFS.

User response:

Résolvez l'erreur sur le proxy de montage Linux. Exportez manuellement
le répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS3161E

La tentative d'annuler l'exportation du système de fichiers Linux a
échoué avec l'erreur: Le service NFS n'est pas en cours d'exécution.



Explanation:

La commande exportfs n'a pas permis d'annuler l'exportation du
répertoire sur le proxy de montage Linux.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Résolvez l'erreur sur le proxy de montage Linux. Annulez manuellement
l'exportation du répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS3162I

Le nettoyage du montage de la machine virtuelle 'nom machine virtuelle'
associé à l'ID de montage 'ID' et à la date d'instantané 'date heure'
s'est achevé.



Explanation:

L'opération de nettoyage du montage pour la machine virtuelle spécifiée
s'est achevée.

System action:

Aucun.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS3163W

Le système d'exploitation Linux n'est pas au niveau minimum. Les
opérations de montage risquent de ne pas aboutir.



Explanation:

Le système d'exploitation Linux n'est pas au niveau minimum.

System action:

Les opérations de montage risquent de ne pas aboutir.

User response:

Mettez à niveau le système d'exploitation Linux pour qu'il corresponde
au moins au niveau minimum.

------------------------------------------------------------------------
ANS3164W

Le niveau minimum pour 'système exploitation' est 'niveau'. Votre niveau
actuel est 'niveau actuel'.



Explanation:

Le système d'exploitation Linux n'est pas au niveau minimum.

System action:

Les opérations de montage risquent de ne pas aboutir.

User response:

Mettez à niveau le système d'exploitation Linux pour qu'il corresponde
au moins au niveau minimum.

------------------------------------------------------------------------
ANS3165W

Un package installé sur le système d'exploitation Linux n'est pas au
niveau minimum. Les opérations de montage risquent de ne pas aboutir.



Explanation:

Un package installé sur le système d'exploitation Linux n'est pas au
niveau minimum.

System action:

Les opérations de montage risquent de ne pas aboutir.

User response:

Mettez à niveau le package pour qu'il corresponde au moins au niveau
minimum.

------------------------------------------------------------------------
ANS3166W

Le niveau minimum pour le package 'package' est 'niveau'. Votre niveau
actuel est 'niveau actuel'.



Explanation:

Un package installé sur le système d'exploitation Linux n'est pas au
niveau minimum.

System action:

Les opérations de montage risquent de ne pas aboutir.

User response:

Mettez à niveau le package pour qu'il corresponde au moins au niveau
minimum.

------------------------------------------------------------------------
ANS3167E

Le service d'agent de récupération IBM Spectrum Protect n'est pas
installé.



Explanation:

Le service d'agent de récupération IBM Spectrum Protect n'est pas
installé.

System action:

Les opérations ne peuvent pas se poursuivre.

User response:

Vérifiez que l'agent de récupération IBM Spectrum Protect a été
correctement installé et configuré.

------------------------------------------------------------------------
ANS3168E

L'agent de récupération IBM Spectrum Protect n'est pas en cours
d'exécution.



Explanation:

L'agent de récupération IBM Spectrum Protect n'est pas en cours
d'exécution.

System action:

Les opérations ne peuvent pas se poursuivre.

User response:

Démarrez le service d'agent de récupération IBM Spectrum Protect. Vous
pouvez démarrer ce service à l'aide de la commande "net start
RecoveryAgent" ou en le référençant dans services.msc.

------------------------------------------------------------------------
ANS3169E

Le système d'exploitation du proxy de montage doit être un système
d'exploitation Windows Server 2012 ou plus récent.



Explanation:

Le système d'exploitation Windows n'est pas au niveau minimal.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Mettez à niveau le proxy de montage Windows vers un système
d'exploitation pris en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS3170W

La tentative d'exportation du système de fichiers Linux a échoué avec
l'erreur: La commande exportfs a échoué.



Explanation:

La commande exportfs n'a pas pu mettre le répertoire à disposition sur
le proxy de montage Linux pour les clients NFS à monter.

System action:

L'opération se poursuit sans créer l'exportation NFS.

User response:

Résolvez l'erreur sur le proxy de montage Linux. Exportez manuellement
le répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS3171E

La tentative d'annuler l'exportation du système de fichiers Linux a
échoué avec l'erreur: La commande exportfs a échoué.



Explanation:

La commande exportfs n'a pas permis d'annuler l'exportation du
répertoire sur le proxy de montage Linux.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Résolvez l'erreur sur le proxy de montage Linux. Annulez manuellement
l'exportation du répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS3172T

Restauration de la machine virtuelle 'source' vers une nouvelle machine
virtuelle nommée 'destination'.



Explanation:

La machine virtuelle spécifiée sera restaurée dans une nouvelle machine
virtuelle portant un nom différent.

System action:

Aucune

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS3173E

Le montage des unités Linux n'a pas abouti.



Explanation:

Le montage des unités Linux n'a pas abouti.

System action:

Les opérations de montage n'ont pas abouti.

User response:

Vérifiez que le serveur du proxy de montage Linux peut communiquer avec
le serveur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3174E

Le montage de la machine virtuelle a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'opération de montage.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Recherchez dans la sortie de ligne de commande des messages spécifiant
les problèmes rencontrés lors de l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS3175E

Le nettoyage du montage de la machine virtuelle a échoué.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'opération de nettoyage du montage.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Recherchez dans la sortie de ligne de commande des messages spécifiant
les problèmes rencontrés lors de l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS3176W

Impossible de localiser le groupe ou l'utilisateur Windows nommé 'nom'.
Le partage n'est pas créé.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à mapper le nom d'utilisateur ou
de groupe spécifié à un identificateur de sécurité Windows.

System action:

Le partage Windows n'est pas créé. Le traitement se poursuit.

User response:

Une raison fréquente de ce message est que l'utilisateur ou le groupe
indiqué n'existe pas. Assurez-vous que le nom d'utilisateur ou de groupe
Windows existe et qu'il est accessible sur le dispositif de transfert de
données Windows. S'il s'agit d'un utilisateur ou d'un groupe de domaine,
le dispositif de transfert de données Windows doit faire partie de ce
domaine.

Ce message peut également indiquer que le dispositif de transfert de
données n'est pas parvenu à accéder au serveur de domaine Active
Directory. Vérifiez que des problèmes réseau n'empêchent pas le
dispositif de transfert de données Windows de communiquer avec le
serveur de domaine Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS3177E

Aucune cible iSCSI n'a été connectée. Vérifiez vos options iSCSI pour le
client de sauvegarde-archivage.



Explanation:

Aucune cible iSCSI n'a été détectée ou n'est connectée sur la machine
proxy de montage Linux.

System action:

L'opération est annulée.

User response:

Vérifiez que iSCSI est configuré correctement sur votre système Windows,
ainsi que sur votre proxy de montage Linux. Une des causes fréquentes de
cet échec est que l'option VMISCSIServeraddress n'a pas été spécifiée ou
a été définie de façon incorrecte dans le fichier d'options du
dispositif de transfert de données Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS3178E

Le volume "volume" de type "file_system_type" n'a pas été démonté.
Message système :"system_message"



Explanation:

Une erreur s'est produite au cours de l'opération de nettoyage du
montage lors du démontage des volumes sur le proxy de montage Linux.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers n'est pas en cours d'utilisation,
puis essayez à nouveau l'opération de nettoyage, ou annulez manuellement
le montage du volume sur le proxy de montage Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3179W

Un autre partage de dossier portant le même nom 'name' existe déjà.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu créer un partage de dossier avec le nom
spécifié car un partage du même nom existe déjà.

System action:

Le partage de dossier n'est pas créé. L'opération se poursuit et les
disques de la machine virtuelle sont montés pour une restauration de
fichier sur le proxy de montage.

User response:

Utilisez les commandes du système d'exploitation pour créer le partage
du dossier avec un nom unique et supprimez-le avec d'exécuter
l'opération de démontage.

------------------------------------------------------------------------
ANS3180W

Le paramètre 'name' contient des caractères non autorisés qui ont été
retirés. La valeur résultante est 'new'.



Explanation:

Certains caractères ne peuvent pas être utilisés sur des environnements
multiplateformes. Pour résoudre les problèmes de compatibilité, seul un
ensemble limité de caractères est autorisé pour ce paramètre spécifique.

Le paramètre "-MOUNTPoint" n'accepte que [a-z][A-Z][0-9][:][/][\][_]

Le paramètre "-MOUNTTag" n'accepte que [a-z][A-Z][0-9][_]

Sous Windows, le paramètre "-EXPORTParameter" n'accepte que
[a-z][A-Z][0-9][ ][-][_][\][@]

Sous Linux, le paramètre "-EXPORTParameter" n'accepte que
[a-z][A-Z][0-9][.][:]

System action:

Le traitement continue avec le paramètre modifié.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS3181E

La clé de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
est définie sur une valeur différente de 3.



Explanation:

Si la clé de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
est définie sur une valeur différente de 3, il se peut que la machine se
bloque pendant l'opération de montage. Remplacez la valeur par 3 et
redémarrez la machine.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

La clé de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
n'est pas documentée par Microsoft. Il arrive qu'elle soit définie sur
une valeur différente de 3, ce qui peut provoquer des problèmes lors de
l'opération de montage. Définissez la valeur sur 3 et redémarrez la
machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3182E

Le délai d'attente de l'opération de nettoyage de montage a été dépassé
après avoir attendu minutes minutes une réponse du proxy de montage
Linux.



Explanation:

Le proxy de montage Windows n'a pas reçu de réponse du proxy de montage
Linux dans le délai imparti. Le proxy de montage Linux est peut-être
bloqué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez le statut de machine du proxy de montage Linux ainsi que le
fichier de trace du proxy de montage pour plus de détails. En cas de
blocage complet du système au moment du démontage, un redémarrage suivi
d'un nettoyage de montage manuel de la machine du proxy de montage Linux
peut être nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS3183E

Echec du rétablissement du volume monté à l'emplacement .



Explanation:

L'opération de rétablissement du volume a échoué. Essayez de monter le
volume manuellement. Recherchez son image instantanée et tentez
l'opération de rétablissement.

System action:

La restauration est arrêtée.

User response:

Consultez le journal des erreurs de IBM Spectrum Protect ainsi que le
journal des événements Windows pour plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS3184W

Un identificateur unique universel d'unité en double a été détecté au
cours de la phase d'activation du gestionnaire de volume logique lors
d'une opération de montage. La commande système 'vgimportclone' n'a pas
réussi à générer un nouvel identificateur unique universel pour l'unité
de gestionnaire de volume logique
'nom_unité_gestionnaire_volume_logique', ce qui a provoqué la création
d'un identificateur unique universel identique à celui de l'unité
'nom_unité2_gestionnaire_volume_logique' de la machine proxy de montage.
L'unité 'nom_unité3_gestionnaire_volume_logique' a été exclue de la
liste de volumes à monter sur le proxy de montage. Sur certaines
distributions Linux, cette unité peut encore être présente après la
phase de déconnexion iSCSI et un nettoyage manuel peut être nécessaire,
par exemple à l'aide de la commande 'dmsetup remove nom_unité'.



Explanation:

La commande 'vgimportclone' n'a pas réussi à générer un nouvel
identificateur unique universel pour l'unité de gestionnaire de volume
logique, ce qui a provoqué la création d'un identificateur unique
universel en double.

System action:

L'unité de la machine virtuelle cible est ignorée et n'est pas montée.
L'opération se poursuit.

User response:

Ce problème a été constaté sur certaines distributions Linux où la
commande 'vgimportclone' n'a pas réussi à générer un nouvel
identificateur unique universel. Dans ce cas, la commande 'iscsiadm -m
node -T ... --logout' risque de ne pas pouvoir supprimer ces unités et
un nettoyage manuel peut être nécessaire, par exemple à l'aide de la
commande 'dmsetup remove nom_unité'. Notez que ce type de situation peut
également indiquer que la machine virtuelle cible a été clonée à partir
du même modèle que le proxy de montage. Pour résoudre le problème des
unités en double générées par un clonage de machine virtuelle, vérifiez
les unités par bloc de la machine virtuelle cible en utilisant la
commande 'blkid' et assurez-vous qu'il n'existe aucun identificateur
unique universel identique à celui des machines proxy de montage. Si une
unité en double appartient à la machine virtuelle cible et qu'elle est
utilisée, vous devez lui attribuer un nouvel identificateur unique
universel ou retirer cette unité.

------------------------------------------------------------------------
ANS3185W

Un UUID d'unité en double a été trouvé sur le proxy de montage après la
connexion des cibles. L'unité 'nom_nouvelle_unité' portant l'UUID
'uuid_nouvelle_unité' de type 'type_nouvelle_unité' est exclue de la
liste des volumes à monter sur le proxy de montage.



Explanation:

Le système d'exploitation Linux ne peut pas monter d'unités de ce type
lorsque l'UUID existe déjà sur le système. Cette situation se produit
car la machine virtuelle cible a été clonée à partir du même modèle que
le proxy de montage.

System action:

L'unité pour la machine virtuelle cible n'est pas montée. Le traitement
se poursuit.

User response:

Pour résoudre le problème d'unités en double introduites en raison d'un
clonage de machine virtuelle, vérifiez les unités par bloc de la machine
virtuelle cible en utilisant la commande 'blkid' et assurez-vous qu'il
n'existe aucun UUID en double pour les machines proxy de montage. Si une
unité en double appartient à la machine virtuelle cible et qu'elle est
utilisée, attribuez-lui un nouvel UUID ou retirez-la.

------------------------------------------------------------------------
ANS3186W

L'ouverture et la création des unités par bloc ont échoué.



Explanation:

Il n'a pas été possible d'obtenir la liste des unités par bloc sur le
proxy de montage Linux.

System action:

L'opération de restauration de fichiers s'est arrêtée.

User response:

Vérifiez que la commande 'blkid' fonctionne correctement sur la machine
du proxy de montage Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS3187W

L'ouverture et la création des unités par bloc ont échoué.



Explanation:

Il n'a pas été possible d'ouvrir le disque et de créer les unités par
bloc sur la machine proxy de montage Linux.

System action:

L'opération de restauration de fichiers s'est arrêtée.

User response:

Vérifiez que les unités de bouclage disponibles sur la machine du proxy
de montage Linux sont en nombre au moins égal au nombre de disques de
machines virtuelle à monter. Le mode de transport avancé VMware n'est
pas pris en charge sur le proxy de montage pour les opérations de
restauration de fichier à partir de sauvegardes locales. Utilisez
l'option vmvstortransport ndb dans la section serveur du fichier
d'options du proxy de montage. Si vous souhaitez utiliser NBDSSL,
supprimez la bibliothèque
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/lib64/libdiskLibPlugin.so et utilisez
l'option vmvstortransport ndbssl.

------------------------------------------------------------------------
ANS3188W

Un UUID en double existe pour l'unité LVM 'nouveau_nom_unité'.
Impossible de monter l'unité. Par conséquent, les fichiers de cette
unité seront restaurés.



Explanation:

Impossible pour le système d'exploitation de monter l'unité si son UUID
existe déjà sur le système. Généralement cette situation se produit
quand la machine virtuelle cible a été clonée à partir du même modèle
que le proxy de montage.

System action:

L'unité pour la machine virtuelle cible n'est pas montée. L'opération se
poursuit.

User response:

Utilisez la commande blkid pour analyser les unités par bloc sur la
machine virtuelle, afin de déterminer si des UUID en double existent. Si
une unité en double appartient à la machine virtuelle cible et que cette
unité est en cours d'utilisation, vous devez affecter un nouvel UUID à
l'unité en double, ou la retirer.

------------------------------------------------------------------------
ANS3189W

Impossible de trouver les points de montage d'origine pour le système
invité.



Explanation:

.

System action:

L'opération se poursuit.

User response:

Vérifiez que le fichier /etc/fstab existe et qu'il est accessible sur le
système invité.

------------------------------------------------------------------------
ANS3401W

L'entité nom est incorrecte.



Explanation:

Le volume ayant ce nom est introuvable ou n'est pas approprié pour des
opérations hors serveur.

System action:

Le traitement s'est arrêté.

User response:

Indiquez un nom correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS3402W

nom : Echec d'un appel système fonction avec le code code-retour.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'obtention d'informations provenant
du système d'exploitation. Les informations relatives au volume n'ont
pas pu être obtenues.

System action:

Le traitement peut continuer si les informations à obtenir ne sont pas
critiques pour l'opération ou si ce comportement est attendu dans le
contexte de l'opération en cours.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause
de l'incident. Tentez de résoudre les incidents indiqués, puis relancez
l'opération. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3403W

Le volume nom ne peut pas être ouvert en lecture. Le code d'erreur
système est err.



Explanation:

Impossible d'ouvrir le volume spécifié. Exemples non exhaustifs de
situations dans lesquelles ce message peut apparaître : le périphérique
n'est pas une unité système correcte, le périphérique est verrouillé par
une autre application ou l'utilisateur n'a pas les autorisations
requises. Le code d'erreur du système d'exploitation mentionné dans le
message indique la raison du problème.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Utilisez les outils de votre système d'exploitation pour obtenir la
description du code d'erreur. Recherchez également dans le journal des
erreurs les messages expliquant la cause de l'incident. Tentez de
résoudre les incidents indiqués, puis relancez l'opération. Si le
problème persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3404W

Erreur de lecture du volume nom.



Explanation:

Le volume nommé n'a pas pu être lu. Exemples non exhaustifs de
situations dans lesquelles ce message peut apparaître : les données
n'appartiennent pas à la plage admise du volume ou le périphérique est
verrouillé par une autre application. Le code d'erreur du système
d'exploitation mentionné dans le message indique la raison du problème.

System action:

Si le transfert de données s'effectue sans le serveur, le traitement se
poursuit avec des transferts de données via le serveur. Sinon, le
traitement est interrompu.

User response:

Utilisez les outils de votre système d'exploitation pour obtenir la
description du code d'erreur. Recherchez également dans le journal des
erreurs les messages expliquant la cause de l'incident. Tentez de
résoudre les incidents indiqués, puis relancez l'opération. Si le
problème persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3405W

Le système de fichiers système de fichiers sur le volume nom est
inconnu.



Explanation:

Le système de fichiers utilisé pour le volume n'est pas pris en charge
pour l'opération en cours.

System action:

Si le transfert de données s'effectue sans le serveur, le traitement se
poursuit avec des transferts de données via le serveur. Sinon, le
traitement est interrompu.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause
de l'incident. Tentez de résoudre les incidents indiqués, puis relancez
l'opération. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3406I

L'espace disponible pour mettre à jour le statut de la dernière
sauvegarde pour la machine virtuelle 'mv' est insuffisant.



Explanation:

La machine virtuelle a été sauvegardée, mais l'espace disponible pour
écrire le statut de la dernière sauvegarde dans la zone 'Notes' pour la
machine virtuelle est insuffisant.

System action:

L'opération de sauvegarde est terminée.

User response:

Libérez de l'espace dans la zone 'Notes' pour la machine virtuelle si le
statut de la dernière sauvegarde est requis.

------------------------------------------------------------------------
ANS3407W

nom n'est pas installé en local.



Explanation:

L'unité ou le système de fichiers n'est pas local et ne convient pas
pour le processus de sauvegarde d'image.

System action:

Le traitement s'est arrêté.

User response:

Indiquez un volume local.

------------------------------------------------------------------------
ANS3408E

Echec de l'appel système 'umount' pour le volume 'volume' avec
errno='erreur'. Exécutez l'action appropriée en vous appuyant sur le
numéro d'erreur puis relancez l'opération.



Explanation:

L'appel umount a échoué pour le volume spécifié avec le numéro d'erreur
indiqué. Exécutez l'action appropriée en vous appuyant sur le numéro
d'erreur puis relancez l'opération.

System action:

Le traitement s'est arrêté.

User response:

Vérifiez le numéro d'erreur pour l'échec de umount et prenez les mesures
correctives avant de relancer l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS3409W

Erreur d'écriture dans le volume nom.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu écrire dans le volume nommé. Exemples
non exhaustifs de situations dans lesquelles ce message peut apparaître
: les données à écrire n'appartiennent pas à la plage correcte du volume
ou le périphérique est verrouillé par une autre application. Le code
d'erreur du système d'exploitation mentionné dans le message indique la
raison du problème.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Utilisez les outils de votre système d'exploitation pour obtenir la
description du code d'erreur. Recherchez également dans le journal des
erreurs les messages expliquant la cause de l'incident. Tentez de
résoudre les incidents indiqués, puis relancez l'opération. Si le
problème persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3410E

Le système d'exploitation a refusé une demande d'allocation de mémoire.



Explanation:

Le processus nécessite l'accès à la mémoire pour stocker les
informations sous forme de processus de traitement. Dans ce cas, la
quantité de mémoire demandée est supérieure à la quantité allouée par le
système d'exploitation. Explications possibles :

   Le système ne dispose plus que d'une faible quantité de mémoire.
   Le processus d'exécution du programme a dépassé la quantité maximale
   de mémoire pouvant être allouée.
   Une autre erreur a amené le programme à évaluer qu'il ne disposait
   plus d'assez de mémoire.

System action:

Le processus ne peut pas exécuter l'opération demandée.

User response:

Fermez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin et relancez
l'opération. En cas de nouvel échec, divisez la tâche en plusieurs
unités de taille plus réduite. Par exemple, si une spécification de
fichier contient plusieurs répertoires de niveau élevé, exécutez la
tâche IBM Spectrum Protect pour chaque répertoire. Si la tâche est une
sauvegarde incrémentielle, utilisez l'option
"-memoryefficientbackup=yes".

Sur les systèmes UNIX qui prennent en charge les restrictions de
ressources, vérifiez si les ressources de mémoire sont trop restreintes
en entrant la commande suivante : ulimit -a

En fonction des données obtenues, vous pouvez demander au
superutilisateur du système UNIX d'augmenter les restrictions de
ressources en écrasant la valeur définie par défaut. Le superutilisateur
du système UNIX dispose de droits permettant d'augmenter les
restrictions de ressources.

------------------------------------------------------------------------
ANS3411E

Des arguments incorrects ont été transmis à la fonction nom.



Explanation:

La fonction désignée n'a pas reçu les arguments corrects pour
s'exécuter. Pour plus d'explications, consultez le journal des erreurs.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez
l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3412I

DiskMapper ne prend pas en charge nom pour l'entité nom.



Explanation:

La fonction demandée n'est pas implémentée dans DiskMapper à l'heure
actuelle. Signalez cette erreur à votre administrateur IBM Spectrum
Protect.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3413I

L'objet DiskMapper 'nom' de type 'nom' est incorrect.



Explanation:

L'objet désigné est incorrect sur le système client d'origine.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Réessayez l'opération. Si le problème persiste, recherchez dans le
journal des erreurs du client les autres messages susceptibles d'être
liés à ce problème. Pour plus d'informations, contactez votre
administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS3414I

Le disque 'nom' n'appartient à aucun conteneur défini au sein du
système.



Explanation:

Aucune.

System action:

Aucun(e). Ce message est fourni à titre indicatif.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS3415W

Au moins l'un des disques contenant les données de nom contient des
blocs défectueux.



Explanation:

Un ou plusieurs disques physiques contenant des blocs de données de
l'objet susmentionné comportent des blocs défectueux. L'opération
demandée ne peut pas se poursuivre.

System action:

Le système peut trouver une solution palliative afin d'effectuer
l'opération demandée ; vérifiez le journal de la console et le journal
des erreurs pour plus d'informations sur les mesures correctives à
prendre ou les interventions de l'utilisateur suggérées.

User response:

En fonction de l'opération, le processus peut proposer une solution de
secours pour exécuter l'opération. Consultez le journal des erreurs, le
journal des opérations planifiées ou le journal de la console pour plus
d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS3416E

Le volume 'nom' est déjà utilisé par un autre processus.



Explanation:

Cette opération nécessite un accès exclusif au volume. La cause la plus
probable de ce problème est qu'un autre processus système a ouvert ce
volume.

System action:

Le traitement s'est arrêté.

User response:

Vérifiez les applications en cours d'exécution sur votre système pour
vous assurer que le volume n'est pas déjà ouvert par l'un des processus
puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS3417W

nom : échec d'un appel fonction avec le code code-retour - strerror



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'obtention d'informations provenant
du système d'exploitation. Les informations relatives au volume n'ont
pas pu être obtenues.

System action:

Le traitement peut continuer si les informations à obtenir ne sont pas
critiques pour l'opération ou si ce comportement est attendu dans le
contexte de l'opération en cours.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause
de l'incident. Tentez de résoudre les incidents indiqués, puis relancez
l'opération. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance
technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3418W

La demande d'allocation de mémoire pour une opération de sauvegarde est
refusée par le système d'exploitation.



Explanation:

IBM Spectrum Protect nécessite l'accès à la mémoire pour stocker des
informations sur les blocs utilisés d'un système de fichiers. Dans ce
cas, la quantité de mémoire demandée est supérieure à la quantité
allouée par le système d'exploitation.

System action:

Si la valeur de l'option imagegapsize est trop petite pour un système de
fichiers dédié et que le client rencontre une condition de mémoire
faible, le client passe automatiquement en sauvegarde de volume
complète. L'opération se poursuit avec imagegapsize = 0.

User response:

Recommandations pour éviter la condition de mémoire insuffisante :

   vérifiez si les ressources mémoire ne sont pas trop restreintes en
   entrant la commande suivante : ulimit -a . Vous pouvez ensuite
   demander au superutilisateur du système UNIX d'augmenter la limite de
   mémoire.
   augmentez la valeur de l'option imagegapsize. Plus la valeur pour
   imagegapsize utilisée est grande, plus la quantité de mémoire requise
   pour la sauvegarde par image est réduite, mais un plus grand nombre
   de données inutilisées sont envoyées au serveur. Et inversement, plus
   la valeur pour imagegapsize utilisée est réduite, plus la quantité de
   mémoire requise pour la sauvegarde par image est importante ; mais un
   plus petit nombre de données inutilisées est envoyé au serveur. Le
   résultat dépend également en grande partie de la dispersion des
   données sur le volume.

------------------------------------------------------------------------
ANS3419W

Echec du montage de l'image instantanée VSS pour le contrôle d'intégrité
sur la machine virtuelle 'nom_machine_virtuelle'. Le contrôle
d'intégrité est ignoré et les journaux des transactions Microsoft
Exchange Server ne sont pas tronqués.



Explanation:

L'image instantanée de machine virtuelle doit être montée pour vérifier
l'intégrité des fichiers de base de données Microsoft Exchange Server.
L'image instantanée de la machine virtuelle spécifiée n'a pas pu être
montée. Par conséquent, l'opération n'a pas vérifié l'intégrité des
fichiers de base de données Microsoft Exchange Server.

System action:

L'opération de sauvegarde se poursuit sans contrôle d'intégrité et les
journaux des transactions Microsoft Exchange Server ne sont pas
tronqués.

User response:

Pour éviter cette erreur, configurez une connexion entre la machine
virtuelle invitée et l'hôte ESXi. Relancez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4000E

Erreur de traitement 'nom-espace-fichier': l'espace fichier n'existe
pas.



Explanation:

L'espace fichier spécifié (domaine) est incorrect ou n'existe pas sur la
station de travail. Si ce message est généré par la commande BACKUP
IMAGE avec l'option -MODE=INCREMENTAL, cela signifie que vous avez entré
le nom d'un volume logique brut. L'option MODE=INCREMENTAL n'est pas
valide pour les volumes logiques bruts.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération en indiquant un domaine existant (identificateur
d'unité ou nom de système de fichiers). Si le message résulte d'une
mauvaise utilisation de l'option MODE=INCREMENTAL, relancez la commande
en omettant cette option.

------------------------------------------------------------------------
ANS4001E

L'espace fichier du domaine 'nom d'espace fichier' est introuvable sur
le serveur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

L'espace fichier indiqué aurait dû se trouver sur le serveur, mais il
n'existe plus. Il est possible qu'une commande ait été exécutée pour
supprimer l'espace fichier du serveur tandis que l'opération actuelle
était en cours.

System action:

Le traitement de IBM Spectrum Protect est interrompu.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, recherchez dans le
journal des erreurs les autres messages pouvant en indiquer l'origine.
Tentez de résoudre les incidents indiqués, puis relancez l'opération. Si
le problème persiste, prenez contact avec le support technique IBM pour
de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS4002E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier' : le nom de volume
n'existe pas



Explanation:

L'unité sélectionnée n'a pas de label.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas effectuer l'opération demandée si
aucune unité ou aucun label n'est indiqué.

User response:

Si l'unité est un lecteur de disquettes, insérez une disquette avec un
label de volume et renouvelez l'opération. Si l'unité est un disque dur,
vérifiez que l'unité a bien un label de volume et renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4003E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier' : nom de volume
détecté en double



Explanation:

L'unité sélectionnée a un label de volume dupliqué. IBM Spectrum Protect
utilise le label de volume pour conserver une trace des informations de
sauvegarde/archivage, et ne peut pas, par conséquent, sauvegarder ni
archiver des fichiers provenant d'une unité dont le label de volume est
dupliqué.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas sélectionner l'unité.

User response:

Si le volume doit être disponible pour le système, quittez IBM Spectrum
Protect, puis affectez un libellé de volume à l'unité. Redémarrez IBM
Spectrum Protect et relancez l'opération .

------------------------------------------------------------------------
ANS4004E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : le fichier ou le répertoire cible est verrouillé en écriture



Explanation:

La restauration du fichier ou du répertoire à partir du serveur ne peut
pas s'effectuer car la destination est protégée contre l'écriture. Il se
peut également qu'un autre processus ait ouvert le fichier, mais n'en
autorise pas la mise à jour.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Déterminez quel processus a verrouillé le fichier en écriture, ou
restaurez le fichier sous un autre nom ou dans un emplacement différent.

------------------------------------------------------------------------
ANS4005E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : fichier introuvable



Explanation:

Le fichier pris en compte pour une opération de sauvegarde, d'archivage
ou de migration n'existe plus sur le système client. Cette situation se
produit lorsqu'un autre processus supprime le fichier avant sa
sauvegarde, archivage ou migration par IBM Spectrum Protect.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS4006E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : chemin de répertoire introuvable



Explanation:

Le système d'exploitation a renvoyé un statut "chemin d'accès
introuvable" lorsque IBM Spectrum Protect a tenté d'accéder au
répertoire. Vous avez peut-être défini un répertoire qui n'existe pas,
comme affiché sur le message (nom de chemin) ou le répertoire traité
n'existe pas sur le client car un autre processus l'a supprimé avant
qu'il puisse être sauvegardé ou archivé par IBM Spectrum Protect.

System action:

Le répertoire est ignoré, le traitement se poursuit

User response:

Vérifiez de nouveau l'orthographe et la ponctuation, et tout
particulièrement l'emplacement des délimiteurs du répertoire (par
exemple, "\"). Corrigez la syntaxe si elle est incorrecte, puis
renouvelez l'opération. Vérifiez que le chemin d'accès est correctement
défini et que le répertoire existe vraiment. Relancez la commande avec
un chemin d'accès et un nom de répertoire corrects. Si vous ne pouvez
pas corriger le nom du répertoire, utilisez l'option Exclure pour
exclure le répertoire de cette opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4007E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : accès à l'objet refusé



Explanation:

L'accès au fichier ou au répertoire spécifié est refusé. Vous avez tenté
de lire ou d'écrire dans un fichier alors que vous n'êtes pas autorisé à
accéder au fichier ou au répertoire.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Vérifiez si le nom du fichier ou du répertoire spécifié est correct,
corrigez les permissions ou indiquez un autre emplacement. Si
HSMOPTIMIZEDRECALLONLY est défini sur le noeud propriétaire du système
de fichiers, rappelez ce fichier via un rappel optimisé avant la
sauvegarde suivante.

------------------------------------------------------------------------
ANS4008E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichierchemin d'accès nom de
fichier': fichier momentanément inaccessible



Explanation:

Le fichier est momentanément inaccessible.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Vérifiez si le fichier n'est pas verrouillé par un autre processus, puis
relancez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS4009E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : disque saturé



Explanation:

Dans la mesure où le disque est saturé, vous ne pouvez plus restaurer ni
récupérer aucun fichier.

System action:

Le client vous invite à effectuer une action :

*  Relancer cet objet

*  Ignorer cet objet

*  Abandonner l'action

User response:

Sélectionnez l'action appropriée à cet objet. Libérez de l'espace sur le
disque cible avant de relancer l'opération. Une autre option consiste à
restaurer ou récupérer le fichier sur un autre disque.

------------------------------------------------------------------------
ANS4010E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichierchemin d'accès nom de
fichier': identificateur NFS corrompu



Explanation:

Un système de fichiers NFS a été détérioré.

System action:

Le système de fichiers n'est pas traité.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers NFS est monté. Si l'incident
persiste, démontez et remontez le système de fichiers, puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4011E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : aucun identificateur de fichier disponible



Explanation:

Tous les identificateurs de fichier de votre système sont utilisés, et
aucun autre n'est disponible.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Soit vous libérez des identificateurs de fichier en arrêtant certains
processus, soit vous modifiez la configuration de votre système pour
pouvoir ouvrir davantage de fichiers simultanément.

------------------------------------------------------------------------
ANS4012E

'nom d'espace fichiernom-cheminnom-fichier' existe déjà. Il va être
ignoré.



Explanation:

Le client a tenté de restaurer ou d'extraire le fichier spécifié, mais
ce dernier existe déjà à l'emplacement de restauration cible et
l'utilisateur préfère ne pas remplacer le fichier existant.

System action:

Le fichier est ignoré, un message est consigné dans le journal
dsmerror.log et le traitement de restauration ou de récupération se
poursuit avec l'objet suivant.

User response:

Le fichier a été ignoré car l'option REPLACE NO était activée. Tous les
fichiers et répertoires existants ont donc été ignorés. Sinon, l'option
REPLACE PROMPT était activée et à l'invite, l'utilisateur a choisi
d'ignorer ce fichier ou l'ensemble des répertoires et fichiers
existants. Aucune autre action n'est nécessaire si la décision d'ignorer
le fichier était voulue. Dans le cas contraire, l'opération peut être
relancée à l'aide de REPLACE ALL ou REPLACE PROMPT.

------------------------------------------------------------------------
ANS4013E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : identificateur de fichier non valide



Explanation:

Une erreur système interne s'est produite. Un traitement de fichier a
échoué à la suite de la transmission d'un identificateur de fichier
incorrect.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Signalez l'erreur à l'administrateur système, puis renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4014E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichierchemin d'accès nom de
fichier': une erreur système inconnue (code d'erreur ) s'est produite
entraînant l'interruption du programme.



Explanation:

Un code d'erreur inconnu et imprévu s'est produit au sein du programme
client. Il s'agit d'une erreur de programme entraînant l'arrêt du
programme client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, signalez cette erreur à
votre administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4015E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' :une erreur IBM Spectrum Protect imprévue (code d'erreur) s'est
produite



Explanation:

Une erreur inattendue s'est produite. Il s'agit peut-être d'une erreur
de bas niveau du système, d'une erreur de communication que IBM Spectrum
Protect ne peut pas traiter ou pour laquelle une opération de reprise
sur incident n'est pas possible.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, recherchez d'autres
indications système pour tenter de le localiser. La plupart des systèmes
disposent de journaux d'erreurs ou d'événements contenant de plus amples
informations. Contactez votre administrateur système ou IBM Spectrum
Protect pour obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS4016E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : fichier en cours d'exécution ; droit d'accès en écriture
refusé



Explanation:

L'écriture dans le fichier est impossible car celui-ci est actuellement
utilisé par un autre processus.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Arrêtez le processus qui utilise le fichier et renouvelez l'opération,
ou restaurez ou récupérez le fichier avec un nom ou dans un répertoire
différent.

------------------------------------------------------------------------
ANS4017E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : trop de liens symboliques ont été détectés pendant la
résolution du nom



Explanation:

Lors d'une tentative de conversion du nom de fichier, un trop grand
nombre de liens symboliques a été trouvé.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Vérifiez que vous n'avez aucun lien symbolique itératif pour le fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS4018E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : nom de fichier trop long



Explanation:

Le nom de fichier spécifié est trop long pour être traité par IBM
Spectrum Protect.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Consultez le manuel Guide d'utilisation du client de
sauvegarde-archivage correspondant à votre système d'exploitation pour
savoir comment IBM Spectrum Protect traite les fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS4019E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : système de fichiers verrouillé par le système



Explanation:

Impossible d'accéder au système de fichiers, celui-ci étant verrouillé
par le système.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas exécuter l'opération.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS4020E

Le format de données pour l'objet 'nom_espace_fichiernom_chemin
nom_fichier' est inconnu. Le format inconnu se produit généralement
lorsque le fichier a été sauvegardé ou archivé à l'aide d'une version
ultérieure de IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Lorsqu'un fichier est sauvegardé ou archivé, IBM Spectrum Protect inclut
des informations supplémentaires sur celui-ci. Ce message est émis si
IBM Spectrum Protect ne peut pas reconnaître les informations lors d'une
opération de restauration ou de récupération. La cause la plus probable
est que le fichier a été sauvegardé ou archivé à l'aide d'une version
ultérieure de IBM Spectrum Protect. Si le fichier a été sauvegardé
depuis un système de fichiers conservant la casse mais insensible à la
casse, le nom de fichier peut s'afficher avec une casse incorrecte. Une
casse incorrecte n'affecte pas le traitement outre mesure puisque le
fichier est ignoré.

System action:

Le fichier n'est ni restauré, ni récupéré. Le traitement se poursuit
avec le fichier suivant.

User response:

Tentez d'effectuer l'opération de restauration ou de récupération à
nouveau avec la version actuelle du logiciel client IBM Spectrum
Protect. Si le problème persiste, prenez contact avec le support
technique IBM pour de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS4021E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : système de fichiers non prêt



Explanation:

Le système de fichiers/unité n'était pas prêt.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Vérifiez que IBM Spectrum Protect peut accéder à l'unité, puis
renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4022E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : le système de fichiers n'est pas valide.



Explanation:

L'unité n'était pas accessible.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que l'unité est opérationnelle puis relancez l'opération. Si
cela échoue, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS4023E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : erreur d'entrée-sortie de fichier



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la lecture ou de l'écriture d'un
fichier.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Vérifiez que votre système fonctionne correctement. Pour OS/2, lancez
CHKDSK /F sur l'unité défectueuse signalée dans le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS4024E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : erreur d'écriture de fichier



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'écriture dans un fichier.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Vérifiez que votre système fonctionne correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4025E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : le fichier dépasse les limites définies par l'utilisateur ou
le système



Explanation:

Un fichier en cours de sauvegarde/restauration ou
d'archivage/récupération a dépassé les limites établies par le système
pour cet utilisateur. Les limites de taille de fichier correspondant aux
différentes plateformes sont répertoriées ci-après.

AIX
         68,589,453,312 (64 Go)

HP-UX
         1,099,511,627,775 (1 To-1)

Linux
         2,147,483,647 (2 Go)

Mac pre-OS9
         2,147,482,624 (2 Go-1K)

Mac OS9
         18,446,744,073,709,551,616 (16 Eo)

NetWare
         4,294,963,200 (4 Go -4 ko)

NUMA-Q DYNIX/ptx
         4.5 1,095,216,660,480 (1 To-4 Go)

OS/390
         4,294,967,295 (4 Go)

SGI
         18,446,744,073,709,551,615 (16 Eo-1)

Solaris 2.6 ou ultérieur
         1,099,511,627,775 (1 To-1)

Tru64 UNIX
         1,099,511,627,776 (1 To)

UnixWare
         2,147,483,647 (2 Go)

Windows ME (FAT32)
         4,294,967,295 (4 Go)

Windows NT/2000 (NTFS)
         17,592,185,978,880 (16 To-64 ko)

System action:

Fichier non traité.

User response:

Vérifiez que les limites du système conviennent parfaitement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4026W

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichierchemin d'accès nom de
fichier': La taille 'taille du fichier' du fichier dépasse la limite
maximum autorisée sur votre système



Explanation:

Vous avez tenté de restaurer ou de récupérer un fichier dont la taille
dépasse la limite maximum autorisée sur votre système.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas restaurer ni récupérer le fichier.

User response:

Restaurez ou récupérez ce fichier sur un système qui accepte la taille
du fichier. Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS4027S

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichierchemin d'accès nom de
fichier': message interne au programme 'valeur '



Explanation:

La valeur valeur indique qu'une erreur irrécupérable s'est produite au
niveau du programme.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez
l'administrateur système ou le responsable de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS4028E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : impossible de créer l'entrée de type fichier/répertoire



Explanation:

Le système ne peut pas créer le répertoire des fichiers en cours de
restauration.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Vérifiez si vos droits vous autorisent à créer le répertoire pour les
fichiers restaurés ou récupérés.

------------------------------------------------------------------------
ANS4029E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : impossible de générer un chemin de répertoire ; un fichier
portant ce nom existe déjà



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu créer le répertoire dans la mesure où il
existe déjà un fichier du même nom.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Supprimez le fichier portant le même nom que le répertoire.
Reportez-vous à la dernière opération de restauration/récupération et
vérifiez tous les répertoires de l'arborescence.

------------------------------------------------------------------------
ANS4030E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : limite d'espace disque atteinte pour ce processus



Explanation:

L'espace disque alloué au propriétaire client est saturé.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Libérez de l'espace sur le disque et relancez la restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS4031E

Erreur lors du traitement de 'nom_espace_fichiernom_de_chemin
nom_de_fichier'. Le nom dépasse une limite IBM Spectrum Protect interne.



Explanation:

Lors d'une opération sur un fichier, IBM Spectrum Protect a détecté un
nom de fichier dont au moins un composant (nom_espace_fichier,
nom_chemin, nom_répertoire ou nom_fichier) dépassait une limite IBM
Spectrum Protect maximum interne. Les limites IBM Spectrum Protect
internes ne doivent pas être confondues avec celles du système
d'exploitation concernant nom_espace_fichier, nom_chemin, nom_répertoire
ou nom_fichier.

Les limites de nom de fichier IBM Spectrum Protect internes
correspondant aux différentes plateformes sont indiquées ci-dessous.

AIX HP-UX  Solaris
Nom_espace_fichier               1024
Nom_chemin ou nom_répertoire     1023
Nom_fichier                      256

Linux
Nom_espace_fichier               1024
Nom_chemin ou nom_répertoire     768
Nom_fichier                      256

Windows XP/2000/2003
Nom_espace_fichier               1024
Nom_chemin ou nom_répertoire     248
Nom_fichier                      248

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Réduisez la taille du nom de fichier afin qu'elle soit inférieure aux
limites IBM Spectrum Protect internes.

------------------------------------------------------------------------
ANS4032E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : fichier non compressé.



Explanation:

Un fichier signalé comme étant compressé ne l'était pas et le système a
arrêté son exécution.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Signalez l'erreur à l'administrateur système. Il s'agit d'une erreur
système.

------------------------------------------------------------------------
ANS4033E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : fichier compressé sur un poste client différent disposant de
plus de mémoire



Explanation:

Vous tentez de restaurer un fichier qui a été sauvegardé et compressé
sur une autre station de travail client disposant d'une capacité de
mémoire supérieure. Vous ne pouvez pas restaurer ce fichier, dans la
mesure où l'espace mémoire sur votre station de travail est insuffisant
pour le décompresser.

System action:

IBM Spectrum Protect a annulé l'opération.

User response:

Utilisez un ordinateur avec une capacité de mémoire supérieure et
renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4034E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : erreur système inconnue



Explanation:

Une erreur inconnue s'est produite. Il s'agit peut-être d'une erreur de
bas niveau du système, d'une erreur de communication que IBM Spectrum
Protect ne peut pas traiter ou pour laquelle une opération de reprise
sur incident n'est pas possible.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, tentez de le localiser,
puis contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS4035W

Le fichier 'nom d'espace fichiernom-cheminnom-fichier' est actuellement
indisponible sur le serveur.



Explanation:

Vous avez tenté de restaurer ou d'extraire un fichier qui est
actuellement indisponible sur le serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas restaurer ni récupérer le fichier.

User response:

Essayez de restaurer ou de récupérer le fichier une fois qu'il est
disponible sur le serveur. Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS4036E

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de la clé de
registre.



Explanation:

La clé de registre active ne peut pas être copiée dans le répertoire de
transfert ADSM.SYS.

System action:

L'opération de sauvegarde du registre est interrompue.

User response:

Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace disponible sur la partition
d'amorçage Windows pour contenir une copie du registre Windows. Celle-ci
peut nécessiter plusieurs mégaoctets d'espace libre. Vérifiez également
les droits d'accès Windows sur le répertoire de transfert ADSM.SYS et
assurez-vous que l'utilisateur Windows sous lequel s'exécute IBM
Spectrum Protect dispose de tous les droits d'accès au répertoire et à
son contenu.

------------------------------------------------------------------------
ANS4037E

L'objet 'nom de fichiernom de fichiernom de fichier ' a été modifié au
cours du traitement. Objet ignoré.



Explanation:

Le fichier nom de fichier spécifié a été ignoré car il a été modifié
pendant l'opération de sauvegarde, d'archivage ou de migration.

System action:

IBM Spectrum Protect a ignoré cet objet.

User response:

Si vous souhaitez sauvegarder, archiver ou déplacer le fichier, relancez
l'opération. En cas d'échec de l'opération, identifiez la raison pour
laquelle le fichier a été modifié. Pour plus d'informations sur la
sauvegarde, l'archivage ou la migration d'objets modifiés, contactez
votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS4038E

Une erreur s'est produite lors du traitement du système de fichiers 'nom
d'espace fichier '.



Explanation:

Le système de fichiers 'nom d'espace fichier' est altéré ou contient un
ou plusieurs répertoire(s) altéré(s) et ne peut pas être traité.

System action:

Le système de fichiers est ignoré.

User response:

Vérifiez que votre système fonctionne correctement. Dans un
environnement Windows, exécutez l'utilitaire CHKDSK pour l'unité
défaillante. Pour plus d'informations sur les répertoires altérés,
consultez le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS4039E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de
fichier' : le fichier compressé est endommagé et ne peut pas être
étendu.



Explanation:

Le fichier compressé ne peut pas être étendu correctement, pour l'une
des raisons suivantes:

   Problème sur la bande magnétique.
   Problème de communications.
   Le fichier compressé a été endommagé sur le serveur IBM Spectrum
   Protect.

System action:

Fichier non traité.

User response:

1) Le fichier compressé est endommagé en raison d'un problème sur la
bande magnétique. Pour savoir s'il s'agit bien du problème, exécutez la
commande suivante sur le serveur IBM Spectrum Protect : audit volume
<nom_volume> fix=no Si aucun problème n'est signalé, vous pouvez
déplacer les données de ce volume vers un nouveau volume (voir commande
MOVE DATA), puis essayer à nouveau de procéder à la restauration. 2) Des
problèmes de communication sont survenus entre le serveur IBM Spectrum
Protect et le client IBM Spectrum Protect ; par conséquent le fichier a
été endommagé au cours de la transmission. Si vous utilisez un
adaptateur gigabit ethernet sur le serveur, mettez à niveau le pilote de
la carte (plateforme AIX) ou apportez les modifications suggérées par
SUN à certaines options du réseau système afin de résoudre l'incident
(plateforme SUN). 3) Vérifiez avec le support de votre réseau qu'aucun
problème entraînant l'altération du fichier ne survient au cours de la
restauration entre le client et le serveur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4040E

Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichierchemin d'accès nom de
fichier': le système de fichiers nom d'espace fichier a dépassé son
quota de gestion d'espace.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté que le quota du système de fichiers a été
dépassé. Plus aucune donnée provenant de ce système ne pourra faire
l'objet d'une opération de migration.

System action:

IBM Spectrum Protect ne migre plus aucun fichier provenant de ce système
de fichiers.

User response:

Rappelez certains fichiers ou demandez à l'administrateur système
d'augmenter le quota du système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS4041E

Impossible de restaurer un invité Windows Server 2008 ou 2008 R2 VMware
avec un dispositif de transfert de données non Windows.



Explanation:

Un dispositif de transfert de données Windows doit exécuter certaines
commandes pour la restauration d'Active Directory. Les dispositifs de
transfert de données non Windows ne disposent pas des outils nécessaires
pour effectuer cette opération. Les invités Windows VMware sous Windows
Server 2012 ou version ultérieure ne sont pas affectés par cette
restriction.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez un dispositif de transfert de données Windows pour effectuer
cette opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4042E

Le nom d'objet 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier'
contient un ou plusieurs caractères non reconnus et n'est pas valide.



Explanation:

La syntaxe du nom de fichier, du nom de répertoire ou du label de volume
n'est pas correcte.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Vérifiez que le disque ne contient pas d'erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS4044E

Erreur lors du traitement de 'nom de l'espace fichierchemin d'accèsnom
du fichier' : Un conflit entre majuscules et minuscules existe pour le
nom.



Explanation:

Un fichier du même nom mais avec la casse qui diffère a été trouvé lors
de l'exécution du fichier spécifié sur le poste de travail. Le client
d'archive de sauvegarde n'autorise pas de noms similaires avec
uniquement une différence de casse sur cette plateforme et ne peut
garantir l'intégrité du fichier. Le fichier est donc ignoré.

System action:

Cet objet sera ignoré.

User response:

Renommez le fichier en question avec un nom unique.

------------------------------------------------------------------------
ANS4045E

Erreur lors du traitement de 'nom de l'espace fichierchemin d'accèsnom
du fichier' : Un conflit entre majuscules et minuscules existe pour le
nom. L'arborescence de répertoires sera ignorée.



Explanation:

Un objet du même nom mais avec la casse qui diffère a été trouvé lors de
l'exécution du fichier spécifié sur le poste de travail. Le client
d'archive de sauvegarde n'autorise pas de noms similaires avec
uniquement une différence de casse sur cette plateforme et ne peut
garantir l'intégrité du fichier. Le répertoire et tous les objets qu'il
contient sont donc ignorés.

System action:

Cet objet sera ignoré.

User response:

Renommez le fichier en question avec un nom unique.

------------------------------------------------------------------------
ANS4046E

Une erreur s'est produite lors du traitement 'nom-espace
fichiernom-cheminnom-fichier' : l'objet est endommagé et illisible.



Explanation:

Vous avez tenté une opération de lecture ou d'écriture sur un fichier ou
un répertoire qui est corrompu. Le fichier corrompu est ignoré. Si c'est
un répertoire, les objets qu'il contient, ou qui sont contenus dans ses
sous-répertoires, sont ignorés.

System action:

Cet objet sera ignoré.

User response:

Vérifiez votre système et assurez-vous, à l'aide d'outils comme chkdsk
(Windows) ou fsck (UNIX), que l'espace fichier n'est pas corrompu.

------------------------------------------------------------------------
ANS4047E

Erreur lors de la lecture de 'nom de fichiernom de fichiernom de
fichier'. Le fichier est ignoré.



Explanation:

Le fichier nom de fichier spécifié a été ignoré pendant l'opération
d'archive de sauvegarde car il était illisible.

Si vous effectuez une opération basée sur un instantané JFS2, il se peut
que l'instantané ne soit pas assez grand pour contenir toutes les
modifications apportées au système de fichiers après la création de
l'instantané. Ceci a pu invalider l'instantané et empêcher par
conséquent sa lecture par le client IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect a ignoré le fichier.

User response:

Vérifiez que votre système fonctionne correctement.

Si vous effectuez une opération basée sur un instantané JFS2, utilisez
la valeur par défaut de 100% pour l'option snapshotcachesize,
assurez-vous que le groupe de volumes dispose d'un espace suffisant pour
allouer des instantanés au moins aussi grands que le système de
fichiers, et faites une nouvelle tentative.

------------------------------------------------------------------------
ANS4048W

La connexion hors réseau local a échoué.



Explanation:

L'option ENABLELANFREE a pour valeur YES pour cette session, mais une
tentative d'établissement d'une connexion hors réseau local a échoué.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect vient en secours de la connexion LAN-Free
qui n'est pas prise en charge.

User response:

Vérifiez le journal d'erreurs de IBM Spectrum Protect pour les échecs
LAN-Free. Vérifiez votre installation hors réseau local et assurez-vous
que tous les composants fonctionnent correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4049I

Connexion hors réseau local établie.



Explanation:

L'option ENABLELANFREE est positionnée sur YES pour cette session et le
client IBM Spectrum Protect a réussi à établir la connexion LAN-Free
avec le serveur après que la connexion ait été interrompue.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect communique avec le serveur via LAN-Free.

User response:

Vérifiez le journal d'erreurs de IBM Spectrum Protect pour les erreurs
LAN-Free. Vérifiez votre installation hors réseau local et assurez-vous
que tous les composants fonctionnent correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4050W

L'action planifiée 'action de planning' ne s'est pas exécutée pour le
planning 'nom de planning' étant donné que l'administrateur IBM Spectrum
Protect a été désactivé pour exécuter cette action sur le client.



Explanation:

Une ou plusieurs options client (schedcmddisabled,
srvprepostscheddisabled, srvprepostsnapdisabled, restretrscheddisabled)
ont pour valeur YES sur le client, ce qui empêche l'administrateur IBM
Spectrum Protect d'exécuter l'une des actions planifiées suivantes sur
le client (commandes preschedule, postschedule, presnapshot,
postsnapshot ou commandes du système d'exploitation planifiées,
opérations de restauration ou de récupération).

System action:

L'opération planifiée ne sera pas exécutée et un message sera consigné
dans le serveur IBM Spectrum Protect pour indiquer l'incident.

User response:

Aucune intervention requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS4051E

Erreur de traitement de 'nom d'espace fichiernom-chemin nom-fichier' :
L'option de déchiffrement est active, mais l'ID utilisateur sous lequel
s'exécute la sauvegarde ou l'archivage n'est pas autorisé à déchiffrer
ce fichier EFS (encrypted file system).



Explanation:

Le fichier en cours de traitement est chiffré par un système EFS.
L'option est spécifiée pour sauvegarder ou archiver le fichier au format
déchiffré. L'ID utilisateur sous lequel s'exécute la sauvegarde ou
l'archivage ne possède pas de droits de déchiffrement sur ce fichier.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Le déchiffrement peut être mis en oeuvre de trois manières différentes :

*  Chiffrez à nouveau le fichier à l'aide de la clé de chiffrement d'un
   groupe auquel appartient le propriétaire et les ID utilisateur de
   sauvegarde et d'archivage

*  Ajoutez l'ID utilisateur de sauvegarde ou d'archivage à la liste des
   utilisateurs autorisés à déchiffrer ce fichier

*  Exécutez la sauvegarde ou l'archivage sous l'ID utilisateur du
   propriétaire, si possible

------------------------------------------------------------------------
ANS4052E

Erreur de traitement de 'nom d'espace fichiernom-chemin nom-fichier' :
Le fichier EFS (Encrypted-file-system) ne peut pas être restauré car le
système de fichiers ne prend pas en charge la restauration à partir de
données de sauvegarde EFS brutes ou parce que la fonction de
restauration n'a pas d'accès en écriture sur le répertoire.



Explanation:

Le fichier en cours de traitement est chiffré par un système EFS. Il est
sauvegardé au format chiffré brut. Le système de fichiers cible ne prend
pas en charge le format chiffré, ou la restauration n'a pas de droits
d'accès en lecture sur le répertoire dans lequel le fichier doit être
restauré.

System action:

La restauration est arrêtée.

User response:

*  Le fichier ne peut pas être restauré à cet emplacement si le système
   de fichiers n'est pas de type AIX JFS2 (Enhanced Journaled File
   System)

*  Si le fichier est de type JFS2 mais que EFS n'est pas activé, ce
   dernier doit l'être pour que le fichier puisse être restauré

*  Si l'ID utilisateur sous lequel s'effectue la restauration est en
   cours d'exécution, mais qu'il n'a pas de droit d'accès en lecture sur
   le répertoire, il convient de modifier les droits d'accès ou
   d'exécuter la restauration sous un ID utilisateur différent

------------------------------------------------------------------------
ANS4053E

Erreur de traitement 'espace fichier chemin nom de fichier' : impossible
de restaurer le fichier car le système de fichiers ou le système
d'exploitation ne prend pas en charge les données de système de fichiers
chiffrés (EFS).



Explanation:

L'objet spécifié a été sauvegardé en tant que données brutes de système
de fichiers EFS. Le client tente de restaurer ou de récupérer l'objet
sur une destination qui ne prend pas en charge les données du système de
fichiers EFS. Cela peut s'expliquer de l'une des manières suivantes :

*  Le système d'exploitation ne fournit pas cette prise en charge ou
   cette dernière n'est pas incluse à ce niveau d'édition

*  La prise en charge du système de fichiers EFS (EFS File System) n'est
   pas activée sur le système d'exploitation

*  Le système de fichiers cible ne prend pas en charge les données EFS.

System action:

L'objet n'est pas restauré ni récupéré. Le traitement continue avec
l'objet suivant.

User response:

Si ce fichier doit être restauré, procédez à cette opération dans un
environnement de système d'exploitation AIX prenant en charge les
données EFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS4054E

Erreur lors du traitement de 'nom espace fichiernom-chemin nom fichier'
: la clé de chiffrement n'est pas chargée.



Explanation:

Le fichier en cours de traitement est chiffré par un système EFS.
L'option est spécifiée pour sauvegarder ou archiver le fichier sous sa
forme non chiffrée. La clé de chiffrement, requise pour le décryptage du
fichier, n'a pas été chargée dans le fichier de clés du noyau.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Ce problème peut survenir dans trois situations :

*  Vous venez d'effectuer l'activation initiale d'EFS sur le système AIX
   et ne vous êtes pas déconnecté. AIX charge les clés pour la session
   en cours lors de l'activation initiale. Solution : déconnectez-vous,
   puis reconnectez-vous.

*  Le mot de passe de connexion a été modifié récemment et vous utilisez
   normalement un mot de passe EFS identique à celui utilisé pour la
   connexion. AIX ne modifie pas automatiquement le mot de passe EFS
   lorsque vous modifiez celui utilisé pour la connexion. Solution :
   lancez la commande 'efskeymgr -n' pour attribuer à EFS le même mot de
   passe que celui utilisé pour la connexion.

*  Vous devez exécuter la sauvegarde de décryptage lorsque le mot de
   passe EFS est différent du mot de passe de connexion. Solution :
   exécutez la commande 'efskeymgr -o ksh' pour lancer un nouvel
   interpréteur de commandes avec les clés chargées. AIX vous demandera
   le mot de passe EFS au lancement de l'interpréteur de commandes.
   Exécutez la sauvegarde depuis le nouvel interpréteur de commandes.

------------------------------------------------------------------------
ANS4055E

Impossible de mettre à jour l'espace fichier 'nom_espace_fichier' : la
version d'espace fichier sur le serveur IBM Spectrum Protect n'est pas
compatible avec ce client.



Explanation:

L'espace fichier sur le serveur IBM Spectrum Protect n'est pas
compatible avec ce client. Ceci est dû à une opération de sauvegarde ou
d'archivage avec un client puis l'utilisation d'un client de niveau
inférieur et une tentative de sauvegarde ou d'archivage ciblant le même
espace fichier. Ce problème se produit principalement après qu'un client
Windows ou AIX version 6.1 ou ultérieure effectue une opération de
sauvegarde ou d'archivage et qu'une opération de sauvegarde ou
d'archivage suivante est tentée avec un client de version 5.5 ou
inférieure.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez le niveau de client correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS4056E

L'objet 'nom d'objet' renvoyé par le IBM Spectrum Protect serveur a un
nom de niveau supérieur qui dépasse la longueur maximale de 6000
caractères. Impossible de traiter le fichier ou le répertoire.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect renvoie des informations concernant une
version de sauvegarde ou d'archivage avec un nom de niveau supérieur qui
dépasse 6000 caractères. Le nom de niveau supérieur correspond au chemin
de répertoire qui contient l'objet (fichier ou répertoire).

Ce message s'affiche lorsque toutes les conditions suivantes sont
remplies :

*  L'objet est sauvegardé ou archivé par un client IBM Spectrum
   Protectversion 6.1 ou une version inférieure.

*  L'objet est sauvegardé ou archivé par un serveur IBM Spectrum Protect
   version 5.5 ou une version inférieure.

*  Le client IBM Spectrum Protect version 6.2 ou ultérieure tente
   d'effectuer une opération suite à laquelle le serveur IBM Spectrum
   Protect renvoie des informations sur cet objet au client. Remarque :
   Lors d'une sauvegarde incrémentielle, le serveur renvoie des
   informations au client sur les versions de sauvegarde actives
   utilisées pour identifier les fichiers ayant été modifiés.

Démarrage avec le serveur IBM Spectrum Protect version 6.1, la longueur
maximale du nom de niveau supérieur est réduite de 8192 à 6000
caractères. Les objets dotés de noms de niveau supérieur qui dépassent
6000 caractères ne sont pas pris en charge pour la sauvegarde ou
l'archivage. Démarrage avec le client de sauvegarde-archivageIBM
Spectrum Protect version 6.2, la longueur maximale du nom de niveau
supérieur est également réduite.

System action:

Le fichier ou répertoire spécifié dans le message est ignoré. Le
traitement se poursuit avec le prochain objet.

User response:

Pour plus d'aide, contactez votre administrateur système IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4057W

Impossible de traiter l'objet 'fs' avec le système de fichiers imbriqué
qui a été monté dessus lors de la sauvegarde par image instantanée.



Explanation:

La sauvegarde d'objets par image instantanée avec des systèmes de
fichiers montés n'est pas prise en charge.

System action:

L'opération de sauvegarde continue sans objet spécifié.

User response:

Pour éviter cela, démontez le système de fichiers de l'objet spécifié et
relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4058I

Un incident en écriture est survenu lors d'une tentative
d'enregistrement des valeurs de basculement de réplication de noeud dans
le fichier d'options.



Explanation:

Un incident en écriture est souvent le résultat de droits d'accès au
fichier d'options insuffisants, mais peut également être causé par le
manque d'espace disque disponible. Les informations de connexion au
serveur de réplication ne peuvent pas être enregistrées et le
basculement n'est pas possible.

System action:

L'opération a échoué.

User response:

Recherchez sur le disque local les causes possibles de l'erreur
d'écriture et vérifiez que l'accès configuré au fichier d'options est
suffisant.

------------------------------------------------------------------------
ANS4059I

L'option USEREPLICATIONFailover est définie sur NO. Le noeud ne
basculera pas sur le serveur secondaire.



Explanation:

Cette option empêche le noeud de se connecter au serveur de réplication
en cas de panne du serveur principal.

System action:

Le client ne se connectera pas au serveur principal et le traitement
s'arrêtera.

User response:

Aucune réponse n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS4061I

Connecté au serveur secondaire serveur secondaire; en mode de
basculement. Le serveur hôte est le suivant : serveur hôte;



Explanation:

Le noeud est configuré pour la réplication et s'est connecté avec succès
au serveur secondaire. Ce message a pour objet de notifier
l'administrateur du serveur qu'un noeud s'est connecté au serveur
secondaire en mode de basculement.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS4063W

La protection d'application d'IBM Spectrum Protect ne peut pas copier le
métafichier d'application 'Nom_métafichier_app' à partir de la machine
virtuelle suivante : 'nom_machine_virtuelle'. La restauration de base de
données individuelle à partir de cette sauvegarde n'est pas prise en
charge. Vérifiez la santé des programmes d'écriture d'application et des
bases de données.



Explanation:

Le métafichier d'application est introuvable sur la machine invitée.

System action:

L'opération est interrompue. Toutefois, le métafichier d'application n'a
pas été copié.

User response:

Vérifiez que les programmes d'écriture VSS de l'application s'exécutent
sur cette machine invitée et que la base de données d'application est à
l'état permettant la sauvegarde. Pour Exchange, vérifiez que les bases
de données sont montées. Pour SQL, vérifiez que les bases de données
sont en ligne. Relancez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4064I

Restauration de la vApp VMware vCloud Director 'nom_vapp' du VDC
d'organisation 'nom_vdc_org' de l'organisation nom_org' Le nom de la
vApp cible est 'nom_vapp_restaurée' Commande Restore VAPP démarrée.
Nombre total de vApp à traiter : nb_vapp_à_restaurer



Explanation:

L'opération de restauration de la vApp est terminée.

System action:

Ce message n'est donné qu'à titre d'information.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS4065E

Proxy rejeté : le noeud de dispositif de transfert de données 'noeud
trans_données' n'a pas obtenu les droits en tant que proxy pour le noeud
cible 'noeud_cible', associé au vDC d'organisation 'nom VDC org' de
l'organisation 'Nom org'.



Explanation:

L'opération requiert qu'un accès en tant que proxy au noeud de centre de
données soit accordé au noeud de dispositif de transfert de données.

System action:

L'opération est annulée pour la vApp spécifiée.

User response:

Exécutez l'assistant ou l'éditeur de configuration pour configurer
correctement une relation de noeuds.

------------------------------------------------------------------------
ANS4066I

La tentative d'opération d'image instantanée x sur y pour la machine
virtuelle invitée 'VM' a échoué à utiliser l'image instantanée "sType".
Nouvelle tentative avec l'image instantanée "sType2".



Explanation:

L'opération d'image instantanée a échoué. Une nouvelle tentative a été
planifiée.

System action:

Nouvelle tentative d'image instantanée.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause
de l'incident. Corrigez les problèmes et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4067E

La tentative d'opération d'image instantanée x sur y pour la machine
virtuelle invitée 'VM' a échoué à utiliser l'image instantanée "sType".
La sauvegarde a échoué.



Explanation:

Toutes les nouvelles tentatives d'image instantanée de la machine
virtuelle invitée ont échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause
du problème. Corrigez les problèmes et renouvelez l'opération. Si le
problème persiste, recherchez les solutions applicables sur le site Web
de support de IBM Spectrum Protect
(http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html).

------------------------------------------------------------------------
ANS4068I

La machine virtuelle restaurée 'VM' a été sauvegardée à l'aide d'une
image instantanée de type "Outils VMware avec mise au repos du système
de fichier et de l'application désactivée". Ceci est équivalent à une
sauvegarde "crash-consistent".



Explanation:

La machine virtuelle restaurée a été sauvegardée à l'aide d'une image
instantanée de type "VMware Tools avec mise au repos du système de
fichier et de l'application désactivée". La fonction de protection
d'application n'est pas disponible.

System action:

La restauration de la machine virtuelle continue.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS4069E

Les données d'identification de domaine Windows sont introuvables.
Utilisez l'éditeur de configuration de l'interface graphique Data
Protection for VMware vSphere pour définir les données d'identification
de domaine Windows.



Explanation:

Les données d'identification de l'administrateur de domaine Windows
requises n'ont pas été définies.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Définissez les données d'identification de domaine Windows dans
l'éditeur de configuration de l'interface graphique Data Protection for
VMware vSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS4070E

Les données d'identification du domaine Windows ne sont pas correctes.
Vérifiez-les et utilisez dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domaine\ID
utilisateur' 'mot de passe' pour mettre à jour le nom d'utilisateur et
le mot de passe.



Explanation:

Les données d'identification ne sont pas correctes. Le système n'a pas
réussi à s'authentifier sur le domaine Windows avec ces données
d'identification.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domaine\ID utilisateur' 'mot de
passe' pour mettre à jour le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Renouvelez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4071E

Impossible de restaurer la machine virtuelle 'nom_MV' car elle a été
sauvegardée avec une version plus récente du client.



Explanation:

La version du client qui a effectué une tentative de restauration de la
machine virtuelle est antérieure à la version du client ayant sauvegardé
la machine virtuelle. La machine virtuelle ne peut pas être restaurée
avec une version de client antérieure.

System action:

La machine virtuelle n'a pas été restaurée. Le traitement se poursuit
avec la machine virtuelle suivante.

User response:

Mettez à niveau le client vers une version compatible avec celle qui a
sauvegardé la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS4072E

Erreur lors du traitement de nom_espace_fichiernom_cheminnom_fichier :
impossible de créer un lien symbolique ; un fichier ou un répertoire
existe avec le même nom que le lien symbolique.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a essayé de créer un lien symbolique mais n'y est
pas parvenu car il existe un fichier ou un répertoire qui porte le même
nom que le lien symbolique.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Retirez le fichier ou le répertoire qui porte le même nom que le lien
symbolique. Référez-vous à la dernière opération de
restauration/extraction.

------------------------------------------------------------------------
ANS4073W

La tentative d'opération d'image instantanée x sur y pour la machine
virtuelle invitée 'VM' a échoué à utiliser l'image instantanée "sType".
Nouvelle tentative avec l'image instantanée "sType2".



Explanation:

L'opération d'image instantanée a échoué. Une nouvelle tentative a été
planifiée avec un type d'instantané différent.

System action:

Nouvelle tentative d'instantané avec un type d'instantané différent.

User response:

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause
de l'incident. Corrigez les problèmes et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4077E

Le fichier 'nom d'espace fichiernom-cheminnom-fichier' est chiffré par
Microsoft EFS et contient au moins un flux de données fragmentées. Le
système d'exploitation ne prend pas en charge la restauration pour ce
fichier. Il n'est donc ni sauvegardé ni restauré.



Explanation:

Une erreur dans l'interface de programme d'application de Microsoft
Windows empêche la restauration des fichiers qui répondent aux
conditions suivantes :

*  Le fichier a été chiffré par le système de fichiers chiffrés de
   Microsoft au moment où il a été sauvegardé

*  Le fichier comprend au moins un flux de données (autre flux "nommé"
   ou non nommé) qui est fragmenté

*  Le système d'exploitation est une édition de Microsoft XP, Microsoft
   Windows Server 2003 ou Microsoft Windows Server 2003 R2.

Le fichier ne pouvant pas être restauré, IBM Spectrum Protect ne le
sauvegarde pas. Le problème est décrit par Microsoft à l'adresse
http://support.microsoft.com/kb/2525290.

System action:

Le fichier n'est pas sauvegardé, ni restauré. Le traitement continue
avec l'objet suivant ou se termine s'il n'y a pas d'autres objets.

User response:

Si ce message est émis au cours d'une opération de sauvegarde, procédez
comme suit.

*  Désactivez le chiffrement EFS pour le fichier afin qu'il puisse être
   sauvegardé.

*  S'il n'est pas nécessaire d'effectuer une copie de sauvegarde du
   fichier, vous pouvez l'exclure de la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS4078E

Le fichier de contenu content.spsig est manquant ou endommagé, ou bien
il a échoué à la vérification de signature.



Explanation:

Le fichier content.spsig est manquant. Il est aussi possible qu'il soit
présent mais endommagé ou que sa signature ne concorde pas. Pour plus
d'informations, consultez le fichier journal du client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que les données dans le Centre d'opérations, telles que
module du client ou le module du gestionnaire de mise à jour, son
correctes. Au besoin, téléchargez la version correcte dans le Centre
d'opérations.

------------------------------------------------------------------------
ANS4079E

Un ou plusieurs fichiers ont échoué à la vérification de signature.



Explanation:

La signature d'un ou de plusieurs fichiers n'est pas conforme au contenu
du fichier content.spsig. Pour plus d'informations, consultez le fichier
journal du client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que les données dans le Centre d'opérations, telles que
module du client ou le module du gestionnaire de mise à jour, son
correctes. Au besoin, téléchargez la version correcte dans le Centre
d'opérations.

------------------------------------------------------------------------
ANS4081E

Erreur de traitement 'nom-espace-fichier' : le type d'espace fichier
n'est pas pris en charge.



Explanation:

Le type d'espace fichier indiqué n'est pas pris en charge par IBM
Spectrum Protect sur cette plateforme.

System action:

Le système de fichiers non pris en charge est ignoré. Le traitement se
poursuit avec le système de fichiers suivant.

User response:

Pour plus d'informations sur les types d'espace fichier pris en charge,
reportez-vous à la documentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4083I

Un nouveau mot de passe du noeud a été généré.



Explanation:

Le client s'est connecté à l'aide de l'ID d'administration au lieu du
nom de noeud. Un nouveau mot de passe aléatoire a été généré et
enregistré pour le noeud.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS4084E

Erreur de traitement 'nom-espace-fichiernom-cheminnom-fichier' :
impossible d'obtenir le statut du fichier.



Explanation:

L'appel lstat() a défini le code d'erreur EOVERFLOW lors du traitement
du fichier.

System action:

Ce fichier sera ignoré.

User response:

Le fichier est ignoré. Le traitement se poursuit avec le fichier
suivant.

------------------------------------------------------------------------
ANS4085I

Affectation de 'nombre' objets de la précédente sauvegarde de l'état du
système à la nouvelle sauvegarde.



Explanation:

Les objets de la précédente sauvegarde de l'état du système n'ont pas
été modifiés et ont été affectés à la nouvelle sauvegarde de l'état du
système.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS4086W

Echec de l'affectation des objets non modifiés de la sauvegarde de
l'état du système précédente vers la nouvelle sauvegarde de l'état du
système. Les objets seront sauvegardés.



Explanation:

Les objets de la précédente sauvegarde de l'état du système n'ont pas
été modifiés et devraient être affectés à la nouvelle sauvegarde de
l'état du système. En raison de l'erreur, l'opération d'affectation a
échoué et les objets seront sauvegardés.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez le service
d'assistance IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4087E

Echec d'une tentative de chargement des données de l'assistant. Pour
plus d'informations, voir le fichier journal.



Explanation:

Echec d'une tentative de chargement des données de l'assistant, car il
se peut que l'agent distant soit indisponible.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Consultez le journal à la recherche de la raison de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4089W

Le serveur de fichiers nom-serveur-fichiers a été mis à niveau vers Data
ONTAP version 'version.modification.sous-modification'. Effectuez une
sauvegarde incrémentielle complète en définissant l'option
createnewbase=migrate dès que possible.



Explanation:

Le serveur de fichiers a été mis à niveau vers une version prenant en
charge les noms de fichier Unicode pour la sauvegarde incrémentielle
basée sur les différences entre images instantanées. Effectuez une
sauvegarde incrémentielle complète des fichiers portant des noms
Unicode, et pouvant avoir été ignorés par la version précédente du
client IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Effectuez dès que possible une sauvegarde incrémentielle complète en
spécifiant l'option de ligne de commande createnewbase=migrate avec
l'option snapdiff.

------------------------------------------------------------------------
ANS4090I

Le serveur de fichiers nom-serveur-fichiers a été mis à niveau vers Data
ONTAP version 'version.modification.sous-modification'. Effectuez une
sauvegarde incrémentielle complète en définissant l'option
createnewbase=migrate dès que possible.



Explanation:

Le serveur de fichiers a été mis à niveau vers une version prenant en
charge les noms de fichier Unicode pour la sauvegarde incrémentielle
basée sur les différences entre images instantanées. Effectuez une
sauvegarde incrémentielle complète des fichiers portant des noms
Unicode, et pouvant avoir été ignorés par la version précédente du
client IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Effectuez dès que possible une sauvegarde incrémentielle complète en
spécifiant l'option de ligne de commande createnewbase=migrate avec
l'option snapdiff.

------------------------------------------------------------------------
ANS4092E

La plateforme du dispositif de transfert de données n'est pas prise en
charge pour les opérations d'accès/de restauration instantané.



Explanation:

L'opération de restauration/d'accès instantané a échoué.

System action:

L'opération de restauration/d'accès instantané a échoué. La raison de
cet incident est une plateforme non prise en charge.

User response:

L'opération de restauration/d'accès instantané doit être effectuée sur
une plateforme prise en charge du dispositif de transfert de données.

------------------------------------------------------------------------
ANS4099E

Le volume système ne peut pas être identifié. C'est pourquoi l'état du
système ne peut être sauvegardé.



Explanation:

Le volume système contient les fichiers d'état du système spécifiques au
matériel et nécessaires pour démarrer Windows, tels que Ntldr, Boot.ini,
Ntdetect.com ou Bootmgr. Si le volume système ne peut pas être
identifié, alors ces fichiers ne peuvent pas être sauvegardés. Il n'est
alors pas possible de sauvegarder l'état du système.

System action:

La sauvegarde de l'état du système s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, procurez-vous une trace
de maintenance qui capture l'incident et contactez le service
d'assistance IBM pour obtenir de l'aide. Votre administrateur IBM
Spectrum Protect peut vous aider à configurer la trace.

------------------------------------------------------------------------
ANS4137E

Erreur lors du traitement de nom_espace_fichiernom_chemin nom_fichier :
nombre maximum de liens autorisés dépassé



Explanation:

Le lien ne peut pas être restauré ou récupéré car le système de fichiers
de destination a dépassé le nombre maximum de liens autorisés.

System action:

Le client vous invite à effectuer une action :

*  Ignorer cet objet

*  Abandonner l'action

User response:

Sélectionnez l'action appropriée à cet objet. Restaurez ou récupérez le
lien dans un autre système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS4148E

La sauvegarde de la machine virtuelle complète 'nom_machine_virtuelle' a
échoué avec le code retour code_retour



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle complète a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4150E

La sauvegarde incrémentielle de la machine virtuelle
'nom_machine_virtuelle' a échoué avec le code retour code_retour



Explanation:

La sauvegarde incrémentielle des volumes de la machine virtuelle a
échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4151E

Echec du montage de la machine virtuelle 'nom_mv'. CR=code_retour



Explanation:

VMware n'est pas parvenu à monter le disque de la machine virtuelle.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle ne peut pas continuer. La machine
virtuelle suivante dans la liste va être traitée. Recherchez le message
d'erreur détaillé dans le fichier dsmerror.log pour connaître la raison
de l'échec.

User response:

Recherchez le message d'erreur détaillé dans le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS4152E

Echec lors de l'initialisation de l'environnement de machine virtuelle
VMware. CR=cr. Reportez-vous au journal des erreurs IBM Spectrum Protect
pour consulter les messages d'erreur détaillés.



Explanation:

Echec lors de l'initialisation de l'environnement de machine virtuelle
VMware. Reportez-vous au journal des erreurs IBM Spectrum Protect pour
consulter les messages d'erreur détaillés.

System action:

La sauvegarde ne peut pas continuer.

User response:

Reportez-vous au journal des erreurs IBM Spectrum Protect pour consulter
les messages détaillés.

------------------------------------------------------------------------
ANS4153E

Impossible de trouver le nom d'hôte pour la machine virtuelle 'nom_mv'.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4154E

Raison possible pour laquelle la machine virtuelle n'est pas en cours
d'exécution et n'a pas d'adresse IP statique.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4155E

La machine virtuelle 'nommv' n'a pas été trouvée sur le serveur vSphere.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué, car le nom de machine
virtuelle spécifié n'a pas été trouvé. Il est possible que ce nom ait
été entré incorrectement ou contienne des caractères non pris en charge.
Seuls les noms de machine virtuelle contenant des caractères ASCII 7
bits sont pris en charge. L'opération échouera si le nom contient
d'autres caractères.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué. La machine virtuelle
suivante dans la liste va être traitée. Vérifiez, dans le journal du
client, la présence éventuelle d'autres messages d'erreur.

User response:

Consultez le journal des erreurs du client local pour connaître la
raison de l'échec.

*  Si le nom de la machine virtuelle a été entré incorrectement, tentez
   à nouveau l'opération avec le nom de machine correct.

*  Si le nom de la machine virtuelle contient des caractères autres que
   ceux du jeu ASCII 7 bits, changez-le pour un nom obéissant à cette
   règle ou n'incluez pas cette machine virtuelle dans les opérations de
   sauvegarde.



------------------------------------------------------------------------
ANS4156E

La sauvegarde de niveau fichier de la machine virtuelle 'nom_mv' n'est
pas prise en charge. La sauvegarde de niveau fichier de la machine
virtuelle n'est pas prise en charge sur le système d'exploitation invité
de la plateforme non Windows. Type de plateforme : 'plateforme'.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Sauvegardez la machine virtuelle à l'aide de l'option
VMBACKUPType=FULLvm.

------------------------------------------------------------------------
ANS4159E

La sauvegarde de la machine virtuelle 'nom_mv' a échoué. rc=cr.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4160E

Proxy rejeté : les droits en tant que proxy n'ont pas été accordés au
noeud agent : 'noeud_agent' pour le noeud cible : 'noeud_cible'.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. L'échec est
dû au noeud qui n'a pas reçu les droits en tant que proxy pour accéder
au noeud nommé par le noeud proxy de sauvegarde. L'administrateur IBM
Spectrum Protect doit d'abord accorder les droits en tant que proxy.

User response:

L'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect doit accorder les
droits en tant que proxy pour ce noeud. Voir la commande
d'administration "Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS4161E

Un nom de machine virtuelle en double, "nom_mv", a été détecté dans la
même opération de sauvegarde. La sauvegarde de la machine virtuelle
'nom_complet_mv' ne peut pas continuer sans nom d'objet unique.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Choisissez un nom unique pour la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS4162E

La machine virtuelle 'nom-machine-virtuelle' n'a pas été sauvegardée
auparavant.



Explanation:

La machine virtuelle spécifiée n'a pas été sauvegardée et ne peut donc
pas être spécifiée pour la restauration.

System action:

La machine virtuelle spécifiée est ignorée et la machine virtuelle
suivante dans la liste de restauration est traitée.

User response:

Vérifiez le nom de la machine virtuelle à restaurer, puis renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4164W

La compression est actuellement activée, cependant la sauvegarde de
machine virtuelle pour 'nom-machine-virtuelle' n'est pas compressée car
le dédoublonnage côté client n'est pas utilisé.



Explanation:

La compression peut uniquement être utilisée avec les fichiers de
machine virtuelle CTL et les fichiers de données lorsque ces fichiers
sont stockés dans un pool de stockage prenant en charge le dédoublonnage
côté client. Ce message est émis lorsque le client est configuré pour la
compression et que les fichiers de machine virtuelle CTL ou les fichiers
de données sont dirigés vers un pool de stockage qui ne prend pas en
charge le dédoublonnage côté client.

System action:

La sauvegarde se poursuit et les données ne sont pas compressées.

User response:

Si vous souhaitez compresser les fichiers de machine virtuelle CTL et
les fichiers de données, mettez à jour votre configuration IBM Spectrum
Protect pour que ces deux types de fichiers soient dirigés vers des
pools de stockage prenant en charge le dédoublonnage côté client. Si
vous prévoyez de compresser les fichiers de données de machine virtuelle
seulement (et non les fichiers CTL), mettez à jour votre configuration
IBM Spectrum Protect pour que seuls les fichiers de données soient
dirigés vers un pool de stockage prenant en charge le dédoublonnage côté
client. Définissez VMSKIPCTLCOMPRESSION sur YES dans votre fichier
d'options client. Si vous ne souhaitez pas utiliser la compression,
définissez COMPRESSION NO dans votre fichier d'options client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4165E

Création d'une machine virtuelle, cependant le nom d'hôte
'nom-machine-virtuelle' est introuvable.



Explanation:

La machine virtuelle doit avoir un nom d'hôte valide pour pouvoir être
crée.

System action:

Vérifiez si le nom d'hôte spécifié pour la machine virtuel est valide.

User response:

Corrigez le nom d'hôte spécifié pour la machine virtuelle, puis
renouvelez la restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS4166E

Création d'une machine virtuelle, mais le centre de données
'nom_machine_virtuelle' est introuvable. Le nom peut être incorrect ou
situé dans un dossier VMware et nécessite un nom de dossier tel que
vmfolder/dcname.



Explanation:

La machine virtuelle en cours de création doit présenter un centre de
données valide pour être créée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez si le centre de données de la machine virtuelle spécifié est
correct. Si le centre de données est contenu dans un dossier, le nom de
centre de données complet, contenant également le chemin de dossier,
doit être spécifié, tel que vmfolder/dcname.

------------------------------------------------------------------------
ANS4167E

Création d'une machine virtuelle, cependant le magasin de données
'nom-machine-virtuelle' est introuvable.



Explanation:

La machine virtuelle doit avoir un magasin de données valide pour
pouvoir être créée.

System action:

Vérifiez si le magasin de données spécifié pour la machine virtuelle est
valide.

User response:

Modifiez le magasin de données spécifié pour la machine virtuelle, puis
renouvelez la restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS4168E

VMware a signalé une erreur via l'interface SOAP. Dans le panneau
Rapport de statut détaillé, consultez le dernier message d'erreur
signalé. Vérifiez également le journal des erreurs pour obtenir plus
d'informations sur le problème.



Explanation:

La commande vers VMware a échoué. L'erreur renvoyée s'affiche sur le
panneau récapitulatif Restauration ou Sauvegarde, sous la section
Dernier message d'erreur.

System action:

Une erreur s'est produite et l'opération a échoué.

User response:

Consultez l'erreur signalée et corrigez le problème. Habituellement, la
raison de l'erreur est qu'un utilisateur a fourni une valeur non valide
pour l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4169E

Une erreur d'écriture s'est produite sur le proxy du disque local
utilisé pour stocker temporairement les informations du disque virtuel
de la machine virtuelle. Elle peut être provoquée par le manque d'espace
disque disponible sur l'unité utilisée pour stocker ces informations.
L'option VMBACKDIR peut être utilisée pour affecter un autre emplacement
de disque dans ce but. Vérifiez le pilote utilisé et qu'il y a
suffisamment d'espace disponible pour cette opération.



Explanation:

Une erreur d'écriture s'est produite sur le disque local utilisé pour
stocker les informations du disque virtuel de la machine virtuelle.
Cette erreur est généralement due à un espace disque insuffisant, à un
manque de droits en écriture ou à un problème similaire avec le disque
local. L'option VMBACKDIR peut être utilisée pour affecter un
emplacement de disque différent si l'unité locale ne dispose pas de
suffisamment d'espace disponible pour l'opération.

System action:

Une erreur d'écriture sur le disque s'est produite et l'opération a
échoué.

User response:

Recherchez sur le disque les causes possibles de l'erreur d'écriture et
utilisez l'option VMBACKDIR pour affecter un autre disque si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS4170E

Impossible de créer une machine virtuelle sur l'édition VMware
'cible-version-édition' qui a été sauvegardée à partir de l'édition
VMware 'source-version-édition'.



Explanation:

La machine virtuelle en cours de création a été sauvegardée à partir
d'une version de VMware non compatible avec la version de l'édition
VMware cible utilisée pour la restauration.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Restaurez la machine virtuelle sur un système VMware compatible avec le
niveau à partir duquel la machine virtuelle a été sauvegardée.

------------------------------------------------------------------------
ANS4174E

Echec de la sauvegarde intégrale de la machine virtuelle VMware
'nom_machine_virtuelle' avec le code retour code_retour, le mode
intégrale_ou_incr, le nom de noeud cible 'nom_noeud_cible' et le nom de
noeud de dispositif de transfert de données
'nom_noeud_dispositif_transfert_données'.



Explanation:

La sauvegarde intégrale de la machine virtuelle a échoué. Si le nom de
la machine virtuelle contient le mot AGGREGATE, les statistiques qui
sont affichées représentent la valeur totale de tous les invités de
machine virtuelle qui sont sauvegardés par le dispositif de transfert de
données.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4177E

Echec de la restauration complète de la machine virtuelle VMware
'nom_mv' avec code retour=rc, mode='restore_ou_revert', nom noeud
cible='nom_noeud_cible', nom noeud de dispositif de transfert de
données='nom_noeud_disp_transf_données'



Explanation:

La restauration complète de la machine virtuelle a échoué.

System action:

La restauration de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4179I

La protection d'application d'IBM Spectrum Protect n'a pas tronqué les
journaux Microsoft SQL Server sur la machine virtuelle 'MV'.



Explanation:

Les journaux du serveur SQL n'ont pas été tronqués car l'option suivante
a été spécifiée pour cette machine virtuelle : INCLUDE.VMTSMVSS vname
OPTIONS=KEEPSQLLOG

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Supprimez l'option OPTIONS=KEEPSQLLOG pour autoriser la troncature des
journaux SQL à la fin d'une sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS4187W

Les paramètres de configuration d'allocation de ressource de mémoire et
d'UC ne peuvent pas être restaurés lorsque le noeud de transfert IBM
Spectrum Protect est directement connecté à un hôte ESX/ESXi géré par le
centre virtuel. Ces paramètres ont été ignorés.



Explanation:

Les API VMware vStorage ne prennent pas en charge la restauration des
paramètres de configuration Unité centrale et Allocation de ressources
de mémoire lorsqu'ils sont directement connectés à un hôte ESX/ESXi qui
est géré par Virtual Center.

System action:

Les paramètres de configuration Unité centrale et Allocation de
ressources de mémoire sont ignorés. Le traitement continue.

User response:

Les paramètres de configuration d'allocation de ressource mémoire et
d'UC sont restaurés lorsque le noeud de dispositif de transfert de
données IBM Spectrum Protect se connecte directement à un serveur
vCenter. Modifiez VMCHOST pour connecter le dispositif de transfert de
données IBM Spectrum Protect à un serveur vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS4191E

La restauration de l'opération a échoué avec le mode transport du réseau
de stockage "SAN". Dans certains cas, il peut être utile de passer des
restaurations de machine virtuelle via le réseau de stockage
d'entreprise aux restaurations de machine virtuelle basée sur le réseau.



Explanation:

Les opérations de restauration de machine virtuelle qui échouent à
l'aide du mode de transport SAN peuvent souvent aboutir via un chemin
LAN. Si une opération de restauration de machine virtuelle échoue à
l'aide du mode de transport 'SAN', définissez l'option client
VMVSTORTRANSPORT sur "nbd:nbdssl" et relancez l'opération de
restauration de machine virtuelle.

System action:

La restauration de l'opération a échoué avec le mode transport du réseau
de stockage "SAN". La restauration peut réussir avec les modes transport
"nbd:nbdssl".

User response:

La restauration de l'opération a échoué avec le mode transport du réseau
de stockage "SAN". Dans certains cas, les restaurations de machines
virtuelles basées sur un réseau peuvent réussir avec les modes transport
"nbd" ou "nbdssl". L'option VMVSTORTRANSPORT permet de restreindre le
client IBM Spectrum Protect afin qu'il n'utilise que les modes de
transport spécifiés.

------------------------------------------------------------------------
ANS4193E

La vApp 'nom de vApp' ne peut pas être traitée car le dispositif de
transfert de données 'noeud_dispositif_transfert_données' ne parvient
pas à se connecter au noeud cible 'noeud_cible'.



Explanation:

L'opération requiert qu'un accès en tant que proxy au noeud de centre de
données soit accordé au noeud de dispositif de transfert de données.

System action:

L'opération est annulée pour la vApp spécifiée.

User response:

Recherchez les erreurs dans le journal des erreurs et corrigez les
problèmes. Exécutez l'assistant ou l'éditeur de configuration pour
configurer correctement les noeuds.

------------------------------------------------------------------------
ANS4194E

Le chiffrement est actuellement activé, mais il n'est pas pris en charge
pour les sauvegardes incrémentielles permanentes des machines virtuelles
(-MODE=IFFULL ou -MODE=IFINCREMENTAL).



Explanation:

Le chiffrement du client des sauvegardes incrémentielles permanentes
d'une machine virtuelle (-mode=IFFULL o -mode=IFINCREMENTAL) n'est pas
pris en charge. Pour éviter le stockage involontaire de données non
chiffrées sur le serveur, l'opération de sauvegarde s'arrête.

System action:

La sauvegarde de machine virtuelle s'arrête.

User response:

Désactivez les options de chiffrement pour cette opération et relancez
celle-ci. Vous pouvez utiliser le chiffrement SSL (Secure Sockets Layer)
pour chiffrer les données se trouvant sur le réseau. Si les données de
sauvegarde doivent être chiffrées dans des pools de stockage IBM
Spectrum Protect, utilisez une autre méthode de sauvegarde, par exemple
des sauvegardes intégrale et incrémentielle (-mode=FULL et
-mode=INCREMENTAL), ou des sauvegardes sur invité.

------------------------------------------------------------------------
ANS4195E

Le noeud cible du VDC d'organisation nom_vdc_org de l'organisation
nom_org est introuvable. Par conséquent, la vApp 'nom de vApp' ne peut
pas être sauvegardée.



Explanation:

Le noeud IBM Spectrum Protect du VDC d'organisation spécifié est
introuvable sur le serveur IBM Spectrum Protect ou les informations
concernant le noeud du VDC d'organisation est introuvable sur le noeud
du VDC fournisseur.

System action:

La sauvegarde de la vApp spécifiée s'arrête. Le traitement se poursuit
avec la vApp suivante.

User response:

Accédez à la page de configuration et cliquez sur Exécuter l'assistant
de configuration pour vérifier que tous les noeuds IBM Spectrum Protect
requis sont enregistrés sur le serveur IBM Spectrum Protect. Si
nécessaire, enregistrez un nouveau noeud de dispositif de transfert de
données. Assurez-vous que le VDC d'organisation est associé au VDC
fournisseur que ce noeud de dispositif de transfert de données protège.

------------------------------------------------------------------------
ANS4199W

Le fichier 'nom de fichier' n'est pas sauvegardé dans le cadre de votre
état du système, car le disque du cluster 'nom volume' n'est pas
accessible.



Explanation:

Le fichier ou répertoire indiqué a été renvoyé par VSS comme faisant
partie de la liste des fichiers de sauvegarde du programme d'écriture.
Cependant, le disque cluster où se trouve le fichier n'est pas
accessible. Les raisons de ce problème peuvent être que le disque
cluster est hors ligne ou qu'il appartient à un autre noeud.

System action:

Le fichier n'est pas sauvegardé. Le traitement continue.

User response:

Ce problème est décrit dans la rubrique 980794 de la base de
connaissances de Microsoft :
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;980794. Cette
rubrique contient un correctif logiciel. Le correctif logiciel vous
permet de spécifier une clé de registre qui contient une liste d'un ou
plusieurs fichiers à exclure de l'énumération VSS. IBM Spectrum Protect
ne sauvegarde pas les fichiers qui ne sont pas énumérés par VSS. Si le
volume est en ligne sur le noeud exécutant la sauvegarde de l'état du
système, il ne peut pas être sauvegardé. Vous devez supprimer le volume
à partir de la clé de registre et redémarrer le système avant de
sauvegarder le volume. Si vous ne souhaitez pas implémenter le correctif
logiciel pour ce problème, IBM Spectrum Protect continue d'afficher ce
message.

------------------------------------------------------------------------
ANS4200E

La machine virtuelle 'nom_machine_virtuelle' n'a pas pu être sauvegardée
car la quantité de données utilisée dans le magasin de données
'magasin_données' a dépassé le seuil de pourcentage_utilisés %.



Explanation:

La quantité de données du magasin de données utilisée par la machine
virtuelle dépasse le seuil défini par l'option VMDATASTORETHRESHOLD.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

User response:

Réduisez la quantité de données du magasin de données utilisée ou
augmentez le seuil dans l'option VMDATASTORETHRESHOLD. Ensuite, relancez
la sauvegarde de la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS4202E

Le gestionnaire de déploiement n'est pas parvenu à installer le module
de langue : nom du module de langue. Le code d'erreur du programme
d'installation Microsoft était code_erreur.



Explanation:

Le précédent module de langue a été désinstallé et l'installation du
nouveau module de langue a échoué.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur du programme
d'installation de Windows, accédez à la bibliothèque technique Microsoft
Developer Network (MSDN) à l'adresse
http://msdn.microsoft.com/en-us/library et lancez une recherche sur les
messages d'erreur du programme d'installation de Windows.

Consultez le journal d'installation sur l'ordinateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4204E

Le système d'exploitation de l'ordinateur client : 'nom du SE' n'est pas
pris en charge par la version cible : 'version cible'.



Explanation:

Le niveau du système d'exploitation de l'ordinateur client n'est plus
pris en charge par le niveau cible.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations sur les niveaux de système d'exploitation pris
en charge, consultez la documentation existante.

------------------------------------------------------------------------
ANS4206E

Le gestionnaire de déploiement a reçu une erreur lors de l'extraction
depuis l'image d'installation : nom d'image.



Explanation:

Il est possible que l'image d'installation soit manquante, corrompue ou
que l'espace disque disponible soit insuffisant sur l'ordinateur client.

System action:

Le gestionnaire de déploiement s'arrête.

User response:

Vérifiez que l'espace disque sur l'ordinateur client est suffisant.

Vérifiez que toutes les images autoextractibles du client Windows sur
l'ordinateur client sont valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS4207E

Le gestionnaire de déploiement n'a pas pu initier la connexion finale
entre le serveur et le client de sauvegarde-archivage mis à jour.



Explanation:

Suite au déploiement automatique du client, la commande dsmc query
session du client de sauvegarde-archivage mis à jour n'a pas abouti.

System action:

Le processus du gestionnaire de déploiement prend fin.

User response:

Connectez-vous à l'ordinateur client et consultez le journal des erreurs
du client de sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS4210E

Deployment Manager n'a pas réussi à installer le module : 'nom du module
client'. Le code d'erreur du programme d'installation Microsoft était
'architecture du système'



Explanation:

Le module client précédent a été désinstallé et l'installation du
nouveau module client a échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez la note technique décrivant le code d'erreur du programme
d'installation de Microsoft à l'adresse suivante :
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Consultez le journal d'installation sur l'ordinateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4212E

Le gestionnaire de déploiement n'a pas réussi à redémarrer le service :
nom_service.



Explanation:

Suite au déploiement automatique du client, les services clients de IBM
Spectrum Protect n'ont pas réussi à démarrer.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Connectez-vous à la machine du client et consultez le journal des
erreurs du client de sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS4213E

Le redémarrage automatique de l'ordinateur client a été demandé car
cause



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement a déterminé que le déploiement
nécessitait le redémarrage du client.

Le redémarrage automatique n'est pas activé. Le processus de Deployment
Manager annule le déploiement.

Le client actuel n'est pas désinstallé ou mis à jour.

System action:

Le gestionnaire de déploiement annule le déploiement du client et
s'arrête.

User response:

Replanifiez le déploiement du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4215E

Le chemin du déploiement automatique de la version du code client actuel
'version source' vers la version du module client 'version cible' n'est
pas pris en charge.



Explanation:

Aucun

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Reportez-vous à la documentation du client de sauvegarde-archivage dans
le centre de documentation.

Replanifiez le déploiement du client avec un niveau cible approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS4217E

Le gestionnaire de déploiement a reçu une erreur lors de la
configuration de l'API client. La fonction standard de l'API appelée est
nom de la fonction de configuration de l'API.



Explanation:

Le traitement de Deployment Manager a échoué lors de la configuration de
l'API du client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4218E

Le gestionnaire de déploiement a reçu une erreur lors de
l'initialisation de l'API du client. La fonction standard de l'API
appelée était nom de la fonction de configuration de l'API.



Explanation:

Le traitement de Deployment Manager a échoué lors de l'initialisation de
l'API du client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4219E

Le gestionnaire de déploiement a reçu un message d'erreur lors de la
création d'un canal pour la sortie standard du processus enfant.



Explanation:

Deployment Manager n'a pas réussi à créer de canal de communication pour
la sortie standard du processus enfant.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4220E

Le gestionnaire Deployment Manager ne parvient pas à déterminer si des
processus IBM Spectrum Protect sont toujours en cours d'exécution.



Explanation:

Deployment Manager n'a pas pu déterminer si tous les processus de IBM
Spectrum Protect ont été correctement arrêtés.

System action:

Replanifiez avec le redémarrage automatique (autoreboot) activé.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS4221E

L'architecture du module : 'architecture du module' ne convient pas au
client actuel : 'architecture du système'.



Explanation:

Le script de configuration n'a pas pu récupérer le module correspondant
à partir du serveur.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que les modules du client pour toutes les architectures sont
disponibles sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS4222E

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas lire les informations du
fichier : nom de fichier.



Explanation:

Deployment Manager n'a pas réussi à ouvrir un fichier contenant les
informations requises sur le système.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4227E

Deployment Manager n'a pas réussi à installer le module : 'nom du module
client'. L'ordinateur client est à court d'espace disque. Le code
d'erreur du programme d'installation Microsoft était 'code d'erreur'



Explanation:

Le module client précédent a été désinstallé et l'installation du
nouveau module client a échoué car l'ordinateur client ne dispose pas
d'un espace disque suffisant.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez la note technique décrivant le code d'erreur du programme
d'installation de Microsoft à l'adresse suivante :
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Consultez le journal d'installation sur l'ordinateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4228E

Le gestionnaire de déploiement n'est pas parvenu à installer le module
de langue : 'nom du module de langue.' L'ordinateur client est à court
d'espace disque. Le code d'erreur du programme d'installation Microsoft
était 'code d'erreur'



Explanation:

Le module linguistique précédent a été désinstallé et l'installation du
nouveau module linguistique a échoué car l'ordinateur client ne dispose
pas d'un espace disque suffisant.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Consultez la note technique décrivant le code d'erreur du programme
d'installation de Microsoft à l'adresse suivante :
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Consultez le journal d'installation sur l'ordinateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4229I

L'ordinateur client est requis afin de redémarrer et terminer
l'installation du nouveau client de sauvegarde-archivage.



Explanation:

Le déploiement du nouveau client de sauvegarde-archivage ne sera terminé
que lorsque l'ordinateur client aura été redémarré. Le redémarrage est
planifié pour se produire immédiatement après le déploiement de tous les
modules de langue.

System action:

Le processus du gestionnaire de déploiement continue. L'ordinateur
client sera arrêté et redémarré une fois tous les modules de langue
déployés ou immédiatement, si aucun module de langue ne doit être
installé.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS4230I

L'ordinateur client sera arrêté et redémarré immédiatement.



Explanation:

Deployment Manager doit redémarrer l'ordinateur client afin de terminer
le déploiement du client. Il est possible que les autres messages
fournissent des détails sur le déploiement.

System action:

Le processus du gestionnaire de déploiement continue. L'ordinateur
client ne sera pas arrêté et redémarré immédiatement après avoir déployé
tous les modules linguistiques ou immédiatement s'il n'y a aucun module
linguistique à installer.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS4232E

L'image d'installation autoextractible : nom de l'image est introuvable.



Explanation:

Deployment Manager n'a pas réussi à trouver l'image d'installation
requise.

System action:

Le traitement s'arrête. Le déploiement du client sera annulé.

User response:

Consultez le journal d'activité du serveur ou le journal du
planificateur sur l'ordinateur client. Replanifiez le déploiement du
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4234E

Le déploiement des modules de langue a échoué.



Explanation:

Deployment Manager n'a pas réussi à installer un ou plusieurs modules
linguistiques. Il est possible que les autres messages fournissent des
détails sur l'installation.

System action:

Le processus du gestionnaire de déploiement continue.

User response:

Consultez le journal des erreurs et vérifiez l'installation sur
l'ordinateur client. Identifiez les modules linguistiques dont
l'installation a échoué et déployez-les manuellement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4235I

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas consigner des événements sur
le serveur.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement ne parvient pas à consigner des
événements sur le serveur. Il est possible que les autres messages
fournissent des détails sur les communications.

System action:

Le processus du gestionnaire de déploiement continue. Des événements
seront consignés localement sur la machine client uniquement.

User response:

Vérifiez la connexion réseau et consultez le journal des erreurs sur
l'ordinateur client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4242E

Le script de configuration a détecté un avertissement ou une erreur lors
de la récupération du module client pour l'architecture architecture. Le
niveau d'erreur est niveau d'erreur.



Explanation:

Il se peut que le module client ne soit pas disponible sur le serveur.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que les modules du client pour toutes les architectures sont
disponibles sur le serveur. Consultez le journal des erreurs du client
de sauvegarde-archivage pour obtenir des messages d'erreur plus
détaillés.

------------------------------------------------------------------------
ANS4248E

Le client est déjà au niveau cible : version cible.



Explanation:

Le traitement a été arrêté car la fonction de déploiement automatique du
client ne prend pas en charge l'installation d'un client sur un poste de
travail qui est déjà à son niveau cible.

System action:

Votre client de sauvegarde-archivage n'est pas affecté.

User response:

Reportez-vous à la documentation du client de sauvegarde-archivage dans
le centre de documentation.

Replanifiez le déploiement du client avec un niveau cible approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS4251W

Fichier nom du programme d'écriture 'nom du fichier' introuvable.



Explanation:

Le fichier ou répertoire du programme d'écriture VSS indiqué a été
renvoyé par VSS comme faisant partie de la liste des fichiers de
sauvegarde du programme d'écriture. Toutefois, cet objet n'existe pas
sur le disque..

System action:

Le traitement s'arrête si l'option SKIPMISSINGSYSWFILES est définie sur
NO. Le traitement continue si l'option SKIPMISSINGSYSWFILES est définie
sur YES.

User response:

Vérifiez que le fichier peut être ignoré lors de la sauvegarde de l'état
du système.

------------------------------------------------------------------------
ANS4252W

architecture, nom-planification, nom-domaine : Le déploiement du client
n'a pas abouti car l'ordinateur client n'a pas été redémarré. Le
gestionnaire de déploiement n'a pas redémarré automatiquement
l'ordinateur client car l'option AUTODEPLOY a été définie sur NOREBOOT.



Explanation:

Le client précédent a été désinstallé et l'installation du nouveau
client n'a pas été terminée dans l'attente du redémarrage de
l'ordinateur client. L'architecture du client, le nom de planification
et le nom de domaine sont identifiés au début du texte du message.

System action:

Le processus du gestionnaire de déploiement se termine.

User response:

Redémarrez manuellement l'ordinateur client dès que possible.

------------------------------------------------------------------------
ANS4253E

L'espace disque disponible sur l'ordinateur client est insuffisant.
Espace requis : espace du module octets ; espace disponible : espace
système octets.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement indique que l'espace disque disponible
est insuffisant pour procéder au déploiement du client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Libérez de l'espace sur le disque et replanifiez le déploiement du
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4254E

Le gestionnaire de déploiement a détecté un client HSM sur le poste de
travail sur lequel il doit déployer le client de sauvegarde-archivage.



Explanation:

Il y a eu une tentative de déploiement du client de sauvegarde-archivage
sur un poste de travail ayant déjà le client HSM installé. Le client de
sauvegarde-archivage ne peut pas être déployé sur un poste de travail
possédant le client HSM.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Désinstallez le client HSM et replanifiez le déploiement du client de
sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS4255E

Le gestionnaire de déploiement ne dispose pas de suffisamment de mémoire
pour créer l'objet d'informations système



Explanation:

L'objet d'informations système ne peut être créé car la mémoire vive
disponible est insuffisante pour y écrire temporairement des données.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Fermez toutes les applications inutiles sur le poste de travail client
et replanifiez le déploiement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4256E

La variable d'environnement DSMI_DIR n'est pas définie.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas établir de connexion avec le
serveur, car la variable d'environnement DSMI_DIR n'est pas définie.
Cette erreur peut se produire si le gestionnaire de déploiement est
démarré sans utiliser de planificateur client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez la documentation disponible pour déterminer comment utiliser
le planificateur client pour créer une tâche de déploiement client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4257E

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas analyser les informations du
fichier : nom de fichier.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas analyser ou extraire les
informations requises du fichier spécifié.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le journal des erreurs sur le poste de travail client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4258E

Le gestionnaire de déploiement a reçu le message d'erreur Windows
"OpenSCManager a échoué".



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement n'a pas pu se connecter au gestionnaire
de contrôle de service Windows pour démarrer le planificateur client. En
général, cette erreur se produit car l'utilisateur qui lance la tâche ne
dispose pas de droits suffisants.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que l'utilisateur qui démarre le planificateur client dispose
de privilèges d'administration.

------------------------------------------------------------------------
ANS4259E

Le planificateur client n'a pas été démarré en tant que
superutilisateur.



Explanation:

Le planificateur client requiert des droits de superutilisateur pour
mettre à niveau le code client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Connectez-vous en tant que superutilisateur et démarrez le planificateur
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4260E

Le système du fichier d'installation n'est pas accessible en écriture.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas écrire dans le système du
fichier d'installation.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez les droits du système de fichier d'installation. Il est
possible que le noeud client en cours soit exécuté dans un environnement
virtualisé à l'aide du code client installé sur une mémoire partagée de
l'environnement physique. Replanifiez le déploiement client à l'aide du
noeud client dans l'environnement physique.

------------------------------------------------------------------------
ANS4261E

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas effectuer de mise à niveau du
client de sauvegarde-archivage.



Explanation:

Le client de sauvegarde-archivage ne peut pas être mis à niveau, car
soit l'emplacement actuel ne correspond pas à l'emplacement
d'installation par défaut, soit les variables d'environnement DSM_DIR,
DSMI_DIR, DSM_CONFIG et DSMI_CONFIG sont définies à l'aide d'un chemin
relatif et non d'un chemin absolu.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez le répertoire d'installation du client de sauvegarde-archivage
en cours. Si le client de sauvegarde-archivage n'est pas installé dans
l'emplacement par défaut, mettez manuellement à niveau le client de
sauvegarde-archivage. Si les variables d'environnement DSM_DIR,
DSMI_DIR, DSM_CONFIG et DSMI_CONFIG sont définies à l'aide d'un chemin
relatif, définissez-les à l'aide d'un chemin absolu et réessayez le
déploiement client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4262E

L'aperçu de l'installation client a échoué.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement n'a pas désinstallé le client actuel. Le
code client reste inchangé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Recherchez dans le journal du gestionnaire de déploiement et les
fichiers de trace sur le poste de travail client des problèmes
spécifiques identifiés au cours de l'aperçu. Replanifiez un déploiement
une fois les problèmes résolus.

------------------------------------------------------------------------
ANS4263E

Le gestionnaire de déploiement n'a pas désinstallé le client de
sauvegarde-archivage.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement a reçu une erreur lors de la
désinstallation du client en cours.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Recherchez dans le journal du gestionnaire de déploiement et les
fichiers de trace sur le poste de travail client des informations
supplémentaires concernant l'erreur. Il vous faudra peut-être
désinstaller manuellement le client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4264E

Le gestionnaire de déploiement n'a pas réussi à installer le client de
sauvegarde-archivage.



Explanation:

Le client en cours a été désinstallé et le gestionnaire de déploiement a
reçu une erreur lors de l'installation du nouveau code client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Recherchez dans le journal du gestionnaire de déploiement et les
fichiers de trace sur le poste de travail client des informations
supplémentaires concernant l'erreur. Installez manuellement le nouveau
client une fois le problème résolu.

------------------------------------------------------------------------
ANS4265I

Les options du déploiement de client ne sont pas définies dans la
commande du planificateur ou depuis les services client.



Explanation:

Le fichier d'options client par défaut est utilisé. Le gestionnaire de
déploiement risque de ne pas signaler le bon serveur et les bonnes
informations de noeud lors du rapport de statut.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Evitez de lancer le déploiement du client directement à partir de la
ligne de commande et démarrez toujours le planificateur client en tant
que service Windows.

------------------------------------------------------------------------
ANS4266I

Le gestionnaire de déploiement n'a pas réussi à installer les modules
linguistiques non anglophones.



Explanation:

Les modules précédents ont été désinstallés et l'installation d'un ou de
plusieurs nouveaux modules linguistiques a échoué.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Recherchez dans le fichier de trace de déploiement du poste de travail
client les informations spécifiques au module linguistique.

------------------------------------------------------------------------
ANS4267I

Le gestionnaire de déploiement n'a pas réussi à installer le module du
plug-in matériel.



Explanation:

Le module précédent a été désinstallé. L'installation du nouveau module
de plug-in matériel a échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le fichier de trace de déploiement sur le poste de travail
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4268I

Le gestionnaire de déploiement n'a pas réussi à installer le module de
sauvegarde basée sur le journal.



Explanation:

Le module précédent de sauvegarde basée sur le journal a été
désinstallé. L'installation du nouveau module de sauvegarde basée sur le
journal a échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le fichier de trace de déploiement sur le poste de travail
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4269W

Le module de déploiement interrompt le planificateur ou les processus
CAD.



Explanation:

Avant de déployer le nouveau client, le gestionnaire de déploiement doit
arrêter le planificateur et les processus de conception assistée par
ordinateur. Après le déploiement, les processus doivent être redémarrés.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Le planificateur client est interrompu au cours du déploiement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4270I

Le gestionnaire de déploiement et les nouveaux modules d'installation
client ont été téléchargés dans le répertoire : nom de fichier.



Explanation:

Le répertoire de téléchargement contient tout ce qui est nécessaire pour
effectuer le nouveau déploiement client. Le journal de déploiement et
les fichiers de trace se trouvent dans le sous-répertoire log/.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Recherchez le journal et les fichiers de trace dans le répertoire de
téléchargement afin de déterminer les problèmes. Les fichiers se
trouvent dans le sous-répertoire log/.

------------------------------------------------------------------------
ANS4271E

Il manque un ou plusieurs fichiers image d'installation dans le module
de déploiement.



Explanation:

Le module de déploiement client n'a peut-être pas été importé
correctement sur le serveur. Il est possible que le module de
déploiement ne soit pas complètement extrait vers l'ordinateur client en
raison d'un espace disque insuffisant.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que les modules du client sont disponibles sur le serveur et
qu'il y a assez d'espace disponible sur l'ordinateur client. Consultez
le fichier journal des erreurs du client de sauvegarde-archivage pour
obtenir des messages d'erreur plus détaillés.

------------------------------------------------------------------------
ANS4272E

Le type de processeur du module : type de processeur du module ne
correspond pas au client en cours : type de processeur du système..



Explanation:

Le type de processeur pris en charge par le module du client à déployer
ne correspond pas au type de processeur du poste de travail sur lequel
vous tentez de déployer le client. Il est toujours possible pour le
gestionnaire de déploiement de se connecter au serveur et de signaler
'erreur.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que vous utilisez le bon module de client pour l'architecture
du processeur de l'ordinateur à mettre à niveau. Réessayez ensuite le
déploiement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4273E

Le gestionnaire de déploiement a détecté un client de sauvegarde basée
sur le journal (JBB) sur le pote de travail sur lequel il doit déployer
le client de sauvegarde-archivage.



Explanation:

Il y a eu une tentative de déploiement du client de sauvegarde-archivage
sur un poste de travail ayant déjà le Client JBB installé. Sur certaines
plateformes, le client de sauvegarde-archivage ne peut pas être déployé
sur un poste de travail possédant le client JBB.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Désinstallez le client JBB et replanifiez le déploiement du client de
sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS4274E

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas interrompre le planificateur
ou les processus CAD.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement a tenté d'arrêter le planificateur du
client de sauvegarde-archivage ou les processus de conception assistée
par ordinateur, mais le client de sauvegarde-archivage peut être occupé
par d'autres tâches.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Replanifiez le déploiement du client de sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS4275E

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas redémarrer le planificateur
ou les processus CAD.



Explanation:

Avant de fermer, le gestionnaire de déploiement n'a pas pu redémarrer le
planificateur du client de sauvegarde-archivage ou les processus de
conception assistée par ordinateur. Le gestionnaire de déploiement a
arrêté les processus avant la mise à niveau du client.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Connectez-vous au poste de travail du client de sauvegarde-archivage et
consultez le fichier journal des erreurs. Si vous avez configuré les
variables d'environnement, assurez-vous qu'elles ne sont pas définies à
l'aide d'un chemin relatif.

------------------------------------------------------------------------
ANS4276E

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas obtenir d'informations
concernant le planificateur ou les processus CAD.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement doit traiter les informations pour
arrêter ou redémarrer le planificateur du client de sauvegarde-archivage
ou les processus de conception assistée par ordinateur.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Connectez-vous au poste de travail du client de sauvegarde-archivage et
consultez le fichier journal des erreurs ainsi que le fichier journal
des erreurs du gestionnaire de déploiement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4277E

La version du système d'exploitation cible système d'exploitation cible
ne correspond pas à la version requise minimale version requise minimale



Explanation:

La version du système d'exploitation est antérieure à la version requise
par le module de déploiement automatique.

System action:

Le déploiement est annulé.

User response:

Vérifiez que la version déployée est prise en charge par le système
d'exploitation cible.

------------------------------------------------------------------------
ANS4278E

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas obtenir d'informations
concernant l'agent d'instantané de volume logique.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement doit déterminer si un agent LVSA est
installé sur le poste de travail client.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Connectez-vous au poste de travail du client de sauvegarde-archivage et
consultez le fichier journal des erreurs ainsi que le fichier journal
des erreurs du gestionnaire de déploiement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4280E

Le déploiement automatique de client n'est pas autorisé sur le poste de
travail client.



Explanation:

Un ou plusieurs des services client en cours d'exécution incluent
AUTODEPLOY = NO dans le fichier d'options.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Modifiez l'option AUTODEPLOY du client et replanifiez le déploiement du
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4281E

Le gestionnaire de mise à jour ne peut pas supprimer le module TIVsmCapi
des zones non communes : nom de zone.



Explanation:

L'APAR IC57433 empêche la suppression du package TIVsmCapi sous Solaris
sur une zone non commune sparse root, si la désinstallation se fait à
partir de la zone commune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Désinstallez manuellement le client IBM Spectrum Protect directement à
partir des zones non communes et replanifiez le déploiement.

------------------------------------------------------------------------
ANS4282E

Une ou plusieurs zones non communes sparse-root ont été détectées sur le
client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect qui a été installé
depuis la zone non commune : noms_zone.



Explanation:

Une ou plusieurs zones non communes partagent le système de fichiers
/usr avec la zone commune. Le client de sauvegarde-archivage IBM
Spectrum Protect est installé dans la zone commune (avec le paramètre -G
défini) et manuellement dans la ou les zones non communes. Il est
impossible de mettre à jour le client de sauvegarde-archivage IBM
Spectrum Protect dans la zone commune. En effet, cela lancerait la mise
à jour du GSKit partagé avec les zones non communes sparse root qui ne
font pas partie du déploiement automatique.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Mettez manuellement à niveau le client de sauvegarde-archivage ou
installez-le à partir de la zone commune sans utiliser le paramètre -G.
Cela assure que les zones non communes sparse root et la zone commune
disposent de la même version. Vous pouvez ainsi déployer automatiquement
le client dans toutes ces zones ci.

------------------------------------------------------------------------
ANS4283E

L'espace disque est insuffisant sur chemin pour que les packages GSKit
soient décompressés. Espace requis : espace_req octets ; espace
disponible :espace_disp octets.



Explanation:

Le gestionnaire de déploiement a déterminé qu'il n'y a pas assez
d'espace disque libre pour décompresser les modules GSKit.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Libérez la quantité d'espace disque requise puis replanifiez le
déploiement automatique du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS4284E

Le déploiement est annulé car une tâche de déploiement automatique du
client a été planifiée pour une zone non commune sparse-root qui partage
le système de fichiers /usr avec la zone commune.



Explanation:

La tâche de déploiement automatique du client qui a été lancée n'est pas
prise en charge et sera annulée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Installez le client de sauvegarde-archivage à partir de la zone commune
ou mettez à niveau manuellement le client de sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS4285E

L'opération de restauration de mise à jour sur une machine virtuelle
existante "nom_mv" a échoué. La machine virtuelle n'est pas hors
tension.



Explanation:

L'opération de restauration de mise à jour sur une machine virtuelle
existante n'est pas prise en charge pour une machine en cours
d'exécution. L'opération sera donc abandonnée.

System action:

Restauration abandonnée.

User response:

Mettez la machine virtuelle hors tension, puis relancez la commande de
restauration de mise à jour.

------------------------------------------------------------------------
ANS4290E

Seule une machine virtuelle peut être sélectionnée pour restauration.



Explanation:

La restauration de plusieurs machines virtuelles n'est pas autorisée.
Seule une machine virtuelle peut être sélectionnée pour restauration.

System action:

Aucun traitement n'a lieu.

User response:

Sélectionnez une seule machine virtuelle pour restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS4291E

La machine virtuelle est introuvable sur le serveur VMware.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4292E

Aucune machine virtuelle trouvée.



Explanation:

Aucune machine virtuelle trouvée avec un nom ou spécifiée dans l'option
de domaine.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Spécifiez un nom de machine virtuelle ou une option de domaine corrects.

------------------------------------------------------------------------
ANS4293E

Echec de la sauvegarde de la vApp VMware 'nom de vApp' dans le VDC
d'organisation 'nom VDC Org' de l'organisation 'nom org'.



Explanation:

L'opération de sauvegarde de la vApp a échoué. Ce message d'erreur est
un message de synthèse et ne contient pas d'informations détaillées.

System action:

Les informations de configuration et les machines virtuelles des vApp
spécifiées ne sont pas sauvegardées. Le traitement se poursuit avec la
vApp suivante.

User response:

Consultez les messages précédents dans le fichier dsmerror.log pour plus
de détails sur cette vApp.

------------------------------------------------------------------------
ANS4295W

La machine virtuelle 'nom_mv' a été sauvegardée à l'aide du fournisseur
système Windows VSS. Vous devez rétablir ou supprimer manuellement la
copie miroir sur les volumes restaurés sous peine de subir une
dégradation des performances et de disposer d'un espace insuffisant.



Explanation:

Lors de la sauvegarde, la protection d'application n'a pas pu
sauvegarder la machine virtuelle dans la limite VSS de 10 secondes. Le
fournisseur système Windows VSS a donc été utilisé. Si vous restaurez
l'application, le volume sera automatiquement rétabli. Toutefois, si
vous restaurez l'intégralité de la machine virtuelle, vous devez
rétablir ou supprimer manuellement la copie miroir.

System action:

La machine virtuelle est restaurée, y compris la copie miroir du
fournisseur système.

User response:

Vérifiez que la restauration a abouti et que les données ne sont pas
endommagées. Si tel est le cas, vous pouvez supprimer la copie miroir.
Toutefois, si les données sont endommagées, rétablissez la copie miroir
pour restaurer l'intégrité des données. Vous pouvez déterminer quelle
copie miroir supprimer ou rétablir en recherchant le fichier
dsmShadowCopyID.txt dans le répertoire racine de chaque volume restauré.
Utilisez ensuite la commande diskshadow delete ou revert.

------------------------------------------------------------------------
ANS4296I

architecture, nom-planification, nom-domaine : Le processus de
gestionnaire de déploiement a été démarré avec succès. Informations
concernant le gestionnaire de déploiement : version



Explanation:

Le processus de Deployment Manager a été démarré en tant que commande de
post-planification. Il s'agit du premier message du gestionnaire de
déploiement. L'architecture du client, le nom de planification et le nom
de domaine sont identifiés au début du texte du message.

System action:

Le gestionnaire de déploiement poursuit le processus.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS4297W

architecture, nom-planning, nom-domaine : Le déploiement du client s'est
terminé avec des avertissements :



Explanation:

Il s'agit d'un message d'avertissement générique. Il est possible que
les autres messages fournissent des détails sur le déploiement.
L'architecture du client, le nom de planification et le nom de domaine
sont identifiés au début du texte du message.

System action:

Le processus du gestionnaire de déploiement se termine.

User response:

Consultez les messages d'avertissement dans le centre d'administration
du serveur, le journal d'activité du serveur ou le journal des erreurs
sur l'ordinateur client pour obtenir plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS4298E

architecture, planning, type_nouvelle_unité : Le déploiement du client a
été annulé. L'événement précédent ayant causé l'annulation est :



Explanation:

Il s'agit d'un message générique indiquant que le déploiement du client
a été annulé. Deployment Manager ne désinstalle pas ni ne met à jour le
client actuel. Il est possible que les autres messages fournissent des
détails sur le déploiement. L'architecture du client, le nom de
planification et le nom de domaine sont identifiés au début du texte du
message.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez les messages d'avertissement dans le centre d'administration
du serveur, le journal d'activité du serveur ou le journal des erreurs
sur l'ordinateur client pour obtenir plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS4299E

architecture, nom-planning, nom-domaine : Le déploiement du client a
échoué. L'événement précédent ayant causé l'annulation est : événement



Explanation:

Il s'agit d'un message générique indiquant que le déploiement du client
a échoué. Il est possible que d'autres messages fournissent des détails
sur l'échec. L'architecture du client, le nom de planification et le nom
de domaine sont identifiés au début du texte du message.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez les messages d'avertissement dans le centre d'administration
du serveur, le journal d'activité du serveur ou le journal des erreurs
sur l'ordinateur client pour obtenir plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS4300I

architecture, nom-planning, nom-domaine : Le déploiement client s'est
terminé sans erreur.



Explanation:

Le processus du gestionnaire de déploiement se termine.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS4301I

IBM Spectrum Protect a détecté le contrôleur de domaine Microsoft Active
Directory sur la machine virtuelle 'MV'.



Explanation:

La machine virtuelle contient un contrôleur de domaine Microsoft Active
Directory.

System action:

IBM Spectrum Protect a enregistré des informations supplémentaires
concernant cette machine virtuelle.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS4302W

IBM Spectrum Protect n'a pas pu détecter le contrôleur de domaine
Microsoft Active Directory sur la machine virtuelle 'MV'.



Explanation:

Une erreur est survenue lors de la vérification de la présence du
contrôleur de domaine Microsoft Active Directory sur la machine
virtuelle.

System action:

IBM Spectrum Protect poursuit la sauvegarde de cette machine virtuelle.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4303E

La vApp de vCloud Director 'nom_vapp' n'a pas été sauvegardée
précédemment.



Explanation:

La vApp de vCloud Director spécifiée n'a pas été sauvegardée
précédemment, et ne peut donc pas être spécifiée pour la restauration.

System action:

La vApp de vCloud Director spécifiée est ignorée, et la vApp suivante de
la liste de restauration est traitée.

User response:

Vérifiez le nom de la vApp de vCloud Director à restaurer, et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4304I

IBM Spectrum Protect n'a pas pu détecter la licence IBM Spectrum Protect
for Virtual Environments. Le contrôleur de domaine Active Directory ne
sera pas protégé sur la machine virtuelle 'MV'.



Explanation:

La machine virtuelle contient un contrôleur de domaine Microsoft Active
Directory, mais aucune licence IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments n'a été détectée. Le contrôleur de domaine ne sera pas
protégé.

System action:

Installez IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1 ou une
version ultérieure pour protéger Active Directory.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS4305W

La sauvegarde de la vApp VMware nom_vApp du VDC d'organisation
nom_VDC_org de l'organisation nom_org est terminée. Certaines machines
virtuelles n'ont pas été sauvegardées. mode : 'Incrémentielle permanente
- intégrale_ou_incr' nom de noeud cible : 'nom_noeud_cible' nom de noeud
de dispositif de transfert de données :
'nom_noeud_dispositif_transfert_données' statut sauvegarde machines
virtuelles : nombre de machines virtuelles sauvegardées sur nombre de
machine virtuelles dans vApp machines virtuelles ont été sauvegardées.



Explanation:

L'opération de sauvegarde de la vApp a été effectuée avec succès.
Cependant, une ou plusieurs machines virtuelles de la vApp spécifiée
n'ont pas été sauvegardées. Ces machines virtuelles ne seront pas créées
lors de l'opération de restauration.

System action:

Le traitement se poursuit avec la vApp suivante.

User response:

Consultez le fichier dsmerror.log de cette vApp pour obtenir plus
d'informations concernant ce message. Résolvez le problème, puis
relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4308E

Echec de la sauvegarde complète de la machine virtuelle 'hyperviseur'
'machine virtuelle' avec le code retour code retour, mode = complète ou
incrémentielle, nom de noeud cible = 'nom de noeud cible', nom de noeud
de dispositif de transfert de données = 'nom de noeud de dispositif de
transfert de données'.



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle complète a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4311E

Echec de la restauration complète de la machine virtuelle 'hyperviseur'
'machine virtuelle' avec le code retour code retour, nom de noeud cible
= 'nom de noeud cible', nom de noeud de dispositif de transfert de
données ='nom de noeud de dispositif de transfert de données'.



Explanation:

La restauration de la machine virtuelle complète a échoué.

System action:

La restauration complète de la machine virtuelle s'est terminée avec des
erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La
raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4313I

Planning de rééquilibrage nom-planning Type : type-équilibrage



Explanation:

Une opération de rééquilibrage a été demandée pour le planning désigné.
Un rééquilibrage peut être complet ou minimal. Un rééquilibrage minimal
est exécuté automatiquement à la fin de chaque planning. Vous pouvez
configurer un rééquilibrage complet en utilisant les valeurs d'option
VMREBALANCESCHEDULEPERIOD et VMREBALANCESCHEDULEONLY.

System action:

L'opération de rééquilibrage commence.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS4319E

Erreur de rééquilibrage pour le planning lors du traitement du fichier
d'horodatage.



Explanation:

Une erreur s'est produite alors qu'un planning étiqueté traitait un
fichier d'horodatage local. Le fichier d'horodatage sera recréé après la
prochaine exécution du planning.

System action:

Le planning est terminé.

User response:

Le nom du fichier d'horodatage est basé sur celui du planning. Il est de
la forme "rebalance_horodatage_nomplanning.file". Sa suppression peut
aider. Le fichier d'horodatage sera recréé après la prochaine exécution
du planning.

------------------------------------------------------------------------
ANS4441E

système_fichiers est un système de fichiers 'type_système_fichiers', qui
ne correspond pas à un type de système de fichiers pris en charge pour
la sauvegarde de fichiers et d'images ou pour l'archivage.



Explanation:

Le système de fichiers indiqué n'est pas pris en charge pour tous les
types de sauvegarde. IBM Spectrum Protect ne prend pas en charge la
sauvegarde et l'archivage ou la sauvegarde par image pour ce type de
volume.

System action:

Le système de fichiers est ignoré. Le traitement se poursuit avec le
système de fichiers suivant.

User response:

Consultez le manuel client IBM Spectrum Protect pour une liste complète
des systèmes de fichiers pris en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS4442E

nom_mv - une sauvegarde ne peut être créée, car la machine virtuelle a
affecté un disque avec des identificateurs de disque en double.



Explanation:

Le client a détecté que la machine virtuelle a affecté un disque avec
des identificateurs de disque en double. Le disque a pu avoir été copié.
Aucune sauvegarde ne peut être créée sur une machine virtuelle qui a des
identificateurs de disque en double.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée. Le traitement se poursuit
avec la machine virtuelle suivante.

User response:

Vérifiez que les disques virtuels disposent d'identificateurs de disque
différents et mettez à jour la configuration de machine virtuelle pour
intégrer tous les changements apportés au système de fichiers. Si le
problème persiste, contactez l'administrateur du serveur Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS4443E

fs est un système de fichiers CSVFS, qui ne correspond pas à un type de
système de fichiers pris en charge pour la sauvegarde de fichiers et
d'images ou pour l'archivage.



Explanation:

Les systèmes Microsoft CSVFS (Cluster Shared Volumes File System) sont
des volumes NTFS ou ReFS qui sont ajoutés aux volumes CSV (Cluster
Shared Volume). Ces volumes sont destinés à une prise en charge étendue
et Hyper-V pour SQL, et non à des données de fichiers standard. IBM
Spectrum Protect ne prend pas en charge l'archivage et la sauvegarde
niveau fichier ou la sauvegarde d'image pour volumes CSVFS.

System action:

Le système de fichiers est ignoré. Le traitement se poursuit avec le
système de fichiers suivant.

User response:

Consultez le manuel client IBM Spectrum Protect pour une liste complète
des systèmes de fichiers pris en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS4446E

L'opération de montage de restauration de fichier pour la machine
virtuelle 'nom machine virtuelle' type hyperviseur a échoué. Nom du
noeud de centre de données : 'nom noeud centre de données', nom du noeud
proxy de montage : 'nom noeud proxy de montage'



Explanation:

Echec de l'opération de montage de restauration de fichier pour la
machine virtuelle.

System action:

Le montage de la machine virtuelle s'est achevé avec des échecs.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4449E

Le nettoyage du montage de restauration de fichier de la machine
virtuelle 'nom machine virtuelle' type hyperviseur a échoué. Nom du
noeud de centre de données : 'nom noeud centre de données', nom du noeud
proxy de montage : 'nom noeud proxy de montage'



Explanation:

Echec du nettoyage de l'opération de montage de restauration de fichier
de la machine virtuelle.

System action:

Le nettoyage du montage de la machine virtuelle s'est achevé avec des
échecs.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4450E

La plateforme du proxy de montage n'est pas prise en charge pour les
opérations de montage de restauration de fichier.



Explanation:

L'opération de montage de restauration de fichier a échoué. La
plateforme du proxy de montage n'est pas prise en charge ou l'agent de
récupération IBM Spectrum Protect n'est pas installé et configuré
correctement.

System action:

L'opération de montage de restauration de fichier a échoué.

User response:

Vérifiez que l'agent de récupération IBM Spectrum Protect est installé
et configuré correctement et lancez l'opération de montage de
restauration de fichier à partir d'une plateforme de proxy de montage
prise en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS4451E

Le service Windows iSCSI n'est pas disponible.



Explanation:

Le service Windows iSCSI n'est pas disponible sur la machine proxy de
montage. Soit il n'a pas démarré, soit il n'est pas installé ou
configuré correctement.

System action:

Le traitement s'arrête. L'opération de montage de restauration de
fichier échoue.

User response:

Vérifiez que le service iSCSI est en cours d'exécution sur la machine
proxy de montage.

------------------------------------------------------------------------
ANS4900W

Le planning 'nom de planning' a ouvert une nouvelle session sur le
serveur.



Explanation:

Un événement planifié a pris fin en raison d'un problème de connexion.
Pour continuer l'opération, l'événement planifié doit être redémarré à
l'extérieur de sa fenêtre de démarrage normal.

System action:

Plusieurs sessions sont nécessaires pour exécuter l'événement planifié.

User response:

Aucune intervention requise. Si ce problème persiste, vérifiez s'il
s'agit d'incidents de réseau.

------------------------------------------------------------------------
ANS4901E

L'objet suivant contient un ou plusieurs guillemets qui ne correspondent
pas et ne peuvent pas être traités : 'espace fichier chemin nom
fichier'.



Explanation:

Le nom de fichier dans la liste de fichiers contient des guillemets
seuls. Si une ligne de la liste de fichiers commence par un guillemet
simple ou double, ce guillemet est considéré comme étant un guillemet
d'ouverture. Le guillemet de fermeture correspondant du même type doit
se trouver à la fin de la ligne. S'il n'y a pas de guillemet de
fermeture ou s'il se trouve au milieu de la ligne, l'entrée n'est pas
valide.

System action:

L'objet est ignoré.

User response:

Corrigez la spécification de l'objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS4904E

L'opération d'accès instantané a échoué pour la machine virtuelle
'nom-machine-virtuelle'. Le noeud cible est 'nom_noeud_cible et le noeud
du dispositif de transfert de données est
'nom_noeud_dispositif_transfert_données'.



Explanation:

L'opération d'accès instantané a échoué pour la machine virtuelle.

System action:

Des erreurs se sont produites et l'opération d'accès instantané n'a pas
abouti.

User response:

Reportez-vous au journal des erreurs du client pour déterminer la cause
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4907E

La restauration instantanée de la machine virtuelle VMware nom_mv a
échoué. nom noeud cible='nom_noeud_cible', nom noeud de dispositif de
transfert de données='nom_noeud_disp_transf_données'



Explanation:

La restauration instantanée de la machine virtuelle a échoué.

System action:

La restauration instantanée de la machine virtuelle s'est terminée avec
des erreurs. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des
erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4910E

L'opération de nettoyage a échoué pour la machine virtuelle
'nom-machine-virtuelle'. Le noeud cible est 'nom_noeud_cible' et le
noeud du dispositif de transfert de données est
'nom_noeud_dispositif_transfert_données'.



Explanation:

L'opération de nettoyage a échoué pour la machine virtuelle.

System action:

Des erreurs se sont produites et l'opération de nettoyage n'a pas
abouti.

User response:

Reportez-vous au journal des erreurs du client pour déterminer la cause
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4915I

La taille de l'objet a augmenté lors de la compression : espace_fichier
cheminnom_fichier



Explanation:

La taille du fichier a augmenté lors de la compression.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS4917E

Un incident s'est produit lors de l'accès aux bibliothèques VMware. Les
fichiers requis pour la sauvegarde de la machine virtuelle sont
introuvables. Ils ne sont installés que si le client est défini en tant
que dispositif de transfert de données dans IBM Spectrum Protect pour
Virtual Environments.



Explanation:

Un incident s'est produit lors de l'accès aux bibliothèques VMware pour
l'environnement de machine virtuelle.

System action:

L'opération de sauvegarde ne peut pas continuer.

User response:

Installez le package IBM Spectrum Protect for Virtual Environments afin
d'utiliser le client pour sauvegarder les machines virtuelles.

------------------------------------------------------------------------
ANS4936E

La prise d'instantané de la machine virtuelle 'nomVM' a échoué et il
n'est pas possible d'en tenter une autre.



Explanation:

La prise d'instantané de la machine virtuelle a échoué avec une erreur
permanente. Il est possible, par exemple, que la routine d'écriture
Hyper-V ne réponde pas. Aucune autre prise d'instantané ne sera tentée.

System action:

La prise d'instantané de la machine virtuelle s'est terminée sur une
erreur. Le traitement se poursuit avec la machine virtuelle suivante.

User response:

Consultez le journal des événements Windows pour connaître la raison de
l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS4937I

Renvoi du fichier fichier dans une nouvelle section de transaction pour
récupération depuis l'erreur de transmission.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le fichier est à nouveau envoyé.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS4938I

La machine virtuelle : 'nom_mv' disque : 'nom_disque' est exclue par sa
taille.



Explanation:

La commande ou le fichier d'options fourni a exclu le disque de la
sauvegarde.

System action:

Le disque n'est pas traité.

User response:

Si l'exclusion du disque est intentionnelle, ce message est le
comportement prévu. Sinon, modifiez la commande ou le fichier d'options
pour inclure le disque.

------------------------------------------------------------------------
ANS4942E

La spécification de fichier 'chaîne' est invalide.



Explanation:

Le système d'exploitation a signalé une spécification de fichier non
valide. Une raison éventuelle est que la spécification de fichier
contient des caractères non reconnus. Une autre raison éventuelle est
l'utilisation incorrecte de guillemets dans la spécification de fichier.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Entrez une spécification de fichier correcte comme indiqué dans le
manuel Utilisation du client de sauvegarde -archivage correspondant à
votre système d'exploitation. Vérifiez que la spécification de fichier
contient des caractères valides. Vérifiez que les guillemets sont
correctement utilisés dans les spécifications contenant des espaces. Si
plusieurs spécifications de fichier sont utilisées, vérifiez qu'elles ne
sont pas considérées comme une seule et même spécification en raison des
guillemets employés.

------------------------------------------------------------------------
ANS4944I

La machine virtuelle : 'nom_mv' disque : 'nom_disque' est exclue par
l'utilisateur.



Explanation:

La commande ou le fichier d'options fourni a exclu le disque de la
sauvegarde.

System action:

Le disque n'est pas traité.

User response:

Si l'exclusion du disque est intentionnelle, ce message est le
comportement prévu. Sinon, modifiez la commande ou le fichier d'options
pour inclure le disque.

------------------------------------------------------------------------
ANS4946W

Avertissement : le disque 'disque' de la machine virtuelle 'machine
virtuelle' exclu par l'utilisateur est introuvable.



Explanation:

Le disque virtuel spécifié n'existe pas sur la machine virtuelle.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Utilisez la commande "dsmc backup vm ..." avec l'option -preview pour
afficher une liste des libellés de disque qui existent sur la machine
virtuelle. Etant donné que le disque a été spécifié de sorte à être
exclu de la sauvegarde, la sauvegarde se poursuit. Cependant, il est
possible qu'un disque ait été inclus dans la sauvegarde alors qu'il
n'était pas souhaité. Vérifiez l'orthographe du libellé de disque et
corrigez-le si un disque indésirable est maintenant inclus dans
l'opération de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS4947E

Erreur : le disque 'nom_disque' de la machine virtuelle
'machine_virtuelle' inclus par l'utilisateur est introuvable.



Explanation:

Le disque virtuel spécifié n'existe pas sur la machine virtuelle.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez la commande "dsmc backup vm ..." avec l'option -preview pour
afficher une liste des libellés de disque qui existent sur la machine
virtuelle. Vérifiez l'orthographe du libellé de disque et corrigez-le,
puis relancez l'opération 'backup vm'.

------------------------------------------------------------------------
ANS4948E

Aucun disque virtuel spécifié n'a été trouvé sur la machine virtuelle.



Explanation:

Vous devez spécifier un nom de libellé de disque virtuel qui existe sur
la machine virtuelle.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour une opération de sauvegarde, utilisez la commande "dsmc backup vm
..." avec l'option -preview pour afficher une liste des libellés de
disque qui existent sur la machine virtuelle. Pour une opération de
restauration, utilisez la commande "dsmc query vm ..." avec l'option
-detail pour afficher une liste des libellés de disque qui existent sur
la sauvegarde de machine virtuelle. Vérifiez l'orthographe du libellé de
disque et corrigez-le, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS4972W

Le serveur de fichiers nom-serveur-fichiers a été mis à niveau vers Data
ONTAP version 'version.modification.sous-modification'. Cette version ne
prend pas en charge les noms de fichier Unicode pour la sauvegarde
incrémentielle basée sur les différences entre images instantanées.
Effectuez dès que possible une mise à niveau vers une version prenant en
charge les noms de fichier Unicode.



Explanation:

Le serveur de fichiers a été mis à niveau à partir d'une version prenant
en charge les noms de fichier Unicode pour la sauvegarde incrémentielle
basée sur les différences entre images instantanées vers une version qui
ne les prend pas en charge. Si vous avez effectué une mise à niveau de
Data ONTAP version 7.3.3 (ou ultérieure) vers la version 8.0, vous ne
pouvez plus sauvegarder les fichiers portant des noms Unicode lors des
sauvegardes incrémentielles basées sur les différences entre images
instantanées.

System action:

Le traitement continue. Toutefois, les fichiers portant des noms Unicode
ne sont pas sauvegardés.

User response:

Effectuez dès que possible une mise à niveau vers une version prenant en
charge les noms de fichier Unicode. Si la mise à niveau a été effectuée
vers Data ONTAP version 8.0, effectuez une nouvelle mise à niveau vers
la version 8.1 (ou ultérieure). S'il n'est pas possible d'effectuer une
mise à niveau à ce stade, vous pouvez supprimer ce message
d'avertissement en renommant l'espace fichier sur le serveur IBM
Spectrum Protect et en effectuant une sauvegarde incrémentielle basée
sur les différences entre images instantanées.

------------------------------------------------------------------------
ANS4973E

Une erreur s'est produite lors de l'accès aux informations de sécurité
NTFS du fichier 'nom d'espace fichiernom-cheminnom-fichier'



Explanation:

Une erreur de refus d'accès s'est produite lors de la tentative d'accès
aux informations de sécurité NTFS.

System action:

L'objet est ignoré.

User response:

Consultez votre administrateur système ou ignorez l'erreur en utilisant
l'option SkipNTSecurity.

------------------------------------------------------------------------
ANS4974E

Erreur lors du traitement de nom de l'espace fichierchemin d'accèsnom de
fichier': un privilège NT requis n'est pas pris en charge.



Explanation:

Le compte utilisateur exécutant IBM Spectrum Protect ne possède pas les
droits ou les privilèges utilisateur NT requis pour exécuter l'opération
actuelle.

System action:

L'objet est ignoré.

User response:

Votre administrateur système a l'autorité pour octroyer le privilège
nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS4987E

Erreur lors du traitement de 'nom espace fichierchemin d'accèsnom de
fichier' : l'objet est utilisé par un autre processus



Explanation:

Le système de fichiers indiqué est utilisé par un autre processus. Vous
avez essayé de lire à partir d'un fichier ou d'écrire sur un fichier qui
est actuellement utilisé par un autre processus.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Assurez-vous que le fichier n'est pas verrouillé par un autre processus.
S'il ne l'est pas, relancez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS4988W

Le fichier 'nom d'espace fichiernom-cheminnom-fichier' est actuellement
indisponible sur le serveur et a été ignoré.



Explanation:

Vous avez tenté de restaurer ou d'extraire un fichier qui est
actuellement indisponible sur le serveur IBM Spectrum Protect. Il s'agit
vraisemblablement d'un problème temporaire.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas restaurer ni récupérer le fichier.

User response:

Essayez de restaurer ou de récupérer de nouveau le fichier une fois
qu'il est disponible sur le serveur. Si le problème persiste, contactez
votre administrateur IBM Spectrum Protect pour obtenir de l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS4989E

Erreur lors du traitement de 'nom de l'espace fichierchemin d'accèsnom
de fichier' : le répertoire est utilisé par un autre processus. Tous les
objets de ce répertoire et de ses sous-répertoires sont ignorés.



Explanation:

Le répertoire spécifié est utilisé par un autre processus. Vous avez
tenté une opération de lecture ou d'écriture sur un répertoire
actuellement utilisé par un autre processus. Les objets de ce répertoire
et de ses sous-répertoires ne sont pas sauvegardés.

System action:

Arrêt du traitement de ce répertoire. Si d'autres fichiers et
répertoires ont également été définis dans cette sauvegarde, ils sont
traités

User response:

Vérifiez que le nom du répertoire est correct, corrigez les
autorisations ou spécifiez un nouvel emplacement. Si le nom du
répertoire est correct, relancez la sauvegarde lorsqu'aucun processus ne
dispose de l'utilisation exclusive du répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS4991I

Type d'application ID de message d'application Message d'application



Explanation:

Ceci est un message envoyé par l'application en cours d'exécution avec
IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect consigne le message d'application.

User response:

Consultez la documentation relative à l'application en cours
d'exécution.

------------------------------------------------------------------------
ANS4992W

Type d'application ID de message d'application Message d'application



Explanation:

Ceci est un message envoyé par l'application en cours d'exécution avec
IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect consigne le message d'application.

User response:

Consultez la documentation relative à l'application en cours
d'exécution.

------------------------------------------------------------------------
ANS4993E

Type d'application ID de message d'application Message d'application



Explanation:

Ceci est un message envoyé par l'application en cours d'exécution avec
IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect consigne le message d'application.

User response:

Consultez la documentation relative à l'application en cours
d'exécution.

------------------------------------------------------------------------
ANS4994S

Type d'application ID de message d'application Message d'application



Explanation:

Ceci est un message envoyé par l'application en cours d'exécution avec
IBM Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect consigne le message d'application.

User response:

Consultez la documentation relative à l'application en cours
d'exécution.

------------------------------------------------------------------------
ANS4997E

Erreur de traitement 'nom espace fichiernom-chemin nom-fichier' : le
quota du système de fichiers est atteint - espace saturé.



Explanation:

Aucun autre fichier ne peut être restauré ni récupéré car le quota du
système de fichiers de destination est atteint.

System action:

Le client vous invite à effectuer une action :

*  Relancer cet objet

*  Ignorer cet objet

*  Abandonner l'action

User response:

Sélectionnez l'action appropriée à cet objet. Ajoutez de l'espace ou
augmentez le quota pour le système de fichiers de destination avant de
faire une nouvelle tentative. Une autre option consiste à restaurer ou à
récupérer le fichier sur un autre système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS4998E

Impossible d'obtenir les informations de liaison relatives au fichier
'fichier' : accès à l'objet refusé.



Explanation:

L'accès au lien de fichier spécifié est refusé. Vous avez tenté de lire
des informations relatives au lien de fichier mais vous n'avez pas
obtenu les droits d'accès pour cet objet.

System action:

Le traitement de l'état du système s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez le service
d'assistance IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS4999I

Le message suivant était trop long pour le consigner sur le serveur :
'message raccourci avec numéro de message' .



Explanation:

Le texte du message et les insertions sont trop importants pour être
envoyés vers le serveur dans la mémoire tampon interne disponible.

System action:

Le message numéro_message est enregistré dans le journal des erreurs
client local, puis abrégé et envoyé au serveur comme faisant partie
intégrante de ce message. Le message est raccourci en insérant '...' au
milieu du message d'origine.

User response:

Le message référencé doit être raccourci, mais il décrit l'erreur qui
est survenue. Recherchez ce message dans la documentation pour plus
d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS5003S

La classe de gestion affectée aux répertoires n'existe pas.



Explanation:

La classe de gestion indiquée par l'option DIRMC n'existe pas dans le
jeu de règles qui vous est affecté sur le serveur. Le journal des
erreurs contient une entrée spécifiant le nom de classe de gestion
incorrect.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Supprimez l'option DIRMC en cours du fichier d'options du client, puis
exécutez DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL pour afficher des informations sur
les classes de gestion disponibles. Vérifiez que la classe de gestion
sélectionnée dispose d'un groupe de paramètres de sauvegarde. Si vous
disposez de plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect, vérifiez que vous
vous connectez au serveur approprié. Si vous ne parvenez pas à trouver
une classe de gestion appropriée, demandez de l'aide à votre
administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS5004S

La classe de gestion utilisée pour les répertoires ne contient aucun
groupe de paramètres de sauvegarde. Consultez le journal des erreurs.



Explanation:

L'option DIRMC désigne une classe de gestion qui ne contient aucun
groupe de paramètres de sauvegarde.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Supprimez l'option DIRMC en cours du fichier d'options du client, puis
exécutez DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL pour afficher des informations sur
les classes de gestion disponibles. Vérifiez que la classe de gestion
sélectionnée dispose d'un groupe de paramètres de sauvegarde. Si vous
disposez de plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect, vérifiez que vous
vous connectez au serveur approprié. Si vous ne parvenez pas à trouver
une classe de gestion appropriée, demandez de l'aide à votre
administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS5006W

Le jeu de règles ne contient pas de groupe de paramètres de sauvegarde.
Le processus ne peut pas poursuivre la sauvegarde.



Explanation:

Vous avez tenté de sauvegarder des fichiers à l'aide d'un jeu de règles
ne contenant pas d'informations de gestion de sauvegarde.

System action:

Le processus n'a pas sauvegardé les fichiers.

User response:

Contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect pour obtenir de
l'aide concernant l'association de votre poste avec un jeu de règles
contenant une classe de gestion avec un groupe de paramètres de
sauvegarde. Relancez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5007W

Le jeu de règles ne contient pas de groupe de paramètres d'archivage.
IBM Spectrum Protect ne peut pas terminer l'archivage.



Explanation:

Vous avez tenté d'archiver les fichiers à l'aide d'un jeu de règles qui
ne contient pas d'informations de gestion d'archivage.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas archivé le fichier.

User response:

Pour obtenir de l'aide afin d'associer votre poste à un jeu de règles
contenant une classe de gestion dotée d'un groupe de paramètres
d'archivage, contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect.
Relancez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5008W

Mot de passe entré incorrect



Explanation:

Vous avez entré un mot de passe incorrect.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas se connecter au serveur sans le mot de
passe correct.

User response:

Réentrez le mot de passe ou demandez à l'administrateur système le mot
de passe en cours.

------------------------------------------------------------------------
ANS5009W

Entrées différentes pour le nouveau mot de passe



Explanation:

Au cours de la modification ou de la mise à jour du mot de passe ou de
la procédure d'enregistrement ouvert, deux entrées différentes ont été
saisies pour le nouveau mot de passe.

System action:

Le mot de passe n'a pas été changé sur le serveur.

User response:

Effacez ces deux entrées avec la touche retour arrière et saisissez-les
de nouveau en veillant à ce qu'elles concordent.

------------------------------------------------------------------------
ANS5011I

Sauvegarde arrêtée par l'utilisateur



Explanation:

Vous avez demandé au système d'arrêter la sauvegarde.

System action:

La sauvegarde est arrêtée.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5012E

Serveur à court de mémoire externe pour la sauvegarde



Explanation:

La mémoire externe du serveur est insuffisante pour sauvegarder les
données.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas accomplir l'opération de sauvegarde
requise. Tous les fichiers qui apparaissent dans la partie inférieure du
panneau de sauvegarde sont sauvegardés.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5013E

Mémoire insuffisante pour une opération de sauvegarde



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas allouer de mémoire pour l'opération de
sauvegarde spécifiée.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas exécuter l'opération demandée.

User response:

Fermez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin et relancez
l'opération. La réduction des domaines de requêtes et de la quantité de
données renvoyées peut également aider à résoudre l'incident.
Renseignez-vous auprès de l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5014I

Sauvegarde terminée



Explanation:

La sauvegarde est terminée.

System action:

IBM Spectrum Protect a sauvegardé les fichiers.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5015I

Restauration arrêtée par l'utilisateur



Explanation:

Vous avez demandé au système d'arrêter la restauration.

Attention: Si vous étiez en train de restaurer des fichiers en ayant
spécifié l'option de "remplacement", le dernier fichier restauré est
éventuellement endommagé (partiellement écrasé).

System action:

La restauration est arrêtée.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5016E

Mémoire insuffisante pour l'opération de restauration demandée.



Explanation:

La mémoire disponible est insuffisante pour l'opération de restauration
demandée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Fermez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin et relancez
l'opération. Vous pouvez également réduire la portée des requêtes et la
quantité de données renvoyées ou contacter votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5017I

Restauration terminée



Explanation:

La restauration est terminée.

System action:

IBM Spectrum Protect a restauré les fichiers.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5018E

Mémoire insuffisante pour l'opération d'archivage



Explanation:

Le client ne peut pas allouer de mémoire à l'opération d'archivage
demandée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Fermez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin et relancez
l'opération. Vous pouvez également réduire la portée des requêtes et la
quantité de données renvoyées ou contacter votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5019I

Archivage arrêté par l'utilisateur



Explanation:

Vous avez demandé au système d'arrêter l'archivage.

System action:

L'archivage est arrêté.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5020E

Le serveur IBM Spectrum Protect ne dispose plus d'espace de stockage de
données d'archivage.



Explanation:

Le serveur a manqué d'espace de stockage de données d'archivage.

System action:

Le client ne peut pas terminer l'opération d'archivage demandée.

User response:

Signalez le problème à votre administrateur système IBM Spectrum
Protect, qui peut attribuer plus de ressources à la mémoire d'archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS5021I

Archivage terminé



Explanation:

L'archivage est terminé.

System action:

IBM Spectrum Protect a archivé les fichiers.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5022I

Récupération arrêtée par l'utilisateur



Explanation:

Vous avez demandé au système d'arrêter la récupération.

Attention: Si vous étiez en train de récupérer des fichiers en ayant
spécifié l'option de "remplacement", le dernier fichier récupéré est
éventuellement endommagé (partiellement écrasé).

System action:

La récupération est arrêtée.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5023E

Mémoire insuffisante pour l'opération de récupération



Explanation:

Le processus d'exécution du programme a dépassé la quantité maximale de
mémoire allouée.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Fermez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin et relancez
l'opération. Vous pouvez également réduire la portée des requêtes et la
quantité de données renvoyées ou contacter votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5024I

Récupération terminée



Explanation:

La récupération est terminée.

System action:

IBM Spectrum Protect a récupéré les fichiers.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5025E

Le nom de poste contient des caractères non valides.



Explanation:

Le nom de poste indiqué contient des caractères non valides.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Réessayez avec un autre nom de poste contenant des caractères valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS5026W

Les options MatchAllChar et MatchOneChar DOIVENT être utilisées avant
les options Include/Exclude



Explanation:

Les options MatchAllChar et MatchOneChar doivent être utilisées avant
toute option d'inclusion-exclusion.

System action:

Fin de l'application en cours

User response:

Placez les options MatchAllChar et MarchOneChar avant toute option
d'inclusion-exclusion

------------------------------------------------------------------------
ANS5027W

Les objets des différents types ne peuvent pas être sauvegardés en même
temps.



Explanation:

La sauvegarde simultanée des objets des différents types n'est pas
autorisée dans certains scénarios. Par exemple, il n'est pas possible de
sauvegarder les machines virtuelles Hyper-V et VMware en même temps.

System action:

Aucun traitement n'a lieu.

User response:

Sélectionnez des objets de même type pour effectuer l'opération de
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS5028I

Opération terminée



Explanation:

L'opération s'est achevée avec succès.

System action:

Aucun.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5029E

Cette opération ne peut pas se poursuivre en raison d'une erreur sur le
serveur IBM Spectrum Protect. Contactez votre administrateur de serveur
IBM Spectrum Protect pour obtenir de l'aide.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect a rencontré un cas d'erreur empêchant
l'opération client IBM Spectrum Protect de se poursuivre.
L'administrateur de serveur IBM Spectrum Protect peut vérifier le
journal d'activité du serveur IBM Spectrum Protect pour obtenir
davantage d'informations sur le problème.

System action:

Le traitement s'est interrompu.

User response:

Contactez votre administrateur de serveur IBM Spectrum Protect pour
obtenir de l'aide. L'administrateur peut vérifier le journal d'activité
du serveur IBM Spectrum Protect pour obtenir davantage d'informations
sur les causes de cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS5030E

Aucun objet ne répond aux critères de recherche sur le serveur



Explanation:

Aucun objet sur le serveur ne correspond à la requête en cours
d'exécution.

System action:

Le traitement s'est interrompu.

User response:

Assurez-vous que les noms sont entrés correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5031E

Le client a abandonné la transaction



Explanation:

Le système client a mis fin à l'opération avec le serveur et a arrêté la
transaction en cours.

System action:

Le traitement s'est interrompu.

User response:

Redémarrez la session.

------------------------------------------------------------------------
ANS5032W

Objet actif introuvable



Explanation:

Une tentative d'expiration d'un objet a été effectuée, mais le serveur
n'a pas trouvé de version de sauvegarde active de l'objet. Ce message
est précédé du message ANS1228E qui indique le nom de l'objet. Par
exemple, ce message s'affiche si deux processus clients distincts
effectuent une sauvegarde du même système de fichiers au même instant.
Si l'un des processus expire un fichier, alors le serveur rend ce
fichier inactif. Si le second processus essaie ensuite d'expirer le même
fichier, le serveur ne trouvera pas de version active du fichier, c'est
pourquoi le second processus affiche ce message lié à ce fichier.

System action:

L'objet n'est pas expiré. Le traitement se poursuit avec l'objet
suivant.

User response:

Consultez la sortie de la console, le journal des opérations planifiées
ou le journal des erreurs et localisez le message ANS1228E qui précède
immédiatement ce message. ANS1228E identifiera l'objet qui n'a pas pu
être expiré. Examinez les conditions dans lesquelles l'incident s'est
produit et déterminez si ces conditions expliquent l'apparition de ce
message. Par exemple, ce message peut apparaître si plusieurs instances
du client tentent d'effectuer une sauvegarde du système de fichiers
simultanément. Si la raison pour laquelle ce message est apparu ne peut
être déterminée et que le message s'affiche lorsque l'opération est
relancée, contactez le support pour obtenir de l'aide. Essayez également
de chercher ce numéro de message sur http://www.ibm.com afin de trouver
des solutions.

------------------------------------------------------------------------
ANS5033E

Le serveur n'a aucune donnée liée à l'objet.



Explanation:

Le serveur a tenté de restaurer ou de récupérer un objet qui n'est
associé à aucune donnée. Si une action corrective est possible, celle-ci
peut s'effectuer sur le serveur

System action:

Le serveur a mis fin à l'opération en cours.

User response:

Demandez à l'administrateur de vérifier si le journal d'activité du
produit contient des messages relatifs à cette erreur susceptibles de
vous aider à identifier le problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS5034E

Vous avez entré un mot de passe incorrect.



Explanation:

Vous avez entré un mot de passe actuel incorrect ou vous avez entré un
nouveau mot de passe qui ne répond pas aux exigences de longueur
définies sur le serveur.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Renouvelez l'opération avec le mot de passe correct. En cas d'échec, ou
si vous avez oublié votre mot de passe, demandez à l'administrateur de
vous affecter un nouveau mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS5035E

Le noeud est en cours d'utilisation.



Explanation:

Le noeud en cours de fonctionnement est occupé par une autre opération
sur le serveur. Cela peut provenir d'un autre client ou d'une activité
quelconque sur le serveur.

System action:

Le traitement s'est interrompu.

User response:

Relancez l'opération, ou contactez votre administrateur système pour
voir quelles sont les autres opérations en cours d'exécution pour votre
noeud.

------------------------------------------------------------------------
ANS5036E

La date d'expiration doit être située après la date du jour



Explanation:

La date d'expiration de l'archivage est incorrecte, elle doit être
postérieure à la date d'aujourd'hui.

System action:

L'opération en cours est annulée.

User response:

Relancez l'archivage du fichier avec une date d'expiration postérieure à
la date d'aujourd'hui.

------------------------------------------------------------------------
ANS5037W

Les données demandées sont hors ligne.



Explanation:

Pour l'opération de restauration ou de récupération, un ou plusieurs des
fichiers requis doivent être rappelés du support de mémoire externe (la
bande magnétique, en général). Le temps d'attente dépend des règles de
gestion de la mémoire externe de votre site.

System action:

Le client attend que le support de mémoire externe soit disponible puis
il poursuit.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5038E

Objet trop important pour les limites du serveur.



Explanation:

L'objet est trop important. La configuration du serveur ne dispose pas
d'espace de stockage de données qui accepte l'objet.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Consultez votre administrateur système afin de déterminer la taille
maximale du fichier (objet) pour lequel le serveur de votre site est
configuré.

------------------------------------------------------------------------
ANS5039E

Espace de stockage de données insuffisant sur le serveur.



Explanation:

Le serveur n'a pas assez d'espace disponible pour stocker l'objet.

System action:

Interruption de l'opération en cours.

User response:

Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

*  Pour le client, définir COMPRESSALWAYS=NO et COMPRESSIon=YES dans le
   fichier d'options (DSM.OPT), afin que le fichier soit renvoyé non
   compressé si sa taille augmente au cours de la compression.

*  Demander à l'administrateur système d'ajouter de l'espace sur le pool
   de stockage.

*  L'administrateur système peut également mettre hors tension la mise
   en mémoire cache du disque dans le pool de stockage sur disque, et
   exécuter la commande MOVE DATA sur chaque volume de pool de stockage
   sur disque pour effacer les fichiers binaires placés dans la mémoire
   cache.

------------------------------------------------------------------------
ANS5040E

Montage d'un support de serveur impossible.



Explanation:

Montage d'un support de serveur impossible. Le serveur a dépassé le
délai d'attente d'un montage pour un volume hors ligne.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Réessayez ultérieurement, lorsque le volume pourra être monté.
Assurez-vous que le MAXNUMMP (nombre maximal de points de montage)
défini sur le serveur pour ce noeud est supérieur à 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS5041E

Taille estimée dépassée.



Explanation:

Le nombre total de données pour une opération de sauvegarde ou
d'archivage dépasse la taille estimée originairement envoyée au serveur
pour l'attribution d'espace de stockage de données. Cela se produit
lorsque les données de nombreux fichiers augmentent en quantité
importante tandis qu'une opération de sauvegarde ou d'archivage est en
cours.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, vérifiez quels autres
processus en cours d'exécution sur le poste client génèrent des
quantités de données importantes. Désactivez ces opérations lorsqu'une
opération de sauvegarde ou d'archivage est en cours.

------------------------------------------------------------------------
ANS5042E

Données de fichier actuellement indisponibles sur le serveur IBM
Spectrum Protect



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect a tenté de restaurer ou de récupérer des
données actuellement indisponibles sur le serveur IBM Spectrum Protect.
Les raisons peuvent être les suivantes :

*  Données endommagées sur le serveur IBM Spectrum Protect

*  Erreur de lecture détectée par le serveur IBM Spectrum Protect

*  Fichier provisoirement impliqué dans une opération de récupération
   sur le serveur

*  IBM Spectrum Protect a demandé un volume de bande signalé comme
   indisponible. Un volume de bande peut être signalé comme indisponible
   pour les raisons suivantes : une erreur d'entrée-sortie est survenue,
   ou un volume de bande est extrait de la bandothèque.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Faites un nouvel essai ultérieurement. Si le problème persiste,
contactez l'administrateur de serveur IBM Spectrum Protect pour obtenir
davantage d'aide. L'administrateur peut rechercher dans le journal
d'activité du serveur IBM Spectrum Protect les messages liés au
problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS5043W

Requête de relancement imprévue. Le serveur a détecté une erreur
d'écriture des données.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le client relance l'opération.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5044E

Session rejetée : toutes les sessions serveur sont actuellement
occupées.



Explanation:

Toutes les sessions disponibles du serveur sont occupées et aucune
nouvelle session ne peut être acceptée à cet instant.

System action:

Le serveur a annulé l'opération en cours.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur système pour augmenter le nombre de sessions actives
simultanées sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS5045E

La session est refusée. Votre mot de passe a expiré.



Explanation:

Votre mot de passe a expiré.

System action:

Le serveur a annulé l'opération en cours. Vous n'êtes pas autorisé à
vous connecter au serveur tant que le mot de passe n'est pas mis à jour.

User response:

Mettez votre mot de passe à jour. Vous pouvez utiliser la commande SET
PASSWORD, ou demander à votre administrateur de mettre votre noeud à
jour.

------------------------------------------------------------------------
ANS5046E

Session rejetée : ID saisi incorrect ou inconnu



Explanation:

Le nom de poste que vous avez entré n'est pas connu par le serveur, ou
vous essayez d'accéder à un fichier migré sur un noeud différent.

System action:

L'opération en cours est annulée. Vous n'êtes pas autorisé à vous
connecter au serveur tant que votre nom de poste n'est pas connecté au
serveur. En cas de tentative d'accès à un fichier migré, le nom de poste
doit être le même noeud qui a migré le fichier.

User response:

Assurez-vous que vous avez correctement entré votre nom de poste. Si
oui, contactez votre administrateur système. Vérifiez que le serveur
utilise un enregistrement fermé et que votre nom de poste est enregistré
sur le serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS5047E

Session rejetée : ID saisi en doublon. Noeud déjà connecté au serveur



Explanation:

Un autre processus utilisant ce nom de poste est actif sur le serveur.

System action:

Impossible de se connecter au serveur. Annulation de l'opération en
cours.

User response:

Assurez-vous que votre nom de poste est unique sur le serveur pour
éviter qu'il ne soit utilisé par une autre personne. Contactez votre
administrateur système pour identifier le propriétaire de ce nom de
poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS5048E

L'espace fichier à supprimer/pour lequel l'accès doit être défini est
introuvable.



Explanation:

L'espace fichier à supprimer est introuvable.

System action:

Le système retourne à la procédure appelante.

User response:

Vérifiez le nom de l'espace fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS5049E

Session rejetée : le serveur est désactivé.



Explanation:

Le serveur est désactivé et il est impossible d'y accéder pour une
activité normale.

System action:

Annulation de l'opération en cours.

User response:

Relancez l'opération une fois que le serveur est à nouveau actif. Si le
problème persiste, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5050E

Le serveur n'est pas configuré pour autoriser l'enregistrement ouvert.



Explanation:

Absence d'autorisation. L'enregistrement est requis par votre
administrateur système. Le serveur n'est pas configuré pour autoriser
l'enregistrement ouvert.

System action:

Impossible de démarrer la session.

User response:

Vous devez obtenir un noeud et un mot de passe de la part de votre
administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5051S

Session rejetée : le code client est de niveau inférieur.



Explanation:

La version du serveur et la version de votre client ne correspondent
pas. Le code client est de niveau inférieur.

System action:

L'opération en cours est annulée.

User response:

Contactez votre administrateur système pour déterminer quelle version
exécuter pour votre localisation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5052E

Session rejetée : version de code serveur de niveau inférieur.



Explanation:

La version du serveur et la version de votre client ne correspondent
pas. Le code serveur est de niveau inférieur.

System action:

L'opération en cours est annulée.

User response:

Contactez votre administrateur système pour déterminer quelle version
exécuter pour votre localisation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5053W

L'opération a été interrompue par l'utilisateur.



Explanation:

L'opération a été interrompue à la demande de l'utilisateur. Cela se
produit habituellement lorsque l'on enfonce la touche 'Q' deux fois.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5054E

Le système d'exploitation a refusé une demande d'allocation de mémoire.



Explanation:

Le client nécessite l'accès à la mémoire pour stocker les informations
sous forme de processus de traitement. Dans ce cas, la quantité de
mémoire demandée est supérieure à la quantité allouée par le système
d'exploitation. Explications possibles :

*  Le système ne dispose plus que d'une faible quantité de mémoire.

*  Le processus d'exécution du programme a dépassé la quantité maximale
   de mémoire allouée.

*  Un autre cas d'erreur s'est produit. Aucune mémoire n'est disponible.

System action:

Le client ne peut pas terminer l'opération demandée.

User response:

Fermez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin et relancez
l'opération. Si l'opération échoue encore, essayez de diviser la tâche
en plusieurs unités de taille plus réduite. Par exemple, si une
spécification de fichier contient plusieurs répertoires de niveau élevé,
exécutez la tâche en séries pour chaque répertoire. Si la tâche est une
sauvegarde incrémentielle, utilisez l'option
"-memoryefficientbackup=yes".

------------------------------------------------------------------------
ANS5055E

Fichier introuvable au cours du processus de sauvegarde, d'archivage ou
de migration. Aucune spécification de fichier n'a été entrée.



Explanation:

Le fichier pris en compte pour une opération de sauvegarde, d'archivage
ou de migration n'existe plus sur le système client. Un autre processus
a supprimé le fichier avant qu'il ait pu être sauvegardé, archivé ou
migré.

System action:

Fichier non traité.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5056E

Le chemin de répertoire spécifié est introuvable.



Explanation:

Un chemin de répertoire non valide ou inaccessible a été spécifié.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération en utilisant un chemin de répertoire valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS5057E

L'accès au fichier ou au répertoire spécifié est refusé.



Explanation:

L'accès au fichier ou au répertoire spécifié est refusé. Vous avez tenté
de lire ou d'écrire dans un fichier alors que vous n'êtes pas autorisé à
accéder au fichier ou au répertoire.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez si le nom du fichier ou du répertoire spécifié est correct,
corrigez les permissions ou indiquez un autre emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5058E

Aucun identificateur de fichier n'est disponible



Explanation:

Tous les identificateurs de fichier de votre système sont utilisés, et
aucun autre n'est disponible.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Soit vous libérez des identificateurs de fichier en arrêtant certains
processus, soit vous modifiez la configuration de votre système pour
pouvoir ouvrir davantage de fichiers simultanément.

------------------------------------------------------------------------
ANS5059E

Le fichier existe et ne peut pas être écrasé.



Explanation:

Le fichier en cours de restauration ou de récupération existe et ne peut
pas être écrasé en raison des droits d'accès.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Vérifiez que vous avez les droits d'accès suffisants pour écraser le
fichier, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez
votre administrateur système ou votre administrateur pour obtenir de
l'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS5060E

Paramètre non valide détecté.



Explanation:

Le système a rencontré une erreur de programme interne causée par un
paramètre non valide.

System action:

Le système retourne à la procédure appelante.

User response:

Faites vérifier votre journal des erreurs par un technicien de
maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS5061E

Un identificateur de fichier non valide a été détecté. Signalez cette
erreur système.



Explanation:

Une erreur système interne s'est produite. Une opération relative au
fichier a échoué à la suite de la transmission d'un identificateur de
fichier non valide.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, procurez-vous une trace
de maintenance qui capture le problème et contactez le service de
support technique pour obtenir de l'aide. Votre administrateur peut vous
aider à configurer la trace.

------------------------------------------------------------------------
ANS5062E

Disque plein



Explanation:

L'opération a été arrêtée car le disque cible est plein.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Libérez de l'espace disque et relancez l'opération

------------------------------------------------------------------------
ANS5083E

La spécification d'unité contient un caractère générique.



Explanation:

Le nom d'unité ne doit pas contenir de caractères génériques.

System action:

Objets avec caractères génériques ignorés.

User response:

Utilisez une spécification d'unité correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS5091S

Le serveur IBM Spectrum Protect ne dispose pas actuellement d'assez
d'espace dans le pool de stockage pour ce fichier. Il s'agit
vraisemblablement d'un incident temporaire.



Explanation:

En général, ce message s'affiche lorsque le pool de stockage dans lequel
doivent être placées les données ne contient pas suffisamment d'espace
pour stocker les données, mais l'espace sera rapidement disponible. Par
exemple, une migration de pool de stockage peut libérer suffisamment
d'espace pour stocker les données.

System action:

Fin du processus.

User response:

Il s'agit vraisemblablement d'un problème temporaire. Faites un nouvel
essai ultérieurement. Si l'erreur persiste, contactez votre
administrateur IBM Spectrum Protect afin qu'il examine les journaux de
la console de serveur et des erreurs et puisse identifier l'origine de
l'incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS5092S

Mémoire externe du serveur saturée.



Explanation:

Le serveur n'a plus d'espace disponible pour stocker l'objet.

System action:

IBM Spectrum Protect a mis fin à l'opération en cours.

User response:

Signalez à l'administrateur système qu'un pool de stockage du serveur
est saturé.

------------------------------------------------------------------------
ANS5093S

SLM_LICENSE_EXCEEDED: Les licences client de IBM Spectrum Protect ont
expiré. Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

L'ajout d'un enregistrement de client provoque le dépassement du nombre
de licences pour ce serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

L'enregistrement du client ou l'exécution de la demande de connexion
s'arrête.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect, qui pourra supprimer
les enregistrements inutiles ou négocier une augmentation du nombre de
licences autorisées pour votre serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS5094E

Session refusée : l'espace mémoire disponible sur le serveur est
insuffisant.



Explanation:

Le serveur n'a pas assez de mémoire pour permettre à votre client
d'établir une connexion.

System action:

La session n'a pas été lancée.

User response:

Réessayez ultérieurement ou contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5122E

L'espace fichier spécifié n'existe pas sur le serveur. Il a peut-être
été supprimé par un autre client ou un administrateur.



Explanation:

L'espace fichier spécifié n'existe pas sur le serveur. L'administrateur
ou un autre client utilisant votre nom de poste client l'a peut-être
supprimé.

System action:

IBM Spectrum Protect arrête l'opération en cours.

User response:

L'espace fichier que vous avez sélectionné n'existe plus. Pour savoir
comment cet espace fichier a été supprimé, contactez l'administrateur
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS5123S

La procédure d'enregistrement ouvert a échoué car le nom de poste
indiqué est déjà défini sur le serveur.



Explanation:

La procédure d'enregistrement ouvert a échoué car un poste portant le
même nom est défini sur le serveur.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Réessayez avec un autre nom de poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS5124S

La procédure d'enregistrement ouvert a échoué car il n'existe pas de
domaine par défaut.



Explanation:

La procédure d'enregistrement ouvert a échoué car il n'existe pas de
domaine de règles par défaut pour placer votre poste. Un domaine de
règles par défaut est nécessaire pour prendre complètement en charge
l'enregistrement de poste ouvert.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect pour obtenir de
l'aide pour l'enregistrement de votre poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS5125S

La procédure d'enregistrement ouvert a échoué car un nom de poste non
valide a été défini.



Explanation:

La procédure d'enregistrement ouvert a échoué car le nom de poste
indiqué contient des caractères non valides.

System action:

L'opération en cours a été annulée.

User response:

Réessayez avec un autre nom de poste sans caractères non valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS5126S

Les espaces fichier ayant des noms en double ne sont pas pris en charge.
Démontez l'espace fichier en double.



Explanation:

L'espace fichier sélectionné a un label de volume dupliqué. Dans la
mesure où IBM Spectrum Protect utilise le label de volume pour garder
une trace des informations de sauvegarde/archivage, il ne peut pas
sauvegarder ou archiver des fichiers depuis un espace fichier avec un
label de volume en double.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas sélectionner le volume.

User response:

Si l'espace fichier doit être mis à disposition sur le système, quittez
IBM Spectrum Protect et affectez un label de volume à l'espace fichier.
Redémarrez le processus et relancez l'opération. Sinon, démontez
l'espace fichier en double.

------------------------------------------------------------------------
ANS5127I

IBM Spectrum Protect a détecté une installation incomplète ! Le fichier
d'options système 'dsm.sys' est introuvable et le fichier d'options
client 'file-path' existe ! L'assistant vous guidera tout au long du
processus de configuration des fichiers d'options du client IBM Spectrum
Protect de base initial remplaçant votre fichier d'option initial.
Souhaitez-vous poursuivre ?



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une installation incomplète. Le fichier
des options système, dsm.sys, est introuvable. De plus, un fichier
d'options d'utilisateur, dsm.opt, a été trouvé. Pour terminer la
configuration, l'assistant de configuration va créer dsm.sys et
remplacer dsm.opt avec les configurations minimales.

System action:

IBM Spectrum Protect risque de s'arrêter

User response:

Si la version en cours de dsm.opt est nécessaire, renommez le fichier et
redémarrez IBM Spectrum Protect. Si la version en cours n'est pas
nécessaire, sélectionnez oui et autorisez IBM Spectrum Protect à
remplacer le fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS5128E

Aucun groupe de paramètres de sauvegarde n'a été spécifié pour la classe
de gestion de ce fichier.



Explanation:

Pour les opérations de sauvegarde, un fichier ne peut être lié qu'à une
classe de gestion possédant un groupe de paramètres de sauvegarde.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas sauvegardé le fichier.

User response:

Contactez l'administrateur système IBM Spectrum Protect pour qu'il vous
aide à rechercher une classe de gestion comportant le groupe requis. Il
peut également définir spécifiquement cette classe de gestion.

------------------------------------------------------------------------
ANS5129E

La classe de gestion de ce fichier ne possédait pas de groupe de copie
d'archivage.



Explanation:

Lors des opérations d'archivage, un fichier ne peut être lié qu'à une
classe de gestion possédant un groupe de copie d'archivage.

System action:

Le fichier n'a pas été archivé.

User response:

Contactez votre administrateur système IBM Spectrum Protect pour obtenir
de l'aide pour déterminer la classe de gestion ayant le groupe de copie
nécessaire. L'administrateur peut également définir une classe de
gestion pour votre système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5130W

Aucun espace fichier sélectionné pour la suppression



Explanation:

Vous avez demandé au système de supprimer un domaine client sans l'avoir
sélectionné.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas effectuer de suppression si aucun
domaine n'est sélectionné.

User response:

Sélectionnez les volumes que vous voulez supprimer et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5132I

Suppression d'espaces fichier annulée par l'utilisateur



Explanation:

Vous avez demandé au système d'annuler la suppression des espaces
fichier.

System action:

La suppression des espaces fichier est arrêtée.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5133I

L'espace fichier 'espace fichier' a été supprimé



Explanation:

La suppression de l'espace fichier spécifié a été exécutée.

System action:

IBM Spectrum Protect a supprimé l'espace fichier.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5134E

L'espace fichier ne peut pas être supprimé car ce poste n'est pas
autorisé à supprimer des données archivées ou sauvegardées.



Explanation:

Vous avez tenté de supprimer un espace fichier dont vous ne disposez pas
des droits d'accès.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Vérifiez que vous avez indiqué le bon espace fichier ou indiquez un
espace fichier auquel vous pouvez accéder.

------------------------------------------------------------------------
ANS5135I

Suppression des fichiers archivés arrêtée par l'utilisateur



Explanation:

Vous avez demandé au système d'arrêter la suppression des fichiers
archivés.

System action:

La suppression des fichiers archivés est arrêtée.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5138I

Suppression d'archives terminée



Explanation:

La suppression de fichiers archivés est terminée.

System action:

IBM Spectrum Protect a supprimé les fichiers archivés.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5139E

Votre poste n'est pas autorisé à supprimer des fichiers archivés.



Explanation:

Votre poste est enregistré sur le serveur avec l'option ARCHDELETE
définie sur 'NO'. Votre poste n'est donc pas autorisé par le serveur à
supprimer des fichiers archivés.

System action:

Les fichiers archivés n'ont pas été supprimés.

User response:

Contactez l'administrateur système IBM Spectrum Protect.
L'administrateur dispose des droits d'accès pour supprimer des fichiers
archivés et peut également accorder ces droits à votre poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS5145W

Le serveur ne peut pas relancer la dernière demande de restauration.
Voulez-vous effectuer la restauration sans relancer la requête ?



Explanation:

Le jeton n'a pas relancé la restauration dans le délai imparti. Le
serveur ne peut pas reprendre la restauration là où elle s'était
terminée.

System action:

Le traitement est arrêté dans l'attente d'une réponse de l'utilisateur.

User response:

Faites une nouvelle tentative sans relancer ni abandonner la requête.

------------------------------------------------------------------------
ANS5146W

Vous ne pouvez pas effectuer cette opération alors que vous accédez à
des données d'un autre poste. Voulez-vous revenir à votre propre poste ?



Explanation:

L'utilisateur ne peut pas effectuer l'opération sélectionnée alors qu'il
accède aux données d'un autre utilisateur.

System action:

Traitement arrêté. Intervention de l'utilisateur attendue.

User response:

Répondez "Oui" pour accéder à nouveau au serveur en tant que poste
d'origine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5148W

Le serveur doit convertir les données archivées en une seule opération
pour que vous puissiez continuer. Cette opération risque d'être longue,
et ne peut être annulée une fois lancée. Voulez-vous attendre la fin de
la conversion ?



Explanation:

Le serveur doit convertir les données archivées avant de poursuivre le
traitement. Cette conversion risque d'être longue et ne peut être
annulée une fois lancée.

System action:

Le traitement est arrêté dans l'attente d'une réponse de l'utilisateur.

User response:

Répondez "Oui" pour lancer la conversion des données archivées. Répondez
"Non" pour annuler l'opération en cours.

------------------------------------------------------------------------
ANS5150E

Une restauration utilisant la même spécification de fichier source est
en cours. La requête ne peut pas être traitée.



Explanation:

Une restauration utilisant la même spécification de fichier source est
en cours. Vous ne pouvez pas lancer une autre restauration pour le même
fichier source.

System action:

La demande de restauration n'aboutit pas.

User response:

Lancez une autre restauration avec une autre spécification de fichier
source.

------------------------------------------------------------------------
ANS5151S

Ce noeud dispose actuellement d'une session de restauration réitérable
en attente. L'opération demandée ne peut être effectuée tant que cette
session n'est pas fermée ou annulée.



Explanation:

Cette opération ne peut être effectuée, car une session de restauration
réitérable est en attente. L'opération en cours n'est pas autorisée, car
elle affecte le même espace fichier que la session réitérable.

System action:

IBM Spectrum Protect a interrompu l'opération en cours.

User response:

Emettez la commande Query Restore pour afficher une liste de vos
sessions de restauration réitérables dans la base de données du serveur.
Emettez la commande Cancel Restore pour annuler les sessions de
restauration réitérable inutiles.

------------------------------------------------------------------------
ANS5152S

Session refusée : la licence du serveur ne prend pas en charge ce type
de plateforme. Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

La licence du serveur régit les types de clients susceptibles de se
connecter. La licence de ce serveur n'inclut pas ce type de poste
client.

System action:

L'enregistrement du client ou l'exécution de la demande de connexion
s'arrête.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect. Il devra mettre à jour
la licence du serveur pour qu'elle accepte ce type de poste client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5153E

Session refusée : le serveur n'autorise pas les ouvertures de session
pour les clients compatibles Unicode.



Explanation:

Le client ne peut pas établir de connexion avec le serveur car une
incompatibilité liée à un Unicode existe entre le client et le serveur.

System action:

La session n'a pas été lancée.

User response:

Prenez immédiatement contact avec l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5154I

Ce fichier est implicitement exclu.



Explanation:

Vous avez essayé de sauvegarder ou de migrer un fichier qui est
implicitement exclu.

System action:

IBM Spectrum Protect ne sauvegarde pas ou ne transfère pas un fichier
implicitement exclu.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5155E

Mot de passe valide non disponible. L'administrateur IBM Spectrum
Protect de votre système doit exécuter IBM Spectrum Protect et entrer le
mot de passe pour l'enregistrer localement.



Explanation:

Le fichier contenant le mot de passe enregistré pour le serveur spécifié
n'est pas disponible.

System action:

Fin du processus.

User response:

L'administrateur de votre système doit définir et enregistrer un nouveau
mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS5158S

Suppression de l'espace fichier en cours. Faites une nouvelle tentative
ultérieurement.



Explanation:

L'espace fichier est en cours de suppression.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas exécuter l'opération demandée.

User response:

Faites une nouvelle tentative ultérieurement. La suppression de l'espace
fichier peut prendre du temps. Si l'incident persiste, contactez
l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5164E

La sauvegarde ou l'archivage d'unités dont les libellés de volume ont
été dupliqués n'est pas autorisé.



Explanation:

Vous avez tenté de sauvegarder ou d'archiver une unité avec un libellé
de volume dupliqué. Le libellé de volume étant utilisé pour conserver
une trace des informations de sauvegarde/archivage, IBM Spectrum Protect
ne peut pas sauvegarder ni archiver de fichier à partir d'une unité dont
le libellé de volume est dupliqué.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas sélectionner l'unité pour l'opération
de sauvegarde ou d'archivage.

User response:

Si le volume est utilisé par le système, quittez IBM Spectrum Protect et
attribuez un libellé de volume à l'unité. Redémarrez IBM Spectrum
Protect, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5165E

Aucun libellé de volume n'est attribué à l'unité. L'opération de
sauvegarde/archivage n'est pas autorisée.



Explanation:

Vous avez tenté de sauvegarder ou d'archiver une unité à laquelle aucun
libellé de volume n'a été attribué.

System action:

IBM Spectrum Protect a refusé l'unité sélectionnée.

User response:

Si l'unité est un lecteur de disquette, insérez dans ce dernier une
disquette disposant d'un libellé de volume et renouvelez l'opération.
S'il s'agit d'une unité de disque dur, assurez-vous qu'un libellé de
volume a été défini et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5176W

L'opération de machine virtuelle demandée ne peut pas être exécutée car
une opération de sauvegarde ou de restauration d'une machine virtuelle
est déjà en cours. Veuillez retentez l'opération une fois la première
terminée.



Explanation:

Une opération de machine virtuelle est déjà en cours donc l'opération
demandée ne peut pas être exécutée avant que la première soit terminée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Attendez la fin de la première opération de machine virtuelle, puis
renouvelez la demande actuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS5177E

Le dédoublonnage côté client et les sessions initiées par le serveur
sont mutuellement exclusifs.



Explanation:

Conflit des options SESSIONINIT=serveronly et DEDUPLICATION=yes
spécifiées. Cette combinaison n'est pas autorisée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Utilisez des sessions émises par le client ou désactivez le
dédoublonnage côté client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5178E

Echec du redémarrage du service RSM. Redémarrez le service RSM
manuellement.



Explanation:

Les fichiers base de données RSM ont été restaurés à partir du serveur
IBM Spectrum Protect et importés. Le client a tenté de redémarrer le
service RSM pour le compte de l'utilisateur mais un problème est
survenu.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Redémarrez le service RSM manuellement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5179E

Le client ne peut pas poursuivre. Fin du programme.



Explanation:

Le client a rencontré un problème et ne peut pas continuer. Ce message
d'erreur est habituellement précédé par d'autres messages d'erreur.
Corrigez ces erreurs puis réessayez.

System action:

Le programme est interrompu.

User response:

Corrigez le ou les problèmes ayant précédé ce message puis redémarrez le
client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5181E

Choix non valide ; un seul jeu de sauvegardes doit être sélectionné.



Explanation:

Plusieurs jeux de sauvegardes risquent d'être restaurés simultanément
suite à l'option sélectionnée, mais la restauration simultanée de
plusieurs jeux de sauvegardes n'est pas supportée.

System action:

La restauration du jeu de sauvegardes n'a pas été effectuée.

User response:

Sélectionnez un jeu de sauvegardes à restaurer.

------------------------------------------------------------------------
ANS5182E

Il est impossible de restaurer plusieurs jeux de sauvegarde
simultanément.



Explanation:

Plusieurs jeux de sauvegarde ont été choisis pour être restaurés, mais
la restauration simultanée de multiples jeux de sauvegarde n'est pas
prise en charge.

System action:

La restauration du jeu de sauvegardes n'a pas été effectuée.

User response:

Sélectionnez un jeu de sauvegardes spécifique devant être restauré.

------------------------------------------------------------------------
ANS5183W

Vous ne pouvez pas restaurer des objets de type différent simultanément.



Explanation:

La restauration d'objets de type différent n'est pas autorisée. Par
exemple, la restauration simultanée de jeux de sauvegardes et de
fichiers standard n'est pas possible.

System action:

Aucun traitement n'est effectué.

User response:

Sélectionnez des objets de même type pour effectuer cette opération de
restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS5184E

Opération non autorisée sur l'objet : objet



Explanation:

L'opération demandée ne peut pas être effectuée sur cet objet.

System action:

Cet objet sera ignoré.

User response:

Essayez d'effectuer une autre opération sur cet objet ou relancez cette
opération sur un autre objet.

------------------------------------------------------------------------
ANS5186E

La version du serveur est obsolète. La sauvegarde des services système
et de l'état du système est désactivée pour cette session.



Explanation:

L'opération n'a pas pu être exécutée car la version du serveur est de
niveau inférieur.

System action:

La sauvegarde des services système et de l'état du système est
désactivée pour cette session.

User response:

Vous devez utiliser la version 5.2.0 ou une version ultérieure du
serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS5187E

Impossible de définir l'attribut étendu SHAREAS du fichier : 'pathname'
Code retour : 'returncode' 'strerror' Code d'erreur : 'reasoncode'



Explanation:

Vous devez être le propriétaire du fichier ou avoir des droits de
superutilisateur.

System action:

Traitement du fichier sans définition d'attribut.

User response:

L'attribut doit être défini manuellement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5188E

Les sauvegardes de machine virtuelle régulières de type Intégrale plus
Incrémentielle ont été dépréciées. Utilisez la sauvegarde de type
Incrémentielle systématique - Intégrale ou Incrémentielle systématique -
Incrémentielle pour effectuer des sauvegardes de machine virtuelle.



Explanation:

Les sauvegardes de machine virtuelle régulières de type Intégrale plus
Incrémentielle ont été dépréciées.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Redémarrez la sauvegarde de machine virtuelle et utilisez à la place le
mode de sauvegarde Incrémentielle systématique - Intégrale ou
Incrémentielle systématique - Incrémentielle.

------------------------------------------------------------------------
ANS5189E

La restauration de l'état du système en ligne a été dépréciée. Utilisez
la méthode WinPE hors ligne pour procéder à la restauration de l'état du
système.



Explanation:

La restauration de l'état du système en ligne a été dépréciée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Procédez à la restauration de l'état du système à l'aide de la méthode
WinPE hors ligne.

------------------------------------------------------------------------
ANS5191E

Le Répertoire actif NT n'est pas en ligne. La sauvegarde hors ligne
n'est pas prise en charge.



Explanation:

Le Répertoire actif NT n'est pas en ligne lors d'une opération de
sauvegarde. La sauvegarde hors ligne n'est pas prise en charge.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Redémarrez l'ordinateur, activez le Répertoire actif, puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5192E

Le Répertoire actif NT est en ligne. La restauration en ligne n'est pas
prise en charge.



Explanation:

Le Répertoire actif NT est en ligne lors d'une opération de
restauration. La restauration en ligne n'est pas prise en charge.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Redémarrez l'ordinateur, entrez le Répertoire actif en mode réparation,
puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5193E

Les Services de certificats ne sont pas en ligne. La sauvegarde hors
ligne n'est pas prise en charge.



Explanation:

Les Services de certificats ne sont pas en ligne lors d'une opération de
sauvegarde. La sauvegarde hors ligne n'est pas prise en charge.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Démarrez les Services de certificats puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5194E

Les Services de certificats sont en ligne. La restauration en ligne
n'est pas prise en charge.



Explanation:

Les Services de certificats sont en ligne lors d'une opération de
restauration. La restauration en ligne n'est pas prise en charge.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Arrêtez les Services de certificats puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5196W

Mot de passe de la clé de chiffrement non valide.



Explanation:

Le mot de passe de la clé de chiffrement ne correspond pas aux exigences
de IBM Spectrum Protect. Cette clé peut être longue de 63 octets et
inclure les caractères suivants : A-Z Toute lettre de A à Z, en
majuscule ou en minuscule 0-9 Tout chiffre de 0 à 9 + Plus . Point _
Trait de soulignement - Trait d'union & Perluète

System action:

IBM Spectrum Protect vous permet de réessayer.

User response:

Entrez le mot de passe de la clé de chiffrement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5201E

La fonction n'est pas mise en oeuvre



Explanation:

La fonction spécifiée n'est pas mise en oeuvre.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Corrigez la commande, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5202I

Un ou plusieurs objets système ont été exclus du traitement par des
entrées de la liste d'inclusion-d'exclusion.



Explanation:

Un ou plusieurs objets système ont été exclus du traitement par des
entrées de la liste d'inclusion-d'exclusion et le client ne les a pas
traités.

System action:

Objets exclus ignorés.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5204W

Il n'est possible de sélectionner qu'un seul groupe de sauvegarde pour
la restauration.



Explanation:

La restauration de plusieurs groupes de sauvegarde n'est pas autorisée.
Un seul groupe peut être sélectionné et restauré.

System action:

Aucun traitement n'a eu lieu.

User response:

Il n'est possible de sélectionner qu'un seul groupe de sauvegarde pour
la restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS5208E

Une date ou une heure incorrecte a été indiquée.



Explanation:

Une date ou une heure incorrecte a été indiquée. Soit la syntaxe de la
valeur est incorrect, soit la valeur elle-même est incorrect ("45" pour
un mois par exemple).

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Identifiez et corrigez la date ou l'heure incorrecte. Pour connaître le
format de date autorisé, reportez-vous au guide de l'utilisateur de la
plateforme correspondante.

------------------------------------------------------------------------
ANS5209E

Echec de la sauvegarde du volume système.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de la sauvegarde des
fichiers du volume système Windows 2000.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Consultez le journal des événements du service de réplication des
fichiers de Windows 2000 pour vérifier que le volume système a été
correctement initialisé. Relancez le service et recommencez l'opération
de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS5210E

Echec de la restauration du volume système.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de la restauration des
fichiers du volume système Windows 2000.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Consultez le journal des événements du service de réplication des
fichiers de Windows 2000 pour vérifier que le volume système a été
correctement initialisé. Relancez le service et recommencez l'opération
de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS5211E

Le service de cluster est hors ligne. Il doit être en ligne pour
exécuter une opération de restauration de base de données de cluster
documentée.



Explanation:

Le service de cluster doit être en ligne pour restaurer la base de
données de cluster. IBM Spectrum Protect a tenté de démarrer le service
et a échoué. Il est possible qu'une restauration documentée ne soit pas
autorisée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Démarrez le service de cluster et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5212E

Une erreur s'est produite lors de la tentative de changement de nom de
l'espace fichier.



Explanation:

Cette opération ne peut pas être accomplie car il est impossible de
renommer l'espace fichier.

System action:

IBM Spectrum Protect a mis fin à l'opération en cours.

User response:

Pour plus d'informations, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5215E

La fonction type-fonction n'est pas autorisée sur l'objet 'objet'.
L'objet n'est pas envoyé au serveur.



Explanation:

L'opération n'a pas pu être exécutée sur cet objet. Par exemple, s'il
s'agit d'une opération d'image, le chemin sélectionné est un fichier ou
un répertoire et n'est donc pas un objet valide pour des opérations
d'image.

System action:

Cet objet est ignoré.

User response:

Vérifiez que le type de l'objet nommé est pris en charge par la
commande. Par exemple, si un nom d'espace fichier est requis mais qu'un
nom de répertoire a été fourni, modifiez le nom pour qu'il inclue
uniquement le nom de l'espace fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS5216E

Impossible d'établir une connexion TCP/IP avec l'adresse 'adresse
tcp:port tcp'. L'erreur TCP/IP est 'chaîne d'erreur tcp' (n° d'erreur =
numéro d'erreur).



Explanation:

Une tentative de connexion TCP/IP auprès d'un serveur ou d'un agent a
échoué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que l'adresse TCP/IP cible et le numéro de port sont corrects.
Assurez-vous qu'un serveur ou un agent IBM Spectrum Protect a été lancé
à l'adresse TCP/IP cible et est configuré pour l'écoute sur le port
indiqué dans le message.

------------------------------------------------------------------------
ANS5217E

Votre poste client n'est pas autorisé à supprimer les fichiers
sauvegardés.



Explanation:

Vous ne pouvez supprimer de fichiers sauvegardés que si l'administrateur
IBM Spectrum Protect a autorisé votre poste à le faire.

System action:

IBM Spectrum Protect ne supprime pas les fichiers sauvegardés.

User response:

Utilisez la commande DSMC QUERY SESSION pour vérifier votre
autorisation. Demandez à l'administrateur IBM Spectrum Protect de vous
fournir l'autorisation appropriée.

------------------------------------------------------------------------
ANS5219W

Des objets issus de groupes différents ne peuvent pas être restaurés en
même temps.



Explanation:

La restauration d'objets issus de groupes différents n'est pas
autorisée.

System action:

Aucun traitement ne se met en place.

User response:

Sélectionnez des objets du même groupe pour effectuer l'opération de
restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS5222E

La description de l'archivage dépasse 255 caractères.



Explanation:

IBM Spectrum Protect autorise une longueur de 254 caractères maximum
pour la description de l'archive.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Emettez à nouveau la commande et indiquez une description d'archivage
plus courte.

------------------------------------------------------------------------
ANS5224W

Erreur code erreur détectée lors du rétablissement de l'image
instantanée restaurée.



Explanation:

Après la restauration des disques de la machine virtuelle, la machine
virtuelle revient à l'état restauré. L'erreur indiquée a été détectée
lors de cette opération de rétablissement.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Essayez de mettre sous tension la machine virtuelle restaurée. Si elle
ne démarre pas, relancez le processus de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS5225W

Erreur code erreur détectée lors de la suppression de l'image
instantanée restaurée.



Explanation:

Après la restauration des disques de la machine virtuelle, la machine
virtuelle revient à l'état restauré et l'image instantanée est
supprimée. L'erreur indiquée a été détectée lors de la suppression de
l'image instantanée.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Essayez de mettre sous tension la machine virtuelle restaurée. Si elle
ne démarre pas, relancez le processus de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS5226E

Echec de l'opération de sauvegarde de la machine virtuelle.



Explanation:

L'opération de sauvegarde de la machine virtuelle a échoué. Consultez le
journal des erreurs pour en savoir plus sur les causes de l'échec de
l'opération.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez la sortie de la console et les journaux d'erreurs pour plus de
détails sur le problème. Corrigez les erreurs éventuelles et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5227E

IBM Spectrum Protect a détecté une erreur dans laquelle un nom d'image
instantanée était indiqué en même temps qu'une demande de création
d'image instantanée.



Explanation:

Vous devez indiquer soit un nom d'image instantanée, soit une demande
IBM Spectrum Protect de création d'image instantanée, mais pas les deux.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Il s'agit d'une erreur interne qui doit être signalée à votre
représentant de service.

------------------------------------------------------------------------
ANS5228E

Une opération de sauvegarde de machine virtuelle a échoué parce que
VMMAXPARALLEL a été réduit à 1 et que le client ne peut toujours pas
obtenir de point de montage de serveur.



Explanation:

Lors d'une opération parallèle de sauvegarde, les sessions de sauvegarde
simultanées nécessitaient des points de montage de serveur
supplémentaires pour effectuer les sauvegardes en parallèle. Le client a
tenté d'obtenir les points de montage supplémentaires, mais les demandes
du client dépassaient le nombre de points de montage (MAXNUMMP) définis
pour le noeud. Dans le but de provoquer la sauvegarde, le client a
réduit l'option VMMAXPARALLEL à 1, mais il ne pouvait toujours pas
obtenir de point de montage. L'opération de sauvegarde a échoué.

System action:

L'opération de sauvegarde a échoué.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des opérations planifiées
ou le journal de la console. Relancez l'opération ultérieurement.
Assurez-vous que VMMAXPARALLEL est défini sur une valeur inférieure ou
égale à MAXNUMMP.

------------------------------------------------------------------------
ANS5229E

L'image instantanée est déjà montée pour la sauvegarde 'backup-name'.



Explanation:

L'image instantanée est actuellement montée sur une machine locale ou
machine distante. Aucune opération de montage sur l'image instantanée ne
sera autorisée jusqu'à ce qu'elle soit démontée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus de détails, consultez le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS5230E

L'image instantanée est déjà importée vers le système local pour la
sauvegarde 'backup-name'.



Explanation:

L'image instantanée est actuellement importée sur la machine locale.
Ceci peut être dû au fait que l'image instantanée est en cours
d'utilisation ou qu'elle n'a pas été créée avec la fonction activée
Importer les instantanés VSS uniquement si nécessaire.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Opération de montage à distance non autorisée sur les images
instantanées qui sont actuellement importées.

------------------------------------------------------------------------
ANS5231E

La taille VMDK signalée par l'API VMware vSphere ne correspond pas à la
taille réelle du fichier vmdk. Relancez la commande restore avec
l'indicateur de test -VMRESTORE_INCVMDKSIZE.



Explanation:

La taille VMDK signalée par l'API VMware vSphere pour la configuration
de machine virtuelle ne correspond pas à la taille réelle du fichier
vmdk. Cela peut être dû à l'exécution d'un outil d'alignement de
stockage sur les fichiers vmdk avant la sauvegarde.

System action:

Restaurez les interruptions de traitement.

User response:

Relancez la commande restore avec l'indicateur de test
-VMRESTORE_INCVMDKSIZE.

------------------------------------------------------------------------
ANS5232I

L'opération de sauvegarde de la machine virtuelle a été ignorée.



Explanation:

L'opération de sauvegarde de la machine virtuelle a été ignorée.
Consultez le journal des erreurs pour en savoir plus.

System action:

Le traitement de la machine virtuelle a été ignoré.

User response:

Consultez la sortie de la console et les journaux d'erreurs pour en
savoir plus.

------------------------------------------------------------------------
ANS5233E

Le répertoire est introuvable dans la sauvegarde spécifiée. Le
répertoire de niveau supérieur s'affiche.



Explanation:

Un chemin de répertoire non valide ou inaccessible a été spécifié.

System action:

Le répertoire de niveau supérieur s'affiche à la place.

User response:

Sélectionnez un répertoire valide et modifiez à nouveau la sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS5234E

Le système ne peut pas se connecter à la machine virtuelle ou la machine
est hors tension. Si le problème persiste, prenez contact avec votre
administrateur.



Explanation:

La machine virtuelle est hors tension ou les données d'identification de
l'administrateur de domaine Windows sont incorrectes.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que la machine virtuelle est sous tension. Utilisez dsmc
SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domaine\ID utilisateur' 'mot de passe' pour
mettre à jour les données d'identification de domaine Windows. Relancez
ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5235E

La machine virtuelle ne peut pas être atteinte ou un pare-feu bloque la
connexion à la machine.



Explanation:

L'interface de restauration de fichier ne peut pas atteindre la machine
virtuelle ou un pare-feu bloque la connexion.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que la machine virtuelle est sous tension. Si la machine
virtuelle est sous tension, consultez les règles de pare-feu pour
vérifier que les ports corrects sont ouverts. Assurez-vous également que
le nom d'hôte de la machine virtuelle et l'adresse TCP/IP sont résolus
sur le serveur de noms de domaine et qu'il n'existe aucun problème
réseau.

------------------------------------------------------------------------
ANS5236E

Vous ne disposez pas des droits requis pour restaurer le fichier dans le
dossier de destination.



Explanation:

L'utilisateur ne dispose pas des droits requis pour restaurer les
fichiers sur la destination sélectionnée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que l'utilisateur dispose des droits appropriés pour restaurer
les fichiers à l'emplacement sélectionné.

------------------------------------------------------------------------
ANS5237E

La restauration de fichier n'est pas correctement configurée ou la
machine virtFile est inaccessible. Demandez de l'aide à votre
administrateur.



Explanation:

L'utilisateur ne peut pas se connecter à l'interface de restauration de
fichiers pour l'une des raisons suivantes :

*  La configuration de la restauration de fichiers est incorrecte car
   les données d'identification de domaine Windows ne disposent pas des
   droits d'accès appropriés.

*  La machine virtuelle est hors tensio ou un pare-feu empêche la
   connexion.

*  Un problème réseau s'est produit.



System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

L'administrateur peut effectuer les actions suivantes pour remédier au
problème :

*  S'assurer que les données d'identification de domaine Windows
   fournies dans le bloc-notes de configuration disposent des droits
   d'accès appropriés permettant d'établir une connexion à la machine
   virtuelle.

*  S'assurer que la machine virtuelle est sous tension et que le
   pare-feu éventuellement présent a été mis à jour pour autoriser les
   connexions à partir de la machine proxy de montage.

*  S'assurer manuellement que la machine proxy de montage peut se
   connecter à la machine virtuelle, afin de vérifier qu'il ne s'agit
   pas d'un problème réseau.



------------------------------------------------------------------------
ANS5238E

Impossible d'obtenir la liste des unités par bloc Linux sur la machine
du proxy de montage Linux.



Explanation:

La commande Linux blkid servant à obtenir la liste des unités par bloc a
échoué.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Vérifiez que la commande Linux blkid fonctionne correctement sur la
machine du proxy de montage Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS5239E

Impossible d'ajouter le fichier plat du disque 'fichier plat' car plus
aucune unité de bouclage libre n'est disponible sur la machine du proxy
de montage Linux.



Explanation:

Certaines machines Linux ont un nombre limité d'unités de bouclage. Pour
les opérations de restauration de fichiers d'un instantané local, il est
indispensable que chaque machine de proxy Linux ait une unité de
bouclage libre pour chaque volume à monter.

System action:

L'opération de restauration de fichiers s'arrête.

User response:

Augmentez le nombre d'unités de bouclage sur la machine du proxy de
montage Linux ou installez ce dernier sur une distribution Linux où le
nombre d'unités de bouclage n'est pas limité.

------------------------------------------------------------------------
ANS5240E

La création des mappages d'unités pour le fichier plat du disque
'fichier plat' en utilisant la commande kpartx sur la machine du proxy
de montage Linux a échoué avec le code retour 'rc'.



Explanation:

Un échec s'est produit en tentant de créer des unités avec la commande
utilitaire Linux kpartx.

System action:

L'opération de restauration de fichiers s'arrête.

User response:

Vérifiez que la commande Linux kpartx fonctionne correctement sur la
machine du proxy de montage Linux.

------------------------------------------------------------------------
ANS5241E

Echec du montage de l'unité par bloc 'nom_unité' vers 'point_montage'
avec le code retour 'rc'.



Explanation:

Une opération de restauration de fichiers n'a pas pu monter l'unité par
bloc d'origine sur le proxy de montage Linux. La commande mount sur le
proxy de montage Linux a généré une erreur inattendue et l'unité par
bloc associée n'a pas été montée. Le volume spécifié a été ignoré.

System action:

Les opérations de restauration de fichiers continuent avec l'unité
suivante.

User response:

Mettez à jour le système d'exploitation de la machine du proxy de
montage Linux. Ce comportement a été observé avec LVM sur une machine
invitée avec Redhat 7.3 et Redhat 6.5 sur le proxy de montage.

------------------------------------------------------------------------
ANS5242E

L'assemblage de l'unité RAID 'unité' a échoué avec le code retour 'rc'.



Explanation:

Un échec s'est produit en tentant d'assembler une unité RAID sur le
proxy de montage Linux.

System action:

L'unité est marquée 'mount_failed' (échec au montage) et l'opération de
restauration de fichiers se poursuit.

User response:

Vérifiez la cohérence de l'unité RAID.

------------------------------------------------------------------------
ANS5243E

L'activation de l'unité LVM numéro 'numéro-unité' a échoué avec le code
retour 'rc'.



Explanation:

Un échec s'est produit en tentant d'activer une unité LVM sur le proxy
de montage Linux.

System action:

L'unité est marquée 'mount_failed' (échec au montage) et l'opération de
restauration de fichiers se poursuit.

User response:

Vérifiez la cohérence de l'unité LVM.

------------------------------------------------------------------------
ANS5244E

La détection des points de montage d'origine est impossible car le
chemin etc ne peut être trouvé sur aucun des volumes montés.



Explanation:

Pour détecter les points de montage d'origine, il faut pouvoir lire les
fichiers fstab et mtab présents dans le chemin etc.

System action:

L'opération de restauration de fichiers se poursuit.

User response:

Vérifiez que la machine virtuelle invitée d'origine a un chemin etc
valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS5245W

La valeur en cours de TCPWINDOWSIZE est spécifiée, mais dépasse la
valeur maximum autorisée par IBM Spectrum Protect. La nouvelle valeur de
TCPWINDOWSIZE sera utilisée à la place.



Explanation:

Pour plus d'informations sur l'option TCPWINDOWSIZE, voir le manuel du
produit.

System action:

L'opération se poursuit avec la valeur maximum autorisée par IBM
Spectrum Protect.

User response:

Définissez la taille de fenêtre TCP sur une valeur comprise dans la
plage autorisée.

------------------------------------------------------------------------
ANS5246W

La valeur en cours de TCPWINDOWSIZE est spécifiée, mais dépasse la
valeur maximum autorisée par le système d'exploitation. La nouvelle
valeur de TCPWINDOWSIZE sera utilisée à la place.



Explanation:

La valeur spécifiée est comprise dans la plage autorisée par IBM
Spectrum Protect, mais la plage imposée par le système d'exploitation
est différente.

System action:

L'opération se poursuit avec la valeur maximum autorisée par le système
d'exploitation.

User response:

Définissez la taille de fenêtre TCP sur une valeur autorisée par le
système d'exploitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5247E

La configuration de la restauration de fichiers n'est pas terminée.
Demandez de l'aide à votre administrateur.



Explanation:

L'utilisateur ne peut pas se connecter à l'interface de restauration de
fichiers car les données d'identification de domaine Windows sont
manquantes :

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

L'administrateur doit fournir les données d'identification de domaine
Windows sur la page Restauration de fichier du bloc-notes de
configuration dans l'interface graphique Data Protection for VMware
vSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS5248E

La détection des points de montage d'origine est impossible car les
informations du système de fichiers de la machine virtuelle invitée
d'origine ne peuvent pas être lues. rc='rc'.



Explanation:

Pour détecter les points de montage d'origine, il faut pouvoir lire le
fichier fstab présent dans le chemin etc.

System action:

L'opération de restauration de fichiers se poursuit.

User response:

Vérifiez que la machine virtuelle invitée d'origine a un fichier fstab
valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS5249E

La machine virtuelle restaure l'opération ayant échoué.



Explanation:

La machine virtuelle restaure l'opération ayant échoué. Consultez le
journal des erreurs pour en savoir plus sur les causes de l'échec de
l'opération.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez la sortie de la console et les journaux d'erreurs pour plus de
détails sur le problème. Corrigez les erreurs éventuelles et relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5250E

Erreur imprévue. IBM Spectrum Protect nom fonction : nom fonction IBM
Spectrum Protect fonction : description fonction IBM Spectrum Protect
code retour : TSM-rc IBM Spectrum Protect fichier : nom fichier (numéro
ligne)



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en lui indiquant les
informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS5251E

Le fournisseur de clichés n'est pas disponible pour cette opération.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu prendre de cliché instantané, car le
fournisseur de clichés n'est pas disponible.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Si vous tentez une opération utilisant le service de copie miroir
"Microsoft Volume Shadow Copy service", vérifiez que ce service est
installé sur le système et que le module d'extension IBM Spectrum
Protect "pivss.dll" est également présent.

------------------------------------------------------------------------
ANS5252E

IBM Spectrum Protect a tenté d'exécuter une commande système qui a
échoué : commande : commande code retour : code-retour



Explanation:

IBM Spectrum Protect devait exécuter une commande système associée à une
opération de copie instantanée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5253W

Le système n'a pas pu créer le répertoire de transfert VSS (Volume
Shadow Copy Services) 'rép'.



Explanation:

Le système n'a pas pu créer d'emplacement spécifique à l'utilisateur
pour la zone de transfert VSS. La zone de transfert par défaut de
l'unité système sera utilisée à la place.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Vérifiez l'option qui spécifie la zone de transfert pour les opérations
VSS et indiquez un répertoire valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS5254E

Le module d'extension VSS 'pivss.dll' est introuvable.



Explanation:

Le système n'a pu localiser le module d'extension VSS 'pivss.dll' dans
aucun des répertoires de modules d'extension.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez l'installation de IBM Spectrum Protect pour vous assurer que le
module d'extension a été installé correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5255E

Impossible de copier le fichier local 'fichier-local' vers l'emplacement
éloigné fichier-éloigné'.



Explanation:

Une tentative de transfert de fichier vers un système éloigné a échoué.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que le chemin du répertoire existe sur le système éloigné et
que l'application IBM Spectrum Protect dispose des droits requis pour
écrire à cet emplacement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5256W

Impossible de trouver le fichier mtab original.



Explanation:

Pour détecter les points de montage d'origine, il faut pouvoir lire les
informations mtab d'origine. Dans certaines distributions Linux, le
fichier mtab peut être un lien symbolique vers /proc/self/mounts. Or ce
lien peut interférer avec le proxy de montage Linux.

System action:

L'opération de restauration de fichiers se poursuit.

User response:

Vérifiez que la machine virtuelle invitée d'origine a un fichier mtab
valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS5257E

Le volume 'volume' ne prend pas en charge l'opération VSS demandée.



Explanation:

Ce volume ne prend pas en charge l'opération VSS demandée. Les raisons
possible de cette erreur incluent les conditions suivantes :

*  Pour les requêtes de sauvegarde de déchargement, aucun fournisseur de
   matériel n'a pu être trouvé

*  Pour les requêtes de sauvegarde de déchargement, le fournisseur ne
   prend pas en charge les supports transportables

*  Pour les requêtes de sauvegarde locale, le fournisseur ne prend pas
   en charge les images instantanées persistantes

*  Pour les requêtes de sauvegarde des machines virtuelles Hyper-V qui
   se trouvent sur le volume avec un système de fichiers de volume
   réparti en groupes, l'option VSSUSESYSTEMPROVIDER est définie sur YES

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Réessayez de relancer la sauvegarde et utilisez une destination de
sauvegarde prise en charge. Si vous sauvegardez des machines virtuelles
Hyper-V et que l'option VSSUSESYSTEMPROVIDER est définie sur YES,
relancez l'opération avec cette option définie sur NO.

------------------------------------------------------------------------
ANS5258E

Echec de l'initialisation de l'instantané de Microsoft Volume Shadow
Copy.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une erreur lors de l'initialisation de
Microsoft Volume Shadow Copy Service pour la sauvegarde ou la
restauration. Le journal des erreurs IBM Spectrum Protect et le journal
des événements Windows peuvent contenir des informations supplémentaires
sur cette erreur.

System action:

IBM Spectrum Protect arrête l'opération.

User response:

Faites une nouvelle tentative. Si l'erreur persiste, consultez le
journal des erreurs IBM Spectrum Protect et le journal des événements
Windows pour plus d'informations sur cette erreur. Utilisez la commande
Windows VSSADMIN LIST WRITERS pour déterminer l'état du service Volume
Shadow Copy Service. Redémarrez la machine pour effacer l'erreur. Si le
système est un contrôleur de domaine et que le service Active Directory
est arrêté, redémarrez le service Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5259W

Impossible de mettre à jour les droits d'accès en lecture-écriture
utilisés pour le volume 'volume'.



Explanation:

Modifier un volume pour le rendre accessible en lecture-écriture
nécessite un accès exclusif à celui-ci. Si le volume est ouvert par une
quelconque application, cette opération échouera.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Fermez toutes les applications utilisant les volumes et utilisez
l'interface du système d'exploitation pour monter le volume en échec et
le rendre accessible en lecture-écriture.

------------------------------------------------------------------------
ANS5260W

L'objet 'volume' à restaurer a son volume source 'volume' ou cible
'volume' qui a déjà été sélectionné pour restauration à partir d'un
volume de sauvegarde instantanée différent. Il sera restauré à partir
d'une copie de niveau fichier.



Explanation:

Cette erreur peut se produire lorsque plusieurs objets sont sélectionnés
dans le cadre d'une restauration d'instantanés, qu'ils ont des données
qui se chevauchent sur les volumes et qu'ils doivent être restaurés à
partir de versions de sauvegarde différentes. La restauration d'un
instantané peut uniquement s'effectuer à partir d'une sauvegarde locale.

System action:

L'objet Restauration identifié dans le message sera restauré à partir
d'une copie de niveau fichier, une fois que la restauration des
instantanés sera terminée.

User response:

Tentez de restaurer séparément l'objet identifié pour une restauration
plus rapide à partir d'un instantané.

------------------------------------------------------------------------
ANS5261W

Une tentative de création d'une image instantanée a échoué. Une autre
tentative sera effectuée pour créer l'image instantanée dans nombre
secondes.



Explanation:

Une tentative de création d'une image instantanée a échoué avec une
erreur indiquant d'effectuer une nouvelle tentative. Le programme
attendra un court moment et renouvellera l'opération.

System action:

Aucune.

User response:

Consultez les journaux des erreurs IBM Spectrum Protect pour plus
d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS5262I

La restauration d'image instantanée va basculer vers la copie au niveau
des fichiers à partir d'un volume d'images instantanées.



Explanation:

La restauration instantanée est impossible en raison d'une erreur
ponctuelle. IBM Spectrum Protect va autocratiquement basculer vers une
autre procédure de restauration pour terminer cette opération de
restauration.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour obtenir plus d'informations à
partir des messages précédents et identifier cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS5263E

Le module d'images instantanées de 'fournisseur d'images instantanées' a
échoué et renvoyé l'erreur 'msg erreur'.



Explanation:

Le module d'images instantanées du fournisseur d'images instantanées
indiqué n'a pas pu exécuter l'opération et a renvoyé l'erreur indiquée.

System action:

La restauration peut automatiquement basculer vers une autre procédure
de restauration appelée 'copie au niveau des fichiers à partir d'un
volume d'images instantanées', si possible. Sinon, le traitement est
interrompu.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour obtenir plus d'informations à
partir des messages précédents. Identifiez et corrigez l'incident à
l'aide de l'interface du fournisseur d'images instantanées.

------------------------------------------------------------------------
ANS5264W

Aucun module d'extension n'a été détecté pour le fournisseur de clichés
'fournisseur de clichés'.



Explanation:

La restauration d'instantanés requiert un module d'extension pour le
type de fournisseur de clichés spécifié. Le module d'extension doit être
installé dans le répertoire IBM Spectrum Protect.

System action:

La restauration sélectionnera la méthode de substitution utilisant une
'copie de niveau fichier du volume de sauvegarde instantanée'.

User response:

Contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect pour obtenir et
installer le module d'extension requis.

------------------------------------------------------------------------
ANS5265W

La restauration d'instantanés a déjà été lancée via le module du
fournisseur 'fournisseur de clichés'. Il est impossible de charger au
même moment un autre module pour le fournisseur 'fournisseur de clichés'
en vue de la restauration de 'nom-objet'.



Explanation:

Cette erreur se produit lors de la restauration de plusieurs objets de
sauvegarde locale qui ont été créés à l'aide de différents fournisseurs
de clichés. La restauration d'instantanés ne peut s'effectuer que via
une seule interface.

System action:

Le processus de restauration utilisera la copie de niveau fichier du
volume de sauvegarde instantanée.

User response:

Si une restauration d'instantané est requise pour l'objet identifié dans
le message, restaurez-le à l'aide d'une commande séparée.

------------------------------------------------------------------------
ANS5266E

Echec de la restauration par copie au niveau des fichiers de 'nom
d'objet'.



Explanation:

Les fichiers de données n'ont pas pu être copiés de la sauvegarde locale
vers leur cible, ce qui a entraîné l'échec de la restauration.

System action:

Le traitement se poursuit sur un autre objet, si plusieurs objets ont
été sélectionnés pour être restaurés.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour obtenir plus d'informations à
partir des messages précédents.

------------------------------------------------------------------------
ANS5267E

Le module d'associateur de disque a échoué pour l'opération.



Explanation:

Une opération IBM Spectrum Protect sous-jacente a échoué dans
l'exécution de l'opération en raison d'une erreur système.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez le journal des erreurs pour identifier la cause de l'incident
à partir des messages précédents. Pour plus d'informations, contactez
l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS5268W

L'état actuel (état) du programme d'écriture 'nom' des services
Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Services) n'est pas valide pour
l'opération en cours.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le système retentera l'opération automatiquement après 30 secondes,
jusqu'à trois fois, pour permettre au programme d'écriture de revenir à
un état admissible. Si, après trois tentatives, le programme d'écriture
est toujours dans un état incorrect, l'opération échouera.

User response:

Déterminez s'il y a d'autres opérations VSS qui se déroulent
parallèlement à l'opération en cours.

------------------------------------------------------------------------
ANS5269E

L'état actuel (état) du programme d'écriture 'nom' des services
Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Services) n'est pas valide pour
l'opération en cours ou ne peut pas être déterminé. La dernière erreur
consignée est 'erreur'.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez le journal des événements Microsoft pour déterminer si des
incidents ont été détectés au niveau du programme d'écriture.

------------------------------------------------------------------------
ANS5270E

Une demande de restauration VSS contenant la date 'temps1' est en
conflit avec une demande de restauration contenant la date 'temps2'



Explanation:

Une demande de restauration VSS a été émise, visant à restaurer
plusieurs composants dont les copies de sauvegarde VSS ont été
effectuées à différentes dates. Par exemple, un utilisateur sauvegarde
le groupe d'archivage Exchange STG1 le lundi et le groupe d'archivage
Exchange STG2 le mardi. Le mercredi, il tente de restaurer STG1 et STG2.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Resoumettez la demande de restauration en la scindant en deux,
c'est-à-dire en soumettant une demande pour chaque composant. Par
exemple, si vous recevez cette erreur en tentant de restaurer les
groupes d'archivage Exchange STG1 et STG2, resoumettez une première
demande de restauration pour le groupe d'archivage STG1 et une demande
séparée pour le groupe d'archivage STG2.

------------------------------------------------------------------------
ANS5271E

Un programme d'écriture Microsoft Volume Shadow Copy Services se trouve
dans un état non valide avant l'initialisation de l'image instantanée.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Voir les journaux des erreurs IBM Spectrum Protect pour obtenir des
informations supplémentaires.

L'un des programmes d'écriture VSS se trouve dans un état non valide ou
inattendu. Essayez d'entrer la commande "vssadmin list writers" et
vérifiez l'état des programmes d'écriture VSS. Les programmes d'écriture
doivent être à l'état STABLE pour que IBM Spectrum Protect puisse
continuer les opérations VSS. Certains programmes d'écriture peuvent
automatiquement se rétablir suite à des erreurs mineures. Dans la
plupart des cas, le redémarrage du programme d'écriture résout le
problème. La méthode la plus facile pour redémarrer des programmes
d'écriture consiste à redémarrer le système d'exploitation. Il est
possible de redémarrer le service spécifique qui implémente un programme
d'écriture VSS, mais il est difficile de déterminer quel service
redémarrer.

------------------------------------------------------------------------
ANS5272E

Un programme d'écriture de services Microsoft VSS est dans un état non
valide après l'initialisation de l'image instantanée.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5273E

Un programme d'écriture de services Microsoft VSS est dans un état non
valide après la prise d'une image instantanée.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5274E

Un programme d'écriture de services Microsoft VSS est dans un état non
valide après l'exécution de la sauvegarde.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5275E

Un programme d'écriture de services Microsoft VSS est dans un état non
valide avant l'initialisation de la restauration.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5276E

Un programme d'écriture de services Microsoft VSS est dans un état non
valide après sa préparation pour une opération de restauration.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5277E

Un programme d'écriture de services Microsoft VSS est dans un état non
valide après l'exécution de la restauration.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5278W

Impossible de détecter tous les points de montage d'origine car le
nombre d'unités standard montées, 'nombre-unités', est différent du
nombre d'unités standard trouvées dans les fichiers fstab et mtab,
'nombre-unités'.



Explanation:

Il s'agit d'un prérequis pour la reconnaissance des unités standard.

System action:

L'opération de restauration de fichiers se poursuit.

User response:

Vérifiez que les unités sont correctes dans les fichiers fstab et mtab
de la machine virtuelle invitée.

------------------------------------------------------------------------
ANS5279E

Erreur lors du traitement de 'nom-fichier' : fichier non trouvé.



Explanation:

Le fichier traité pendant la sauvegarde, l'archivage ou la migration
n'existe plus sur le client. Un autre processus a supprimé le fichier
avant qu'il ait pu être sauvegardé ou migré par IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS5280E

Echec de l'énumération d'objets à partir d'un ensemble de fichiers ou
d'une liste de fichiers.



Explanation:

Pour plus d'informations, voir le journal des erreurs du client IBM
Spectrum Protect. Ce message est toujours accompagné d'un message de
journal des erreurs ANS5279E si l'objet est introuvable ou d'un message
ANS5250E pour d'autres causes, par exemple, un accès refusé. Ces
messages identifient l'objet en question.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Visualisez la réponse d'utilisateur basée sur les autres messages du
journal des erreurs du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5281E

Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde à distance. nom noeud
éloigné : noeud adresse éloignée : adresse nom multinoeud : multinoeud
message d'erreur : msg code retour : rc



Explanation:

Pour plus de détails, consultez le journal des erreurs du client IBM
Spectrum Protect sur le système éloigné.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Consultez la réponse utilisateur en fonction des autres messages
présents dans le journal des erreurs du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5282E

Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde à distance.



Explanation:

Pour plus de détails, consultez le journal des erreurs du client IBM
Spectrum Protect.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Consultez la réponse utilisateur en fonction des autres messages
présents dans le journal des erreurs du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5283E

L'opération a échoué.



Explanation:

Aucune.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Consultez la réponse utilisateur en fonction des autres messages
présents dans le journal des erreurs du client.

------------------------------------------------------------------------
ANS5284I

IBM Spectrum Protect a détecté une installation incomplète ! Le fichier
d'options client 'dsm.opt' est introuvable, alors que le fichier
d'options système 'file-path' existe ! L'assistant vous guidera tout au
long du processus de configuration des fichiers d'options du client IBM
Spectrum Protect de base initial remplaçant votre fichier d'option
initial. Souhaitez-vous poursuivre ?



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une installation incomplète. Le fichier
d'options utilisateur, dsm.opt, est introuvable. De plus, un fichier
d'options système, dsm.sys, est introuvable. Pour terminer la
configuration, l'assistant de configuration va créer dsm.sys et
remplacer dsm.sys avec les configurations minimales.

System action:

IBM Spectrum Protect risque de s'arrêter

User response:

Si la version en cours de dsm.sys est nécessaire, renommez le fichier et
redémarrez IBM Spectrum Protect. Si la version en cours n'est pas
nécessaire, sélectionnez oui et autorisez IBM Spectrum Protect à
remplacer le fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS5285E

Le document XML de sauvegarde Microsoft Volume Shadow Copy Services
(VSS) n'est pas valide pour la restauration. Pour plus d'informations,
voir le journal des erreurs client.



Explanation:

Microsoft a publié une mise à jour des services de copie miroir
Microsoft (VSS) dans les versions de système d'exploitation suivantes :

*  Windows 2003 Update Rollup Package KB940349

*  Windows Vista Service Pack 1

Ce nouveau module de correctifs VSS déclenche la génération de fichiers
de contrôle .xml dans un format non compatible avec les versions
précédentes de VSS. Cette erreur peut se produire lorsqu'une
restauration de l'état du système est en cours d'exécution depuis un
niveau de système d'exploitation de base sur lequel les correctifs VSS
ne sont pas appliqués et que les fichiers de sauvegarde de l'état du
système ont été créés par un niveau de système d'exploitation sur lequel
les correctifs VSS sont appliqués.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

La procédure de restauration de l'état du système Windows nécessite que
la version du système d'exploitation et le niveau du module de services
utilisés pour initier la restauration soient de même niveau que ceux
utilisés pour créer la sauvegarde de l'état du système. Veuillez
également noter que :

*  Sous Windows 2003, vous devez également appliquer le module de cumul
   de mises à jour VSS KB940349 avant d'exécuter la restauration de
   l'état du système.

*  Sous Windows Vista, vous devez appliquer le même module de services
   que celui installé au moment de la sauvegarde avant d'exécuter la
   restauration de l'état du système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5286I

L'opération de restauration instantanée VSS a réussi mais des images
instantanées VSS ont été supprimées par le fournisseur VSS.



Explanation:

Une opération de restauration instantanée VSS a été effectuée pour les
volumes d'image instantanée dans une relation dépendante. Pour que la
procédure de restauration réussisse, les volumes d'image instantanée
causant la dépendance ont été supprimés. Ces volumes d'image instantanée
représentent généralement les sauvegardes par image instantanée les plus
récentes. Le système a ainsi forcé IBM Spectrum Protect à supprimer les
sauvegardes incluant les images instantanées supprimées. Cette situation
est commune lorsque vous utilisez des volumes économes en espace SVC qui
ont plusieurs images instantanées.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5287W

L'opération de restauration VSS va être exécutée à l'aide de la
restauration rapide VSS, car la version du fournisseur de matériel XIV
VSS est 2.2.2.



Explanation:

Le fournisseur de matériel XIV VSS 2.2.2 n'est pas compatible avec la
restauration instantanée VSS. Mettez à jour le fournisseur de matériel
XIV VSS à la version 2.2.3 ou à une version supérieure.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Mettez à jour le fournisseur de matériel XIV VSS à la version 2.2.3 ou à
une version supérieure.

------------------------------------------------------------------------
ANS5288W

L'indicateur de test DISCARDZEROFILEDATA est activé. Suppression des
données pour l'objet de longueur zéro file-name



Explanation:

Lors de la restauration d'un fichier ou d'un répertoire de longueur
zéro, les données ont été décompressées. Ces données peuvent être des
attributs étendus, des flux de substitution ou des données de liste de
contrôle d'accès. Par défaut, ces données sont restaurées. Comme
l'indicateur de test DISCARDZEROFILEDATA est défini, les données sont
supprimées.

System action:

Les données sont supprimées et le traitement continue.

User response:

Notez le nom de fichier ou de répertoire de ce message et déterminez si
les données supprimées doivent être réinitialisées par un autre moyen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5289W

La séquence des unités n'est pas correcte et il n'est pas possible
d'identifier tous les points de montage d'origine. Le volume 'volume'
n'est pas cohérent. La détection des points de montage d'origine est
arrêtée.



Explanation:

L'ordre correct des unités est indispensable à la reconnaissance des
unités standard.

System action:

La détection des points de montage d'origine est arrêtée. L'opération de
restauration de fichiers se poursuit.

User response:

Vérifiez que les unités sont correctes dans les fichiers fstab et mtab
de la machine virtuelle invitée.

------------------------------------------------------------------------
ANS5290W

Les unités du type 'type_unité' ne sont pas prises en charge. L'unité
'nom_unité' est ignorée.



Explanation:

L'unité détectée n'est pas prise en charge.

System action:

L'unité pour la machine virtuelle cible n'est pas montée. Le traitement
se poursuit.

User response:

Utilisez un type différent d'unité sur la machine invitée. Seules les
unités ext2,ext3,ext4,xfs, btrfs et reiserfs sont prises en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS5291E

Une erreur s'est produite lors de la tentative de suppression de la
machine virtuelle du clone lié temporaire 'nom du clone lié' (rc=code
retour). Voyez si cette machine virtuelle existe toujours et, dans
l'affirmative, supprimez-la vous-même.



Explanation:

Il n'a pas été possible de supprimer la machine virtuelle clone liée.
Cette machine virtuelle temporaire a été créée pour les besoins de la
restauration de fichiers, afin de monter un instantané local. Cette
machine virtuelle a peut-être été renommée manuellement, ou modifiée ou
supprimée par erreur.

System action:

L'opération de nettoyage après restauration de fichiers se poursuit.

User response:

Voyez si cette machine virtuelle existe toujours et, dans l'affirmative,
supprimez-la vous-même.

------------------------------------------------------------------------
ANS5292E

Aucun fichier de mot de passe valide n'a été trouvé pour le serveur
'nom-serveur'. L'administrateur de votre système doit exécuter le client
de sauvegarde-archivage et entrer le mot de passe afin de l'enregistrer
localement. Il doit aussi donner à l'utilisateur non-administrateur un
accès en lecture à ce fichier de mot de passe.



Explanation:

Le fichier contenant le mot de passe enregistré pour le serveur spécifié
nom-serveur n'est pas disponible.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

L'administrateur de votre système doit définir et enregistrer un nouveau
mot de passe. Il doit aussi rendre le fichier de mot de passe lisible
par l'utilisateur non-administrateur.

------------------------------------------------------------------------
ANS5293E

Un fichier de mot de passe valide a bien été trouvé pour le serveur
'nom-serveur', mais il n'est pas accessible en lecture aux utilisateurs
non-administrateurs. L'administrateur de votre système doit changer les
fichiers de mots de passe afin de les rendre lisibles par les
utilisateurs non-administrateurs, ou bien l'utilisateur doit devenir un
utilisateur autorisé.



Explanation:

Le fichier contenant le mot de passe enregistré pour le serveur spécifié
nom-serveur n'est pas lisible par les utilisateurs non-administrateurs.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

L'administrateur de votre système doit rendre les fichiers de mots de
passe lisibles par les utilisateurs non-administrateurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5294E

L'utilisateur actuel n'est pas un utilisateur IBM Spectrum Protect
autorisé. Vous devez être un utilisateur IBM Spectrum Protect autorisé
pour effectuer l'opération en cours.



Explanation:

Vous devez être un utilisateur autorisé pour exécuter des opérations IBM
Spectrum Protect classiques. Consultez le guide d'utilisation et
d'installation des clients de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect
UNIX et Linux pour plus de détails sur la configuration de votre
environnement afin de transformer l'utilisateur système en utilisateur
IBM Spectrum Protect autorisé.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

L'administrateur doit mettre à jour le fichier d'options dsm.sys pour
définir l'option PASSWORDDIR sur un emplacement lisible par
l'utilisateur actuel ou pour donner à l'utilisateur actuel des droits de
lecture/écriture sur le fichier de mot de passe.

------------------------------------------------------------------------
ANS5296I

La machine virtuelle 'nom-MV' contient un ou plusieurs disques virtuels
du type Thick Eager Zero. La création de disques de ce type peut prendre
un certain temps. Cette opération de restauration peut arriver à
expiration avant que les disques ne soient prêts.



Explanation:

La restauration d'une machine virtuelle avec des disques du type Thick
Eager Zero peut prendre un certain temps car les disques sont remplis de
zéros pour dissimuler le contenu précédent. Le temps requis pour
alimenter un disque Thick Eager Zero dépend des charges de traitement
des ressources VMware (vCenter et magasins de données).

System action:

Aucune

User response:

Retentez l'opération de restauration à un moment où la charge de
traitement est légère sur les ressources du vCenter et du magasin de
données

------------------------------------------------------------------------
ANS5298E

Une copie Flashcopy en arrière-plan est en cours entre le volume source
et le volume cible .



Explanation:

Une copie Flashcopy en arrière-plan d'une opération précédente n'est pas
terminée pour les volumes source et cible définis.

System action:

La commande va échouer.

User response:

Veuillez attendre la fin de la copie en arrière-plan et relancez la
commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS5300E

Erreur détectée dans la liste de fichiers spécifiée 'nom liste de
fichiers' lors du traitement de la ligne numéro de ligne : a trouvé une
entrée ID d'objet externe / numéro i-node / numéro de génération i-node
/ numéro d'ordre de restauration / alias non valide : 'entrée non
valide'. Ligne non valide : 'entrée non valide'



Explanation:

L'analyse de la liste de fichiers a échoué car une entrée n'est pas
valide.

System action:

L'opération s'est interrompue en raison d'une erreur de liste de
fichiers.

User response:

Corrigez l'entrée de la liste de fichiers non valide et renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5301E

Erreur détectée dans la liste de fichiers spécifiée 'nom liste de
fichiers' lors du traitement de la ligne numéro de ligne : a trouvé un
ordre non valide d'ID d'objets externes. ext. ID objet du fichier
précédent : ID objet externe précédent ext. ID objet du fichier courant
: ID objet externe courant



Explanation:

L'analyse de la liste de fichiers a échoué en raison d'un ordre non
valide d'ID objets externes.

System action:

L'opération s'est interrompue en raison d'une erreur de liste de
fichiers.

User response:

Corrigez l'ordre de la liste de fichiers non valide et renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5302E

Erreur de flux de la liste de fichiers dans le fichier 'nom liste de
fichiers' détectée lors du traitement de la ligne numéro de ligne.



Explanation:

Le traitement de la liste de fichiers a échoué en raison d'une erreur de
flux.

System action:

L'opération s'est interrompue en raison d'une erreur de flux de la liste
de fichiers.

User response:

Vérifiez la liste de fichiers indiquée et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5303I

***** date nombre objets serveur IBM Spectrum Protect et nombre objets
de liste de fichiers traités *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect a traité le nombre d'objets serveur IBM Spectrum
Protect et liste de fichiers spécifié.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5304E

program-name : la suppression du fichier synchrone a échoué pour l'ID
objet externe : ID objet externe.



Explanation:

Le client HSM n'a pas pu supprimer un objet sur le serveur IBM Spectrum
Protect.

System action:

Le fichier actif est ignoré pour la suppression du fichier synchrone et
le processus se poursuit.

User response:

Consultez le fichier journal du serveur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS5307E

La session est rejetée. Le serveur ne permet pas la connexion d'un
client qui n'est pas activé pour la gestion de l'espace et la
conservation de la protection.



Explanation:

Le client ne peut pas établir de connexion avec le serveur car le
serveur est activé pour la gestion d'espace et la conservation de la
protection mais pas le client.

System action:

La session ne démarre pas.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5308W

Aucun noeud NAS correspondant n'a été trouvé sur le serveur.



Explanation:

Vous avez tenté de démarrer une sauvegarde ou une restauration d'un
système NAS, mais le client IBM Spectrum Protect n'a pas trouvé sur le
serveur de noeud correspondant qui soit configuré pour accéder à ce
système NAS.

System action:

La fenêtre de sauvegarde ou de restauration du NAS sera fermée.

User response:

Contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect pour obtenir de
l'aide concernant l'association de votre noeud à un noeud NAS ayant
l'autorisation d'accéder au système NAS sur le serveur. Relancez ensuite
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5821E

Impossible de se connecter à Active Directory.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu se connecter à Active Directory. Active
Directory n'est pas en cours de fonctionnement ou vous ne disposez pas
des droits suffisants pour l'utiliser.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que votre système est configuré en tant que contrôleur
Active Directory et que le service est actif. Vérifiez que vous êtes
connecté en tant qu'utilisateur avec suffisamment de droits pour
administrer Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5822E

Aucun objet Active Directory ne correspond à la demande.



Explanation:

Une recherche a été exécutée dans Active Directory mais aucun objet
correspondant à la demande n'a été trouvé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez qu'un nom distinctif d'objet Active Directory ou d'un conteneur
valide est spécifié ou qu'un nom à caractères génériques valide est
spécifié et que vous disposez des droits suffisants pour administrer
Active Directory.

------------------------------------------------------------------------
ANS5823W

L'objet existe, ignorant



Explanation:

Le client a tenté de restaurer l'objet spécifié mais l'objet existait
déjà dans l'emplacement cible de restauration et l'utilisateur n'a pas
choisi de remplacer l'objet existant.

System action:

L'objet est ignoré, un message est consigné dans le fichier dsmerror.log
et le processus de restauration continue avec le nouvel objet.

User response:

L'objet a été ignoré car REPLACE NO était sélectionné et tous les objets
existants sont alors ignorés, ou car REPLACE PROMPT était sélectionné et
l'utilisateur a choisi, à l'invite, d'ignorer cet objet. Aucune action
supplémentaire n'est nécessaire si la décision d'ignorer l'objet est
choisie. Sinon, l'opération peut être renouvelée avec REPLACE ALL
(remplace automatiquement l'objet existant) ou REPLACE PROMPT (demande à
l'utilisateur si l'objet est à remplacer).

------------------------------------------------------------------------
ANS5824E

Spécification de recherche Active Directory non valide.



Explanation:

La spécification de recherche pour les objets Active Directory n'est pas
valide.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour connaître la syntaxe Active Directory prise en charge, voir la
documentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5825E

Echec de la réanimation de 'nom tombstone' en 'nom distinctif'. Pour
plus de détails, voir le journal des erreurs.



Explanation:

Une tentative de réanimation de l'objet tombstone a été exécutée mais
une erreur s'est produite.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets tombstone par
demande utilisateur.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5826E

La restauration dans un contrôleur de domaine en lecture seule n'est pas
autorisée.



Explanation:

Une tentative de restauration dans un contrôleur de domaine en lecture
seule a été exécutée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5827E

Copie de sauvegarde de la base de données Active Directory introuvable.



Explanation:

Une tentative de restauration d'objets Active Directory à partir d'une
base de données n'ayant pas été sauvegardée a été exécutée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que Active Directory a été sauvegardé avec l'état du système.

------------------------------------------------------------------------
ANS5828E

Espace fichier d'état système introuvable sur le serveur. Les fonctions
Active Directory ne peuvent pas être exécutées.



Explanation:

Une tentative de restauration de la base de données Active Directory à
partir d'une sauvegarde d'état système n'existant pas a été exécutée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que l'état du système a été sauvegardé, sinon sauvegardez-le
puis relancez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS5829E

Sauvegarde de l'état du système à la date indiquée introuvable. Les
fonctions Active Directory ne peuvent pas être exécutées.



Explanation:

Une tentative de restauration de la base de données Active Directory à
partir d'une sauvegarde d'état système n'existant pas a été exécutée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que l'état du système a été sauvegardé à la date indiquée,
sinon indiquez une nouvelle date.

------------------------------------------------------------------------
ANS5830E

La restauration de l'objet 'nom-tombstone' n'est pas autorisée par
Active Directory.



Explanation:

Certains types d'objets ne peuvent pas être restaurés. Il s'agit d'une
limitation du système.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets par demande
utilisateur.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5831E

La restauration de cet objet n'est pas autorisée par Active Directory.



Explanation:

Certains types d'objets ne peuvent pas être restaurés. Il s'agit d'une
limitation du système.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets par demande
utilisateur.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5832E

Echec de réanimation de l'objet tombstone. Pour plus de détails, voir le
journal des erreurs.



Explanation:

Une tentative de réanimation de l'objet tombstone a été exécutée mais
une erreur s'est produite.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets tombstone par
demande utilisateur.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5833E

Ce système est un contrôleur de domaine mais le service Active Directory
est arrêté. Vous ne pouvez pas effectuer l'opération, sauf si le service
Active Directory est en cours d'exécution.



Explanation:

Le service Active Directory doit être en cours d'exécution lorsque vous
sauvegardez ou restaurez l'état système ou travaillez sur des objets
Active Directory. Lorsque le service Active Directory est en cours
d'exécution, il peut être en ligne ou hors ligne. Lorsque vous
interrogez ou restaurez les objets Active Directory ou sauvegardez
l'état système, le service Active Directory doit être en ligne. Lorsque
vous restaurez l'état système, le service Active Directory doit être
hors ligne (mais pas arrêté).

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Si vous interrogez ou restaurez les objets Active Directory ou
sauvegardez l'état système, connectez le service Active Directory en le
démarrant. Si vous restaurez l'état système, déconnectez le service
Active Directory en redémarrant en mode Restauration Active Directory.
Lorsque l'état du service Active Directory est approprié, relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5834E

Une erreur LDAP inattendue s'est produite. Pour plus de détails, voir le
journal des erreurs.



Explanation:

Une erreur inattendue s'est produite lors de la réanimation du tombstone
Active Directory.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets tombstone par
demande utilisateur.

User response:

Recherchez des détails sur l'erreur LDAP dans le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5835E

L'opération LDAP a renvoyé code retour : 'chaîne erreur'



Explanation:

Une erreur inattendue s'est produite lors de la réanimation du tombstone
Active Directory.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets tombstone par
demande utilisateur.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5836W

Un ou plusieurs attributs n'ont pas été restaurés. Voir le journal des
erreurs.



Explanation:

Lors du traitement d'un objet Active Directory, un ou plusieurs
attributs n'ont pas pu être restaurés.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets Active
Directory par demande utilisateur.

User response:

Recherchez des détails sur les attributs qui n'ont pas pu être restaurés
dans le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS5837W

'nom objet' : l'attribut 'nom attribut' n'a pas pu être restauré.



Explanation:

L'attribut répertorié n'a pas pu être restauré lors du traitement de
l'objet Active Directory.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets Active
Directory par demande utilisateur.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS5838E

L'utilitaire dsamain.exe n'existe pas sur le système. Vous ne pouvez pas
effectuer l'opération, sauf si IBM Spectrum Protect peut lancer cet
utilitaire.



Explanation:

Vous avez tenté de lancer dsamain.exe mais l'utilitaire n'existe pas.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Vérifiez que l'utilitaire dsamain.exe existe dans le répertoire Windows
system32. Lorsque vous pouvez exécuter l'utilitaire indépendamment de
IBM Spectrum Protect, relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5839E

La spécification de l'objet Active Directory n'est pas autorisée.



Explanation:

Vous avez tenté de restaurer l'objet de domaine (commençant par "DC=")
ou tous les objets ("name=*"), ou vous n'avez rien spécifié.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Modifiez la spécification, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5840E

L'utilisateur actuel n'est pas membre du groupe Administrateurs et ne
peut pas exécuter cette fonction.



Explanation:

Vous devez être membre du groupe Administrateurs pour exécuter la
fonction d'objets Active Directory.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Connectez-vous en tant qu'utilisateur membre du groupe Administrateurs
ou ajoutez cet utilisateur au groupe Administrateurs, puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS5841E

La base de données Active Directory n'a pas pu être ouverte.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture de la base de données
Active Directory restaurée.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Vérifiez que l'utilitaire ntdsutil.exe se trouve dans le même répertoire
que les fichiers exécutables du client IBM Spectrum Protect. S'il
n'existe pas, réinstallez le client. Vérifiez que l'utilitaire
dsamain.exe existe dans le répertoire Windows system32. Lorsque vous
pouvez exécuter l'utilitaire indépendamment de IBM Spectrum Protect,
relancez l'opération. Si l'incident persiste, contactez le support.

------------------------------------------------------------------------
ANS5842E

'nom-tombstone' : violation de la classe d'objets.



Explanation:

Une violation d'erreur de classe d'objets s'est produite lors de la
réanimation du tombstone. Ceci peut se produire si le schéma Active
Directory a été modifié et n'est plus compatible avec le tombstone.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets par demande
utilisateur.

User response:

Créez à nouveau l'objet défectueux manuellement ou restaurez-le à partir
d'une sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS5843E

Violation de classe d'objets.



Explanation:

Une violation d'erreur de classe d'objets s'est produite lors de la
réanimation du tombstone. Ceci peut se produire si le schéma Active
Directory a été modifié et n'est plus compatible avec le tombstone.

System action:

Le traitement continue à exécuter tous les autres objets par demande
utilisateur.

User response:

Créez à nouveau l'objet défectueux manuellement ou restaurez-le à partir
d'une sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS5844E

Impossible de mettre à jour le mot de passe.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la tentative de mise à jour du mot de
passe.

System action:

Le mot de passe n'est pas mis à jour sur le serveur.

User response:

Réessayez de mettre à jour votre mot de passe plus tard.

------------------------------------------------------------------------
ANS5845E

Impossible de mettre à jour le mot de passe car le nombre maximal de
tentatives de mise à jour a été dépassé.



Explanation:

Ce message est émis après avoir effectué 3 tentatives sans succès de
mise à jour du mot de passe. Le mot de passe initial du noeud n'a pas
été entré correctement ; le nouveau mot de passe ne répond pas aux
exigences de longueur ou de validité des caractères ; ou le nouveau mot
de passe entré la première fois ne correspondait pas au nouveau mot de
passe entré la seconde fois.

System action:

Le mot de passe n'est pas à jour.

User response:

*  Vérifiez que le mot de passe initial est entré correctement.
   Contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect pour obtenir de
   l'aide si vous ne connaissez pas le mot de passe initial.

*  Vérifiez que le nouveau mot de passe répond aux exigences de longueur
   et de validité des caractères.

*  Vous serez invité à entrer le nouveau mot de passe deux fois ; aussi,
   assurez-vous qu'il est entré correctement les deux fois.

------------------------------------------------------------------------
ANS5876I

SET EVENT Activate Retention terminée



Explanation:

La transaction ACTIVATE de conservation des données a été exécutée.

System action:

IBM Spectrum Protect a activé les objets sélectionnés.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5877I

SET EVENT Hold effectuée



Explanation:

La transaction HOLD de conservation des données a été exécutée.

System action:

IBM Spectrum Protect a suspendu les objets sélectionnés.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS5878I

SET EVENT Release exécutée



Explanation:

La transaction RELEASE de conservation des données a été exécutée.

System action:

IBM Spectrum Protect a libéré les objets sélectionnés.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS6586E

L'opération de l'agent de récupération a échoué.



Explanation:

L'opération de l'agent de récupération sur une image instantanée VMVSS a
échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Consultez les journaux associés à l'agent de récupération, ainsi que les
messages d'erreur, résolvez le problème, puis renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS6587W

La sauvegarde VMVSS n'a pas réussi à sauvegarder l'historique de la
boîte aux lettres Exchange à partir de la machine virtuelle 'nom-MV'.



Explanation:

Une erreur s'est produite lorsqu'un dispositif de transfert de données a
tenté de sauvegarder l'historique de la boîte aux lettres Exchange à
partir d'une machine virtuelle. La version en cours de Data Protection
for Exchange risque de ne pas prendre en charge simultanément le
téléchargement de l'historique de la boîte aux lettres et la sauvegarde
d'une machine virtuelle. Le code d'erreur indique la cause de
l'incident.

System action:

Le traitement se poursuit sans sauvegarder les informations de
l'historique de la boîte aux lettres.

User response:

Essayez de sauvegarder l'historique de la boîte aux lettres sur la
machine virtuelle invitée à l'aide de la commande Data Protection for
Exchange 'tdpexcc.exe backup * full /UpdateMailboxInfoOnly'. Mettez à
niveau Data Protection for Exchange si le niveau de produit en cours ne
prend pas en charge la commande de sauvegarde de l'historique de la
boîte aux lettres. Utilisez des indicateurs de trace VMTSMVSS dans le
fichier dsm.opt du dispositif de transfert de données pour diagnostiquer
le problème de façon plus détaillée.

------------------------------------------------------------------------
ANS6718E

Le chemin contient un nombre trop élevé de sous-répertoires imbriqués.
Le nombre maximal de répertoires imbriqués est 1400.



Explanation:

Pour éviter l'épuisement des ressources système, le client arrête de
traiter les structures de répertoire qui dépassent la profondeur
d'imbrication maximale autorisée. Les répertoires qui dépassent la
profondeur d'imbrication maximale ne sont pas des répertoires
classiques.

System action:

Le traitement de l'opération est arrêté.

User response:

Déterminez si le répertoire est valide. Les structures de répertoire de
cette profondeur ne sont pas classiques et peuvent indiquer un problème
lié à la structure du système de fichiers. Par exemple, ce type de
répertoire peut être cyclique. Si le répertoire n'est pas valide,
supprimez ou réparez-le, puis relancez l'opération. Si le répertoire est
valide, diminuez la profondeur de la structure de répertoire. Relancez
ensuite l'opération. Vous pouvez aussi utiliser une instruction
EXCLUDE.DIR pour exclure le répertoire du processus de sauvegarde ou
d'archivage. Relancez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS7421W

L'attribut d'archivage du fichier nom de fichier ne peut pas être
réinitialisé. Le code retour de l'API Windows SetFileAttributes() est
cr.



Explanation:

Le client n'a pas réussi à réinitialiser l'attribut d'archivage du
fichier indiqué dans le message. Cet incident est dû à une erreur
provenant de la fonction API Windows SetFileAttributes().

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, cela peut indiquer un
problème au niveau du fichier. Pour obtenir de l'aide, contactez
l'administrateur système ou l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7422E

Action non prise en charge 'action' dans le planning 'nom de planning'.



Explanation:

L'action planifiée est inconnue dans la version actuelle du client IBM
Spectrum Protect et ne peut pas être réalisée via un planning. La cause
la plus vraisemblable est que l'action planifiée nécessite une version
ultérieure du client de sauvegarde-archivage. L'action non prise en
charge s'affiche en tant que nombre car la description du texte n'est
pas disponible. Les actions planifiées et leur numéro d'action
correspondant peuvent être retrouvées via la recherche de ce message sur
le site de support de IBM Spectrum Protect.

System action:

L'action planifiée n'est pas exécutée ou interrogée.

User response:

Recherchez ce message dans le site de support de IBM Spectrum Protect
pour trouver des informations sur les actions planifiées, leur nombre
d'action correspondant et la version client à partir de laquelle
l'action est prise en charge. Puis, mettez à niveau votre client IBM
Spectrum Protect vers une version qui prend en charge l'exécution de
cette action en tant qu'événement planifié. Tant que le client n'est pas
mis à niveau, vous pouvez exécuter l'action manuellement si votre
version du client le prend en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS7423E

Utilisez la sauvegarde Set Access <nommv> -TYPE=VM pour les espaces de
fichiers de sauvegarde VMware. L'utilisation de la forme longue (non
abrégée) fs-name n'est pas autorisée.



Explanation:

Vous avez choisi de définir l'accès à l'aide de la forme longue du nom
d'espace fichier de machine virtuelle. Ce format de nom est tributaire
de la plateforme et requiert un traitement spécial. Utilisez l'option
-TYPE=VM et alimentez uniquement le nom de la machine virtuelle.

System action:

La commande d'accès n'est pas exécutée.

User response:

Entrez la commande Set access à l'aide de l'option -TYPE=VM et la forme
abrégée du nom d'espace fichier de machine virtuelle (soit, plus
simplement, le nom de machine virtuelle).

------------------------------------------------------------------------
ANS7500W

L'objet 'nom-objet' n'a pas pu être lié à la classe de gestion
'gestion-spécifiée' spécifiée dans une instruction 'option'.



Explanation:

La classe de gestion indiquée dans une instruction d'inclusion n'était
pas valide. Si l'instruction d'inclusion est de type "INCLUDE.SIZE", le
message d'avertissement est émis si un groupe de copie approprié est
défini pour la classe de gestion. Par exemple, cet avertissement est
émis lors d'une opération de sauvegarde si aucun groupe de copie de
sauvegarde n'est défini pour la classe de gestion ou lors d'une
opération d'archivage si aucun groupe de copie d'archivage n'est défini
pour la classe de gestion.

System action:

La classe de gestion définie dans l'instruction d'inclusion est ignorée
et le traitement continue.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect pour corriger la
définition du groupe de copie appropriée sur le serveur IBM Spectrum
Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7501E

Une adresse d'hôte non valide a été reçue. Elle est trop longue.



Explanation:

Un paramètre d'hôte non valide a été détecté dans la requête HTTP. Il
est trop long. La longueur maximale d'une adresse hôte est de 64
caractères.

System action:

IBM Spectrum Protect renvoie le code d'erreur HTTP 400 Bad Request.

User response:

Utilisez un hôte doté d'une adresse valide/plus courte.

------------------------------------------------------------------------
ANS7502E

Un nom de fichier non valide a été reçu. Il est trop long.



Explanation:

Un nom de fichier transmis au service dsmcad est trop long et donc non
valide.

System action:

IBM Spectrum Protect renvoie le code d'erreur HTTP 400 Bad Request.

User response:

Essayez à nouveau de vous connecter à dsmcad en utilisant un nom de
fichier valide/plus court.

------------------------------------------------------------------------
ANS7507W

Le nom de noeud n'est pas valide. Faites une nouvelle tentative.



Explanation:

Une entrée non valide figure dans la zone de nom de noeud.

System action:

IBM Spectrum Protect demande d'entrer un nom de noeud valide.

User response:

Entrez un nom de noeud valide, ou contactez l'administrateur système
pour qu'il vous communique la syntaxe correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS7510E

Un noeud NAS ne peut pas être utilisé avec cette opération.



Explanation:

Les noeuds NAS ne peuvent pas être utilisés avec des opérations telles
que Access Another Node.

System action:

IBM Spectrum Protect demande d'entrer un nom de noeud valide.

User response:

Entrez un nom de noeud IBM Spectrum Protect non-NAS.

------------------------------------------------------------------------
ANS7524E

SSL est requis.



Explanation:

SSL est requis pour protéger le mot de passe du client lors de
l'authentification.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Activez la communication SSL ou définissez SSLREQUIRED sur NON.

------------------------------------------------------------------------
ANS7525E

SSL est requis par le serveur.



Explanation:

SSL est requis pour protéger le mot de passe du client lors de
l'authentification.

System action:

Le traitement prend fin.

User response:

Activez la communication SSL ou contactez votre administrateur de
serveur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7526E

L'option SNAPSHOTROOT n'est pas valide avec l'une des options suivantes
: -GROUPNAME et -VIRTUALFSNAME.



Explanation:

L'option SNAPSHOTROOT est incompatible avec les options -GROUPNAME et
-VIRTUALFSNAME et ne peut pas être utilisée avec l'une de ces options.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour plus d'informations sur les options de traitement du client de
sauvegarde-archivage, consultez le IBM Spectrum Protect Guide
d'installation et d'utilisation des clients de sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS7527E

L'option (-SNAPSHOTROOT) n'est pas valide combinée avec num-specs
spécifications de fichiers.



Explanation:

L'option (-SNAPSHOTROOT) ne doit être utilisée que combinée avec un seul
fichier de spécifications. Elle ne peut être utilisée sans fichier de
spécifications (un commande INCREMENTAL sans fichier de spécifications)
ou avec plus d'un fichier de spécifications.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Consultez le manuel Utilisation du client de sauvegarde et d'archivage
approprié à votre système d'exploitation pour une utilisation correct
des options.

------------------------------------------------------------------------
ANS7528E

L'option (-SNAPSHOTROOT) de l'ensemble de fichiers GPFS n'est pas valide
sans liste de fichiers.



Explanation:

L'option (-SNAPSHOTROOT) de l'ensemble de fichiers GPFS est prise en
charge uniquement avec une liste de fichiers.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Reportez-vous au document Utilisation du client de sauvegarde-archivage
correspondant à votre système d'exploitation pour savoir comment
utiliser correctement l'option indiquée.

------------------------------------------------------------------------
ANS7529E

Le nom d'objet 'nom-obj' SNAPSHOTROOT indiqué n'est pas valide pour la
commande BACKUP IMAGE.



Explanation:

Lorsque vous utilisez l'option (-SNAPSHOTROOT) avec la commande BACKUP
IMAGE, SNAPSHOTROOT doit indiquer le nom d'unité du volume logique
contenant l'instantané pour la sauvegarde. Exemple : /dev/fslv01 (sous
Unix) ou \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1 (sous Windows).

SNAPSHOTROOT ne peut pas être utilisé avec BACKUP IMAGE, à moins que
SNAPSHOTPROVIDERIMAGE ait l'une des valeurs suivantes :

*  VSS

*  JFS2



System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour une utilisation correcte de l'option (-SNAPSHOTROOT), consultez le
manuel Guide d'installation et d'utilisation du client de
sauvegarde-archivage approprié à votre système d'exploitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS7531E

L'option (-SNAPSHOTROOT) n'est pas valide lors du traitement des
services NDS ou des informations spécifiques du serveur sous NetWare.



Explanation:

L'option (-SNAPSHOTROOT) ne s'applique qu'aux volumes de serveur de
fichiers NetWare et n'est pas compatible avec le traitement des services
NDS ou des informations spécifiques du serveur sous NetWare.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour employer correctement cette option, reportez-vous au manuel
décrivant l'utilisation du client de sauvegarde et d'archivage pour le
système d'exploitation utilisé.

------------------------------------------------------------------------
ANS7533E

Le système de fichiers spécifié 'obj-name' n'existe pas ou n'est pas sur
une unité locale.



Explanation:

Lorsque vous utilisez l'option (-SNAPSHOTROOT), les systèmes de fichiers
source et cible doivent être des systèmes de fichiers locales valides.
Les systèmes de fichiers doivent être des unités locales, par exemple
une unité NetWare, une unité distante Windows ou un montage NFS.
L'option (-SNAPSHOTROOT) n'est valide que pour les opérations locales.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour plus d'informations sur l'utilisation appropriée de l'option
(-SNAPSHOTROOT), voir Guide d'utilisation du client de
sauvegarde-archivage relatif à votre système d'exploitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS7534W

Les fonctions d'initialisation ne peuvent pas ouvrir le fichier spécial
/dev/tty. erreur = valeur-noerr, message d'erreur



Explanation:

Le fichier spécial /dev/tty requis par l'éditeur interne de ligne de
commande n'a pas pu être ouvert au cours de l'initialisation. Le système
a défini le code d'erreur valeur-noerr.

System action:

Le traitement continue comme si l'option EDITOR prenait la valeur NO.

User response:

Vérifiez les paramètres de terminal.

------------------------------------------------------------------------
ANS7535W

L'éditeur interne de ligne de commande ne peut pas être initialisé.



Explanation:

L'option EDITOR prend la valeur YES dans le fichier d'options, mais
l'éditeur interne de ligne de commande ne peut pas être démarré.

System action:

Le traitement continue comme si l'option EDITOR prenait la valeur NO.

User response:

Consultez les messages précédents pour déterminer la raison pour
laquelle l'éditeur interne n'a pas pu être démarré.

------------------------------------------------------------------------
ANS7543E

Erreur : Scout n'est pas disponible pour la demande d'objet. Scout n'est
pas en cours d'exécution ou l'analyse du système de fichiers initiale
n'est pas terminée.



Explanation:

Le démon scout doit être en cours d'exécution pour que le processus de
synchronisation puisse faire une demande pour tous les fichiers migrés.
Si le démon scout n'est pas en cours d'exécution, ou si l'analyse du
système de fichiers initiale n'est pas terminée, vous ne pouvez pas
exécuter l'outil de synchronisation en mode de vérification orpheline.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que le démon scout est en cours d'exécution. Si le démon scout
n'est pas en cours d'exécution, redémarrez-le et relancez la commande.
Si le démon scout est en cours d'exécution, attendez la fin de l'analyse
initiale du système de fichiers. Vous pouvez vérifier le statut actuel
du démon scout à l'aide de la commande dsmscoutd scanplan.

------------------------------------------------------------------------
ANS7544E

La routine ICC routine-icc a échoué avec l'erreur suivante :
"chaîne-erreur".



Explanation:

Une erreur s'est produite dans la bibliothèque de cryptographie ICC lors
du traitement des données. Par exemple, cet incident peut se produire
lorsque des données client chiffrées sont corrompues ; de sorte que
l'opération de restauration ne peut pas correctement les déchiffrer. Ce
message rapporte un code d'erreur et une description de l'incident qui
peuvent être utilisés par le personnel du service d'assistance IBM
Spectrum Protect pour déterminer la cause de l'échec.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que le logiciel IBM Spectrum Protect est correctement
installé. Si nécessaire, réinstallez-le. Assurez-vous d'utiliser le mot
de passe de clé de chiffrement correct pour les données. Vérifiez qu'il
n'y a aucun incident de réseau ou de serveur IBM Spectrum Protect
pouvant affecter le transfert des données. Si le problème persiste,
contactez le service d'assistance technique IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7545E

Une erreur inattendue s'est produite lors du chiffrement des données.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du chiffrement des données. Consultez le
journal des erreurs pour plus d'informations.

System action:

L'objet n'est pas sauvegardé.

User response:

Assurez-vous que le logiciel IBM Spectrum Protect est correctement
installé. Si nécessaire, réinstallez-le. Relancez l'opération. Si le
problème persiste, contactez le service d'assistance technique IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7546E

Une erreur inattendue s'est produite lors du déchiffrement des données.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du déchiffrement des données. Consultez
le journal des erreurs pour plus d'informations. Cette situation peut
survenir si les données chiffrées ont été corrompues en mémoire, lors du
transfert réseau, ou les deux.

System action:

L'objet n'est pas restauré.

User response:

Assurez-vous que le logiciel IBM Spectrum Protect est correctement
installé. Si nécessaire, réinstallez-le. Vérifiez qu'il n'y a aucun
incident de réseau ou de serveur IBM Spectrum Protect pouvant affecter
le transfert des données. Relancez l'opération. Si le problème persiste,
contactez le service d'assistance technique IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7547E

Une erreur inattendue s'est produite lors du prétraitement des données.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du prétraitement des données. Consultez
le journal des erreurs pour plus d'informations.

System action:

L'objet n'est pas sauvegardé.

User response:

Assurez-vous que le logiciel IBM Spectrum Protect est correctement
installé. Si nécessaire, réinstallez-le. Relancez l'opération. Si le
problème persiste, contactez le service d'assistance technique IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7550E

L'option absolue doit utiliser l'option CreateNewBase=yes lors de
l'exécution d'une sauvegarde différentielle instantanée.



Explanation:

L'option absolue spécifiée n'a aucun effet lors de l'exécution d'une
sauvegarde différentielle instantanée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Essayez d'utiliser l'option CreateNewBase=yes lors de l'exécution d'une
sauvegarde différentielle instantanée.

------------------------------------------------------------------------
ANS7552I

horodatage ***** Traité : nombre fichiers *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect a traité le nombre de fichiers spécifié.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS7553W

Demande de migration désactivée (ENOSPC) sur le système de fichiers
nom-système-fichiers en raison des paramètres de seuil élevé, de seuil
faible et de pourcentagepm.



Explanation:

Les paramètres de seuil élevé = 100, de seuil faible = 100, et de
pourcentagepm = 0 sont réservés à la désactivation de la demande de
migration et à la migration automatique. Utilisé pour la migration gérée
par GPFS.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS7554E

L'option fournisseur est obligatoire si HSMBACKENDMODE est défini sur
TSMFREE.



Explanation:

Vous devez spécifier l'option fournisseur pour chaque opération
contenant dsmmigrate.

System action:

L'opération s'est interrompue.

User response:

Spécifiez la valeur de l'option fournisseur liée à l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS7557E

Fournisseur non valide.



Explanation:

Vous devez spécifier un fournisseur valide pour chaque opération
contenant dsmmigrate.

System action:

L'opération s'est interrompue.

User response:

Spécifiez une valeur d'option de fournisseur valide pour l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS7558E

Une option cible est obligatoire si HSMBACKENDMODE est définie sur
TSMFREE.



Explanation:

Vous devez spécifier l'option cible pour chaque opération contenant
dsmmigrate.

System action:

L'opération s'est interrompue.

User response:

Spécifiez la valeur de l'option cible liée à l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS7559E

L'option absolue nécessite de spécifier l'option NoJournal lors de
l'exécution d'une sauvegarde de journal pour la sauvegarde de fs .



Explanation:

L'option absolue spécifiée n'a aucun effet lors de l'exécution des
sauvegardes basées sur le journal.

System action:

sauvegarde incrémentielle effectuée.

User response:

Vérifiez que les espaces fichier spécifiés ne sont pas associés à une
sauvegarde basée sur le journal. Si l'option -nojournal est également
spécifiée, ce message ne s'affiche pas.

------------------------------------------------------------------------
ANS7566E

Impossible de charger la bibliothèque externe : raison.



Explanation:

Il n'y a pas de bibliothèque valide dans le répertoire hsm/bin.

System action:

L'opération s'est interrompue.

User response:

Copiez une bibliothèque externe valide dans le répertoire hsm/bin.

------------------------------------------------------------------------
ANS7567E

nom-programme : échec du rappel externe ! Raison :



Explanation:

Il n'y a pas de bibliothèque valide dans le répertoire hsm/bin.

System action:

L'opération s'est interrompue.

User response:

Copiez une bibliothèque externe valide dans le répertoire hsm/bin.

------------------------------------------------------------------------
ANS7641I

L'utilisateur ne possède pas les données d'identification
d'administration pour réaliser une sauvegarde intégrale de l'état du
système.



Explanation:

Le compte utilisateur utilisé pour réaliser la sauvegarde de l'état du
système, comprenant les données du rédacteur ASR, doit être un membre du
groupe d'administrateurs.

System action:

La sauvegarde de l'état du système ignore les données du rédacteur ASR.

User response:

Connectez-vous en tant qu'utilisateur membre du groupe Administrateurs
ou ajoutez cet utilisateur au groupe Administrateurs Renouvelez la
sauvegarde de l'état du système.

------------------------------------------------------------------------
ANS7642E

Une erreur s'est produite lors de la création de la structure des
répertoires du registre.



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant la création de la structure des
répertoires pour la sauvegarde ou le remplacement d'une clé de registre.

System action:

La fonction de registre n'a pas été exécutée.

User response:

Assurez-vous que le compte utilisateur qui exécute la sauvegarde du
registre dispose des droits appropriés. Si le compte utilisateur possède
les droits appropriés, vous devez peut-être redémarrer la machine. Si
c'est le cas, redémarrez la machine car certaines opérations en attente
peuvent entraîner la présence de fichiers bloqués dans la structure des
répertoires du registre.

------------------------------------------------------------------------
ANS7650E

L'utilisateur ne possède pas les privilèges suffisants pour exécuter IBM
Spectrum Protect.



Explanation:

les paramètres de sécurité "Sauvegarde des fichiers et répertoires" et
"Restauration des fichiers et répertoires" doivent avoir été attribués
au compte utilisateur utilisé pour exécuter IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Attribuez au compte utilisateur les paramètres de sécurité "Sauvegarde
des fichiers et répertoires" et "Restauration des fichiers et
répertoires" à l'aide de l'outil Windows Local Security Settings ou
utilisez un ID utilisateur différent pour exécuter IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7660E

Une erreur s'est produite lors du remplacement d'une ou plusieurs clés
de registre.



Explanation:

Les clés de registre remplacées sont toutes détenues par un autre
processus. Les clés de registre ont été précédemment restaurées mais le
système n'a pas redémarré.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Redémarrez le système, puis relancez l'opération de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS7709E

L'opération de restauration a échoué. Tous les fichiers n'ont pas été
restaurés.



Explanation:

L'opération de restauration a échoué en raison d'une erreur.

System action:

Opération terminée.

User response:

Pour en savoir plus, consultez le journal des erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS7899E

Le client a référencé une portée dédoublonnée qui n'existe pas sur le
serveur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

La portée dédoublonnée a été supprimée du serveur lors de l'opération de
sauvegarde ou d'archivage. Si vous utilisez un cache de dédoublonnage,
il n'est peut-être plus synchronisé avec le serveur IBM Spectrum
Protect.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, désactivez le
dédoublonnage et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS7900I

Le cache de dédoublonnage a été réinitialisé car il n'était pas
synchronisé avec le serveur IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Le cache de dédoublonnage contient des entrées de portée dédoublonnées
qui n'existent pas sur le serveur IBM Spectrum Protect. Cela se produit
lorsque les portées sont supprimées du serveur IBM Spectrum Protect
après avoir été enregistrées dans le cache de dédoublonnage.

System action:

Le cache de dédoublonnage est réinitialisé et toutes les entrées de
cache sont supprimées. Le traitement continue.

User response:

Aucune

------------------------------------------------------------------------
ANS7901W

Le dédoublonnage client et nom-option sont mutuellement exclusifs.



Explanation:

Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées avec le
dédoublonnage : hors réseau local, sous-fichier, stockage réseau et
useTsmBuffers.

System action:

Le dédoublonnage client est désactivé.

User response:

Révisez la configuration. Ne configurez pas le dédoublonnage avec les
fonctions hors réseau local, sous-fichier, stockage réseau ou
useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS7902I

Le cache de dédoublonnage client est complet. Il est réinitialisé.



Explanation:

Le nombre d'entrées placées dans le cache de dédoublonnage client a
dépassé la taille configurée pour le cache.

System action:

La fonction de dédoublonnage est conçue pour que cette situation se
produise régulièrement. Le cache est réinitialisé sans entrée.

User response:

Vous pouvez reconfigurer la taille du cache de dédoublonnage client sur
une valeur plus grande afin de réduire la fréquence des
réinitialisations.

------------------------------------------------------------------------
ANS7903W

Le cache de dédoublonnage client est verrouillé par un autre processus.



Explanation:

Un autre processus utilise le cache de dédoublonnage client. Un seul
processus à la fois peut l'utiliser.

System action:

Ce processus n'utilise pas le cache de dédoublonnage client. Le
dédoublonnage du serveur n'est pas modifié.

User response:

Vous pouvez sérialiser des processus qui utilisent le cache de
dédoublonnage client. Vous pouvez également reconfigurer le processus
actuel pour utiliser un chemin de cache différent et éviter les
conflits.

------------------------------------------------------------------------
ANS7904E

Le dédoublonnage client et la sauvegarde hors réseau local ou la
sauvegarde de sous-fichier sont mutuellement exclusifs.



Explanation:

Le dédoublonnage client et les fonctions hors réseau local ou
sous-fichier sont mutuellement exclusifs.

System action:

Le dédoublonnage client est désactivé.

User response:

Révisez la configuration. Ne configurez pas le dédoublonnage avec les
fonctions hors réseau local ou sous-fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS7906W

L'espace du pool de stockage est saturé ou l'objet en cours a dépassé le
paramètre de configuration maxsize pour le pool de stockage. Les données
seront stockées dans le pool suivant. Le dédoublonnage est désactivé.



Explanation:

L'espace du pool de stockage sur le serveur IBM Spectrum Protect est
saturé ou l'objet en cours a dépassé le paramètre de configuration
maxsize pour le pool de stockage. Les données seront stockées dans le
pool de stockage suivant. Le dédoublonnage est désactivé et la
transaction est renvoyée.

System action:

Le dédoublonnage est désactivé afin d'autoriser l'exécution de la
sauvegarde.

User response:

Contactez l'administrateur système pour ajouter des volumes au pool de
stockage actuel.

------------------------------------------------------------------------
ANS7907W

La connexion au référentiel nom_référ a échoué. Nouvelle tentative avec
nom-référ2.



Explanation:

Impossible de se connecter au référentiel FastBack DR Hub. Nouvelle
tentative à l'aide du référentiel de serveur FastBack.

System action:

Renouvelez l'opération.

User response:

Indiquez un référentiel valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS7908E

Impossible de monter la règle d'image instantanée FastBack 'Régle'
client 'Client' volume 'Volume'. Cause : cause



Explanation:

Le montage IBM Spectrum Protect a échoué.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas poursuivre le traitement.

User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7912E

FastBackMount ou FastBackShell n'est pas installé.



Explanation:

Echec lors de l'initialisation de l'environnement FastBack.
FastBackShell ou FastBackMount ne sont pas installés ou ne se trouvent
pas dans le répertoire d'installation de FastBack.

System action:

L'opération FastBack ne peut pas continuer.

User response:

Réinstallez le logiciel. FastBackShell et FastBackMount doivent être
installée sur l'ordinateur proxy dédié.

------------------------------------------------------------------------
ANS7913E

La branche donnée est introuvable dans le référentiel DR Hub.



Explanation:

Le paramètre de l'option fbbranch requise est incorrect.

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Corrigez le paramètre donné pour l'option fbbranch.

------------------------------------------------------------------------
ANS7914E

La sauvegarde incrémentielle du client FastBack 'nommv' a échoué avec le
code retour cr



Explanation:

L'archivage ou la sauvegarde incrémentielle des volumes du client
FastBack a échoué.

System action:

L'archivage ou la sauvegarde du client FastBack s'est terminée avec des
incidents. Le client FastBack suivant sera traité. La raison de l'échec
est indiquée dans le journal des erreurs du client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs du client local pour connaître la
raison de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS7915E

Echec lors du montage du client FastBack 'nommv' avec la commande
FastBack. RC=code_retour



Explanation:

La commande FastBackMount a échoué lors du montage du volume FastBack.

System action:

L'archivage ou la sauvegarde du volume FastBack ne peut pas continuer.
Le volume suivant sur la ligne sera traité. La sortie de la commande
FastBackMount affichera la raison de l'échec.

User response:

Consultez le journal des erreurs du client local pour connaître la
raison de l'échec. Emettez une commande FastBack pour le volume FastBack
afin de déterminer la raison de l'échec. Recherchez ce message dans la
documentation pour plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS7916E

Echec lors de l'initialisation de l'environnement FastBack. CR=cr



Explanation:

Echec lors de l'initialisation de l'environnement FastBack. Impossible
de trouver la commande FastBackShell.exe. FastBackShell ou FastBackMount
n'est pas installé ou la commande FastBackShell.exe ne se trouve pas
dans le répertoire d'installation de FastBack.

System action:

La sauvegarde ne peut pas continuer. La sortie de la commande FastBack
affichera la raison de l'échec.

User response:

Emettez une commande FastBack afin de déterminer la raison de l'échec.
Recherchez ce message dans la documentation pour plus d'informations.
FastBackShell et FastBackMount doivent être installés sur l'ordinateur
proxy de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS7917E

Aucune image instantanée FastBack trouvée pour la combinaison de règle,
client et volume en entrée.



Explanation:

Echec lors du traitement de l'option fbClientName.

System action:

La sauvegarde ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez si la valeur de l'option FBClientName est correcte. Recherchez
l'option FBClientName dans la documentation pour plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS7918E

Echec lors de la localisation des volumes montés pour les volumes
'nommv' du client FastBack. Echec avec CR=cr



Explanation:

Les volumes du client FastBack sont introuvables. Les points de montage
du volume ne sont pas disponibles sur l'ordinateur du proxy de
sauvegarde.

System action:

La sauvegarde du client FastBack ne peut pas continuer. Le client
FastBack suivant dans la liste sera traité. La sortie de la commande
FastBackMount affichera la raison de l'échec.

User response:

Emettez une commande fastbackshell mount add pour le volume du client
FastBack afin de déterminer la raison de l'échec. Recherchez ce message
dans la documentation pour plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------
ANS7919E

Le mot de passe de l'hôte hôte n'a pas pu être lu à partir du fichier
des mots de passe chiffrés.



Explanation:

Utilisez dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'nom d'hôte FastBack' 'ID
utilisateur' 'mot de passe' pour sauvegarder le mot de passe chiffré

System action:

La sauvegarde ne peut pas continuer.

User response:

Utilisez dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'nom d'hôte FastBack' 'ID
utilisateur' 'mot de passe' pour sauvegarder le mot de passe chiffré

------------------------------------------------------------------------
ANS7936E

typeObj nomObj introuvable dans le vidage.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect n'a pas trouvé l'objet spécifié dans la
commande FastBack Dump.

System action:

IBM Spectrum Protect ignore l'objet actuel.

User response:

Assurez-vous qu'il existe au moins une image instantanée pour ce volume,
ce client et cette règle FastBack. Vérifiez que l'objet correct est
spécifié en tant qu'entrée.

------------------------------------------------------------------------
ANS7937E

Aucun typeObj trouvé dans le vidage pour l'entrée typeObj1 typeObj2.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect n'a trouvé aucun client pour la règle
spécifiée. Le serveur IBM Spectrum Protect n'a trouvé aucun volume pour
le client FastBack spécifié.

System action:

IBM Spectrum Protect ignore l'objet actuel.

User response:

Assurez-vous qu'il existe au moins une image instantanée pour ce volume,
ce client et cette règle FastBack. Vérifiez que l'objet correct est
spécifié en tant qu'entrée.

------------------------------------------------------------------------
ANS7938E

Impossible de démonter le volume FastBack 'nomVol'. CR = cr



Explanation:

Le démontage de IBM Spectrum Protect a échoué.

System action:



User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7939E

Spécification du volume FastBack non valide.



Explanation:

Vous devez entrer au moins un client FastBack avec l'option
"-fbclientname=" avant d'entrer le nom d'un volume FastBack.

System action:



User response:

Lorsque vous entrez un nom de volume FastBack, entrez au moins un nom de
client FastBack à l'aide de l'option "-fbclientname=".

------------------------------------------------------------------------
ANS7940W

SUBDIR NO n'est pas valide dans ce contexte. SUBDIR sera obligatoirement
défini sur YES pour les commandes FastBack.



Explanation:

Lors de l'utilisation de FastBack, SUBDIR est obligatoirement défini sur
YES pour s'assurer que l'intégralité du volume est traité.

System action:

SUBDIR est obligatoirement défini sur YES.

User response:

Pour éviter de recevoir ce message, n'utilisez pas SUBDIR NO avec la
commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS7941E

Nom du référentiel FastBack non valide ou domaine non défini dans
l'entrée du fichier des mots de passe pour nom d'hôte.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Le nom du référentiel FastBack n'est pas valide ou
le domaine n'a pas été défini dans le fichier des mots de passe lors de
la spécification du formulaire REP du référentiel.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Emettez la commande dsmc set password server userid:domain password
-type=fastback.

------------------------------------------------------------------------
ANS7942E

Nombre maximal d'objets FastBack nomObj dépassé.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Le nombre maximal d'objets FastBack affichés dans
le message a été dépassé.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Ré-exécutez la commande sans dépasser le nombre maximal d'objets
spécifiés.

------------------------------------------------------------------------
ANS7943E

La combinaison de nomObj et nomObj n'est pas valide.



Explanation:

IBM Spectrum Protect La combinaison des options spécifiées n'est pas
valide.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Ré-exécutez la commande avec un jeu d'options compatible.

------------------------------------------------------------------------
ANS7944W

Le nombre de clients FastBack spécifiés client est supérieur au nombre
de clients FastBack trouvés client.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Un ou plusieurs des clients FastBack spécifiés sont
introuvables. Recherchez le message ANS7936E indiquant le nom du client.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez les noms des clients spécifiés.

------------------------------------------------------------------------
ANS7945W

Le nombre de règles FastBack spécifiées règles est supérieur au nombre
de règles FastBack trouvées règles.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Une ou plusieurs des règles FastBack spécifiées
sont introuvables. Recherchez le message ANS7936E indiquant le nom de la
règle.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez les noms des règles spécifiées.

------------------------------------------------------------------------
ANS7946E

Aucun mot de passe n'est peut-être configuré pour la commande shell
FastBack timeout.SSH Keys.



Explanation:

IBM Spectrum Protect La commande shell FastBack a dépassé le délai
d'attente. SSH peut ne pas être configuré correctement.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez la configuration SSH.

------------------------------------------------------------------------
ANS7947E

Le répertoire .ssh du superutilisateur est introuvable. SSH n'est pas
configuré correctement.



Explanation:

IBM Spectrum Protect SSH n'est pas configuré correctement pour le
superutilisateur.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez la configuration SSH.

------------------------------------------------------------------------
ANS7948E

La clé publique du serveur FastBack est introuvable. Les clés publiques
SSH sont configurées correctement.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Les clés publiques SSH ne sont pas configurées
correctement pour le superutilisateur.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez la configuration SSH.

------------------------------------------------------------------------
ANS7949E

La connexion au serveur FastBack a échoué.



Explanation:

IBM Spectrum Protect La connexion au serveur FastBack a échoué.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Vérifiez que le serveur FastBack sur la machine cible s'exécute
correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS7950E

Le serveur FastBack n'est pas installé sur la machine cible.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Le serveur FastBack n'est pas installé sur la
machine cible.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Installez le serveur FastBack sur la machine cible ou spécifiez une
machine cible différente.

------------------------------------------------------------------------
ANS7951E

Le shell FastBack sur la machine cible a été renvoyé avec le message
msgerreur .



Explanation:

IBM Spectrum Protect Une erreur s'est produite avec la commande émise
sur le shell FastBack sur la machine cible.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez les options spécifiées sur la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS7952E

Le package package requis pour le support FastBack n'est pas installé.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Le package requis n'est pas installé.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Installez et configurez le package requis.

------------------------------------------------------------------------
ANS7953E

Les scripts de shell FastBack ont renvoyé une erreur inattendue erreur.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Les scripts de shell FastBack ont renvoyé une
erreur inattendue.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez l'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS7954E

La connexion SSH a échoué. Le démon SSH peut ne pas être démarré ou
configuré sur la machine cible



Explanation:

IBM Spectrum Protect Vérifiez que le démon SSH est correctement
configuré.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez l'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS7955E

Le préfixe cygdrive n'est pas correctement défini.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Vérifiez que le préfixe cygdrive est défini sur /
dans l'environnement ssh cygwin. La commande mount -s
--change-cygdrive-prefix / peut être utilisée pour définir correctement
le préfixe du lecteur.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez l'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS7956E

Impossible d'exécuter les commandes shell de cygwin. Il se peut que
l'environnement cygwin soit incorrect



Explanation:

IBM Spectrum Protect Utilisez ssh pour vous connecter au shell cygwin et
vérifiez que l'environnement cygwin et le lecteur cygdrive sont
configurés correctement.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez l'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS7957E

Impossible de reconnaître l'emplacement de FastBackShell dans le
registre



Explanation:

IBM Spectrum Protect Vérifiez que FastBackShell a été installé sur la
machine serveur Windows FastBack.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Corrigez l'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS8000I

Commande serveur : 'commande'.



Explanation:

La commande spécifiée est envoyée au serveur. Ce message s'affiche
lorsque la commande provient d'une macro ou lorsque le client s'exécute
en mode de traitement par lots.

System action:

La commande est envoyée au serveur pour le traitement.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS8001I

Code de retour valeur du code de retour.



Explanation:

Ce code d'erreur a été renvoyé par la commande serveur précédente. Ce
message suit un message du serveur exposant la cause du code d'erreur.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS8002I

Le code de retour maximal est valeur du code de retour.



Explanation:

A la sortie du client, le code de retour maximal de la session
s'affiche.

System action:

Cette valeur est utilisée comme code de sortie du programme.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS8003I

Le processus numéro ID processus a commencé.



Explanation:

Suite à la commande serveur précédente, le processus dont l'ID s'affiche
commence l'exécution de la commande. Le déroulement du processus peut
être contrôlé à l'aide de la commande QUERY PROCESS.

System action:

Aucune.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS8004W

Votre mot de passe expire dans joursRestants jour(s).



Explanation:

Le mot de passe de celui-ci est sur le point d'expirer.

System action:

La connexion au serveur IBM Spectrum Protect ne sera pas empêchée,
cependant, l'ID sera verrouillé après son expiration.

User response:

Modifiez le mot de passe ou contactez votre administrateur IBM Spectrum
Protect pour obtenir le mot de passe mis à jour.

------------------------------------------------------------------------
ANS8005E

Echec de chargement de l'applet Java. Vérifiez que le plug-in Java
version Java a été installé pour ce navigateur.



Explanation:

Le plug-in Java est manquant dans le navigateur. Comme ce plug-in est
absent, l'applet ne parvient pas à se charger.

System action:

Chargement impossible de l'applet et affichage d'un message.

User response:

Installez le plug-in approprié pour le navigateur afin d'utiliser le
client Web.

------------------------------------------------------------------------
ANS8006E

Impossible de générer un mot de passe acceptable.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors d'une tentative de mise à jour à l'aide
d'un mot de passe généré.

System action:

Le mot de passe n'est pas mis à jour sur le serveur.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS8007E

L'utilisateur n'est pas autorisé à effectuer l'authentification LDAP.



Explanation:

Votre noeud utilise l'authentification LDAP. L'option de votre
PASSWORDACCESS est définie sur GENERATE mais l'utilisateur actuel ne
peut pas accéder au mot de passe stocké pour effectuer une
authentification.

System action:

L'opération est interrompue.

User response:

Exécutez le client IBM Spectrum Protect en tant qu'utilisateur racine ou
définissez PASSWORDACCESS sur PROMPT.

------------------------------------------------------------------------
ANS8008W

Un réacheminement à l'intérieur de la macro dont le résultat est
réacheminé est ignoré.



Explanation:

Un symbole de réacheminement de sortie a été détecté dans une macro. Le
résultat de la macro elle-même (ou d'une macro de niveau supérieur) est
déjà réacheminé.

System action:

La demande de réacheminement est ignorée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS8010E

Une tentative de sauvegarde ou d'archivage d'un fichier a dépassé le
nombre maximal de tentatives autorisées.



Explanation:

Si les tentatives de sauvegarde ou d'archivage d'un fichier échouent
cinq fois, le client n'enverra plus le fichier au serveur.

System action:

Fichier ignoré.

User response:

Pour plus d'informations, consultez le journal des opérations planifiées
ou le journal de la console. Relancez l'opération ultérieurement.

------------------------------------------------------------------------
ANS8011W

Session d'initiation du serveur rejetée avec l'authentification LDAP
depuis peer name.



Explanation:

Par mesure de sécurité, le client n'acceptera pas de sessions
d'initiation du serveur à partir des serveurs qui utilisent
l'authentification LDAP.

System action:

La session client-serveur n'est pas ouverte et la planification n'est
pas exécutée. Le planificateur continue d'attendre le contact d'un
serveur qui utilise l'authentification LOCAL.

User response:

Le système client est supposé accepter les événements planifiés depuis
le serveur d'incitation IBM Spectrum Protect demandez également à
l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect de configurer votre
noeud pour utiliser l'authentification LOCAL, ou n'utilisez pas les
sessions d'initiation du serveur. Si le système client n'est pas supposé
accepter les événements planifiés depuis le serveur d'incitation,
demandez à l'administrateur du serveur IBM Spectrum Protect de supprimer
le nom de poste du client de la planification sur le serveur
d'incitation.

------------------------------------------------------------------------
ANS8012E

Mémoire saturée : impossible de traiter cette option.



Explanation:

Au cours du traitement du fichier d'options du client, l'espace mémoire
du client a été saturé.

System action:

La session client est arrêtée.

User response:

Libérez de l'espace mémoire et redémarrez le client d'administration

------------------------------------------------------------------------
ANS8013I

Mot de passe de clé de chiffrement non valide



Explanation:

La clé entrée ne correspond pas à la clé utilisée pour le chiffrement du
fichier pendant la sauvegarde. Ce fichier ne peut être restauré que si
la clé appropriée est entrée.

System action:

Un message demande à l'utilisateur d'entrer le mot de passe de la clé de
chiffrement.

User response:

Entrez le mot de passe de la clé de chiffrement.

------------------------------------------------------------------------
ANS8014E

Informations insuffisantes pour la connexion à l'hôte.



Explanation:

Le fichier d'options du client et/ou la ligne de commande ne contiennent
pas toutes les informations nécessaires à la connexion au système du
serveur. Par exemple, avec TCP/IP, vous devez entrer le numéro du port
TCP et l'adresse du serveur TCP pour établir une connexion.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Déterminez quelles informations sont nécessaires pour établir une
connexion pour la méthode de communication utilisée puis entrez ces
informations dans le fichier d'options du client ou sur la ligne de
commande du client d'administration.

------------------------------------------------------------------------
ANS8015E

Fichier 'spécfich', code d'erreur code d'erreur ayant pour origine le
traitement des options.



Explanation:

La routine traitant le fichier d'options du client renvoie un code
d'erreur inconnu.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Essayez de déterminer l'erreur et corrigez-la. Si l'incident persiste,
contactez le responsable de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS8016E

Paramètre numéro de paramètre de la ligne de commande : 'paramètre' trop
long.



Explanation:

La longueur du paramètre de ligne de commande spécifié dépasse la
longueur maximale autorisée.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Relancez la commande avec un paramètre plus court.

------------------------------------------------------------------------
ANS8017E

Paramètre numéro de paramètre de la ligne de commande : 'paramètre' non
valide.



Explanation:

Le paramètre de ligne de commande indiqué n'est pas un paramètre valide
du client d'administration.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Relancez la commande avec des paramètres valides.

------------------------------------------------------------------------
ANS8018E

Commande d'administration non valide en mode Console.



Explanation:

L'option Mode Console a été spécifiée. Cependant, le client a détecté
une commande serveur sur la ligne de commande.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Relancez la commande sans commande serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS8019E

En mode traitement par lots, l'ID et le mot de passe sont obligatoires.



Explanation:

Une commande serveur a été détectée sur la ligne de commande, mais l'ID
administrateur et/ou le mot de passe ne sont pas spécifiés.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Relancez la commande en spécifiant les paramètres -ID et -PASSWORD sur
la ligne de commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS8020E

Impossible d'ouvrir le fichier de sortie 'spécfich'.



Explanation:

Impossible d'ouvrir le fichier indiqué dans l'option -OUTFILE.

System action:

Le paramètre -OUTFILE est ignoré.

User response:

Poursuivez le traitement ou quittez la session pour corriger le nom de
fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS8021E

Sortie de session en mode traitement par lots à la suite d'une erreur
dans le fichier de sortie.



Explanation:

L'ouverture du fichier indiqué dans le paramètre -OUTFILE est impossible
pour une session en mode traitement par lots.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Relancez la commande en indiquant un fichier de sortie valide ou libérez
de la place pour le fichier de sortie.

------------------------------------------------------------------------
ANS8022E

Le résultat ne sera écrit que dans stdout.



Explanation:

L'ouverture du fichier indiqué dans le paramètre -OUTFILE étant
impossible, le résultat n'est écrit que dans le flot de sortie standard.

System action:

le résultat qui aurait dû être écrit dans le fichier de sortie est écrit
dans le flot de sortie standard.

User response:

Poursuivez le traitement ou quittez la session pour corriger le nom de
fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS8023E

Impossible d'établir la session avec le serveur.



Explanation:

Le client d'administration ne peut pas démarrer une session avec le
serveur requis. Ce message suit un autre message exposant les causes de
l'erreur.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Essayez de corriger l'erreur. Si l'incident persiste, contactez le
responsable de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS8024E

Fin de macro après ligne de commande de suite.



Explanation:

Une macro contenant une ligne de suite a été exécutée, mais aucune ligne
supplémentaire n'a été trouvée dans le fichier de macros.

System action:

La commande de suite est ignorée et un code de retour d'erreur est
défini pour la macro.

User response:

Corrigez la macro erronée.

------------------------------------------------------------------------
ANS8025E

Erreur d'entrée/sortie lors de la lecture de l'entrée de la commande.



Explanation:

Le client ne peut pas lire la commande entrée au niveau du terminal.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Résolvez l'incident au niveau du terminal puis relancez la session
d'administration.

------------------------------------------------------------------------
ANS8026E

Longueur de ligne d'entrée supérieure au nombre maximal de caractères
longueur maximale. Utilisez des caractères de suite.



Explanation:

La longueur d'une ligne d'entrée est supérieure à la longueur maximale
autorisée.

System action:

La commande d'entrée est ignorée.

User response:

Relancez la commande sur plusieurs lignes eu utilisant des caractères de
suite.

------------------------------------------------------------------------
ANS8027E

Commentaire non terminé dans la commande.



Explanation:

Une commande d'entrée contient un symbole de commentaire ouvrant mais
aucun symbole de commentaire fermant.

System action:

La commande d'entrée est ignorée.

User response:

Relancez la commande avec des symboles de commentaires qui
correspondent.

------------------------------------------------------------------------
ANS8028E

Longueur de la commande supérieure au nombre de caractères maximal
longueur maximale.



Explanation:

La longueur d'une commande d'entrée est supérieure à la longueur
maximale autorisée.

System action:

La commande d'entrée est ignorée.

User response:

Relancez la commande en utilisant moins de caractères. Vous pouvez pour
cela remplacer une série de blancs par un seul.

------------------------------------------------------------------------
ANS8029E

Traitement de macro arrêté.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du traitement d'une macro car l'option
-ITEMCOMMIT n'est pas indiquée sur la ligne de commande. Le traitement
de cette macro et de toutes les macros de niveau supérieur est arrêté.

System action:

Le traitement de toutes les macros en cours est arrêté.

User response:

Indiquez l'option -ITEMCOMMIT sur la ligne de commande pour vous assurer
que le serveur valide chacune des commandes de la macro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8030E

Longueur de commande de substitution supérieure au nombre de caractères
maximal de longueur maximale.



Explanation:

Après une substitution de variable, la longueur d'une commande d'entrée
est supérieure à la longueur autorisée.

System action:

La commande d'entrée est ignorée.

User response:

Relancez la commande en utilisant moins de caractères. Vous pouvez pour
cela remplacer une série de blancs par un seul.

------------------------------------------------------------------------
ANS8031E

Nom d'une macro à exécuter manquant.



Explanation:

Une commande macro ne contenant aucun nom de macro a été détectée.

System action:

La commande est ignorée.

User response:

Relancez la commande macro avec un nom de fichier de macros.

------------------------------------------------------------------------
ANS8032E

Espace mémoire insuffisant pour traiter la macro 'spécfich'.



Explanation:

Le client ne peut pas attribuer suffisamment de mémoire pour traiter la
macro indiquée.

System action:

La macro est ignorée et une erreur renvoyée.

User response:

Libérez de l'espace mémoire pour le client et relancez la commande
macro.

------------------------------------------------------------------------
ANS8033E

L'authentificatiopn LDAP n'est pas prise en charge par le client Web.



Explanation:

L'identifiant que vous avez entré utilise une authentification LDAP.
L'authentification LDAP n'est pas prise en charge par le client Web.

System action:

La connexion a échoué.

User response:

Utilisez un identifiant avec l'authentification LOCAL.

------------------------------------------------------------------------
ANS8034E

Ce serveur ne reconnaît pas votre ID administrateur.



Explanation:

Le serveur ne reconnaît pas l'ID administrateur que vous avez saisi.

System action:

La session d'administration est arrêtée.

User response:

Assurez-vous que vous utilisez un ID administrateur enregistré par le
serveur auquel vous vous connectez.

------------------------------------------------------------------------
ANS8036E

Commande d'administration non valide en Mode Montage.



Explanation:

L'option Mode Montage a été spécifiée, mais le client a trouvé ce qui
semble être une commande serveur sur la ligne de commande.

System action:

La session du client d'administration est arrêtée.

User response:

Relancez la commande sans commande serveur.

------------------------------------------------------------------------
ANS8037E

Nom de fichier de réacheminement manquant.



Explanation:

Une commande contenant un symbole de réacheminement de sortie a été
entrée, mais sans nom de fichier de sortie.

System action:

La commande est ignorée et une erreur est renvoyée.

User response:

Relancez la commande avec un nom de fichier de sortie.

------------------------------------------------------------------------
ANS8038E

Impossible d'ouvrir le fichier 'spécfich' pour réacheminement.



Explanation:

Une commande spécifiant un fichier de réacheminement de sortie a été
entrée, mais le fichier ne peut pas être ouvert.

System action:

La commande est ignorée et une erreur est renvoyée.

User response:

Relancez la commande en indiquant un fichier de sortie valide ou libérez
de la place pour le fichier de sortie.

------------------------------------------------------------------------
ANS8041E

La connexion au serveur a été interrompue et ne peut pas être rétablie.



Explanation:

Au cours d'une session d'administration, le client a détecté une coupure
de la connexion au serveur. La tentative de rétablissement de la
communication échoue.

System action:

La session client est arrêtée.

User response:

Déterminez la cause de l'erreur, puis essayez de relancer la session
ultérieurement. Si l'incident persiste, contactez le responsable de la
maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS8045E

Erreur de communication.



Explanation:

Une erreur de communication inattendue s'est produite au cours d'une
session d'administration.

System action:

La session client est arrêtée.

User response:

Vérifiez que les communications entre le client et les serveurs sont
actives. Une panne du serveur, du processeur ou du contrôleur des
communications peut être à l'origine de cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS8046E

La connexion client au serveur s'est arrêtée en raison d'une erreur
inattendue.



Explanation:

Le journal des erreurs peut contenir d'autres messages associés à cette
erreur.

System action:

La session client est interrompue.

User response:

Contrôlez la liaison entre le client et le serveur pour garantir son
état de marche. Consultez le journal des erreurs du client pour plus de
messages concernant cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS8047E

La connexion client au serveur s'est arrêtée en raison d'un dépassement
de capacité de la mémoire tampon de communication.



Explanation:

Le journal des erreurs peut contenir d'autres messages associés à cette
erreur.

System action:

La session client est interrompue.

User response:

Relancez l'opération. Contrôlez la liaison entre le client et le serveur
pour garantir son état de marche. Consultez le journal des erreurs du
client pour plus de messages concernant cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS8048W

Avertissement ! Il est déconseillé d'effectuer la restauration d'image
du système de fichiers Linux src vers une autre destination dest car
cela peut entraîner des UUID en doublon à l'origine d'échecs de montage
après une restauration réussie.



Explanation:

La restauration d'image d'un système de fichiers Linux vers une autre
destination peut entraîner des UUID en doublon à l'origine d'échecs de
montage après une restauration réussie. Sous Linux, certains systèmes de
fichiers utilisent des UUID pour s'identifier. Si vous effectuez une
sauvegarde par image d'un volume donné et le restaurez à un emplacement
différent, vous obtenez deux volumes possédant le même UUID. Si vous
utilisez des UUID pour définir vos systèmes de fichiers dans /etc/fstab,
notez que IBM Spectrum Protect risque de ne pas réussir à monter
correctement le système de fichiers restauré. Pour éviter cette
situation, vous devez restaurer l'image à son emplacement d'origine.

System action:

Le traitement continue.

User response:

S'il n'est pas possible ou souhaitable d'éviter l'exécution d'une
restauration d'image vers une autre destination, vous devez changer
l'UUID du volume d'origine ou du volume restauré. Reportez-vous à votre
documentation Linux pour obtenir des instructions expliquant cette
procédure. Il peut également être nécessaire d'éditer manuellement votre
/etc/fstab pour permettre le montage du volume d'origine, du volume
restauré ou des deux.

------------------------------------------------------------------------
ANS8049E

Une connexion avec le serveur ne peut pas être établie en raison d'un
délai d'attente de communications.



Explanation:

Le journal des erreurs peut contenir d'autres messages associés à cette
erreur.

System action:

La session client est interrompue.

User response:

Contrôlez la liaison entre le client et le serveur pour garantir son
état de marche. Consultez le journal des erreurs du client pour plus de
messages concernant cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS8050E

Le serveur IBM Spectrum Protect n'accepte pas les sessions
d'administration sur le port client. Vous devez utiliser le numéro de
port désigné pour les sessions d'administration.



Explanation:

Le serveur IBM Spectrum Protect est configuré pour interdire les
sessions d'administration sur le port client TCP/IP. Un numéro de port
différent a été prévu pour les sessions d'administration.

System action:

La session d'administration n'est pas établie.

User response:

Utilisez l'option client TCPADMINPORT pour indiquer le numéro de port
TCP/IP utilisé par le serveur IBM Spectrum Protect lors des sessions
d'administration. Si vous ne connaissez pas le numéro de port correct,
contactez l'administrateur de votre serveur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS8052E

Impossible de déchiffrer le fichier 'nom d'espace fichierschemin
d'accèsnom de fichier'....Essayez de restaurer ce fichier
individuellement.



Explanation:

Le fichier n'a pas pu être déchiffré ni restauré.

System action:

Le fichier n'est pas restauré.

User response:

Restaurez le fichier séparément.

------------------------------------------------------------------------
ANS8053E

Le réseau est inaccessible.



Explanation:

Le journal des erreurs peut contenir d'autres messages associés à cette
erreur.

System action:

La session client est interrompue.

User response:

Contrôlez la liaison entre le client et le serveur pour garantir son
état de marche. Recherchez dans le journal des erreurs du client
d'autres messages concernant cette erreur. Faites une nouvelle
tentative.

------------------------------------------------------------------------
ANS8054E

Mémoire insuffisante pour effectuer l'opération.



Explanation:

L'espace mémoire disponible sur serveur est insuffisant.

System action:

La session client est arrêtée.

User response:

Relancez la session d'administration. Si l'incident persiste, contactez
le responsable de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS8055E

Les ressources du serveur sont insuffisantes pour que l'opération puisse
être effectuée.



Explanation:

Les ressources du serveur sont épuisées. Un manque de mémoire ou une
condition d'erreur empêche toute nouvelle activité. Le journal des
erreurs du serveur contient peut-être des informations complémentaires
sur cet incident.

System action:

La session client est arrêtée.

User response:

L'administrateur IBM Spectrum Protect doit consulter le journal
d'activité du serveur pour déterminer la cause de l'incident. Renouvelez
l'opération lorsque la charge du serveur sera moins lourde.

------------------------------------------------------------------------
ANS8056E

Votre ID administrateur est verrouillé.



Explanation:

L'ID administrateur entré a été verrouillé par un administrateur système
et ne peut pas être utilisé.

System action:

La session client est arrêtée.

User response:

Demandez à l'administrateur système de déverrouiller votre ID.

------------------------------------------------------------------------
ANS8057E

Les fichiers de langue demandés ne sont pas disponibles.



Explanation:

Le référentiel NLS de la langue indiquée n'est pas disponible.

System action:

La session client est arrêtée.

User response:

Utilisez une autre langue ou procurez-vous une copie du référentiel NLS
de la langue désirée.

------------------------------------------------------------------------
ANS8058E

Le chemin spécifié correspond à un sous-volume Linux Btrfs et n'est pas
valide pour la sauvegarde d'image.



Explanation:

Les sous-volumes Linux Btrfs ne sont pas pris en charge pour la
sauvegarde d'image.

System action:

L'opération de sauvegarde d'image n'est pas effectuée.

User response:

Relancez l'opération en utilisant un système de fichiers Linux Btrfs
valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS8060E

Erreur lors de la validation du fichier "VHDX file name".



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas localiser le fichier ou le format du
fichier n'est pas valide.

System action:

L'opération de sauvegarde ne démarre pas.

User response:

Réessayez l'opération. Si le problème persiste, consultez le journal
d'erreurs pour identifier des informations pouvant vous aider à résoudre
ce problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS8061E

Session refusée : Le serveur ne permet pas l'ouverture de session en
tant que client d'administration disposant d'un unicode



Explanation:

Le client d'administration ne peut pas établir une connexion au serveur
car l'unicode provoque une incompatibilité entre le client et le
serveur.

System action:

La session client est arrêtée.

User response:

Enregistrez un nouvel administrateur à partir d'un autre client
d'administration ou de la console serveur, puis ouvrez une session en
utilisant le nouvel ID administrateur.

------------------------------------------------------------------------
ANS8062E

La communication Client-to-Client n'est pas autorisée lorsque la
fonction d'authentification du serveur IBM Spectrum Protect est
désactivée.



Explanation:

La communication Client-to-Client requiert l'activation de
l'authentification IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Activez l'authentification du serveur IBM Spectrum Protect à l'aide de
la commande Set AUthentication ON.

------------------------------------------------------------------------
ANS8063E

L'accepteur client IBM Spectrum Protect distant associé au noeud 'nom'
n'est pas parvenu à s'authentifier auprès du serveur IBM Spectrum
Protect.



Explanation:

Certaines opérations IBM Spectrum Protect Client exigent que le client
de sauvegarde-archivage contacte des clients sur des machines distantes.
La machine distante en question ne peut pas s'authentifier auprès du
serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Sur la machine distante, créez un nouveau mot de passe IBM Spectrum
Protect pour l'accepteur client ou vérifiez que le mot de passe en cours
est toujours valide avant de renouveler l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS8064E

Expiration du délai d'attente de communication. Relancez la commande.



Explanation:

La connexion au serveur est arrêtée suite à l'expiration du délai
d'attente de communication.

System action:

Le serveur ne traite pas la commande.

User response:

Relancez la commande. Augmentez les valeurs des options IDLETIMEOUT et
COMMTIMEOUT dans le fichier d'options du serveur, si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS8103W

Une commande a échoué. commande : commande IBM Spectrum Protect nom de
fonction : nom-fonction sortie d'erreur : sortie-erreur code retour :
code retour IBM Spectrum Protect fichier : nom-fichier (numéro-ligne)



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect a appelé un programme externe qui a
échoué.

System action:

Selon les circonstances, il est possible que cet échec empêche la
poursuite du traitement.

User response:

Consultez les informations supplémentaires dans le journal des erreurs.
Utilisez les informations fournies dans ce message pour identifier et
résoudre les problèmes ou lors d'un entretien avec le support IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS8104W

Impossible de déterminer l'état EFS du système de fichiers
'nom_système_fichiers', errno='numéro_erreur', les données sont traitées
normalement.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas déterminer l'état EFS sur le système de
fichiers indiqué. Aucun traitement EFS spécifique ne sera effectué pour
les fichiers de ce système de fichiers. Si EFS est activé sur le système
de fichiers, tous les fichiers accessibles sont sauvegardés sous forme
de texte en clair.

System action:

Le système de fichiers sera traité comme un système de fichiers
standard.

User response:

Pour déterminer la cause de l'erreur signalée dans le message, contactez
votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS8105W

Impossible de supprimer l'image instantanée du volume nom-espacefichier.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect n'a pas pu supprimer l'image instantanée
utilisée pour la sauvegarde par image.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Consultez les informations supplémentaires dans le journal des erreurs.
Utilisez la commande lvdisplay pour afficher les images instantanées
actives et la commande lvremove pour supprimer manuellement l'image
instantanée.

------------------------------------------------------------------------
ANS8106E

La prise en charge de plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect est
activée sur ce noeud. Le nom du serveur doit être spécifiée pour cette
commande.



Explanation:

Lorsqu'un noeud est activé pour prendre en charge plusieurs serveurs IBM
Spectrum Protect, la commande doit indiquer un nom de serveur IBM
Spectrum Protect valide.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Indiquez un nom de serveur valide pour cette commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS8107I

La valeur de l'option -server='valeur option' est ignorée. La
synchronisation continuera avec le serveur par défaut default-server.



Explanation:

L'option -server est valide uniquement dans un environnement
multiserveur et ne doit être utilisée qu'avec le mode de synchronisation
de vérification orpheline bidirectionnelle.

System action:

Le traitement continue.

User response:

N'utilisez l'option -server qu'avec le mode de synchronisation de
vérification orpheline bidirectionnelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS8201E

Les sauvegardes incrémentielles Windows Hyper-V nécessitent Windows 2012
ou version ultérieure. Sous Windows Server 2016 ou version ultérieure,
la version de machine virtuelle doit être supérieure à 5.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut effectuer des sauvegardes incrémentielles
de machines Windows Hyper-V que sur un système Windows Server 2012 ou
version ultérieure. Sur un système Windows Server 2016 ou version
ultérieure, la version de machine virtuelle doit être supérieure à 5.

System action:

L'opération de sauvegarde incrémentielle a été arrêtée.

User response:

Pour accéder aux sauvegardes incrémentielles pour Windows Hyper-V,
mettez à niveau le système d'exploitation vers Windows Server 2012 ou
version ultérieure. Sous Windows Server 2016 ou version ultérieure, la
version de machine virtuelle doit être supérieure à 5 afin de prendre en
charge Microsoft Hyper-V Resilient Change Tracking (RCT).

------------------------------------------------------------------------
ANS8503I

Il n'existe aucune option correspondant au modèle 'modèle'.



Explanation:

Vous avez indiqué un modèle qui ne correspond au nom d'aucune option
prise en charge.

System action:

Ce message est la seule réponse à votre interrogation.

User response:

N'indiquez pas de modèle ou entrez-en un autre pour afficher toutes les
options.

------------------------------------------------------------------------
ANS8563E

Le mode de rappel a une valeur non valide : valeurnonvalide.



Explanation:

Le mode de rappel que vous tentez d'activer sur le système n'existe pas.

System action:

Aucun.

User response:

Vérifiez la valeur de l'option de rappel.

------------------------------------------------------------------------
ANS8565W

NomProgramme : liste des ID de rappel introuvables dans la file
d'attente. Ces rappels sont déjà terminés :



Explanation:

Le programme ne peut pas trouver les ID de rappel et n'arrive pas à
supprimer ces processus.

System action:

Aucun.

User response:

Vérifiez que ces ID de rappel existent et qu'ils sont corrects.

------------------------------------------------------------------------
ANS8778E

Un programme de navigateur est introuvable ou ne peut pas être démarré.
Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la commande.commande
Vérifiez qu'un navigateur est installé et fonctionne correctement sur
votre machine locale.



Explanation:

Un programme de navigateur est introuvable, il est par conséquent
impossible d'accéder au site Web ou à la documentation en ligne de IBM
Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect continue à traiter les demandes des utilisateurs.

User response:

Pour la plateforme Windows, le navigateur par défaut est utilisé.
Vérifiez qu'un navigateur est installé sur votre machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS8779E

Un programme de navigateur est introuvable ou ne peut pas être démarré.
Un des navigateurs suivants est nécessaire : liste-navigateurs Vérifiez
qu'un de ces navigateurs est installé et fonctionne correctement sur
votre machine en local.



Explanation:

Un programme de navigateur est introuvable, il est par conséquent
impossible d'accéder au site Web ou à la documentation en ligne de IBM
Spectrum Protect.

System action:

IBM Spectrum Protect continue à traiter les demandes des utilisateurs.

User response:

Pour les plateformes UNIX, la liste des navigateurs pris en charge est
disponible dans le fichier README. Installez l'un des navigateurs
spécifiés pour accéder au site Web et à la documentation en ligne de IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS8780E

Impossible de trouver ou de démarrer le navigateur. Pour plus
d'informations, voir le fichier "nom de fichier" situé sur votre
machine.



Explanation:

Un navigateur est introuvable : impossible d'accéder au site Web ou à la
documentation en ligne.

System action:

IBM Spectrum Protect continue de traiter les requêtes des utilisateurs.

User response:

Installez un navigateur pour accéder au site Web ou à la documentation
en ligne.

------------------------------------------------------------------------
ANS8809E

Le chemin LD_LIBRARY_PATH n'est pas défini ou il n'est pas correctement
défini. Vérifiez que la variable d'environnement LD_LIBRARY_PATH
contient le répertoire d'installation path name.



Explanation:

Le chemin LD_LIBRARY_PATH doit être défini et doit contenir le chemin du
répertoire d'installation.

System action:

L'opération de sauvegarde ou de restauration de VMware échoue.

User response:

Définissez le chemin LD_LIBRARY_PATH et assurez-vous qu'il contient le
répertoire d'installation du client de sauvegarde/archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS8810E

Le chemin LD_LIBRARY_PATH n'est pas défini ou il n'est pas correctement
défini. Vérifiez que la variable d'environnement LD_LIBRARY_PATH
contient le répertoire d'installation.



Explanation:

Le chemin LD_LIBRARY_PATH doit être défini et doit contenir le chemin du
répertoire d'installation.

System action:

L'opération de sauvegarde ou de restauration de VMware échoue.

User response:

Définissez le chemin LD_LIBRARY_PATH et assurez-vous qu'il contient le
répertoire d'installation du client de sauvegarde/archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS8811E

Les opérations VMware ne peuvent pas être exécutées lorsque le produit
de plug-in matériel TIVsm-BAhdw est installé et chargé. Désinstallez le
produit matériel TIVsm-BAhdw ou définissez l'option DONTLOAD PIHDW dans
le fichier d'options de sorte à empêcher le plug-in matériel d'être
chargé.



Explanation:

Les opérations VMware sont incompatibles avec les bibliothèques de
produits du plug-in matériel.

System action:

L'opération de sauvegarde ou de restauration de VMware échoue.

User response:

Désinstallez le produit matériel TIVsm-BAhdw ou définissez l'option
DONTLOAD PIHDW de sorte à empêcher le plug-in matériel d'être chargé.

------------------------------------------------------------------------
ANS8818E

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'application de vos
modifications. Vos modifications n'ont pas été prises en compte par le
système. Contactez l'administrateur système.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'application de vos
modifications.

System action:

Les modifications de l'utilisateur n'ont pas été appliquées.

User response:

Contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS8819E

Les indicateurs de suivi ci-dessous sont incorrects : liste des
indicateurs de suivi. Vous devez les corriger avant de continuer.



Explanation:

Un ou plusieurs indicateurs de suivi sont incorrects.

System action:

Demande à l'utilisateur de corriger les indicateurs de suivi.

User response:

Corrigez les indicateurs de suivi erronés.

------------------------------------------------------------------------
ANS8830W

Différentes strophes de nom de serveur (HSM-stanza et BA-stanza) pour
système de fichiers file-system-name pour la gestion d'espace et les
opérations de sauvegarde-archivage.



Explanation:

Les strophes du nom de serveur que vous avez spécifiées pour le client
de gestion d'espace (HSM) et le client de sauvegarde-archivage (BA) sont
différentes. Les fonctions de sauvegarde en ligne et de restauration de
module de remplacement ne sont pas disponibles pour le système de
fichiers.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Si vous souhaitez autoriser la sauvegarde en ligne et la restauration de
module de remplacement pour le système de fichiers, les options
MIGRATESERVER et DEFAULTSERVER doivent indiquer la même strophe
SERVERNAME dans dsm.sys. Vous pourrez également choisir de fournir un
nom de strophe de serveur à l'aide de l'option SERVERNAME dans dsm.opt
ou sur la ligne de commande. Dans les deux cas, le nom de strophe doit
correspondre au nom de la strophe spécifié dans l'option MIGRATESERVER.

------------------------------------------------------------------------
ANS8939E

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative de filtrage de
l'arborescence des répertoires. rc=code retour



Explanation:

Le filtre n'a pas été appliqué à l'arborescence des répertoires.

System action:

L'arborescence des répertoires n'est pas filtrée.

User response:

Pour plus d'informations, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS8946E

L'appel RPC a échoué.



Explanation:

Impossible de se connecter au démon de rappel du récepteur.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Le système ne fonctionne pas correctement ou les démons de rappel n'ont
pas été démarrés.

------------------------------------------------------------------------
ANS8956E

Le port port spécifié par l'option HSMRPCPORT est déjà utilisé



Explanation:

Le port spécifié par l'option HSMRPCPORT est utilisé par un autre
processus.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Mettez à jour l'option HSMRPCPORT avec un nouveau numéro de port
disponible et redémarrez les démons HSM

------------------------------------------------------------------------
ANS8957E

Le démarrage du processus du serveur RPC a échoué



Explanation:

dsmrecalld ne peut pas démarrer le serveur RPC.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Consultez les détails de l'erreur dans le journal système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9005W

nom programme : valeur 'nom paramètre' non valide : valeur (doit être
comprise entre [valeur minimale et valeur maximale]).



Explanation:

Le programme a trouvé un paramètre non valide dans la configuration de
gestion d'espace d'un système de fichiers.

System action:

La valeur du paramètre a été rejetée.

User response:

Si vous tentez de définir manuellement la valeur indiquée, choisissez
plutôt une valeur comprise dans l'intervalle spécifié. Si la valeur est
lue à partir d'un fichier de configuration de gestion d'espace d'un
système de fichiers (situé dans [fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml), éditez
le fichier en conséquence. Le nom du système de fichiers peut être
déterminé à partir d'un prochain message d'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS9007W

nom programme : valeur 'nom paramètre' non valide : valeur (doit être
comprise entre [valeur minimale et valeur maximale]).



Explanation:

Le programme a trouvé un paramètre non valide dans la configuration de
gestion d'espace d'un système de fichiers.

System action:

La valeur du paramètre a été rejetée.

User response:

Si vous tentez de définir manuellement la valeur indiquée, choisissez
plutôt une valeur comprise dans l'intervalle spécifié. Si la valeur est
lue à partir d'un fichier de configuration de gestion d'espace d'un
système de fichiers (situé dans [fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml), éditez
le fichier en conséquence. Le nom du système de fichiers peut être
déterminé à partir d'un prochain message d'erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS9008W

La compression est activée. Le mode de rappel pour le fichier
nom-fichier ne peut pas être défini sur Partiel.



Explanation:

IBM Spectrum Protect peut uniquement définir les attributs de fichier
sur un fichier migré non compressé. Ce fichier a été migré alors que la
compression était activée.

System action:

IBM Spectrum Protect ne définit pas les attributs de fichier.

User response:

Rappelez le fichier pour indiquer que la compression est désactivée et
migrer de nouveau le fichier. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9009E

nom programme : a trouvé une configuration de gestion d'espace non
valide pour 'système de fichiers'.



Explanation:

Le programme a trouvé une configuration de gestion d'espace non valide
pour le système de fichiers donné.

System action:

La configuration de gestion d'espace a été rejetée pour le système de
fichiers donné. Lors de la mise à jour d'une configuration existante,
les configurations non valides à définir sont ignorées. Lorsqu'un
fichier de configuration permanent n'est pas valide, le système de
fichiers semble ne pas avoir la gestion d'espace activée.

User response:

Si vous tentez de mettre à jour manuellement la gestion d'espace pour ce
système de fichiers, entrez plutôt une configuration valide. Si le
fichier de configuration permanent n'est pas valide, éditez le fichier
en conséquence. Sinon, vous pouvez explicitement ajouter la gestion
d'espace (ce qui supprimera ou écrasera la configuration existante).
Pour cette raison, la configuration peut être déterminée à partir du
message d'erreur précédent. Le fichier de configuration de gestion
d'espace du système de fichiers se trouve dans
'filesystem'/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml.

------------------------------------------------------------------------
ANS9010E

nom programme : n'a pas pu analyser le fichier de configuration de
gestion d'espace 'fichier de configuration' pour système de fichiers.



Explanation:

Le fichier de configuration de gestion d'espace pour le système de
fichiers donné est présent mais son contenu semble être dans un format
non valide.

System action:

La configuration a été rejetée. Le système de fichiers semble ne pas
avoir la gestion d'espace activée.

User response:

Vérifiez le fichier de configuration de gestion d'espace donné. Il doit
contenir un document XML syntaxiquement correct avec un élément
principal nommé 'HsmFsConfig'. Pour créer un nouveau fichier de
configuration, vous pouvez simplement ajouter la gestion d'espace à ce
système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9011E

nom programme : n'a pas pu écrire dans le fichier de configuration de
gestion d'espace 'fichier de configuration' pour système de fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu écrire sur et enregistrer le fichier de
configuration de gestion d'espace pour le système de fichiers donné.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas enregistré les informations de
configuration de gestion de l'espace. Si vous avez tenté d'ajouter la
gestion d'espace pour ce système de fichiers, l'opération a échoué. Si
vous avez tenté de mettre à jour la configuration de gestion de
l'espace, l'opération a échoué. Si un fichier de configuration existant
dans un ancien format a été lu avec succès mais n'a pas pu être converti
au format XML, la gestion d'espace sera active pour ce système de
fichiers avec la configuration de l'ancien fichier.

User response:

Déterminez s'il existe une raison pour laquelle le fichier donné ne peut
pas être lu.

------------------------------------------------------------------------
ANS9012E

programme d'erreur : le commande doit être exécutée par le
superutilisateur.



Explanation:

IBM Spectrum Protect exige que cette opération soit effectuée par le
superutilisateur.

System action:

IBM Spectrum Protect interrompt l'opération.

User response:

Connectez-vous en tant que superutilisateur, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9016E

Impossible d'obtenir l'état de migration de gestion de l'espace pour
chemin.



Explanation:

Une erreur s'est produite pendant une tentative d'accès à l'état de
migration de gestion de l'espace. Les droits d'accès du fichier d'état
ne sont pas corrects ou ce fichier est endommagé.

System action:

IBM Spectrum Protect interrompt l'opération.

User response:

Le superutilisateur doit vérifier les droits d'accès du fichier d'état;
vous pouvez également contacter le responsable de la maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS9017W

programme d'erreur : le nombre minimal de démons de rappel
min-dsmrecalld ne peut pas être supérieur au nombre maximal de démons de
rappel max-dsmrecalld; dont la valeur minimale par défaut est
min-dsmrecalld et la valeur maximale par défaut est max-dsmrecalld .



Explanation:

Un nombre minimal de démons de rappel supérieur au nombre maximal de
démons de rappel a été entré.

System action:

IBM Spectrum Protect utilise les valeurs par défaut plutôt que les
valeurs indiquées dans le fichier d'options système client (dsm.sys).

User response:

Corrigez les options MINRECALLDAEMONS et MAXRECALLDAEMONS dans le
fichier d'options système client, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9020E

Impossible d'établir une session avec un serveur ou un agent client IBM
Spectrum Protect. Code retour : erreur-tsm.



Explanation:

Un problème a empêché le client d'établir une connexion avec le serveur
IBM Spectrum Protect. Aucun détail supplémentaire n'est disponible pour
être inclus dans ce message. Toutefois, il se peut que d'autres messages
figurent dans le journal des erreurs IBM Spectrum Protect.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Recherchez les autres messages dans le journal des erreurs.
Reportez-vous à ces messages pour résoudre les problèmes signalés. Le
code d'erreur IBM Spectrum Protect -50 indique un incident de
communication. Cette erreur est généralement causée par un problème de
configuration du port ou de l'adresse TCP/IP du serveur. Vérifiez la
configuration et assurez-vous que le réseau du système client est
connecté. Vérifiez qu'un pare-feu n'empêche pas l'accès au serveur IBM
Spectrum Protect. Enfin, vérifiez que le serveur IBM Spectrum Protect
est en cours d'exécution et accepte les connexions sur le port prévu.

------------------------------------------------------------------------
ANS9021E

programme d'erreur : un démon de rappel inconnu (processus ) a été
interrompu de façon anormale, état : état.



Explanation:

Un démon de rappel prend fin de façon anormale.

System action:

IBM Spectrum Protect interrompt l'opération.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, envoyez le fichier
principal au service d'assistance technique IBM à des fins d'analyse.

------------------------------------------------------------------------
ANS9022E

programme d'erreur Le démon de rappel (pid ID processus) s'est terminé
anormalement, état : état.



Explanation:

Un démon de rappel a pris fin de façon anormale.

System action:

L'opération n'a pas été effectuée.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, envoyez le fichier
principal au service d'assistance technique IBM à des fins d'analyse.

------------------------------------------------------------------------
ANS9024E

A compter de cette version, le traitement des candidats est effectué en
interne par le démon du moniteur IBM Spectrum Protect. -c n'est plus une
option valable pour dsmreconcile.



Explanation:

Les options de la ligne de commande -c et -Candidates ne sont plus
valables pour dsmreconcile étant donné que le traitement des candidats
est pris en charge par dsmmonitord.

System action:

IBM Spectrum Protect a détecté une option incorrecte. Sortie de
dsmreconcile.

User response:

N'utilisez plus les options -c et -Candidates avec dsmreconcile.

------------------------------------------------------------------------
ANS9025E

La version du module d'extension de Data Protection for Websphere et la
version client de sauvegarde/archivage ne correspondent pas. Vous devez
mettre à niveau le module d'extension de Data Protection for Websphere.



Explanation:

La version du module d'extension de Data Protection for WebSphere est
inférieure à celle du client de sauvegarde/archivage.

System action:

Aucune

User response:

Mettez à niveau l'édition et la version de Data Protection for
WebSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS9028E

nom programme : n'a pas pu acquérir un verrou pour système de fichiers.



Explanation:

Avant de modifier un fichier de configuration de gestion d'espace, il
est nécessaire de verrouiller le fichier afin d'éviter tout accès
simultané. Si l'acquisition du verrou échoue, c'est qu'il y a eu un
accès simultané.

System action:

L'action a été annulée.

User response:

Relancez la même demande ou déterminez le processus de verrouillage.

------------------------------------------------------------------------
ANS9029E

Le serveur WebSphere est actif pendant la restauration, alors qu'il
devrait être inactif lors de cette opération. Arrêtez le serveur
WebSphere et relancez l'opération de restauration.



Explanation:

Le serveur WebSphere doit être arrêté pendant la restauration.

System action:

L'opération de restauration a échoué.

User response:

Arrêtez le serveur WebSphere et relancez l'opération de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9030W

Impossible d'appliquer des attributs incompatibles au fichier
nom-fichier.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas appliquer les attributs demandés au
fichier car ils sont incompatibles entre eux.

System action:

IBM Spectrum Protect n'appliquer pas les attributs de fichier.

User response:

Renouvelez l'opération avec des attributs compatibles entre eux. Cette
erreur apparaît également si vous tentez d'appliquer le mode de rappel
partiel à un fichier exécutable.

------------------------------------------------------------------------
ANS9031W

Le fichier nom de fichier n'est pas un fichier migré.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut définir des attributs que pour un fichier
migré. Ce fichier n'a pas été migré.

System action:

IBM Spectrum Protect ne définit pas les attributs de fichiers.

User response:

Faites migrer ce fichier, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9032W

Le fichier nom-fichier n'est pas un système de fichiers géré par HSM.



Explanation:

IBM Spectrum Protect détecte que le fichier ne se trouve pas dans un
système de fichiers géré par HSM et il ne peut pas effectuer l'opération
demandée.

System action:

IBM Spectrum Protect ne définit pas les attributs de fichier.

User response:

Ajoutez la gestion de l'espace au système de fichiers, migrez le fichier
et faites une nouvelle tentative.

------------------------------------------------------------------------
ANS9034E

Impossible de terminer la restauration en raison d'une modification de
l'environnement d'origine de WebSphere.



Explanation:

Les données doivent être restaurées dans le même environnement que celui
de la sauvegarde. Celui-ci comporte des informations relatives au nom de
la cellule, au nom du poste et au répertoire d'installation de
WebSphere.

System action:

L'opération de restauration n'a pas été effectuée.

User response:

Exécutez la procédure de restauration décrite dans le documentDP for
WebSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS9036W

nom-programme : il manque le(s) fichier(s) migré(s) sur le serveur pour
nombre fichier(s) de raccord. Consultez 'spéc-fichier' pour connaître
les noms de fichier.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas trouver le(s) fichier(s) migré(s) sur
le serveur.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Consultez le chemin indiqué dans le message pour obtenir le nom du
fichier. Vérifiez également que vous travaillez avec le bon serveur pour
ce fichier.

------------------------------------------------------------------------
ANS9050I

nom_programme : une ou plusieurs options spécifiées ne sont pas valides.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Les options spécifiées ne sont pas valides. Aucune
option n'a été modifiée.

System action:

Le traitement continue sans changement d'options.

User response:

Vérifiez les options indiquées et corrigez les options de ligne de
commande pour la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS9051I

nom-programme : la modification des options a abouti.



Explanation:

La mise à jour des options IBM Spectrum Protect a abouti.

System action:

Le traitement continue avec le changement d'options.

User response:

Poursuivez le traitement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9054E

Le module d'extension est introuvable.



Explanation:

Aucune.

System action:

Aucune

User response:

Lancez "dsmc show plugins" à l'invite de commande pour connaître les
modules d'extension disponibles sur le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9057W

erreur-programme : impossible d'obtenir les informations d'espace pour
système-fichiers : erreur.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas obtenir les informations sur l'espace
pour le système de fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vérifiez que la gestion d'espace a été ajoutée au système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9059E

programme d'erreur : le processus ne peut pas être détaché pour devenir
un démon.



Explanation:

IBM Spectrum Protect le processus ne peut se détacher pour devenir un
démon.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut lancer le démon. IBM Spectrum Protect
s'arrête.

User response:

Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9060W

programme d'erreur : impossible d'obtenir et d'augmenter le nombre de
fichiers ouverts.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas obtenir le nombre maximal de fichiers
ouverts ou ne peut l'augmenter.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut accroître le nombre de fichier ouverts et
n'a pas pu terminer l'opération.

User response:

Libérez de l'espace pour les fichiers en mettant fin à certains
processus ou en supprimant quelques fichiers, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9062E

Le fichier "nom de fichier" a été modifié pendant la sauvegarde.



Explanation:

Un fichier a été modifié pendant la sauvegarde. Consultez le journal des
erreurs dsmerror.log pour obtenir la liste des fichiers modifiés.

System action:

Echec de la sauvegarde.

User response:

Relancez l'opération de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9063E

programme d'erreur : le système de fichiers système de fichiers n'a plus
d'i-nodes.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas obtenir d'espace pour le système de
fichiers car il n'a plus d'i-nodes.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas obtenir d'espace via la migration.

User response:

Supprimez certains fichiers pour libérer des i-nodes, puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9064E

programme d'erreur : duplication d'un nouveau processus : erreur.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas dupliquer un nouveau processus. Si la
référence du message, pour votre système d'exploitation, est EAGAIN, la
limite du nombre de processus exécutés sur le système ou d'un
utilisateur a été dépassée, ou encore le système ne dispose pas des
ressources nécessaires à la création d'un autre processus. Si cette
référence est ENOMEM, cela signifie que la mémoire est insuffisante pour
la création du processus.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas exécuter l'opération demandée.

User response:

En fonction du code d'erreur, allouez une quantité supplémentaire de
mémoire virtuelle (fichier d'échange) ou augmentez la limite de
processus applicable au système d'exploitation. Ensuite, redémarrez les
démons HSM ou relancez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9065E

Le fichier "nom de fichier" ou "nom-fichier2" a été ajouté ou supprimé
pendant la sauvegarde.



Explanation:

Un fichier a été ajouté ou supprimé pendant la sauvegarde.

System action:

Echec de la sauvegarde.

User response:

Relancez l'opération de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9067W

programme d'erreur : erreur pendant la mise à jour du fichier
dsmmigfstab de système de fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une erreur pendant la mise à jour du
fichier dsmmigfstab de ce système de fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect ne met pas à jour le fichier dsmmigfstab.

User response:

Reportez-vous au message d'erreur précédent et corrigez l'erreur si
possible. Relancez ensuite l'opération. Si l'erreur persiste, contactez
l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9068I

nom-programme : fichier dsmmigfstab mis à jour pour le système de
fichiers système-fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a mis à jour le fichier dsmmigfstab avec succès
pour le système de fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9069I

nom-programme : tous les systèmes de fichiers sont réactivés à leur état
précédent.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a réactivé tous les systèmes de fichiers gérés par
HSM à leurs états précédents avant la désactivation générale.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9070I

nom-programme : la gestion d'espace est désormais désactivée pour tous
les systèmes de fichiers HSM.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a désactivé la gestion d'espace pour tous les
systèmes de fichiers répertoriés dans le fichier dsmmigfstab.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9071W

nom programme : erreur lors de la réactivation de la gestion de l'espace
pour tous les systèmes de fichiers HSM.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une erreur lors de la réactivation de la
gestion de l'espace.

System action:

IBM Spectrum Protect ne réactive pas la gestion de l'espace pour les
systèmes de fichiers HSM.

User response:

Vérifiez que la gestion de l'espace et correctement installée, puis
relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9072W

programme d'erreur : erreur pendant la désactivation de la gestion de
l'espace pour tous les systèmes de fichiers FSM.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une erreur pendant la tentative de
désactivation de la gestion de l'espace.

System action:

IBM Spectrum Protect ne désactive pas la gestion de l'espace pour les
systèmes de fichiers FSM.

User response:

Assurez-vous que la gestion de l'espace est installée correctement, puis
relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9073W

nom de programme : erreur pendant la désactivation de la gestion de
l'espace pour le système de fichiers système de fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une erreur pendant la tentative de
désactivation du système de fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect ne désactive pas la gestion de l'espace pour le
système de fichiers.

User response:

Assurez-vous que la gestion de l'espace est installée correctement, puis
relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9074I

nom-programme : les fonctions de gestion d'espace ont été désactivées
localement pour le système de fichiers système-fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a localement désactivé des fonctions de gestion
d'espace telles que la migration, le rappel ou la synchronisation pour
le système de fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9075W

nom de programme : erreur pendant la réactivation de la gestion de
l'espace pour le système de fichiers système de fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une erreur pendant la tentative de
réactivation de la gestion de l'espace pour le système de fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect ne réactive pas la gestion de l'espace pour le
système de fichiers.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers est monté et que HSM est activé sur
ce système de fichiers. Relancez ensuite l'opération. Si l'incident
persiste, contactez le service d'assistance technique IBM. Indiquez les
systèmes de fichiers figurant dans le chemin /etc/filesystems (ou tout
fichier équivalent), ainsi que le résultat des commandes mount et dsmdf.

------------------------------------------------------------------------
ANS9076I

nom-programme : les fonctions de gestion d'espace ont été réactivées
localement pour le système de fichiers système-fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a localement réactivé des fonctions de gestion
d'espace telles que la migration, le rappel ou la synchronisation pour
le système de fichiers. Veuillez noter, cependant, que la gestion
d'espace peut toujours être globalement désactivée.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9077I

nom-programme : gestion d'espace supprimée depuis le système de fichiers
système-fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a supprimé la gestion d'espace. Le système de
fichiers est désormais un système de fichiers natif.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9078W

La gestion de l'espace n'est pas supprimée du système de fichiers
système de fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu supprimer la gestion de l'espace de ce
système de fichiers. Causes probables :

   L'extension de noyau est de niveau inférieur.
   Le programme est de niveau inférieur.
   L'espace disque est insuffisant.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut exécuter l'opération requise.

User response:

Reportez-vous au message d'erreur précédent, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9079W

nom de programme : aucun fichier migré ne correspond aux critères de
recherche.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a trouvé aucun fichier migré correspondant aux
critères de recherche.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas exécuter l'opération demandée.

User response:

Relancez l'opération avec des critères de recherche différents.

------------------------------------------------------------------------
ANS9080E

nom-programme : L'espace est insuffisant dans le système de fichiers ou
le pool de stockage pour rappeler tous les fichiers migrés.



Explanation:

IBM Spectrum Protect détecte que l'espace est insuffisant dans le
système de fichiers pour supporter tous les fichiers migrés, s'ils sont
tous rappelés. Si vous utilisez des pools de stockage GPFS, chaque pool
doit avoir suffisamment d'espace pour rappeler ses fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect ne tente pas de rappeler tous les fichiers migrés.

User response:

Libérez de l'espace dans le système de fichiers en augmentant sa taille
ou en supprimant certains fichiers. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9081W

nom de programme : un ou plusieurs fichiers raccord orphelins ont été
détectés dans le système de fichiers système de fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté un ou plusieurs fichiers raccord
orphelins. Le serveur de migration a été modifié dans le fichiers
d'options du système client après la migration du fichier ou la base de
données du serveur de migration est endommagée.

System action:

IBM Spectrum Protect n'essaie pas de supprimer la gestion de l'espace du
système de fichiers.

User response:

Déterminez la raison de l'existence des fichiers raccord orphelins.
Sélectionnez le serveur de migration correct, puis rappelez les fichiers
transférés. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9082W

nom-programme : erreur rencontré lors de la réconciliation du système de
fichiers système-fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur en effectuant la
réconciliation sur le système de fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Consultez les autres messages affichés ou les messages contenus dans le
journal pour résoudre le problème. Renouvelez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9083W

nom-programme : impossible de désactiver la gestion d'espace sur le
système de fichiers système-fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas désactiver la gestion d'espace sur le
système de fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Corrigez l'erreur et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9084E

nom programme : le système de fichiers n'est pas géré ou n'est pas géré
localement par la gestion de l'espace.



Explanation:

Le fichier dsmmigfstab ne contient pas d'entrée pour le système de
fichiers, ou le système de fichiers est géré par un autre noeud.

System action:

IBM Spectrum Protect n'exécutera pas de fonctions de gestion d'espace
sur le système de fichiers.

User response:

Ajoutez la gestion de l'espace au système de fichiers, si nécessaire,
puis relancez l'opération. Si le système de fichiers n'est pas géré
localement, relancez l'opération sur le noeud qui gère le système de
fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9085E

nom programme : le système de fichiers système de fichiers n'est pas
géré par la gestion d'espace.



Explanation:

Le fichier dsmmigfstab ne contient pas d'entrée pour le système de
fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect n'exécutera pas de fonctions de gestion de l'espace
sur le système de fichiers.

User response:

Ajoutez la gestion de l'espace au système de fichiers, si nécessaire,
puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9086E

nom-programme : Une erreur DMAPI s'est produite lors de l'ajout de
gestion de l'espace au système de fichiers système-fichiers. Il est
possible que DMAPI soit désactivé sur ce système de fichiers. Le système
définit le code d'erreur : errno = valeur-no_err



Explanation:

IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur et ne peut pas procéder à
l'ajout de gestion de l'espace dans le système de fichiers.

System action:

La gestion de l'espace ne peut pas être ajoutée au système de fichiers.

User response:

Vérifiez que DMAPI est activé pour ce système de fichiers et renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9087I

La gestion d'espace est ajoutée avec succès au système de fichiers
système-fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a ajouté la gestion d'espace au système de fichiers
et contrôlera désormais son utilisation de l'espace. Vous pouvez aussi
effectuer d'autres opérations de gestion d'espace sur ce système de
fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9088W

nom programme : la gestion d'espace est déjà active pour le système de
fichiers système de fichiers.



Explanation:

Ce message apparaît lors de la tentative d'ajout de gestion d'espace à
un système de fichiers avec la gestion d'espace déjà activée. Il n'est
pas possible d'ajouter la gestion d'espace à un système de fichiers
ayant déjà la gestion d'espace activée.

System action:

L'action a été annulée.

User response:

Si vous préférez mettre à jour la configuration de gestion d'espace du
système de fichiers, utilisez la commande de mise à jour appropriée.

------------------------------------------------------------------------
ANS9089E

Echec de la validation de la sauvegarde de groupe sous WebSphere. Un ou
plusieurs fichiers ont été ajoutés, supprimés ou modifiés pendant la
sauvegarde.



Explanation:

Un ou plusieurs fichiers ont été ajoutés, supprimés ou modifiés entre la
requête auprès de WebSphere et l'envoi de toutes les données au serveur
IBM Spectrum Protect. Consultez le journal des erreurs dsmerror.log pour
obtenir la liste des fichiers ajoutés, supprimés ou modifiés.

System action:

Echec de la sauvegarde.

User response:

Relancez l'opération de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9090E

nom-programme : système-fichiers n'est pas un nom de système de fichiers
valide.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a reçu un nom de système de fichiers qui n'est pas
valide. Ce système de fichiers n'est pas monté, ou n'est pas monté
correctement.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Corrigez le nom du système de fichiers et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9091E

Echec de la validation de la sauvegarde sous WebSphere. Un ou plusieurs
fichiers ont été ajoutés, supprimés ou modifiés pendant la sauvegarde.



Explanation:

Un ou plusieurs fichiers ont été ajoutés, supprimés ou modifiés entre la
requête auprès de WebSphere et l'envoi de toutes les données au serveur
IBM Spectrum Protect. Consultez le journal des erreurs dsmerror.log pour
obtenir la liste des fichiers ajoutés, supprimés ou modifiés.

System action:

Echec de la sauvegarde.

User response:

Relancez l'opération de sauvegarde. N'installez aucune nouvelle
application WebSphere et ne modifiez pas la configuration de WebSphere
lorsque la fenêtre de sauvegarde est active.

------------------------------------------------------------------------
ANS9092E

Une opération n'est prise en charge que pour un serveur principal.
Toutefois, le serveur 'option-value' est le serveur de reprise.



Explanation:

Seul le serveur principal peut être utilisé pour la réconciliation et
dsmmigundelete.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Indiquez le serveur principal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9093W

nom de programme : impossible de mettre à jour la liste des candidats à
la migrationnom de fichier.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas mettre à jour la liste des candidats à
la migration car il ne reste pas assez de mémoire pour créer un fichier
temporaire.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Libérez de la place en mémoire en arrêtant quelques processus, puis
relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9094W

nom-programme : aucun candidat trouvé dans le système de fichiers
système-fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a trouvé aucun fichier admissible à la migration
dans le système de fichiers après l'exécution de dsmreconcile.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9098E

nom-programme : la gestion d'espace ne prend pas en charge le système de
fichiers système-fichiers.



Explanation:

La gestion d'espace ne prend pas en charge ce type de système de
fichiers. La gestion d'espace prend uniquement en charge les systèmes de
fichiers locaux (par exemple JFS sous AIX). La gestion d'espace ne prend
pas en charge d'autres types de système de fichiers (AFS, NFS, etc).

System action:

Le traitement du système de fichiers est arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9099E

nom du programme : la gestion de l'espace du système de fichiers système
de fichiers n'est pas active.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a constaté que la gestion de l'espace n'était pas
active dans le système de fichiers.

System action:

Le traitement de ce système de fichiers s'est arrêté.

User response:

Réactivez la gestion de l'espace pour ce système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9100E

Impossible d'ouvrir le fichier 'nom de fichier' en sortie.



Explanation:

Le fichier spécifié ne s'ouvre pas.

System action:

Vérifiez que l'utilisateur a le droit d'écrire dans le fichier indiqué
ou entrez un autre nom de fichier.

User response:

La sortie ne sera pas sauvegardée. Veuillez indiquer un autre fichier ou
vérifiez les droits d'accès du fichier indiqué.

------------------------------------------------------------------------
ANS9101E

Les fichiers migrés correspondant à "nom-fichier" sont introuvables.



Explanation:

Le nom de fichier du motif recherché est introuvable dans la base de
données du serveur IBM Spectrum Protect en tant que fichier migré.

System action:

Aucun résultat de requête.

User response:

Vérifiez que le motif recherché est correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS9117E

La machine virtuelle nomVM' contient un ou plusieurs des caractères
spéciaux suivants dans son nom : liste_caractères_spéciaux. Or ces
caractères ne sont pas acceptés.



Explanation:

Le nom de machine virtuelle spécifié contient des caractères non pris en
charge pour les opérations de sauvegarde et de restauration de machines
virtuelles. Les caractères suivants ne sont pas acceptés dans les noms
des machines virtuelles restaurées : ":;'\"*?,<>/\\|"

System action:

La sauvegarde ou la restauration de la machine virtuelle spécifiée a
échoué.

User response:

Renommez la machine virtuelle sans utiliser de caractères spéciaux non
pris en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS9121I

Activation terminée.



Explanation:

Une opération d'activation des bases de données Domino a été exécutée.

System action:

IBM Spectrum Protect a activé les bases de données.

User response:

Continuer avec opérations normales.

------------------------------------------------------------------------
ANS9126E

nom programme: impossible de déterminer si la gestion de l'espace est
active ou non pour le système de fichiers car l'erreur erreur s'est
produite.



Explanation:

Le programme 'nom programme' indiqué dans le message n'a pas pu obtenir
de statistiques pour le système de fichiers 'système de fichiers'. Par
conséquent, le programme ne peut pas déterminer si la gestion de
l'espace est activée, désactivée ou globalement désactivée sur le
système de fichiers. Le message contient une description de l'erreur du
code d'erreur d'Unix survenue lors de la tentative d'obtention de l'état
de la gestion de l'espace.

System action:

IBM Spectrum Protect arrête l'opération.

User response:

Assurez-vous que le système de fichiers est monté et accessible. A
l'aide des outils appropriés pour ce système de fichiers, vérifiez s'il
existe des erreurs d'entrée/sortie ou des erreurs liées à l'intégrité
sur ce système de fichiers. Relancez ensuite l'opération. Si l'opération
échoue, le redémarrage du système peut alors permettre de résoudre cette
erreur. Si l'incident persiste, contactez votre technicien de
maintenance.

------------------------------------------------------------------------
ANS9128I

La procédure de désactivation des journaux est terminée.



Explanation:

Une opération de désactivation des journaux Domino a été exécutée.

System action:

IBM Spectrum Protect a désactivé le journal.

User response:

Continuer avec opérations normales.

------------------------------------------------------------------------
ANS9130E

Le nom de la machine virtuelle contient seulement des caractères blancs.



Explanation:

Le nom de machine virtuelle qui a été spécifié contient seulement des
caractères blancs. Un tel nom n'est pas accepté pour les opérations de
sauvegarde et de restauration des machines virtuelles.

System action:

La sauvegarde ou la restauration de la machine virtuelle spécifiée a
échoué.

User response:

Renommez la machine virtuelle en utilisant cette fois des caractères
valides. Faites une nouvelle tentative.

------------------------------------------------------------------------
ANS9133E

nom programme : la gestion d'espace est déjà active pour système de
fichiers.



Explanation:

Ce message apparaît lors de la tentative d'ajout de gestion d'espace à
un système de fichiers avec la gestion d'espace déjà activée.

System action:

L'action a été annulée.

User response:

Vérifiez la configuration de gestion d'espace du système de fichiers et
pensez à la mettre à jour si elle ne répond pas à vos besoins. Il n'est
pas possible d'ajouter la gestion d'espace à un système de fichiers
ayant déjà la gestion d'espace activée.

------------------------------------------------------------------------
ANS9134E

nom programme : gestion d'espace inactive pour système de fichiers.



Explanation:

Le programme a demandé la configuration de gestion d'espace pour un
système de fichiers pour lequel la gestion d'espace est inactive.

System action:

L'action a été annulée.

User response:

Si vous avez entré la spécification du système de fichiers, vérifiez que
l'orthographe est correcte. Il n'est pas possible d'exécuter des actions
de gestion d'espace sur un système de fichiers dont la gestion d'espace
est inactive.

------------------------------------------------------------------------
ANS9135E

nom programme : gestion d'espace pour système de fichiers non contrôlée
par le noeud local.



Explanation:

Le programme a demandé la configuration de gestion d'espace pour un
système de fichiers pour lequel la gestion d'espace est active mais non
contrôlée par le noeud local. Dans des environnements groupés, certaines
actions de gestion d'espace sont autorisées uniquement à partir du noeud
propriétaire.

System action:

L'action a été annulée.

User response:

Déterminez le noeud contrôleur pour ce système de fichiers et réessayez.

------------------------------------------------------------------------
ANS9136E

nom programme : impossible de supprimer fichier de configuration pour
système de fichiers.



Explanation:

Lors de la suppression de la gestion d'espace pour le système de
fichiers donné, ce fichier de configuration n'a pas pu être supprimé.

System action:

La gestion d'espace n'a pas pu être désactivée pour ce système de
fichiers.

User response:

Déterminez pour quelle raison le fichier n'a pas pu être supprimé et
réessayez.

------------------------------------------------------------------------
ANS9137I

Fichier : nom-fichier n'a pas été pré-migré.



Explanation:

Le fichier doit être pré-migré avant de pouvoir être migré.

System action:

Le fichier a été ignoré.

User response:

La migration des fichiers pré-migrés exige que le fichier soit dans un
état de pré-migration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9140E

Impossible de combiner la pré-migration et le module de remplacement des
options de migration.



Explanation:

La pré-migration et le module de remplacement des options de migration
sont mutuellement exclusifs. Ces deux options entraînent des résultats
différents pour un même fichier.

System action:

La commande se termine sans entraîner de changement dans le fichier.

User response:

Utilisez la pré-migration et le module de remplacement des options de
migration dans diverses instances de la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS9145E

La machine virtuelle ne sera pas sauvegardée car son nom est vide.



Explanation:

Le nom de la machine virtuelle indiquée est vide. Cela n'est pas pris en
charge pour les opérations de sauvegarde et de restauration des machines
virtuelles.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle spécifiée a échoué.

User response:

Modifiez le nom de la machine virtuelle pour qu'il contienne des
caractères pris en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS9146E

Le processus démon dsmrecalld fonctionnant sur le poste poste_local ne
peut pas atteindre sa contrepartie sur le poste poste_distant. Code
d'erreur RPC : valeur-rpcStat, cause : explication-rpcStat



Explanation:

L'exécutable dsmrecalld IBM Spectrum Protect lancé sur le poste local
n'a pas pu se connecter à sont homologue distant via RPC.

System action:

Le traitement de l'opération est arrêté.

User response:

Connectez-vous sur le poste distant indiqué et vérifiez que les
processus démons dsmrecalld sont en cours d'exécution. Si les démons
sont bien lancés mais que l'avertissement subsiste, assurez-vous que les
services RPC appropriés sont opérationnels sur les deux postes. Pour ce
faire : - sous Linux, exécutez la commande 'service portmap status',
'service rpcbind status' ou 'systemctl status rpcbind' en fonction de la
distribution Linux utilisée ; - sous AIX, exécutez la commande 'lssrc -s
portmap'. Si la cause de l'erreur RPC est "Programme non inscrit" ou si
l'erreur RPC persiste en dépit du redémarrage des services RPC,
redémarrez tous les démons HSM en lançant la commande 'dsmmigfs restart'
sur les deux postes.

------------------------------------------------------------------------
ANS9147E

nom de programme : impossible de lire spécfich : erreur.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne parvient pas à lire ce fichier.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas effectuer complètement l'opération
demandée.

User response:

Une erreur s'est produite lors de la lecture d'un fichier d'état de
système de fichiers géré HSM. Vérifiez que le système de fichiers est
monté et activé pour HSM et qu'il est réellement géré par HSM. Ensuite,
renouvelez l'opération. Si l'incident persiste, contactez le service
d'assistance technique IBM. Indiquez le résultat des commandes mount,
dsmdf et ls -l [nom du système de fichiers].

------------------------------------------------------------------------
ANS9148E

nom de programme : impossible de trouver le point de montage du système
de fichiers système de fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne trouve pas le point de montage du système de
fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas exécuter l'opération demandée.

User response:

Le système de fichiers indiqué n'est pas monté actuellement. Montez-le,
puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9150I

Archivage du journal terminé.



Explanation:

Une opération d'archivage du journal Domino a été exécutée.

System action:

IBM Spectrum Protect a désactivé le journal.

User response:

Continuer avec opérations normales.

------------------------------------------------------------------------
ANS9151E

Une erreur de programmation inattendue s'est produite. Nom de fonction
IBM Spectrum Protect : nom de fonction Fonction IBM Spectrum Protect :
description de fonction Code retour IBM Spectrum Protect : code retour
TSM Fichier IBM Spectrum Protect : nom de fichier (numéro de ligne)



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour plus d'informations, voir le journal des erreurs. Contactez
l'administrateur IBM Spectrum Protect en lui indiquant les informations
fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS9152E

nom de programme : impossible de désactiver la gestion d'espace pour
tout le système de fichiers : erreur.



Explanation:

La gestion de l'espace ne peut pas être désactivée pour la machine dans
sa totalité.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut désactiver la fonction de gestion de
l'espace.

User response:

L'état global de HSM est inaccessible. Cela est probablement dû à des
accès simultanés. Relancez l'opération. Si l'incident persiste, examinez
le résultat de la commande du shell ps -aef, ainsi que le contenu de
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid. Si un pid figure dans ce
fichier et correspond à un processus en cours d'exécution, supprimez le
fichier dmiFSGlobalState.pid et relancez l'opération. Si l'incident
persiste, relancez le système et répétez l'analyse appropriée pour votre
type de système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9153E

nom de programme : impossible de réactiver la gestion d'espace pour tout
le système de fichiers : erreur.



Explanation:

La gestion de l'espace ne peut pas être réactivée pour la machine dans
sa totalité.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas réactiver la fonction de gestion de
l'espace.

User response:

L'état global de HSM est inaccessible. Cela est probablement dû à des
accès simultanés. Relancez l'opération. Si l'incident persiste, examinez
le résultat de la commande du shell ps -aef, ainsi que le contenu de
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid. Si un pid figure dans ce
fichier et correspond à un processus en cours d'exécution, supprimez le
fichier dmiFSGlobalState.pid et relancez l'opération. Si l'incident
persiste, relancez le système et répétez l'analyse appropriée pour votre
type de système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9154E

nom de programme : impossible de désactiver la gestion d'espace du
système de fichiers système de fichiers : erreur.



Explanation:

La gestion de l'espace ne peut pas être désactivée pour le système de
fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas désactiver la fonction de gestion de
l'espace pour le système de fichiers.

User response:

L'état de système de fichiers HSM est inaccessible. Cela est
probablement dû à des accès simultanés. Relancez l'opération. Si
l'incident persiste, vérifiez que le système de fichier concerné est
monté et que HSM est activé sur le système de fichiers avec les
commandes du shell Unix mount et dsmdf. Si l'incident persiste, relancez
le système et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9155E

nom de programme : impossible de réactiver la gestion d'espace du
système de fichiers système de fichiers : erreur.



Explanation:

La gestion de l'espace ne peut pas être réactivée pour le système de
fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas réactiver la fonction de gestion pour
le système de fichiers.

User response:

L'état de système de fichiers HSM est inaccessible. Cela est
probablement dû à des accès simultanés. Relancez l'opération. Si
l'incident persiste, vérifiez que le système de fichier concerné est
monté et que HSM est activé sur le système de fichiers avec les
commandes du shell Unix mount et dsmdf. Si l'incident persiste, relancez
le système et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9156I

Restauration par mise à jour en aval terminée.



Explanation:

L'opération de restauration par mise à jour en aval Domino DB2 a été
effectuée.

System action:

IBM Spectrum Protect procède à la restauration par mise à jour en aval
du journal de base de données Domino DB2.

User response:

Continuez les opérations normalement.

------------------------------------------------------------------------
ANS9159E

nom de programme : impossible de créer un fichier temporaire.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas créer de fichier temporaire.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas effectuer l'opération.

User response:

Vérifiez, à l'aide de la commande mount du shell Unix, que /tmp et /etc
existe en tant que systèmes de fichiers séparés sur votre système.
Utilisez la commande df pour vérifier si ces systèmes de fichiers sont
saturés. Créez une quantité supplémentaire d'espace en supprimant des
fichiers ou en augmentant la taille des systèmes de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9160E

nom de programme : impossible d'écrire dans le fichier temporaire ou
dans le fichier d'état spécfich : erreur.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas écrire dans le fichier temporaire.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas exécuter l'opération demandée.

User response:

Le code d'erreur Unix peut indiquer la cause de l'échec d'écriture.
Utilisez les commandes mount et df du shell Unix pour vérifier que le
système de fichiers associé est monté et qu'il contient de l'espace
disponible. Si ce message s'affiche après l'exécution d'une commande du
shell, montez le système de fichiers et créez une quantité d'espace
supplémentaire en cas de besoin. Ensuite, relancez l'opération. Sinon,
relancez les démons. Si l'incident persiste, relancez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9161E

Fichier de groupe de sauvegarde non valide ou nom d'unité non valide.



Explanation:

Le fichier de groupe de sauvegarde ou le nom d'unité spécifié ne
contient pas un groupe de sauvegarde valide.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Indiquez un nom de fichier ou une unité contenant un groupe de
sauvegarde valide et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9162W

L'objet nom-rép n'est pas pris en compte dans le rappel : il s'agit d'un
répertoire.



Explanation:

L'objet est un répertoire. La gestion d'espace n'effectue pas le rappel
des répertoires.

System action:

IBM Spectrum Protect n'appelle pas cet objet car il s'agit d'un
répertoire.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS9163W

nom programme : impossible d'obtenir l'ID de session du démon de rappel.



Explanation:

Impossible de définir les événements mis en place pour le système de
fichiers, car la session du démon de rappel n'a pas pu être obtenue. Il
semble que le démon de rappel ne soit pas actif. Les demandes de rappel
ne sont pas gérées, ce qui implique que le client IBM Spectrum Protect
pour la gestion de l'espace ne peut pas réagir aux demandes de rappel
pour le système de fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu définir la gestion des événements de
rappel. La gestion des événements de rappel n'est pas activée pour ce
système de fichiers.

User response:

Démarrez ou redémarrez le démon de rappel.

------------------------------------------------------------------------
ANS9164W

nom programme : n'a pas pu obtenir l'ID de session du démon du moniteur.



Explanation:

Impossible de définir les événements mis en place pour le système de
fichiers, car la session du démon du moniteur n'a pas pu être obtenue.
Il semble que le démon du moniteur ne soit pas actif. Par conséquent,
les seuils d'utilisation du système de fichiers ne seront pas contrôlés
et l'événement NOSPACE ne sera pas géré, ce qui implique que le système
de fichiers peut manquer d'espace.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu définir la gestion des événements
NOSPACE. La gestion des événements NOSPACE n'est pas activée pour ce
système de fichiers.

User response:

Démarrez ou redémarrez le démon du moniteur.

------------------------------------------------------------------------
ANS9165E

Le nom programme ne peut pas ouvrir le répertoirespéc. répertoire, car
l'erreur erreur. s'est produite.



Explanation:

Le répertoire indiqué dans le message ne peut pas être ouvert. Le texte
du message décrit l'erreur qui s'est produite.

System action:

L'opération n'a pas été effectuée.

User response:

Corrigez l'erreur indiquée dans le message et recommencez l'opération.
Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9166I

Une version de sauvegarde 'type sauvegarde', date de
sauvegarde'dateheure' n'est pas cohérente avec le référentiel local et a
été supprimée du serveur (nom objet='nom espace de fichiercheminnom
fichier', ID = 'ID objet:ID objet').



Explanation:

L'instance de sauvegarde spécifiée de l'objet nommé est incompatible
avec le contenu du référentiel local. Cela peut intervenir lors d'une
modification ou d'une altération du référentiel local sur le système
client. Cette sauvegarde ne peut pas être restaurée. Elle sera par
conséquent supprimée du serveur.

System action:

L'objet de sauvegarde spécifié sera supprimé du serveur. Le traitement
se poursuivra.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9167W

Le cache client pour la sauvegarde adaptative des sous-fichiers est
endommagé et ne peut pas être utilisé.



Explanation:

Le cache des sous-fichiers adaptatifs est endommagé. Le client de
sauvegarde peut détecter la corruption mais la raison de cette dernière
ne peut pas être déterminée.

System action:

Le client IBM Spectrum Protect poursuit avec une sauvegarde sélective
standard ou incrémentielle. Le cache est reconstitué afin que les
prochaines sauvegardes utilisent la technique des sous-fichiers
adaptatifs.

User response:

Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance technique IBM.
Préparez-vous à fournir le journal des erreurs du client contenant des
messages supplémentaires utiles au support pour identifier le problème.

------------------------------------------------------------------------
ANS9169E

nom de programme : impossible de créer le répertoire spécrépertoire,
cause.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas créer ce répertoire.

System action:

IBM Spectrum Protect ne crée pas ce répertoire.

User response:

Vérifiez que ce répertoire n'existe pas déjà, et que son répertoire
parent a les droits appropriés.

------------------------------------------------------------------------
ANS9170E

nom de programme : système de fichiers n'est pas un système de fichiers
local monté.



Explanation:

IBM Spectrum Protect trouve que ce système de fichiers n'est pas monté
correctement.

System action:

IBM Spectrum Protect ignore le système de fichiers.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers est bien local, monté et activé
correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS9171E

Une erreur interne s'est produite dans IBM Spectrum Protect. La chaîne
suivante est trop longue : erreur.



Explanation:

Aucune.

System action:

L'opération demandée n'a pas été effectuée.

User response:

Le redémarrage du système peut permettre de résoudre l'incident. Si tel
est le cas, relancez l'opération ensuite. Si l'incident persiste,
contactez le service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9174I

La suppression de fichiers sauvegardés est terminée.



Explanation:

La suppression de fichiers sauvegardés est terminée.

System action:

IBM Spectrum Protect a supprimé les fichiers sauvegardés.

------------------------------------------------------------------------
ANS9177W

Tous les événements de données pour les appels distants en cours
d'exécution sur un poste : 'ID du poste de cluster', nom d'hôte : 'nom
d'hôte du poste de cluster' sont en cours d'abandon.



Explanation:

Le poste distant ne répond pas, tous les événements de données DMAPI en
cours de traitement sur celui-ci doivent donc être abandonnés. Cet
avertissement est probablement causé par un problème de communication de
type RPC entre le poste local et le poste distant spécifié.

System action:

Le processus du distributeur dsmrecalld est sur le point d'abandonner
tous les événements de données (le cas échéant) en cours de traitement
sur le poste distant spécifié.

User response:

Vérifiez que le réseau et la connexion hôte sont correctement
configurés. Puis, renouvelez le rappel.

------------------------------------------------------------------------
ANS9178E

Le nom programme ne peut pas ouvrir le fichier spéc. fichier, car
l'erreur erreur. s'est produite.



Explanation:

Le programme indiqué dans le message n'a pas pu ouvrir le fichier
spécifié. Le texte du message décrit l'erreur qui s'est produite.

System action:

L'opération demandée n'a pas été effectuée.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers contenant le fichier est monté, puis
relancez l'opération. Le redémarrage du système peut permettre de
résoudre l'incident. Si l'incident persiste, contactez le service
d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9179W

L'opération a été effectuée avec succès. Cependant, des erreurs sont
survenues lors de la création de la liste des vApp obligatoires.



Explanation:

Un ou plusieurs éléments faisant partie de la spécification des vApp
sont introuvables. Cela peut être du à un changement de configuration
des organisations de vCD ou à une erreur de l'utilisateur dans la
spécification de vApp fournie.

System action:

L'opération a été effectuée avec succès.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec et vérifiez la spécification de commande. Corrigez les
problèmes et réexécutez la commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS9180W

Une entrée du fichier de mots de passe ne peut pas être déchiffrée.



Explanation:

La validation du déchiffrement par le mot de passe a échoué.

System action:

Le mot de passe du fichier de mots de passe est ignoré. Vous êtes invité
à entrer le mot de passe, à moins que le processus soit en cours
d'exécution en arrière-plan, comme en mode de planification.

User response:

Entrez le mot de passe à l'invite.

------------------------------------------------------------------------
ANS9184E

Le nom programme ne peut pas allouer de la mémoire, car l'erreur erreur.
s'est produite



Explanation:

Une erreur de mémoire s'est produite. Le texte du message décrit
l'erreur qui s'est produite.

System action:

L'opération demandée n'a pas été effectuée.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème se produit dans un démon HSM,
redémarrez le démon, puis recommencez l'opération. Si le problème
persiste, utilisez les outils d'administration du système d'exploitation
pour vérifier la mémoire virtuelle (partition de permutation) du
système, puis augmentez-la si nécessaire. Vérifiez si une application
consomme la mémoire virtuelle disponible. Le redémarrage du système peut
permettre de résoudre l'incident. Si l'incident persiste, contactez le
service d'assistance technique IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9186E

nom de programme : impossible d'ouvrir le système de fichiers monté
système de fichiers : erreur.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas ouvrir le système de fichiers monté.

System action:

IBM Spectrum Protect ignore le système de fichiers.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers est monté et activé correctement.

------------------------------------------------------------------------
ANS9201W

Chemin d'accès hors réseau local incorrect.



Explanation:

Connexion hors réseau local impossible.

System action:

Le système se connecte au serveur sans utiliser de chemin d'accès hors
réseau local.

User response:

Vérifiez votre configuration hors réseau local.

------------------------------------------------------------------------
ANS9203E

ENABLELANFREE ne peut pas être utilisé si HSM est installé.



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect a détecté que HSM est installé sur le
système. L'option relative aux opérations hors réseau local n'est pas
valide lorsque HSM est installé.

*  Cette erreur se produit sur AIX lorsque le fichier suivant est
   détecté : /usr/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld.

*  Cette erreur se produit sur Solaris lorsque le fichier suivant est
   détecté : /opt/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld.

System action:

Une option incorrecte est détectée et le traitement s'arrête.

User response:

Supprimez l'option ENABLELANFREE du fichier d'options système.
ENABLELANFREE ne peut être utilisé que si HSM n'est pas installé.

------------------------------------------------------------------------
ANS9220E

Le nom de la machine virtuelle 'nomVM' contient 'nombre_caractères'
caractères. Ce nombre de caractères dépasse le maximum autorisé par
l'hyperviseur 'nom_hyperviseur', qui est de
'longueur_maxi_nom_VM_hyperviseur' caractères.



Explanation:

La longueur du nom de la machine virtuelle dépasse la longueur maximale
autorisée par l'hyperviseur.

System action:

La restauration de la machine virtuelle spécifiée a échoué.

User response:

Renommez la machine virtuelle avec un nom qui ne dépasse pas la limite
de longueur fixée par l'hyperviseur. Tentez de restaurer à nouveau
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9240W

Impossible d'obtenir le numéro de série du disque "nom du disque" sur
l'unité de gestion logique ID d'unité de gestion logique.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu déterminer le numéro de série du disque
spécifié. Le disque ne supporte peut-être pas les requêtes SCSI de
données vitales du produit à la page 0x80.

System action:

Les transferts de données hors serveur sont impossibles pour les données
résidant sur le disque spécifié.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9249E

Accès au fichier 'nom de fichiernom de fichiernom de fichier' lors de la
migration. Le fichier est ignoré.



Explanation:

Le fichier nom de fichier indiqué n'a pas migré, car un autre processus
y avait accédé pendant l'opération.

System action:

IBM Spectrum Protect a laissé le fichier résident.

User response:

Si vous voulez que le fichier migre, arrêtez le processus qui y accède,
puis relancez l'opération de migration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9250I

Synchronisation du système de fichiers 'système de fichiers' terminée.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a terminé la synchronisation du système de
fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Poursuivez avec les opérations normales.

------------------------------------------------------------------------
ANS9251E

NomProgramme : Impossible d'analyser correctement les options de la
ligne de commande.



Explanation:

Une erreur de programme interne s'est produite pendant la tentative
d'analyse des arguments de la ligne de commande.

System action:

Le programme n'est pas en mesure d'exécuter la requête.

User response:

Utilisez l'option -h ou -help pour connaître les options autorisées sur
la ligne de commande, puis relancez la requête.

------------------------------------------------------------------------
ANS9252I

Valeur de la variable d'environnement : envVar.



Explanation:

Aucun.

System action:

Ce message est fourni à titre indicatif.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS9255I

Un fichier d'état vide sera généré.



Explanation:

Le fichier d'état HSM est manquant ou ne peut pas s'ouvrir. Un fichier
d'état vide sera généré.

System action:

La migration des données du fichier continuera à fonctionner
normalement.

User response:

Exécutez dsmreconcile pour créer un fichier d'état complet.

------------------------------------------------------------------------
ANS9256E

Le fichier nom-fichiernom-fichiernom-fichier est actuellement ouvert par
un autre processus.



Explanation:

Le fichier est verrouillé par une migration ou une opération de rappel.
Un fichier peut être l'objet d'un seul processus de rappel ou d'une
seule opération de rappel à la fois.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Si cette erreur n'est pas une conséquence de la migration de fichiers
parallèles ou d'une opération de rappel, cette erreur peut être due à
l'abandon de la migration précédente ou à l'opération de rappel. Dans ce
cas, vous devez redémarrer le démon dsmrecalld et relancer l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9263W

Vous ne pouvez pas restaurer à la fois les versions actives et inactives
de l'état système.



Explanation:

La restauration d'une copie active et d'une copie inactive de l'état
système n'est pas autorisée.

System action:

Aucun traitement ne se met en place.

User response:

Sélectionnez la copie active ou la copie inactive pour effectuer
l'opération de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9264E

La sauvegarde incrémentielle de la machine virtuelle
'nom_machine_virtuelle' a échoué avec le code retour code_retour



Explanation:

La sauvegarde incrémentielle des volumes de la machine virtuelle a
échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS9267E

nom de programme: le système de fichiers système de fichiers a dépassé
son quota.



Explanation:

IBM Spectrum Protect détecte que le système de fichiers a dépassé son
quota. Aucune autre donnée ne peut être migrée hors de ce système de
fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect ne migre pas les fichiers à partir de ce système de
fichiers.

User response:

Rappelez certains fichiers ou demandez à l'administrateur système
d'augmenter le quota applicable à ce système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9278E

Echec lors du traitement de l'option vmList. RC=code_retour



Explanation:

Echec lors du traitement de l'option vmList.

System action:

La sauvegarde ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez si la valeur de l'option vmList est correcte. Pour plus
d'informations, voir la documentation relative à l'option vmList.

------------------------------------------------------------------------
ANS9279E

Echec lors de la localisation des volumes de la machine virtuelle
'nom_machine_virtuelle'. Echec avec RC=code_retour



Explanation:

Les volumes de la machine virtuelle sont introuvables. Les points de
montage du volume ne sont pas disponibles sur la machine du proxy de
sauvegarde.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle ne peut pas continuer. La machine
virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec
apparaîtra dans la sortie de la commande vcbMounter.

User response:

Lancez une commande vcbMounter pour la machine virtuelle afin de
déterminer la raison de l'échec. Pour plus d'informations, voir la
documentation relative à ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS9280E

L'option 'nom_machine_virtuelle' doit être définie lorsque vous exécutez
cette opération.



Explanation:

Une option requise pour la commande est manquante.

System action:

Impossible de poursuivre l'opération.

User response:

Définissez l'option manquante à l'aide de l'éditeur de préférences ou de
la ligne de commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS9283E

Aucune machine virtuelle n'a été associée à la balise Planning
'planning'.



Explanation:

La commande ne peut pas être exécutée car aucune machine virtuelle n'a
été trouvée avec le nom de planning fourni. Cette erreur peut également
être due à une configuration incorrecte de la balise 'Exclu'.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Spécifiez un nom de planning correspondant à un
planning pertinent.

------------------------------------------------------------------------
ANS9287E

Unité non valide ou non prise ne charge.



Explanation:

L'unité de volume logique est non valide ou non prise en charge.
Consultez la documentation pour connaître le type d'unité pris en charge
pour la sauvegarde par image.

System action:

L'opération sur le volume logique n'a pas été effectuée.

User response:

Pour la source de sauvegarde par image ou la destination de sauvegarde
d'image, indiquez une unité d'un des types pris en charge.

------------------------------------------------------------------------
ANS9288W

Le fichier nom_fichier dont la taille logique est taille-logique-fichier
et la taille allouée est taille-allouée-fichier est trop petit pour
pouvoir être migré.



Explanation:

Pour pouvoir faire l'objet d'une migration, un fichier doit remplir tous
les critères de taille suivants : - La taille du fichier logique doit
être supérieure à la valeur de l'option stubsize. - L'espace occupé par
le fichier (taille allouée) doit être au moins aussi importante que la
valeur de l'option minmigfilesize.

System action:

IBM Spectrum Protect ne migre pas ce fichier puisque la migration ne
libère pas d'espace supplémentaire.

User response:

Vérifiez que les paramètres associés aux options stubsize et
minmigfilesize sont adaptés à vos besoins en matière de migration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9289W

L'objet 'nom-rép' n'est pas pris en compte dans la migration : il s'agit
d'un répertoire.



Explanation:

L'objet est un répertoire. La gestion d'espace n'effectue pas la
migration des répertoires.

System action:

IBM Spectrum Protect ne migre pas cet objet, car il s'agit d'un
répertoire.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS9290W

Le fichier nom-fichier n'est pas pris en compte dans la migration : le
type de fichier est inconnu ou non pris en charge.



Explanation:

Le fichier ne peut pas être lu, n'est pas un fichier standard, ou son
type est inconnu pour le client HSM. Le client HSM migre uniquement les
fichiers standard mais ne migre pas les répertoires, les liens
symboliques et les fichiers spéciaux.

System action:

IBM Spectrum Protect ne migre pas ce fichier.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS9291E

nom de programme : un programme incompatible de gestion de l'espace est
déjà en cours d'exécution dans le système de fichiers système de
fichiers. Relancez ce programme ultérieurement dans ce système de
fichiers.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté dans le système de fichiers un autre
programme en cours d'exécution et qui ne peut pas s'exécuter en même
temps que le programme que vous avez essayé de lancer. Les programmes
suivants ne peuvent pas s'exécuter simultanément dans un système de
fichiers :

   dsmreconcile
   dsmautomig
   dsmmigfs remove.

dsmmigfs ne peut pas non plus s'exécuter lorsqu'un processus de
migration est en cours d'exécution dans le système de fichiers.

System action:

IBM Spectrum Protect n'exécutera pas ce programme, pour le moment.

User response:

Essayez d'exécuter le programme ultérieurement.

------------------------------------------------------------------------
ANS9292E

nom de programme : Impossible d'accéder au fichier verrou fichier
verrou/fichier verroufichier verrou : erreur



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas accéder à un fichier verrou en raison
d'une erreur. Le fichier verrou assure la sérialisation de certains
programmes pour éviter que des processus conflictuels ne s'exécutent
simultanément.

System action:

IBM Spectrum Protect n'exécutera pas ce programme, pour le moment.

User response:

Contrôlez les droits d'accès des répertoires menant au fichier verrou,
ainsi que les droits d'accès du programme exécutable.

------------------------------------------------------------------------
ANS9293E

La gestion d'espace ne peut pas accéder à ERRORPROG programme-erreur :
erreur



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté une erreur lorsqu'il a tenté d'accéder au
programme indiqué à l'aide de l'option ERRORPROG de votre fichier
d'options système client (dsm.sys). Ce message apparaît uniquement à la
première occurrence de cette erreur.

System action:

IBM Spectrum Protect ne peut pas envoyer de message d'erreur au
programme de message d'erreur indiqué.

User response:

Vérifiez que le programme existe et qu'il accepte une entrée standard
lors de son exécution. Il est généralement préférable que ERRORPROG
indique le nom qualifié complet du fichier du programme.

------------------------------------------------------------------------
ANS9294I

Aucun fichier correspondant à 'nom de fichier' n'a été trouvé.



Explanation:

Vous avez entré un modèle de recherche ou un nom de fichier introuvable
dans le système de fichiers local.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Assurez-vous que votre modèle de recherche est correct, ou entrez une
nouvelle chaîne de recherche.

------------------------------------------------------------------------
ANS9296W

Sauvegarde par image pour la totalité du volume nom_volume en cours.
L'option IMAGEGAPSIZE et la sauvegarde par image de bloc utilisé ne sont
pas pris en charge pour les systèmes de fichiers non-JFS2 exécutés sous
AIX.



Explanation:

Aucune.

System action:

La totalité du volume a été sauvegardée.

User response:

Reportez-vous au manuel utilisateur pour davantage d'informations sur
l'option IMAGEGAPSIZE et la sauvegarde par image de bloc utilisé.

------------------------------------------------------------------------
ANS9297W

Le fichier nom de fichier est ignoré lors de la migration : copie de
sauvegarde introuvable.



Explanation:

Une classe de gestion est attribuée au fichier ayant l'attribut
MIGREQUIRESBKUP défini sur YES (oui). Cette option requiert une copie de
sauvegarde récente du fichier avant migration. Cependant, aucune copie
de sauvegarde n'est détectée sur le serveur de migration. Ce fichier
n'est pas migré. Remarque : IBM Spectrum Protect ne recherche la copie
de sauvegarde que sur le serveur de migration. Si le serveur de
migration et le serveur de secours sont deux serveurs différents, IBM
Spectrum Protect ne détecte pas de copie de sauvegarde du fichier.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Sauvegardez ce fichier sur le serveur de migration, ou attribuez-lui une
classe de gestion ne requérant pas de copie de sauvegarde récente.
Faites une nouvelle tentative.

------------------------------------------------------------------------
ANS9298W

Le fichier nom de fichier n'est pas pris en compte dans la migration :
la copie de sauvegarde trouvée n'est pas actuelle.



Explanation:

Une classe de gestion est attribuée au fichier ayant l'attribut
MIGREQUIRESBKUP défini sur YES (oui). Cette option requiert une copie de
sauvegarde récente du fichier avant migration. Cependant, la copie de
sauvegarde détectée sur le serveur de migration est une ancienne
version. Ce fichier n'est pas migré. Remarque : IBM Spectrum Protect ne
recherche la copie de sauvegarde que sur le serveur de migration. Si le
serveur de migration et le serveur de secours sont deux serveurs
différents, il doit y avoir une copie de sauvegarde valide du fichier
sur le serveur de migration.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Sauvegardez le fichier en cours sur le serveur de migration, ou
attribuez-lui une classe de gestion ne requérant pas de copie de
sauvegarde récente. Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9299I

Impossible d'obtenir le nombre de fichiers migrés du système de fichiers
système de fichiers.



Explanation:

Impossible d'obtenir le nombre de fichiers migrés du système de
fichiers. Ce nombre est stocké dans le fichier d'état du système de
fichiers.

System action:

Si vous êtes en train de supprimer la gestion de l'espace du système de
fichiers, le processus s'arrête. La gestion de l'espace s'arrête.

User response:

Lancez l'opération de réconciliation du système de fichiers. Relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9300I

Des fichiers migrés ont été trouvés dans le système de fichiers système
de fichiers. Vérifiez qu'aucune erreur n'est survenue lors du rappel.



Explanation:

La suppression de la gestion de l'espace a échoué car des fichiers
migrés ont été trouvés dans le système de fichiers. IBM Spectrum Protect
n'a pas pu rappeler de fichier, ou certains des fichiers migrés ont
échoué pendant une opération de rappel.

System action:

Le processus IBM Spectrum Protect de suppression s'arrête.

User response:

Recherchez les messages d'erreur générés par l'opération de rappel,
corrigez les incidents éventuels puis relancez la procédure de
suppression.

------------------------------------------------------------------------
ANS9301E

La sauvegarde de la machine virtuelle complète 'nom_machine_virtuelle' a
échoué avec le code retour code_retour



Explanation:

La sauvegarde de la machine virtuelle complète a échoué.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS9302E

La commande Restore VM ne prend pas en charge les données
VMBACKUPTYPE=FILE. La restauration des fichiers de la machine virtuelle
doit s'effectuer dans la machine virtuelle ou avec l'option
'asnodename'.



Explanation:

La fonction Restore VM n'est pas prise en charge pour les données des
fichiers.

System action:

Le système ne traite pas l'action requise.

User response:

La restauration des fichiers de la machine virtuelle doit s'effectuer
dans la machine virtuelle ou avec l'option asnodename. Pour effectuer la
restauration d'une machine virtuelle complète, exécutez la commande avec
VMBACKUPTYPE=FULLVM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9303E

La restauration de la machine virtuelle complète 'nom_machine_virtuelle'
a échoué avec le code retour code_retour



Explanation:

La restauration de la machine virtuelle complète a échoué.

System action:

La restauration de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs.
La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison
de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

User response:

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison
de l'échec.

------------------------------------------------------------------------
ANS9304E

Le convertisseur VMware n'est pas installé sur le système.



Explanation:

L'installation du convertisseur VMware n'a pas pu être détectée sur le
système.

System action:

Les fichiers d'images de la machine virtuelle complète ont été restaurés
à l'emplacement spécifié.

User response:

Aucune autre action n'est nécessaire. Les fichiers d'images de la
machine virtuelle complète peuvent être utilisés par plusieurs outils.
Le convertisseur VMware peut être installé sur le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9305E

Un nom de machine virtuelle Hyper-V 'chaîne' non valide a été saisi.



Explanation:

Vous avez entré un nom de machine virtuelle Hyper-V qui contient des
caractères incorrects ou des caractères génériques.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Entrez un nom de machine virtuelle Hyper-V correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS9306E

Une liste de machines virtuelles Hyper-V 'chaîne' non valide a été
saisie.



Explanation:

Vous avez entré une liste de machines virtuelles Hyper-V qui contient
des caractères incorrects ou des caractères génériques.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Entrez une liste de machines virtuelles Hyper-V correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS9307E

Aucun nom de machine virtuelle ou de liste de machines virtuelles
Hyper-V entré



Explanation:

Aucun paramètre de nom de machine virtuelle ou de liste de machines
virtuelles Hyper-V n'a été spécifié.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Spécifiez un paramètre de nom de machine virtuelle ou de liste de
machines virtuelles Hyper-V correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS9308E

Aucune correspondance trouvée pour le nom de machine virtuelle ou la
liste de machines virtuelles Hyper-V 'chaîne' entré



Explanation:

Aucune correspondance trouvée pour le paramètre de nom de machine
virtuelle ou de liste de machines virtuelles Hyper-V entré.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Spécifiez un paramètre de nom de machine virtuelle ou de liste de
machines virtuelles Hyper-V correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS9309E

Sélectionnez l'option spécifiée ainsi qu'une valeur pour le nom de
machine virtuelle ou la liste de machines virtuelles Hyper-V 'chaîne'
entrée



Explanation:

Vous ne pouvez pas spécifier l'option -pick et inclure un paramètre de
nom de machine virtuelle ou de liste de machines virtuelles Hyper-V.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Spécifiez l'option -pick sans paramètre de nom de machine virtuelle ou
de liste de machines virtuelles Hyper-V.

------------------------------------------------------------------------
ANS9311E

Il n'existe aucune machine virtuelle Hyper-V sur le serveur IBM Spectrum
Protect



Explanation:

Il n'existe actuellement aucun espace fichier représentant une machine
virtuelle Hyper-V sur le serveur IBM Spectrum Protect.

System action:

Le processus est interrompu.

User response:

Vous devez sauvegarder une machine virtuelle Hyper-V avant d'utiliser
cette commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS9312S

nom de programme : ne peut pas changer le propriétaire/groupe du fichier
: nom de fichier : erreur



Explanation:

IBM Spectrum Protect ne peut pas changer la propriété, le groupe, ou les
deux sur le fichier indiqué. Ce changement est nécessaire au bon
fonctionnement de la gestion d'espace.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que les droits appliqués au répertoire autorisent la
modification du propriétaire du fichier ou du groupe. Relancez la
commande.

------------------------------------------------------------------------
ANS9313E

nom-programme : Le répertoire TMP est plein.



Explanation:

Le répertoire TMP du système d'exploitation est plein.

System action:

Le traitement est interrompu.

User response:

Supprimez des fichiers du répertoire TMP et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9316T

Restauration du système de fichiers 'système-fichiers' terminée.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a terminé l'annulation de la suppression du système
de fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Poursuivez avec les opérations normales.

------------------------------------------------------------------------
ANS9330E

La machine virtuelle spécifiée dans la commande chaîne est introuvable
ou a été exclue de l'opération.



Explanation:

Impossible d'exécuter la commande car la machine virtuelle est
introuvable ou a été exclue de l'opération.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Indiquez une option DOMAIN ou un nom de machine
virtuelle correct. Cette erreur peut également être liée à l'utilisation
de paramètres incorrects pour les options VMHOST, VMHOSTCLUSTER,
VMFOLDER, VMDATASTORE et -VM, ou de la balise 'Excluded'. La valeur de
l'option VMHOST doit être spécifiée sous forme d'adresse IP ou de nom de
serveur au format de nom de domaine qualifié complet (FQDN). Le nom
d'hôte que vous spécifiez doit correspondre au nom d'hôte affiché sur le
serveur vCenter dans la vue Hôtes et clusters. Il peut s'agir du nom
d'hôte complet (FQDN), du nom de domaine abrégé ou de l'adresse IP hôte.

------------------------------------------------------------------------
ANS9331W

L'ID utilisateur et le mot de passe du serveur VMware vCenter ou ESX
pour l'hôte VMC <hôte> ID utilisateur VMC <idutilisateur> n'ont pas pu
être lus à partir du fichier de mot de passe chiffré.



Explanation:

L'ID utilisateur et le mot de passe du serveur VMware vCenter ou ESX
n'ont pas pu être lus à partir du fichier de mot de passe chiffré.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez dsmc SET PASSWORD -type=VM 'nom d'hôte vCenter' 'ID
utilisateur' 'mot de passe' pour enregistrer le mot de passe chiffré.

------------------------------------------------------------------------
ANS9332E

L'ID utilisateur et le mot de passe du serveur VMware vCenter ou ESX ne
sont pas définis. Utilisez dsmc SET PASSWORD -type=VM 'nom d'hôte
vCenter' 'ID utilisateur' 'mot de passe' pour enregistrer le mot de
passe chiffré.



Explanation:

L'ID utilisateur et le mot de passe du serveur VMware vCenter ou ESX
n'ont pas pu être lus à partir du fichier de mot de passe chiffré.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez dsmc SET PASSWORD -type=VM 'nom d'hôte vCenter' 'ID
utilisateur' 'mot de passe' pour enregistrer le mot de passe chiffré.

------------------------------------------------------------------------
ANS9333E

Impossible de recréer 'nom-fichier' en tant que fichier de raccord en
raison d'un échec appel-système-Unix() ; erreur : erreur; cause :
'cause-erreur'.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à recréer le fichier spécifié en
tant que fichier raccord en raison d'une erreur.

System action:

Le traitement continue avec le fichier suivant.

User response:

Veuillez rechercher plus de détails sur l'erreur dans le fichier
dsmerror.log. Si le chemin de fichier affecté n'existe pas, restaurez-le
à partir de votre sauvegarde (s'il y en a une) ou recréez-le
manuellement, puis renouvelez l'opération. Assurez-vous que le système
de fichiers spécifié est géré par l'espace IBM Spectrum Protect,
inscriptible et dans un état cohérent.

------------------------------------------------------------------------
ANS9334E

Alias 'nom-alias' reçu du serveur incorrect.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu créer un nom de chemin valide pour un
fichier migré en raison d'un alias non valide reçu du serveur.

System action:

Le traitement continue avec le fichier suivant.

User response:

Si possible, exécutez une synchronisation de vérification orpheline ou
une sauvegarde incrémentielle en ligne du fichier initial pour que
l'alias soit mis à jour sur le serveur. Renouvelez ensuite l'opération.
Sinon, contactez le support IBM Spectrum Protect pour l'identification
et la résolution de l'incident.

------------------------------------------------------------------------
ANS9347W

Avertissement : "mot-clé-domaine" spécifié sur le domaine sera ignoré
lors de la connexion à l'hôte VMware ESX/ESXi. Connectez-vous à VMware
vCenter pour traiter ce domaine.



Explanation:

Aucun.

System action:

Le mot-clé du domaine est ignoré.

User response:

Connectez-vous à VMware vCenter pour traiter ce domaine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9350E

L'opération de sauvegarde a échoué en raison du mélange de volumes.
Reportez-vous à la section d'explications pour plus d'informations.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas réussi à créer la sauvegarde en raison de
la détection du mélange de volumes. Certains volumes sélectionnés
remplissent les exigences d'importation d'instantanés uniquement lorsque
c'est nécessaire et certains ne les remplissent pas. Cette situation se
produit lorsqu'une opération de sauvegarde est demandée et que la
fonction "Importer les instantanés VSS uniquement si nécessaire" est
activée et que tous les volumes concernés par l'opération de sauvegarde
sont gérés par un fournisseur de matériel VSS prenant en charge les
instantanés transportables. En outre, cette situation peut également se
produire dans un environnement groupé lors d'une opération de
sauvegarde, quand tous les volumes concernés par l'opération de
sauvegarde ne sont pas gérés par un fournisseur de matériel VSS prenant
en charge les instantanés transportables.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération en fractionnant l'opération de sauvegarde. Vérifiez
que tous les volumes concernés par l'opération de sauvegarde sont gérés
par un fournisseur de matériel prenant en charge les instantanés
transportables ou que tous les volumes concernés par l'opération ne
prennent pas en charge les instantanés transportables. En outre, vous
pouvez également désactiver la fonction "Importer les instantanés VSS
uniquement si nécessaire" pour permettre à la sauvegarde d'autoriser le
mélange.

------------------------------------------------------------------------
ANS9351E

Les données étaient indisponibles sur le serveur et ont été ignorées.



Explanation:

Les données à restaurer ne sont pas disponibles sur le serveur, elles ne
seront donc pas restaurées.

System action:

Les données ont été ignorées et le processus de restauration continue
avec l'objet suivant à restaurer.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9352E

SAN ou HOTADD a été choisi comme transport pour au moins l'un des
disques de l'opération, mais la stratégie SAN n'est pas OnlineAll pour
ce dispositif de transfert de données. Vous ne pouvez utiliser ni SAN,
ni HOTADD, à moins que la stratégie SAN soit définie sur OnlineAll.



Explanation:

SAN ou HOTADD a été choisi comme transport, soit parce que vous avez
utilisé le paramètre de transport par défaut, soit parce que vous l'avez
spécifié dans l'option VMVSTORTRANSPORT. Pour utiliser SAN ou HOTADD
comme mode de transport, vous devez définir la stratégie SAN sur
OnlineAll.

System action:

Restaurez les interruptions de traitement.

User response:

Définissez la stratégie SAN sur OnlineAll ou définissez VMVSTORTRANSPORT
sur une valeur autre que SAN ou HOTADD (par exemple, NBD). Ensuite,
relancez l'opération de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9354E

Le nom de noeud ou de propriétaire 'poste' spécifié dans la commande SET
ACCESS dépasse la longueur maximale autorisée (64).



Explanation:

Un nom de poste ou de propriétaire non valide a été entré dans la
commande SET ACCESS.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Entrez la commande SET ACCESS à l'aide du nom de poste ou de
propriétaire correct.

------------------------------------------------------------------------
ANS9355E

L'interface de programme d'application du service Web VI VMware vStorage
a signalé un message d'erreur : vstor-api-msg



Explanation:

L'interface de programme d'application du service Web VI VMware vStorage
a rapporté une erreur avec le texte du message spécifié.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le fichier
journal dsmerror et contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en
lui indiquant les informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS9356E

Une erreur d'interface de programme d'application VMware vStorage a été
rapportée.



Explanation:

Une interface de programme d'application VMware vStorage a été
rapportée. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le
problème, consultez les autres messages affichés et consignés.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le fichier
journal dsmerror et contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en
lui indiquant les informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS9359W

nom-programme : système-fichiers : le seuil haut seuil-haut dépasse le
pourcentage maximal recommandé seuil-max.



Explanation:

La performance du système peut être affectée. L'attente d'une demande de
migration peut provoquer des retards.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Définissez le seuil haut de la migration sur une valeur inférieure à la
capacité du système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9360W

nom-programme : système-fichiers : le seuil bas seuil-bas configuré est
en-deçà du seuil bas minimal recommandé pourcentage-bas.



Explanation:

Il est conseillé de ne pas avoir un seuil bas IBM Spectrum Protect
inférieur à l'espace minimal requis par ce système de fichiers ; ce qui
pourrait conduire à des tentatives sans fin de recherche de candidats à
la migration. L'utilisation du système de fichiers peut être supérieure
à la valeur minimale recommandée pour le seuil bas sur GPFS et Veritas,
car ces types de systèmes de fichiers allouent de l'espace pour les
métadonnées.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Définissez le seuil bas de la migration sur une valeur supérieure à la
taille minimale recommandée pour le système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9361W

nom-programme : système-fichiers : la prémigration pré-mig configurée
est supérieure à la différence entre le seuil bas seuil-bas configuré et
la taille minimale recommandée du système de fichier taille_min.



Explanation:

Le pourcentage de prémigration IBM Spectrum Protect sous le seuil bas ne
laisse pas suffisamment d'espace pour le système de fichiers, ce qui
peut occasionner des tentatives sans fin de recherche de candidats à la
migration. L'utilisation du système de fichiers peut être supérieure à
la valeur minimale recommandée pour le seuil bas sur GPFS et Veritas,
car ces types de systèmes de fichiers allouent de l'espace pour les
métadonnées.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Diminuez la valeur du paramètre de prémigration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9362W

nom-programme : système-fichiers: MAXFILES fichiers-maxi est inférieur
aux inodes utilisés inodes_utilisés du système de fichiers. MAXFILES
sera défini sur la valeur minimale possible.



Explanation:

La valeur MAXFILES spécifiée est inférieure au nombre de fichiers
existants déjà dans le système de fichiers. La valeur sera ignorée, et
CFI aura par défaut la taille la plus petite possible selon le nombre
d'inodes actuellement utilisés.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Augmentez la valeur de MAXFILES.

------------------------------------------------------------------------
ANS9363W

nom-programme: système-fichiers: MAXFILES fichiers-maxi est supérieur au
nombre total d'inodes disponibles fichiers dans le système de fichiers.
MAXFILES sera défini sur la valeur maximale possible.



Explanation:

La valeur MAXFILES spécifiée est supérieure au nombre d'inodes
disponibles dans le système de fichiers. La valeur sera ignorée, et CFI
aura par défaut la taille maximale correspondant au nombre d'inodes
disponibles.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Diminuez la valeur de MAXFILES.

------------------------------------------------------------------------
ANS9364E

Echec lors de l'initialisation de l'environnement de machine virtuelle.
Recherchez les messages d'erreur détaillés dans le fichier dsmerror.log.



Explanation:

Echec lors de l'initialisation de l'environnement de machine virtuelle.
Recherchez les messages d'erreur détaillés dans le fichier dsmerror.log.

System action:

La sauvegarde ne peut pas continuer.

User response:

Recherchez le message d'erreur détaillé dans le fichier dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS9365E

Erreur d'API VMware vStorage pour la machine virtuelle 'nom-MV'. Nom de
fonction IBM Spectrum Protect : nom-fonction Fichier IBM Spectrum
Protect : nom-fichier (numéro-ligne) Code retour d'API : rc-TSM Message
d'erreur d'API : desc-fonction



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Si la sauvegarde de la machine virtuelle échoue et que le message
d'erreur pointe sur la fonction ReadEnvironmentVariableInGuest(),
vérifiez la validité des données d'identification de connexion de la
machine virtuelle invitée et mettez-les à jour sur le dispositif de
transfert de données si besoin. Contactez l'administrateur IBM Spectrum
Protect en lui indiquant les informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS9368W

AVERTISSEMENT : L'ID utilisateur hôte VMware <ID-utilisateur-hôte> lu à
partir du fichier de mots de passe est différent de la valeur de
l'option VMCUSER <vmcuserid>. Utilisation de la valeur de l'option
VMCUSER.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en lui indiquant les
informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS9369W

AVERTISSEMENT : Le mot de passe utilisateur VMware VirtualCenter ou ESX
Server pour l'hôte VMC <hôte>, ID utilisateur VMC <ID utilisateur> est
défini dans le fichier d'options.



Explanation:

Aucune.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en lui indiquant les
informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS9370W

L'éditeur de préférences ou dsmc SET PASSWORD -type=VMo 'nom d'hôte
VirtualCenter' 'id_util' 'motdepasse' permet d'enregistrer un mot de
passe chiffré.



Explanation:

L'option VMCPW a été détectée dans un fichier d'options ou dans la ligne
de commande. Bien que cette méthode d'entrée soit autorisée, elle
présente cependant un risque de sécurité, car le mot de passe est en
texte brut et n'est pas chiffré.

System action:

L'option est acceptée et le mot de passe VMC est utilisé dans la session
en cours.

User response:

Pour enregistrer le mot de passe chiffré, utilisez le panneau Sauvegarde
de machine virtuelle de l'éditeur de préférences ou la commande : dsmc
SET PASSWORD -type=VM 'nom d'hôte VirtualCenter' 'id_util' 'motdepasse'

------------------------------------------------------------------------
ANS9371I

nom-programme : système-fichiers : La valeur MAXFILES spécifiée est 0.
La taille CFI sera maintenant calculée automatiquement.



Explanation:

IBM Spectrum Protect La valeur maxfiles spécifiée est 0, ce qui signifie
que la taille CFI est maintenant gérée automatiquement.

System action:

IBM Spectrum Protect continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9372E

Impossible de créer la machine virtuelle à restaurer en raison d'un nom
d'hôte, d'un nom de centre de données ou d'un nom de magasin de données
non valide.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu créer la machine virtuelle à restaurer
car un nom d'hôte, un nom de centre de données ou un nom de magasin de
données non valide a été spécifié. Recherchez dans le fichier journal
dsmerror des informations sur la raison spécifique de la défaillance.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le fichier
journal dsmerror et contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect en
lui indiquant les informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS9373E

La sauvegarde de la machine virtuelle 'nom_mv' s'est arrêtée car
l'opération de sauvegarde ne progressait pas.



Explanation:

IBM Spectrum Protect a détecté un interblocage, qui empêche l'opération
de sauvegarde de la machine virtuelle de se terminer. L'opération de
sauvegarde a été annulée.

System action:

La sauvegarde de la machine virtuelle a été annulée.

User response:

Relancez la sauvegarde de la machine virtuelle. Si le problème persiste,
prenez contact avec le service de support logiciel IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9374E

Le service de stockage virtuel VMware vStorage n'est pas en cours
d'exécution ou n'a pas pu être trouvée. Vérifiez que le service VMware
'vstor2-mntapi20-shared.sys' est installé et en cours d'exécution.
Installez les fichiers d'exécution de l'application VMware vStorage.



Explanation:

Echec lors de l'initialisation de l'environnement de l'application
VMware vStorage.

System action:

La sauvegarde ne peut pas continuer.

User response:

Vérifiez que le service VMware 'vstor2-mntapi20-shared.sys' est installé
et en cours d'exécution. Installez les fichiers d'exécution de
l'application VMware vStorage.

------------------------------------------------------------------------
ANS9376E

Le mot clé de domaine de la commande Backup VM 'mot-clé-domaine' a été
spécifié, mais ce domaine ne contient aucune machine virtuelle. Cette
erreur peut également se produire si la valeur associée au paramètre
VMHOST n'est pas définie en tant qu'adresse IP ou nom de domaine
complet.



Explanation:

Impossible d'exécuter la commande car la machine virtuelle est
introuvable.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Réessayez l'opération. Vérifiez que la valeur associée au paramètre
VMHOST est spécifiée sous la forme d'une adresse IP ou d'un nom de
domaine complet. Le nom d'hôte que vous spécifiez doit correspondre au
nom d'hôte affiché sur le serveur vCenter dans la vue Hôtes et clusters.
Il peut s'agir du nom d'hôte complet (FQDN), du nom de domaine abrégé ou
de l'adresse IP hôte.

------------------------------------------------------------------------
ANS9377E

Aucune machine virtuelle spécifiée dans la commande chaîne ou échec du
traitement de la liste de domaines de la machine virtuelle.



Explanation:

Aucune machine virtuelle trouvée portant ce nom ou spécifiée dans
l'option de domaine.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Spécifiez un nom de machine virtuelle ou une option de domaine corrects.

------------------------------------------------------------------------
ANS9378E

Une erreur inattendue s'est produite lors de la prise d'empreintes
digitales des données.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la prise d'empreintes digitales des
données. Consultez le journal des erreurs pour plus d'informations.

System action:

L'objet n'est pas sauvegardé.

User response:

Relancez l'opération. Relancez l'opération sans dédoublonnage côté
client. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9379E

Une erreur inattendue s'est produite lors du dédoublonnage des données.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors du dédoublonnage des données. Consultez
le journal des erreurs pour plus d'informations.

System action:

L'objet n'est pas sauvegardé.

User response:

Relancez l'opération. Renouvelez l'opération sans dédoublonnage côté
client. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9380E

La machine virtuelle spécifiée dans la commande string est introuvable.



Explanation:

Impossible d'exécuter la commande car la machine virtuelle est
introuvable.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Réessayez l'opération. Indiquez une option DOMAIN ou un nom de machine
virtuelle correct. Cette erreur peut également être liée à l'utilisation
de paramètres incorrects pour l'option VMHOST, VMHOSTCLUSTER, VMFOLDER
ou VMDATASTORE. La valeur de l'option VMHOST doit être spécifiée sous
forme d'adresse IP ou de nom de serveur au format de nom de domaine
qualifié complet (FQDN). Le nom d'hôte que vous spécifiez doit
correspondre au nom d'hôte affiché sur le serveur vCenter dans la vue
Hôtes et clusters. Il peut s'agir du nom d'hôte complet (FQDN), du nom
de domaine abrégé ou de l'adresse IP hôte.

------------------------------------------------------------------------
ANS9381I

La valeur définie pour l'option liste_mv sera migrée vers la nouvelle
option domaine.



Explanation:

La nouvelle option a été définie.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9383E

Les fichiers requis pour les opérations de la machine virtuelle sont
introuvables. Ils ne sont installés que si le client est défini en tant
que dispositif de transfert de données dans IBM Spectrum Protect pour
Virtual Environments.



Explanation:

Un incident s'est produit lors de l'initialisation de l'environnement de
machine virtuelle.

System action:

L'opération ne peut pas continuer.

User response:

Installez le package IBM Spectrum Protect for Virtual Environments afin
d'utiliser le client pour sauvegarder les machines virtuelles.

------------------------------------------------------------------------
ANS9384W

Impossible d'obtenir les données VMware Changed Block Tracking(CBT) pour
la machine virtuelle 'nom de la machine virtuelle'. La sauvegarde de
machine virtuelle intégrale se poursuit et inclut les zones utilisées et
non utilisées du disque.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu obtenir les données de Changed Block
Tracking(CBT) pour la machine virtuelle spécifiée. La sauvegarde se
poursuit, mais au lieu de sauvegarder uniquement les blocs utilisés
(dans le cas d'une sauvegarde intégrale de la machine virtuelle), ou
juste les blocs changés (dans la casse de sauvegarde de la machine
virtuelle incrémentielle), la machine virtuelle est sauvegardée dans son
intégralité. Cette sauvegarde comprend les blocs utilisés et non
utilisés du disque.

System action:

La sauvegarde se poursuit.

User response:

Pour obtenir des informations sur la raison pour laquelle les données de
bloc modifiées n'ont pu être obtenues, consultez le journal des erreurs
dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS9385W

Erreur renvoyée par l'interface de programme d'application VMware
vStorage API pour la machine virtuelle 'nom-mv' dans la fonction
d'interface de programme d'application vSphere
__ns2__QueryChangedDiskAreas. RC=code de retour de l'interface de
programme d'application, message détaillé : message de l'interface de
programme d'application



Explanation:

Aucun.

System action:

Le traitement CBT s'arrête.

User response:

Contactez l'administrateur IBM Spectrum Protect et donnez-lui les
informations fournies dans ce message.

------------------------------------------------------------------------
ANS9386W

Le suivi de bloc modifié n'est pas pris en charge pour la machine
virtuelle 'nom machine virtuelle'. Une sauvegarde COMPLETE du disque
sera exécutée, incluant les zones utilisées et non utilisées du disque.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu obtenir les données de Changed Block
Tracking(CBT) pour la machine virtuelle spécifiée car le suivi de bloc
modifié n'est pas pris en charge. Les disques RDM en mode physique, les
disques virtuels attachés au bus SCSI virtuel partagé et les machines
virtuelles possédant la version matérielle 6 ou antérieure ne sont pas
pris en charge. La sauvegarde se poursuit, mais au lieu de sauvegarder
uniquement les blocs utilisés (dans le cas d'une sauvegarde intégrale de
la machine virtuelle), ou juste les blocs changés (dans la casse de
sauvegarde de la machine virtuelle incrémentielle), la machine virtuelle
est sauvegardée dans son intégralité. Cette sauvegarde comprend les
blocs utilisés et non utilisés du disque.

System action:

La sauvegarde se poursuit.

User response:

Pour obtenir des informations sur la raison pour laquelle les données de
bloc modifiées n'ont pu être obtenues, consultez le journal des erreurs
dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS9387W

La sauvegarde incrémentielle de la machine virtuelle
nom_machine_virtuelle est impossible car les informations sur le bloc
modifié ne peuvent pas être obtenues. Tentative d'exécution d'une
sauvegarde intégrale de machine virtuelle.



Explanation:

Les informations sur le bloc modifié sont obligatoires pour effectuer
une sauvegarde incrémentielle, mais celles-ci n'ont pas pu être obtenues
de la machine virtuelle. Ces informations peuvent être manquantes si
deux noeuds sauvegardent la même machine virtuelle. L'un des noeuds
exécute une sauvegarde incrémentielle quotidienne et l'autre noeud
exécute une sauvegarde intégrale hebdomadaire. Après l'exécution de
cette dernière, la sauvegarde quotidienne suivante ne peut pas obtenir
les informations sur le bloc modifié ; par conséquent, une sauvegarde
intégrale est exécutée, et non une sauvegarde incrémentielle. Les
sauvegardes quotidiennes suivantes seront incrémentielles jusqu'à la
prochaine sauvegarde intégrale hebdomadaire.

System action:

La sauvegarde qui se poursuit est de type intégral et non incrémentiel.

User response:

Recherchez le IBM Spectrum Protect site de support IBM Spectrum Protect
Support Portal
(https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect)
associé à ce numéro de message, pour déterminer les autres causes
possibles de cette erreur.

------------------------------------------------------------------------
ANS9388E

La classe de gestion 'nom de la classe de gestion' spécifiée pour
l'option 'nom d'option' n'est pas valide, ou ne possède pas de groupe de
copie de sauvegarde.



Explanation:

Le nom de la classe de gestion pour l'option spécifiée n'existe pas, ou
existe mais ne possède pas de groupe de copie de sauvegarde valide.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que le nom de classe de gestion spécifié est valide et qu'il
contient un groupe de copie de sauvegarde valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS9389W

La tentative de sauvegarde DEDUP a échoué pour la machine virtuelle 'nom
de la machine virtuelle'. Faites une nouvelle tentative #numéro de la
tentative avec DEDUP désactivé.



Explanation:

La tentative de sauvegarde de la machine virtuelle avec DEDUP activé a
échoué. Plutôt que de faire échouer la sauvegarde immédiatement, une
tentative de sauvegarde de la machine virtuelle avec DEDUP désactivé est
effectuée.

System action:

Le traitement continue avec DEDUP désactivé.

User response:

Consultez les fichiers journaux à la recherche de messages précisant la
cause de l'échec de DEDUP. Si vos tentatives de sauvegardes suivantes
échouent en utilisant DEDUP, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9390W

La tentative de sauvegarde DEDUP a échoué pour la machine virtuelle 'nom
de la machine virtuelle'. Faites une nouvelle tentative #numéro de la
tentative avec DEDUP toujours activé.



Explanation:

La tentative de sauvegarde de la machine virtuelle avec DEDUP activé a
échoué. Plutôt que de faire échouer la sauvegarde immédiatement, une
nouvelle tentative de sauvegarde de la machine virtuelle avec DEDUP
toujours activé est effectuée.

System action:

Le traitement continue avec DEDUP toujours activé.

User response:

Consultez les fichiers journaux à la recherche de messages précisant la
cause de l'échec de DEDUP. Si vos tentatives de sauvegardes suivantes
échouent en utilisant DEDUP, contactez votre administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9391W

Le système d'exploitation invité Linux avec l'amorçage EFI activé n'est
pas entièrement pris en charge par la sauvegarde IBM Spectrum Protect
VMware. Des étapes manuelles peuvent être nécessaires à la suite de la
restauration pour permettre à la machine virtuelle de fonctionner
correctement.



Explanation:

Un système d'exploitation invité avec l'amorçage EFI activé peut ne pas
démarrer avec succès. Des étapes manuelles sont nécessaires pour amorcer
le système d'exploitation hôte avec succès.

System action:

La restauration continue.

User response:

À la suite de la restauration du système d'exploitation invité :
supprimez et reconnectez le disque d'amorçage invité, sélectionnez
l'option Amorçage invité pour accéder à la configuration d'installation
EFI lors du prochain amorçage, allumez l'invité, accédez à la
maintenance de l'amorçage EFI, ajoutez l'unité d'amorçage, sélectionnez
un volume non nommé, attribuez-lui un intitulé, sauvegardez et validez
les changements, poursuivez l'amorçage.

------------------------------------------------------------------------
ANS9392W

Aucun nom de groupe de sauvegarde entré.



Explanation:

Vous devez fournir un groupe de sauvegarde pour cette opération.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Indiquez un nom de groupe de sauvegarde valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS9393W

Nom de groupe de sauvegarde entré incorrect.



Explanation:

Le nom du groupe de sauvegarde n'était pas valide. Les caractères
génériques ne sont pas autorisés.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Indiquez un nom de groupe de sauvegarde valide.

------------------------------------------------------------------------
ANS9394W

Aucun fichier de sauvegarde ou nom d'unité entré.



Explanation:

Vous devez fournir un fichier de sauvegarde ou nom d'unité pour cette
opération.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Indiquez un nom de fichier de sauvegarde ou nom d'unité.

------------------------------------------------------------------------
ANS9395E

L'espace fichier a été migré vers le modèle incrémentiel permanent.
MODE=FULL et MODE=INCR ne sont pas valides.



Explanation:

Vous devez exécuter les types de sauvegarde "Incrémentiel permanent"
(IFINCR ou IFFULL) uniquement si l'espace fichier a été migré vers le
type "Incrémentiel permanent".

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Spécifiez MODE=IFFULL ou MODE=IFINCR.

------------------------------------------------------------------------
ANS9396W

La machine virtuelle "MV" n'est pas en cours d'exécution. IBM Spectrum
Protect La protection d'application ne sera pas utilisée lors de la
sauvegarde de cette machine virtuelle.



Explanation:

IBM Spectrum Protect La protection d'application permet de protéger
uniquement les machines virtuelles en cours d'exécution.

System action:

IBM Spectrum Protect La protection d'application utilise les outils
VMWare pour permettre une cohérence d'applications.

User response:

Désactivez la machine virtuelle ou excluez-la de la protection
d'application IBM Spectrum Protect en supprimant l'option
INCLUDE.VMTSMVSS pour cette machine virtuelle. Si vous souhaitez que les
journaux soient tronqués, utilisez INCLUDE.VMTSMVSS pour verrouiller
cette machine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9397W

Le verrouillage d'applications IBM Spectrum Protect ne permet pas de
protéger cette machine. La machine virtuelle MV n'a pas de système
d'exploitation ni d'applications pris en charge par le verrouillage
d'applications IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Le verrouillage d'applications peut uniquement être utilisé avec des
machines virtuelles dont les systèmes d'exploitation ou les applications
prises en charge par le verrouillage d'applications IBM Spectrum
Protect. Voir la documentation produit pour la liste des systèmes
d'exploitation et applications pris en charge.

System action:

IBM Spectrum Protect utilisera les outils VMware pour permettre une
cohérence d'applications.

User response:

Excluez la machine virtuelle du verrouillage d'applications en
supprimant l'option INCLUDE.VMTSMVSS de la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS9398E

L'initialisation de la protection d'application IBM Spectrum Protect a
échoué sur la machine virtuelle 'MV'. Pour plus de détails, voir le
journal des erreurs.



Explanation:

La protection d'application IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur
au cours de l'initialisation.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus de détails, voir le journal des erreurs. Corrigez la ou les
erreurs et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9399W

nom-programme : erreur d'accès au fichier verrou pour l'opération valeur
sur le chemin valeur valeur avec le texte correspondant à l'erreur
numéro valeur.



Explanation:

Une opération sur un fichier verrou a échoué.

System action:

IBM Spectrum Protect consigne l'erreur et poursuit le traitement, ou
abandonne l'opération si le répertoire est introuvable.

User response:

Corrigez la configuration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9400W

Impossible de restaurer le fichier NVRAM pour la machine virtuelle 'nom
de la machine virtuelle'. Des étapes manuelles peuvent être nécessaires
après la restauration pour permettre à la machine virtuelle de
fonctionner correctement.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu télécharger le fichier NVRAM pour la
machine virtuelle spécifiée. La restauration continue, mais un système
d'exploitation invité restauré avec l'amorçage EFI activé peut ne pas
démarrer avec succès. Des étapes manuelles peuvent être nécessaires pour
amorcer le système d'exploitation invité avec succès.

System action:

La restauration se poursuit.

User response:

À la suite de la restauration du système d'exploitation invité, si
celui-ci ne démarre pas, supprimez et reconnectez le disque d'amorçage
du système invité, sélectionnez l'option Amorçage invité pour accéder à
la configuration d'installation EFI lors du prochain amorçage, mettez
l'invité sous tension, accédez à la maintenance de l'amorçage EFI,
ajoutez l'unité d'amorçage, sélectionnez un volume non nommé,
attribuez-lui un intitulé, sauvegardez et validez les changements,
poursuivez l'amorçage.

------------------------------------------------------------------------
ANS9401E

nom de programme : impossible d'arrêter le démon de rappel.



Explanation:

IBM Spectrum Protect La demande d'arrêt du démon de rappel a échoué.
Cela arrive parfois pendant l'exécution de la fonction de secours d'un
poste.

System action:

Aucune.

User response:

Continuez normalement les opérations, à moins que d'autres incidents
surviennent.

------------------------------------------------------------------------
ANS9402E

nom-programme : impossible de notifier nom de processus pour récupérer
les opérations HSM sur un noeud défectueux.



Explanation:

Afin de remplacer un noeud partenaire défectueux, le démon dsmwatchd
doit notifier les démons locaux.

System action:

Aucun.

User response:

La communication ne peut pas être établie avec le démon du client de
gestion de mémoire hiérarchisée indiqué dans ce message. Vérifiez si le
démon cible est en cours d'exécution. Démarrez ou redémarrez le démon
cible, selon le cas. Si le problème persiste, redémarrez le cluster
GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9403E

IBM Spectrum Protect a détecté que les données à sauvegarder ne
correspondent pas à la liste des données à sauvegarder qui a été envoyée
depuis la machine virtuelle. La sauvegarde de 'nom_mv' ne peut pas
continuer.



Explanation:

Les données qui auraient été sauvegardées par IBM Spectrum Protect pour
une machine virtuelle n'auraient pas correspondu aux données nécessaires
pour une sauvegarde correcte. La sauvegarde a été annulée pour éviter
toute perte de données.

System action:

La sauvegarde est annulée pour éviter la perte de données.

User response:

Relancez la sauvegarde. Si l'erreur persiste, contactez le service de
support logiciel IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9404E

Erreur lors de la création de la machine virtuelle spécifiée. Pour plus
d'informations, consultez les fichiers journaux.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la création de la machine virtuelle.
Recherchez dans le fichier dsmerror.log des informations supplémentaires
sur la raison pour laquelle la machine virtuelle ne peut être créée.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Recherchez dans le fichier dsmerror.log des messages spécifiques sur la
raison pour laquelle la machine virtuelle ne peut être créée.

------------------------------------------------------------------------
ANS9405I

program-name : la reprise du système de fichiers filesystem a commencé.



Explanation:

L'activation locale du système de fichiers spécifié a bien commencé.

System action:

IBM Spectrum Protect sur le poste locale essaiera d'activer le système
de fichiers dont l'espace est géré sur un autre poste.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9410W

Les outils VMware ne sont pas en cours d'exécution ou sont obsolètes sur
la machine virtuelle "MV". Il est impossible d'avoir recours au
verrouillage d'applications IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Le verrouillage d'applications IBM Spectrum Protect exige que des outils
VMware soient installés et en cours d'exécution avec une version à jour
sur la machine virtuelle.

System action:

IBM Spectrum Protect ne fournira pas de cohérence d'applications. Les
journaux d'application n'ont pas été tronqués.

User response:

Installez et/ou mettez à niveau et/ou démarrez les outils VMware sur la
machine virtuelle, ou excluez-les du verrouillage d'applications en
supprimant l'option INCLUDE.VMTSMVSS pour cette machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS9411E

L'inscription du fournisseur VSS a échoué. La commande "commande" a
échoué avec un code de retour Windows =code de retour



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à inscrire le fournisseur VSS sur
la machine virtuelle.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Redémarrez la machine virtuelle, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9412E

nom de programme : la fonction de secours a été désactivée de la machine
locale. Abandon de la fonction de secours ...



Explanation:

IBM Spectrum Protect Les opérations de la fonction de secours ont été
désactivées, par le système ou par l'utilisateur.

System action:

Aucune.

User response:

Vérifiez les règles de la fonction de secours si nécessaire.

------------------------------------------------------------------------
ANS9413E

L'opération de restauration instantanée ou d'accès instantané a échoué,
car ce type d'opération n'admet pas les machines virtuelles situées dans
des magasins de données à volumes virtuels (VVOL).



Explanation:

Les opérations de restauration instantanée et d'accès instantané
n'acceptent pas les restaurations de machines virtuelles situées dans
des magasins de données VVOL. En effet, les magasins de données VVOL ne
prennent pas en charge le RDM (Raw Device Mapping), indispensable à ces
opérations.

System action:

Echec de l'opération.

User response:

Pour les opérations de restauration instantanée, spécifiez un magasin de
données et un magasin de données temporaire qui ne soit pas un magasin
VVOL.Pour les opérations d'accès instantané, spécifiez un magasin de
données qui ne soit pas un magasin VVOL.

------------------------------------------------------------------------
ANS9414E

La protection d'application est activée pour la machine virtuelle
nom_MV, mais cette machine virtuelle réside sur un magasin de données
VVol (volume virtuel). La protection d'application doit être désactivée
pour pouvoir sauvegarder cette machine virtuelle.



Explanation:

La protection d'application n'est pas prise en charge pour les machines
virtuelles se trouvant sur des magasins de données VVol.

System action:

Echec de l'opération.

User response:

Désactivez la protection d'application en supprimant l'option
include.vmtsmvss du fichier d'options, puis relancez la sauvegarde de la
machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS9415E

Impossible de copier "source" vers "destination" avec le code de retour
VMware =cr sur la machine virtuelle.



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas réussi à copier un fichier vers la machine
virtuelle.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que ce fichier source existe et que la destination est
accessible. Redémarrez la machine virtuelle, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9416E

Impossible de créer le répertoire "source" sur la machine virtuelle avec
un code de retour Windows = cr



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect n'a pas réussi à créer le répertoire
spécifié sur la machine virtuelle. Il est possible que le répertoire
existe et qu'il soit verrouillé par un processus.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vérifiez que le répertoire n'existe pas sur la machine virtuelle.
Redémarrez la machine virtuelle, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9417E

La protection d'application IBM Spectrum Protect n'a pas pu geler les
programmes d'écriture VSS sur la machine virtuelle 'MV'. Pour plus de
détails, voir le journal des erreurs.



Explanation:

La protection d'application IBM Spectrum Protect a détecté une erreur
lors du gel des programmes d'écriture VSS.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez la commande 'vssadmin list writers' pour déterminer si un
éditeurs VSS détecte des erreurs sur la machine virtuelle. Redémarrez la
machine virtuelle. Relancez l'opération. Si le nouvel essai échoue,
consultez le journal des erreurs pour obtenir plus de détails sur les
erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS9418E

SAN a été choisi comme transport pour au moins l'un des disques de
l'opération, mais la fonction VMware CBT (Changed Block Tracking) est
activée sur la machine virtuelle cible. SAN ne peut pas être utilisé
pour mettre à jour une machine virtuelle existante lorsque CBT est
activé.



Explanation:

SAN a été choisi comme transport, soit parce que vous avez utilisé le
paramètre de transport par défaut, soit parce que vous l'avez spécifié
dans l'option VMVSTORTRANSPORT. Pour pouvoir utiliser le mode de
transport SAN, VMware CBT (Changed Block Tracking) doit être désactivé
sur la machine virtuelle cible.

System action:

La procédure de restauration s'arrête.

User response:

Désactivez VMware CBT (Changed Block Tracking) sur la machine virtuelle
cible ou affectez à VMVSTORTRANSPORT une valeur autre que SAN (par
exemple, NBD). Ensuite, relancez l'opération de restauration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9419E

La fonction CBT (Changed Block Tracking) de VMware ne peut pas être
activée ou réinitialisée pour la machine virtuelle 'nom machine
virtuelle' en raison d'un instantané existant. La sauvegarde intégrale
de la machine virtuelle se poursuit et inclut les zones utilisées et non
utilisées du disque.



Explanation:

VMware ne permet pas de changer l'état de la fonction CBT (Changed Block
Tracking) lorsqu'un instantané existe. La sauvegarde se poursuit, mais
au lieu de sauvegarder uniquement les blocs utilisés (dans le cas d'une
sauvegarde intégrale de la machine virtuelle), ou juste les blocs
changés (dans le cas d'une sauvegarde incrémentielle de la machine
virtuelle), la machine virtuelle est sauvegardée dans son intégralité.
Cette sauvegarde comprend les blocs utilisés et non utilisés du disque.

System action:

La sauvegarde se poursuit.

User response:

Supprimez l'instantané sur la machine virtuelle cible pour permettre
l'activation ou la réinitialisation de la fonction CBT.

------------------------------------------------------------------------
ANS9420W

La fonction CBT (Changed Block Tracking) de VMware ne peut pas être
activée ou réinitialisée pour la machine virtuelle 'nom machine
virtuelle' en raison d'un instantané existant. La sauvegarde intégrale
de la machine virtuelle se poursuit et inclut les zones utilisées et non
utilisées du disque.



Explanation:

VMware ne permet pas de changer l'état de la fonction CBT (Changed Block
Tracking) lorsqu'un instantané existe. La sauvegarde se poursuit, mais
au lieu de sauvegarder uniquement les blocs utilisés (dans le cas d'une
sauvegarde intégrale de la machine virtuelle), ou juste les blocs
changés (dans le cas d'une sauvegarde incrémentielle de la machine
virtuelle), la machine virtuelle est sauvegardée dans son intégralité.
Cette sauvegarde comprend les blocs utilisés et non utilisés du disque.

System action:

La sauvegarde se poursuit.

User response:

Supprimez l'instantané sur la machine virtuelle cible pour permettre
l'activation ou la réinitialisation de la fonction CBT.

------------------------------------------------------------------------
ANS9421E

La sauvegarde de machine virtuelle a échoué pour la machine virtuelle
'nom_machine_virtuelle' car la taille de l'un des disques n'est pas un
multiple de 1 Mo.



Explanation:

VMware ne prend pas en charge la sauvegarde des disques dont la taille
n'est pas un multiple de 1 Mo. La sauvegarde a échoué.

System action:

La sauvegarde a échoué.

User response:

Augmentez la taille du disque pour qu'elle corresponde à un multiple de
1 Mo.

------------------------------------------------------------------------
ANS9422I

program-name : l'annulation du système de fichiers filesystem a
commencé.



Explanation:

L'activation locale du système de fichiers spécifié a bien commencé.

System action:

IBM Spectrum Protect sur le poste locale essaiera d'activer le système
de fichiers dont l'espace est géré sur un autre poste.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9427E

Le disque 'nom_disque_machine_virtuelle' de la machine virtuelle
'nom_machine_virtuelle' n'a pas pu être ouvert car aucun des transports
autorisés ('modes_transport_autorisés') n'est disponible.



Explanation:

Le disque ne peut être ouvert qu'à l'aide de l'un des modes de transport
spécifiés dans l'option VMVSTORTRANSPORT. Etant donné qu'aucun des modes
de transport spécifiés n'était disponible, le disque n'a pas pu être
ouvert.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée. Le traitement se poursuit
avec la machine virtuelle suivante.

User response:

Effectuez une ou plusieurs des actions suivantes, puis essayez à nouveau
d'effectuer la sauvegarde.

*  Vérifiez la valeur de l'option VMVSTORTRANSPORT et assurez-vous que
   les modes de transport souhaités sont disponibles.

*  Ajoutez NBD ou NBDSSL à l'option VMVSTORTRANSPORT.

*  Recherchez dans le répertoire "%TEMP%/VMWARE-%USER%" tout fichier
   restant d'une sauvegarde précédente. Les fichiers restants peuvent
   empêcher l'utilisation des modes de transport avancés. Vous pouvez
   supprimer ce répertoire en toute sécurité tant qu'aucune autre
   opération de machine virtuelle n'est en cours d'exécution.



------------------------------------------------------------------------
ANS9428E

nom programme : le relais du système de fichiers système de fichiers n'a
pas démarré.



Explanation:

L'activation locale du système de fichiers défini a échoué. Notez que
seuls les systèmes de fichiers dont l'espace est géré sur un autre noeud
d'une même grappe peuvent être remplacés. En outre, le système de
fichiers doit être monté localement.

System action:

IBM Spectrum Protect ne va pas remplacer le système de fichiers.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers est monté localement et qu'il est
géré avec le client IBM Spectrum Protect pour la gestion de l'espace sur
un autre noeud de la même grappe, et recommencez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9431E

Le verrouillage d'applications IBM Spectrum Protect n'a pas réussi à
dégeler les éditeurs VSS sur la machine virtuelle "MV". Pour plus de
détails, consultez le journal des erreurs IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Le verrouillage d'applications IBM Spectrum Protect a rencontré une
erreur lors du dégel des éditeurs VSS.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Pour plus de détails, voir le journal des erreurs. Vérifiez que les
éditeurs VSS ne signalent pas d'erreur en exécutant la commande
"vssadmin list writers". Redémarrez la machine virtuelle, puis relancez
l'opération. Si le nouvel essai échoue, consultez le journal des erreurs
pour obtenir plus de détails sur les erreurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS9432W

La troncature des journaux d'application sur la machine virtuelle 'MV'
par la protection d'application IBM Spectrum Protect a échoué.



Explanation:

La protection d'application IBM Spectrum Protect a détecté une erreur
lors de l'opération de sauvegarde VSS. Les applications ont été mises au
repos avec succès, mais leurs journaux n'ont pas été tronqués.

System action:

Les journaux d'application n'ont pas été tronqués.

User response:

Pour plus de détails, voir le journal des erreurs. Vérifiez que tous les
éditeurs VSS ne signalent pas d'erreur en exécutant la commande
'vssadmin list writers'. Redémarrez la machine virtuelle, puis relancez
l'opération. Si le nouvel essai échoue, consultez le journal des erreurs
pour obtenir plus de détails sur les erreurs. Sur la machine virtuelle
invitée, vérifiez qu'aucun volume monté n'est en ligne. Utilisez
Recovery Agent pour démonter et supprimer les répertoires de montage
existants. Ensuite, relancez l'opération de sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9433E

nom de programme : la commande dm_send_msg a échoué, numéro d'erreur
numéro d'erreur.



Explanation:

Impossible d'exécuter l'appel DMApi.

System action:

Abandon de l'opération.

User response:

Vérifiez la cohérence du démon GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9443E

nom de programme : impossible d'exécuter l'opération dans un
environnement de fonction de secours désactivé.



Explanation:

L'opération ne peut être exécutée que dans un environnement de fonction
de secours actif.

System action:

Abandon de l'opération.

User response:

Lancez dsmmigfs enableFailover sur le poste local, puis recommencez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9447E

Le disque de la machine virtuelle 'nom_machine_virtuelle' n'a pas pu
être ouvert car aucun des transports autorisés n'est disponible.



Explanation:

Le disque ne peut être ouvert qu'à l'aide de l'un des modes de transport
spécifiés dans l'option VMVSTORTRANSPORT. Toutefois, aucun des modes de
transport spécifiés n'est disponible ; par conséquent, le disque ne peut
pas être ouvert.

System action:

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée. Le traitement se poursuit
avec la machine virtuelle suivante.

User response:

Effectuez une ou plusieurs des actions suivantes, puis essayez à nouveau
d'effectuer la sauvegarde.

*  Consultez la sortie de la console et les journaux des erreurs pour
   savoir quels modes de transport sont autorisés.

*  Vérifiez la valeur de l'option VMVSTORTRANSPORT et que les modes de
   transport souhaités sont disponibles.

*  Ajoutez NBD ou NBDSSL à l'option VMVSTORTRANSPORT.

*  Recherchez dans le répertoire "%TEMP%/VMWARE-%USER%" tout fichier
   restant d'une sauvegarde précédente. Les fichiers restants peuvent
   empêcher l'utilisation des modes de transport avancés. Vous pouvez
   supprimer ce répertoire en toute sécurité tant qu'aucune autre
   opération de machine virtuelle n'est en cours d'exécution.



------------------------------------------------------------------------
ANS9450W

nom de programme : Aucun système de fichiers valide pour la prise de
relais.



Explanation:

Aucun des systèmes de fichiers GPFS montés en local ne correspond aux
systèmes de fichiers gérés à distance du poste ayant échoué.

System action:

Abandon de la prise de relais.

User response:

Vérifiez que les systèmes de fichiers du poste à distance ayant échoué
sont gérés ailleurs sur cet ensemble de postes.

------------------------------------------------------------------------
ANS9451E

nom de programme : Le commutateur GPFS ou SP est désactivé en local.
Abandon de la prise de relais...



Explanation:

GPFS ne fonctionne pas en local.

System action:

Abandon de la prise de relais.

User response:

Vérifiez le statut de VSD et du commutateur. Le système local ne doit
pas être protégé.

------------------------------------------------------------------------
ANS9452E

nom de programme : ne fonctionne pas en local. Abandon de la prise de
relais...



Explanation:

L'opération a été arrêtée car l'interface DMApi n'est pas accessible.

System action:

Abandon de la prise de relais.

User response:

Vérifiez le statut de GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9453E

nom-programme : Impossible de déterminer l'ID de pool de stockage GPFS
pour le fichier 'chemin-fichier'. Code explicatif : code explicatif



Explanation:

Le fichier traité n'existe pas ou se trouve sur un système de fichiers
sans prise en charge de pool de stockage.

System action:

L'opération demandée s'arrête.

User response:

Veuillez vérifier les paramètres d'entrée et si DMAPI est activé sur le
système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9457E

nom-programme : Impossible de déterminer les pools de stockage du
système de fichiers 'système-fichiers'. Code explicatif : code
explicatif



Explanation:

Le système de fichiers indiqué n'est pas un système de fichiers GPFS ou
a une version GPFS ancienne.

System action:

L'opération demandée s'arrête.

User response:

Veuillez procéder à une mise à jour avec une version prise en charge de
GPFS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9459E

L'utilisation du paramètre MAXCANDIDATES spécifié entraîne une
insuffisance d'espace dans le système de fichiers parent de
/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool. D'après l'espace libre actuellement
disponible, la valeur maximale pour le paramètre MAXCANDIDATES est
valeur.



Explanation:

Les pools de candidats à la migration automatique pour le système de
fichiers sélectionné requièrent MAXCANDIDATES par 10 ko, plus une
mémoire tampon de 5 Mo sous /etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool, ce qui
dépasse la limite de l'espace disponible.

System action:

IBM Spectrum Protect Abandon de l'opération.

User response:

Augmentez la taille du système de fichiers ou choisissez une valeur
inférieure pour le paramètre MAXCANDIDATES. Vous pouvez également créer
un système de fichiers dédié avec un espace suffisant pour les pools de
migration sous /etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool. Arrêtez les processus
dsmscout après avoir exécuté cette option.

------------------------------------------------------------------------
ANS9462E

Fonction de basculement non prise en charge par cette édition du client
de gestion de mémoire hiérarchisée.



Explanation:

L'utilisateur IBM Spectrum Protect a exécuté dsmmigfs avec l'indicateur
de basculement sur une plateforme non prise en charge.

System action:

IBM Spectrum Protect met fin à l'opération.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9469E

Avertissement ! Impossible d'écrire une liste des candidats à la
migration complète, car l'espace disponible du système de fichiers
parent de nom est insuffisant.



Explanation:

L'espace du système de fichiers contenant les fichiers de candidats à la
migration est insuffisant.

System action:

L'exécutable écrit une liste partielle des candidats à la migration.

User response:

Augmentez la taille du système de fichiers ou créez un système de
fichiers dédié dont la taille est suffisante sous le chemin indiqué.

------------------------------------------------------------------------
ANS9474E

nom de programme : perte de session avec le numéro d'erreur numéro
d'erreur. Tentative de reprise.



Explanation:

La session DMAPI n'est pas valide.

System action:

Tentative de reprise de la session.

User response:

Vérifiez le poste contenant la défaillance. Il peut être nécessaire de
récupérer le démon GPFS local.

------------------------------------------------------------------------
ANS9475W

La protection d'application IBM Spectrum Protect n'a pas pu procéder au
nettoyage après une sauvegarde VSS sur la machine virtuelle MV.



Explanation:

La protection d'application IBM Spectrum Protect a détecté une erreur
lors du nettoyage après une opération de sauvegarde VSS.

System action:

Aucune

User response:

Pour plus de détails, voir le journal des erreurs. Redémarrez la machine
virtuelle, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez
le service de support technique de IBM pour obtenir davantage d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS9476I

nom de programme : Session DM restaurée ID session.



Explanation:

La session DMAPI est restaurée.

System action:

Ce message n'est donné qu'à titre d'information.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS9480E

nom programme : l'annulation du système de fichiers système de fichiers
n'a pas pu être démarrée.



Explanation:

L'activation locale du système de fichiers défini a échoué. Notez qu'une
annulation ne peut être effectuée qu'après avoir transféré la gestion de
l'espace du noeud local vers un autre noeud au cours d'une reprise en
ligne. En outre, le système de fichiers doit être monté localement.

System action:

IBM Spectrum Protect ne va pas annuler le système de fichiers.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers est monté localement et qu'il est
géré avec le client IBM Spectrum Protect pour la gestion de l'espace sur
un autre noeud de la même grappe, et recommencez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9487W

nom_programme : impossible d'analyser les droits sur la session session
pour le descripteur de fichier = prescripteur_fichier jeton = jeton.
Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à interroger les droits sur un
fichier.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9488E

IBM Spectrum Protect fonctionne avec un environnement d'exécution Java
(JRE), mais soit le JRE n'a pas été trouvé dans le répertoire
'cheminJRE', soit sa version n'a pu être déterminée. Causes possibles :
il y a un problème avec l'installation du produit ou les variables
d'environnement TEMP ou TMP pointent sur un répertoire auquel
l'utilisateur n'a pas accès.



Explanation:

JRE n'a pas été trouvé dans le répertoire d'installation de IBM Spectrum
Protect.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Réinstallez le produit ou installez une version requise de JRE puis
réessayez. Si l'environnement d'exécution Java est déjà installé sur
votre machine, assurez-vous que la variable d'environnement PATH
contient le chemin d'accès à javaw.exe. Vérifiez également que les
variables d'environnement TEMP et TMP pointent chacune sur un répertoire
existant et que l'utilisateur a des autorisations suffisantes pour
accéder à ce répertoire.

------------------------------------------------------------------------
ANS9489E

Java Runtime Environment (JRE) est introuvable.



Explanation:

JRE non trouvé.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Si vous avez déjà installé l'environnement d'exécution Java (JRE),
vérifiez que l'exécutable \"java\" est accessible via un paramètre de
variable d'environnement PATH approprié. Autrement, installez la version
JRE requise. Pour plus d'informations sur la configuration matérielle et
logicielle requise, reportez-vous à la note technique suivante :
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21505139 Pour plus
d'informations sur la configuration des noeuds du dispositif de
transfert de données dans un environnement vSphere, reportez-vous à
l'annexe "Tâches de configuration avancées" dans le "Guide
d'installation de Data Protection for VMware" d'IBM Spectrum Protect for
Virtual Environments.

------------------------------------------------------------------------
ANS9490E

Le fichier httpagent.jar est introuvable dans le répertoire
d'installation du client IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Le fichier requis est introuvable.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Réinstallez le produit ou installez une version requise de JRE puis
réessayez.

------------------------------------------------------------------------
ANS9491E

Les données d'identification du mot de passe pour la machine virtuelle
"nom de la machine virtuelle de l'invité"' sont introuvables. Utilisez
dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'nom d'hôte VM' 'ID utilisateur' 'mot de
passe' pour sauvegarder le mot de passe chiffré.



Explanation:

Le mot de passe requis est introuvable.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'nom d'hôte VM' 'ID
utilisateur' 'mot de passe' pour sauvegarder le mot de passe chiffré.
Puis relancez l'opération 'sauvegarde mv'.

------------------------------------------------------------------------
ANS9492E

La taille de la destination n'est pas égale à la source



Explanation:

L'attribution d'espace pour la destination sélectionnée n'est pas
identique à la source.

System action:

L'opération de restauration n'est pas exécutée.

User response:

Sélectionnez une autre destination qui a une taille égale à la source.

------------------------------------------------------------------------
ANS9493E

Les données d'identification trouvées pour la machine virtuelle "nom de
la machine virtuelle invitée" sont incorrectes. Vérifiez les données
d'identification et utilisez dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM nom
d'hôte VM' 'ID utilisateur' 'mot de passe' pour mettre à jour le nom
d'utilisateur et le mot de passe.



Explanation:

Les données d'identification ne sont pas correctes. Echec de
l'authentification dans la machine virtuelle invitée avec ces données
d'identification.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Utilisez dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'nom d'hôte VM' 'ID
utilisateur' 'mot de passe' pour mettre à jour le nom d'utilisateur et
le mot de passe. Relancez ensuite l'opération 'backup vm'.

------------------------------------------------------------------------
ANS9494E

La commande "commande" s'est terminée avec le code retour code retour
sur une machine virtuelle "nom de la machine virtuelle invitée".



Explanation:

Une commande à distance a dépassé le délai ou a échoué.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Augmentez la valeur de l'option VMTIMEOUT, puis relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9495E

Echec de la connexion à la machine virtuelle "nom de la machine
virtuelle invitée", car les outils VMWare ne sont pas en cours
d'exécution sur la machine invitée. Vérifiez que les outils VMware
s'exécutent, et qu'aucun autre programme n'a accès ou ne procède à des
changements sur cette machine virtuelle.



Explanation:

Echec de la connexion à la machine virtuelle, car les outils VMware ne
s'exécutent pas dans la machine invitée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Assurez-vous que les outils VMware s'exécutent, et qu'aucun autre
programme n'a accès ou ne procède à des changements dans cette machine
virtuelle. Relancez ensuite l'opération 'backup vm'.

------------------------------------------------------------------------
ANS9496E

Impossible de verrouiller la machine virtuelle MV pour la protection de
l'application.



Explanation:

La machine virtuelle est sauvegardée par un autre processus. Seul un
processus à la fois peut utiliser la protection de l'application IBM
Spectrum Protect lors de la sauvegarder d'une machine virtuelle.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Une autre sauvegarde de machine virtuelle est en cours via un autre
dispositif de transfert de données. Attendez la fin de l'autre
sauvegarde de machine virtuelle, puis relancez l'opération. Une panne
s'est peut-être produite ou la combinaison de touches CTRL+C a été
utilisée lors de la sauvegarde précédente de la machine virtuelle.
Attendez 10 minutes et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9497W

La machine virtuelle "MV" réside sur un serveur ESX ou vCenter non pris
en charge par le verrouillage d'applications IBM Spectrum Protect. Le
verrouillage d'applications IBM Spectrum Protect ne sera pas utilisé.



Explanation:

Reportez-vous à la documentation produit pour consulter la liste des
versions ESX et vCenter prises en charge.

System action:

IBM Spectrum Protect utilisera les outils VMware pour permettre une
cohérence d'applications.

User response:

Excluez la machine virtuelle du verrouillage d'applications en
supprimant l'option INCLUDE.VMTSMVSS de la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS9498W

Impossible de localiser un fichier de licence IBM Spectrum Protect for
Virtual Environments valide (fichier-licence). Le verrouillage
d'applications IBM Spectrum Protect ne sera pas utilisé.



Explanation:

Le fichier de licence est introuvable ou il ne peut pas être ouvert en
raison des autorisations, ou le fichier est endommagé.

System action:

IBM Spectrum Protect utilisera les outils VMware pour permettre une
cohérence d'applications.

User response:

Vérifiez les autorisations sur le fichier. Assurez-vous que le fichier
de licence se trouve à l'emplacement approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS9499W

Les outils VMware installés sur la machine virtuelle 'MV' doivent être
mis à jour. La protection d'application IBM Spectrum Protect sera
toujours utilisée.



Explanation:

La protection d'application IBM Spectrum Protect requiert la dernière
version des outils VMware.

System action:

IBM Spectrum Protect utilisera les outils VMware pour permettre une
cohérence d'applications.

User response:

Mettez à jour les outils VMware sur la machine virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS9500W

nom de programme : impossible de mettre en place l'événement de montage.
Cause : erreur



Explanation:

Il est impossible de mettre en place l'événement de montage à l'échelle
du système. Les événements de montage ne sont pas reçus par ce démon.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Tentez de résoudre le problème, puis redémarrez le démon de rappel. Si
vous ne parvenez pas à résoudre l'incident, arrêtez et redémarrez le
démon de rappel après ajout d'un système de fichiers pris en charge par
la gestion d'espace à l'aide de dsmmigfs, ou après montage d'un système
de fichiers à l'aide de la commande de montage.

------------------------------------------------------------------------
ANS9501W

nom_programme : impossible de définir la mise en place d'événements sur
la session session pour le système de fichiers mountdir jeton = jeton.
Cause : erreur



Explanation:

Il est impossible de mettre en place les événements sur le système de
fichiers. Aucun événement ne sera reçu pour ce système de fichiers. Le
client de gestion de mémoire hiérarchisée n'est pas activé pour ce
système de fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Le système de fichiers doit être l'un des systèmes de fichiers natifs
pris en charge pour que la gestion d'espace le prenne en charge.
Vérifiez que les options de montage du système de fichiers sont
correctes. Résolvez le problème et remontez le système de fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9502W

nom_programme : impossible de retirer la mise en place d'événements sur
la session session pour le système de fichiers mountdir jeton = jeton.
Cause : erreur



Explanation:

Il est impossible de supprimer la mise en place d'événements du système
de fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vérifiez que le système de fichiers est monté et que dmapi est activée
sur celui-ci. Si l'incident persiste, démontez et remontez le système de
fichiers, puis relancez l'opération. Si l'incident persiste toujours,
réamorcez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9503I

nom de programme : des événements ont été définis et mis en place sur la
session session pour le système de fichiers nom de système de fichiers



Explanation:

La définition d'événements et leur mise en place sur une session DM
activent le système de fichiers pour la prise en charge par la gestion
d'espace.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9504W

nom de programme : Le système de fichiers nom système de fichiers n'est
pas monté ou il a été monté de façon incorrecte.



Explanation:

Le système de fichiers n'est pas monté ou il a été monté de façon
incorrecte.

System action:

IBM Spectrum Protect continue.

User response:

Montez le système de fichiers ou remontez-le avec des options correctes.

------------------------------------------------------------------------
ANS9505E

nom de programme : impossible d'initialiser l'interface DMAPI. Cause :
erreur



Explanation:

Le client IBM Spectrum Protect ne parvient pas à effectuer
l'initialisation définie par implémentation de l'interface DMAPI.

System action:

La fonction dm_init_service() a échoué.

User response:

Si vous exécutez IBM Spectrum Protect sans être superutilisateur et que
le client de gestion d'espace IBM Spectrum Protect est installé,
vérifiez que le démon dsmrootd est actif et en cours d'exécution, puis
relancez l'opération. Si le client de gestion d'espace n'est pas
installé, relancez l'opération avec les droits d'accès superutilisateur.

------------------------------------------------------------------------
ANS9506E

nom-programme : L'argument de l'espace de travail fourni 'argument' est
dans un format non valide.



Explanation:

Cela se produit si vous utilisé un système de fichiers GPFS et que le
paramètre du système de fichiers n'est pas au bon format.

System action:

L'opération demandée s'arrête.

User response:

Pour connaître la syntaxe correcte, voir la documentation dsmautomig.

------------------------------------------------------------------------
ANS9507E

nom_programme : impossible de demander les droits sur la session session
pour le descripteur de fichier prescripteur_fichier jeton = jeton.
Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à demander les droits requis sur un
fichier.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9508W

nom_programme : impossible de libérer les droits sur la session session
pour le descripteur de fichier = prescripteur_fichier jeton = jeton.
Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à libérer les droits sur un fichier.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9509W

nom-programme : réception d'un événement imprévu de type type-événement
sur la session session.



Explanation:

Le démon de gestion d'espace a reçu un événement inattendu. Cet
événement n'a pas été mis en place.

System action:

IBM Spectrum Protect ignore l'événement et continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9510E

nom-programme : impossible d'obtenir des messages d'événement à partir
de la session session , longueur de message maximale attendue : max
message-length = longmsg, longueur renvoyée : message-length =
longueur-renvoyée. Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace a rencontré une erreur lors de la tentative de
réception d'un message sur une session DM.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9511E

nom-programme : impossible de supprimer les attributs DM sur la session
session pour le fichier : nom = nom, descripteur = descripteur jeton =
jeton. Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à lire les attributs DM d'un objet
DM, généralement un fichier. Si le nom du fichier est indisponible, une
chaîne vide ou <NA> s'affiche.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9512E

nom-programme : impossible de définir les attributs DM sur la session
session pour le descripteur de fichier = descripteur_fichier, jeton =
jeton. Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à définir les attributs DM d'un
objet DM, généralement un fichier.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9513E

nom-programme : impossible de retirer les attributs DM sur la session
session pour le descripteur de fichier = descripteur_fichier, jeton =
jeton. Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à retirer les attributs DM d'un
objet DM, généralement un fichier.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9514E

nom de programme : impossible de créer un indicateur de fichier à partir
de chemin d'accès. Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à créer un indicateur de fichier à
partir du fichier indiqué.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9515E

nom de programme : impossible de définir les informations de migration.
Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à définir les informations de
migration d'un fichier car elle ne parvient pas à créer d'indicateur de
fichier à partir du fichier ou du système de fichiers.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9516E

nom de programme : impossible de créer un message d'événement
utilisateur sur la session session. Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à créer de message d'événement
utilisateur, nécessaire aux droits de référence sur un fichier à
traiter.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9518E

nom-programme : impossible de répondre à un message d'événement sur la
session session à l'aide du jeton jeton Cause : erreur



Explanation:

Il est impossible de répondre à un message d'événement (renvoyé au
système).

System action:

La gestion d'espace se poursuit.

User response:

Si un processus utilisateur est bloqué de façon inattendue et impossible
à arrêter, contactez l'administrateur système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9519W

nom de programme : impossible de définir la liste d'événements pour un
système de fichiers sur la session session jeton = jeton indicateur de
système de fichiers = indicateur de système de fichiers. Cause : erreur



Explanation:

Aucune liste d'événements n'a pu être établie sur un système de
fichiers. Aucun événement n'est généré par le système sur ce système de
fichiers.

System action:

La gestion d'espace se poursuit.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
toujours, réamorcez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9520E

nom de programme : impossible de définir une région gérée sur la session
session de l'identificateur de fichier = identfich jeton = jeton. Cause
: erreur



Explanation:

Impossible de définir une région gérée sur un fichier. Aucun événement
ne sera généré pour ce fichier.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
encore, relancez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9521E

nom de programme : impossible d'obtenir les attributs de fichier sur la
session session pour l'indicateur de fichier = indicateur jeton = jeton.
Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à lire les attributs d'un fichier.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si le problème persiste
toujours, réamorcez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9522E

nom de programme : impossible de créer un indicateur de système de
fichiers à partir de chemin. Cause : erreur



Explanation:

Le programme ne parvient pas à créer un indicateur de système de
fichiers à partir du nom du système de fichiers. Si la cause est
Opération non autorisée, la fonctionnalité de l'interface dmapi est
peut-être désactivée pour le système de fichiers.

System action:

Le traitement du système de fichiers est interrompu.

User response:

Si la cause est Opération non autorisée, activez la fonctionnalité de
l'interface dmapi pour le système de fichiers et réessayez.

------------------------------------------------------------------------
ANS9523E

nom-programme : impossible de vérifier lis la taille de fichier raccord
pour le fichier sur la session session le descripteur de fichier =
descripteur_fichier, jeton = jeton. Cause : erreur



Explanation:

Le système ne parvient pas à déterminer de taille du fichier raccord
correcte.

System action:

Le système interrompt la migration du fichier.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si le problème persiste
toujours, redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9524W

nom-programme : ajustement de la taille du fichier raccord à une valeur
autorisée dans la session session file handle = indicateur de fichier
token = jeton old stubsize = ancienne-taille new stubsize = nouvelle
taille



Explanation:

Le stubsize prédéfini pour le fichier doit être corrigé afin de
respecter les contraintes de limitation et de contour imposées par
l'implémentation DMAPI. La gestion d'espace peut également modifier la
valeur de paramètre stubsize au cours de la migration si la valeur de
paramètre stubsize prédéfinie est supérieure à la taille du fichier
logique.

System action:

La gestion d'espace se poursuit.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9525E

nom de programme : impossible de créer un fichier raccord sur la session
session pour l'identificateur de fichier = ident jeton = jeton. Cause :
erreur



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la création d'un fichier raccord.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Continuez normalement les opérations.

------------------------------------------------------------------------
ANS9526E

nom de programme : impossible d'ouvrir le fichier des états nom de
fichier pour écriture. Cause : erreur



Explanation:

Il est impossible d'ouvrir le fichier des états global ou du système de
fichiers.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si le problème persiste
toujours, redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9527E

nom de programme: impossible d'écrire dans le fichier des états nom de
fichier. Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à écrire dans le fichier des états.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
toujours, redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9528W

nom de programme : impossible de lire le fichier d'état nomfichier. . Le
fichier est corrompu et sera recréé.



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas lire depuis le fichier des états.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
toujours, redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9529W

nom de programme : impossible d'obtenir l'identificateur du fichier
d'état d'un système de fichiers



Explanation:

IBM Spectrum Protect n'a pas pu trouver l'identificateur d'un fichier
d'état d'un système de fichiers stocké dans le fichier d'état global.
Cette erreur peut se produire lorsque la gestion de l'espace consulte un
système de fichiers sans prise en charge HSM, ou bien si le fichier
d'état du système de fichiers ou le fichier d'état global est endommagé.

System action:

IBM Spectrum Protect continue ou interrompt le traitement en fonction de
la situation.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
encore, relancez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9530W

nom de programme : impossible de supprimer une entrée du système de
fichiers à partir du fichier d'état global.



Explanation:

L'entrée du système de fichiers ne peut pas être supprimée du fichier
dmiFSGlobalState. Causes probables :

*  Mémoire insuffisante pour créer un nom de fichier temporaire pour une
   table de systèmes de fichiers temporaire.

*  Espace ou i-nodes disponibles insuffisants pour créer une table de
   systèmes de fichiers temporaire.

*  Impossible d'ouvrir les fichiers de la table de systèmes de fichiers
   temporaire.

System action:

IBM Spectrum Protect ne supprime pas l'entrée du fichier d'état global.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
encore, relancez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9531E

nom de programme : impossible de créer une session DM : ancienne session
= ancienne session info session = info session . Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à créer une session DM.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9532W

nom de programme : impossible de supprimer la session session. Cause :
erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à détruire une session DM.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
toujours, redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9533W

nom de programme : échec du chargement de l'ensemble des sessions.
Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à charger toutes les sessions DM sur
le système.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
toujours, redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9534W

nom-programme : impossible de trouver une session DMAPI existante pour
le programme. Cause : erreur



Explanation:

Le programme de gestion d'espace ne parvient pas à trouver une session
DMAPI précédemment utilisée sur le système

System action:

Le programme de gestion d'espace va ouvrir une nouvelle session DMAPI

User response:

Poursuivez l'opération si une nouvelle session DMAPI peut être créée.
Emettez une erreur si une nouvelle session DMAPI ne peut pas être créée.

------------------------------------------------------------------------
ANS9535E

nom-programme : impossible de créer un descripteur de fichier à partir
du descripteur de fichier descripteur-fichier. Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à créer un identificateur de
fichier.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
toujours, redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9536E

nom de programme : impossible d'interroger un message d'événement sur la
session session. Cause : erreur



Explanation:

Le service de rappel de gestion d'espace n'est pas parvenu à savoir si
une demande de rappel avait été lancée par le démon NFS.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Vérifiez que le démon NFS s'exécute correctement et relancez l'opération
de rappel.

------------------------------------------------------------------------
ANS9537E

nom-programme : Pool de stockage 'pool de stockage' non valide pour le
système de fichiers 'système de fichiers'.



Explanation:

Aucun pool de stockage de ce nom n'existe sur le système de fichiers
indiqué.

System action:

L'opération demandée s'arrête.

User response:

Veuillez vérifier que le pool de stockage existe sur le système de
fichiers indiqué.

------------------------------------------------------------------------
ANS9538W

nom-programme : requête requête pour des attributs de fichier DM non
reconnue



Explanation:

Le type de requête inconnu rencontré ne peut pas être géré.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9539E

nom-programme : impossible de créer un descripteur de système de
fichiers à partir du descripteur de fichier = descripteur_fichier.
Cause : erreur



Explanation:

Il est impossible de créer un identificateur de système de fichiers à
partir d'un identificateur de fichier.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Maintenez un fonctionnement normal.

------------------------------------------------------------------------
ANS9542E

nom-programme : impossible de définir les attributs de fichier sur la
session session pour le descripteur de fichier = descripteur_fichier,
jeton = jeton, indicateur = indicateur Cause : erreur



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à mettre à jour les attributs de
fichier.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu.

User response:

Relancez l'opération. Si l'incident persiste, vérifiez que le système de
fichiers est monté et que dmapi est activé. Si l'incident persiste
toujours, redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9543W

Nom-programme : le client IBM Spectrum Protect a besoin que les blocs du
système de fichiers libres blocs-num1 soient capables de gérer la
condition nospace sur le système de fichiers nom-système-fichiers, code
d'erreur : code-erreur, cause : str-erreur. Actuellement les blocs
blocs-num2 avec une taille de bloc de taille_bloc octets sont
disponibles.



Explanation:

Le client ne parvient pas à obtenir les informations d'état du système
de fichiers ou l'espace est insuffisant dans le système de fichiers. Le
message indique qu'il n'existe aucun bloc si les informations d'état du
système de fichiers ne sont pas disponibles.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Si l'espace dans le système de fichiers est insuffisant, vous devez
libérer l'espace requis ou augmenter la capacité du système de fichiers.
Si une erreur d'entrée/sortie est la cause de ce problème, exécutez une
vérification appropriée du système de fichiers (par exemple, fsck).
Relancez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9545E

nom-programme : impossible d'obtenir un verrou pour
rép_verroufichier_verrou pour poursuivre le traitement.



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à obtenir de verrou pour un fichier.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Relancez l'opération. Si le problème persiste, redémarre le client de
gestion de mémoire hiérarchisée. Si l'incident persiste toujours,
redémarrez le système.

------------------------------------------------------------------------
ANS9546E

IBM Spectrum Protect ne peut pas effectuer une restauration instantanée
car le contrôleur de domaine Microsoft Active Directory a été détecté
sur la machine virtuelle.



Explanation:

La machine virtuelle contient un contrôleur de domaine Microsoft Active
Directory. Elle ne peut pas être récupérée à l'aide d'une restauration
instantanée.

System action:

Le traitement s'arrête.

User response:

Vous devez utiliser une restauration ordinaire pour récupérer la machine
virtuelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS9548W

Impossible d'effectuer l'accès au fichier à distance pour les i-nodes
:'numéro d'i-node', alias :'nom de fichier'.



Explanation:

La gestion d'espace ne parvient pas à accéder au fichier distant. Le
fichier peut être migré vers un serveur de migration IBM Spectrum
Protect qui peut être temporairement indisponible. Le fichier peut être
un module de remplacement orphelin.

System action:

Le processus arrête l'opération en cours.

User response:

Vérifiez si le serveur a été désactivé par l'administrateur système,
puis renouvelez l'opération. Pour vérifier que le fichier est ou non un
module de remplacement orphelin, exécutez dsmreconcile pour le système
de fichier affecté. Remarque : l'alias du fichier peut s'afficher comme
'indisponible' si la connexion au serveur est indisponible ou comme
'orphelin' si la copie appropriée du fichier ne peut être localisée sur
un serveur de migration particulier.

------------------------------------------------------------------------
ANS9550W

Rappel du fichier interrompu.



Explanation:

Le rappel est interrompu car le fichier rappelé entraînerait une
saturation du système de fichiers.

System action:

Le processus arrête l'opération en cours.

User response:

Augmentez l'espace du système de fichiers, supprimez des fichiers
inutiles ou attendez que la gestion d'espace ait migré les fichiers hors
du système de fichiers via migration de demande ou de seuil, ou migrez
les fichiers manuellement. Renouvelez ensuite l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9551E

Utilisation incorrecte de la commande dsmmigrate avec le paramètre
recover. La liste des fichiers n'est pas définie.



Explanation:

La liste des fichiers n'est pas spécifiée.

System action:

Le traitement s'est arrêté.

User response:

Assurez-vous d'avoir spécifié la liste des fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9552E

nom programme : ne peut pas pas ajouter la gestion de l'espace au
système de fichiers ; le chemin inclut un système de fichier non local.



Explanation:

Une tentative d'ajout de la gestion de l'espace a été effectuée dans un
système de fichiers dont le chemin contient des éléments non locaux.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Le système de fichiers doit être entièrement local.

------------------------------------------------------------------------
ANS9554E

nom-programme : commande pour le système de fichiers rép_montage Cause :
erreur



Explanation:

Une tentative d'activation ou de désactivation de la fonctionnalité de
l'api xdsm sur le système de fichiers a échoué. Si la tentative
consistait à activer le client de gestion de mémoire hiérarchisée,
celui-ci n'est pas activé pour ce système de fichiers.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Le système de fichiers doit être de type JFS2 pour que la gestion
d'espace puisse définir l'attribut géré. Vérifiez que le système de
fichiers est du type approprié.

------------------------------------------------------------------------
ANS9556E

Le nombre de fichiers CTL sur le disque (nombre de CTL sur le disque) ne
correspond à la valeur attendue (nombre de CTL dans le cache).



Explanation:

Le nombre de fichiers CTL identifié dans le cache de bibliothèque VCM
doit être égal à celui des disques locaux.

System action:

Le traitement est abandonné.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS9576E

Espace insuffisant dans le système de fichiers pour créer un fichier de
métadonnées !Un espace minimal de espace est nécessaire !



Explanation:

Une erreur liée au disque saturé s'est produite au cours d'une tentative
de création du fichier de métadonnées. Déplacez certains fichiers du
système afin de libérer au moins espace ko.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9577E

Exception "msg" !Impossible d'utiliser le fichier de métadonnées !



Explanation:

Une erreur interne s'est produite. La commande dsmsocut ne peut pas
utiliser le fichier de métadonnées !

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9578E

Une erreur inconnue s'est produite !



Explanation:

Une erreur interne s'est produite. La commande dsmsocut ne peut pas
utiliser le fichier de métadonnées ! Le fichier a été supprimé. Un
nouveau fichier de métadonnées sera créé.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9590E

Les informations relatives à l'erreur SOAP sont : échec de message,
cause : message



Explanation:

Le message d'erreur SOAP détaillé est créé à partir du module de
communication gSOAP et n'existe pas dans la langue choisie !

System action:

Le traitement continue.

User response:

Vérifiez votre système et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9591E

Une erreur de connexion SOAP UDP s'est produite.



Explanation:

Le système de communication SOAP a produit une erreur UDP. Pour plus
d'informations, consultez le fichier du journal des erreurs.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9592E

Une erreur de connexion SOAP TCP s'est produite.



Explanation:

Le système de communication SOAP a produit une erreur TCP. Pour plus
d'informations, consultez le fichier du journal des erreurs.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9593E

Une erreur de communication SOAP HTTP s'est produite.



Explanation:

Le système de communication SOAP a produit une erreur HTTP. Pour plus
d'informations, consultez le fichier du journal des erreurs.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9594E

Une erreur SOAP interne s'est produite.



Explanation:

Le système de communication SOAP a produit une erreur interne. Pour plus
d'informations, consultez le fichier du journal des erreurs.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9595E

Le système de communication SOAP n'a plus de mémoire.



Explanation:

Le système de communication SOAP a produit une erreur de mémoire. Pour
plus d'informations, consultez le fichier du journal des erreurs.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9596E

La communication SOAP s'est terminée de façon inattendue.



Explanation:

Le système de communication SOAP a produit une erreur EOF. Pour plus
d'informations, consultez le fichier du journal des erreurs.

System action:

Le processus s'arrête.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9613E

nom de programme : la taille de fichier raccord de taille fich raccord
octets n'est pas prise en charge par système de fichiers.



Explanation:

La valeur donnée pour la taille du fichier raccord n'est pas un multiple
de la taille du bloc du système de fichiers et n'est pas prise en
charge.

System action:

Le programme abandonne l'opération.

User response:

Utilisez une taille de fichier raccord correcte.

------------------------------------------------------------------------
ANS9616E

Nom-programme : impossible d'obtenir des informations de migration pour
alias-fichier-migré sur nom-système-fichiers



Explanation:

La gestion d'espace ne peut pas accéder à l'objet de système de fichiers
spécifié en utilisant les fonctions DMAPI du système. Cette condition
pourrait survenir si la prise en charge DMAPI n'est pas activée pour le
système de fichiers ou s'il y a une incohérence dans le système de
fichiers. Ce message d'erreur est généralement précédé d'autres messages
qui contiennent des informations plus spécifiques sur l'erreur.

System action:

Le traitement du fichier est interrompu. Le traitement se poursuit avec
le fichier suivant.

User response:

Consultez le fichier dsmerror.log pour rechercher des messages
précédents qui pourraient contenir des informations plus spécifiques sur
l'erreur. Assurez-vous que le système de fichiers est cohérent et qu'il
a été monté avec la prise en charge de DMAPI activée. Relancez ensuite
l'opération. Si le problème persiste, contactez le service de support
technique de IBM pour obtenir davantage d'aide.

------------------------------------------------------------------------
ANS9618W

Le point de montage du système de fichiers géré HSM a été modifié de
'ancien point de montage' en 'nouveau point de montage'.



Explanation:

L'événement de montage du système de fichiers géré HSM sur un point de
montage différent a été reçu.

System action:

Le processus maître dsmrecalld va poursuivre le montage du système de
fichiers géré HSM.

User response:

Vérifiez que l'espace fichier HSM est renommé sur le serveur IBM
Spectrum Protect conformément au nouveau point de montage du système de
fichiers géré HSM. Sinon, un travail de synchronisation ultérieur
signalera tous les fichiers migrés précédemment (le cas échéant) comme
orphelins.

------------------------------------------------------------------------
ANS9645W

L'opération de sauvegarde des vApp est terminée. Cependant, une ou
plusieurs sauvegardes de vApp ont échoué.



Explanation:

Certaines sauvegardes de vApp ont été effectuées correctement, mais
d'autres ont échoué. L'opération est considérée comme étant réussie.

System action:

L'opération de sauvegarde a été effectuée avec succès.

User response:

Consultez la sortie de la console et les journaux d'erreurs pour
déterminer la cause de l'échec des sauvegardes. Corrigez les problèmes
éventuels et tentez de sauvegarder à nouveau les vApp ayant échoué.

------------------------------------------------------------------------
ANS9669W

nom-programme : le CFI système-fichiers dépasse la plage indiquée.



Explanation:

Le CFI IBM Spectrum Protect dépasse la plage indiquée sur le système de
fichiers spécifié. Le démon scout n'a pas pu insérer de nouvelle entrée
de fichier dans le CFI au cours de l'analyse du système de fichiers. Par
conséquent, il peut ne pas fournir assez de candidats à la prochaine
migration automatique.

System action:

Le traitement continue.

User response:

Réexaminez la valeur de l'option MAXFILES pour le système de fichiers.
La taille du CFI devrait être augmentée via la commande 'dsmmigfs update
/fs -MAXFiles=n'.

------------------------------------------------------------------------
ANS9674W

Une ou plusieurs vApp requises n'ont pas pu être récupérées.



Explanation:

Toutes les vApp requises par la spécification en question n'ont pas pu
être récupérées. Cela peut être du à un changement de définition des
vApp de vCD ou à une erreur de l'utilisateur dans la spécification de
vApp fournie.

System action:

L'opération va se poursuivre, car il reste des éléments existants à
exploiter.

User response:

Vérifiez la spécification des vApp fournie pour être sûr qu'elle
correspond à la configuration existante. Corrigez les problèmes et
relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9733E

Fichier : nom fichier exclu par la liste d'inclusion/exclusion



Explanation:

Vous avez tenté de sauvegarder le fichier nom de fichier qui est indiqué
comme étant exclu de la sauvegarde.

System action:

IBM Spectrum Protect n'a pas sauvegardé le fichier.

User response:

Spécifiez le fichier à l'aide de l'option d'inclusion puis relancez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9778E

Des erreurs ont été détectées dans le fichier d'options : '' Voulez-vous
que IBM Spectrum Protect mette en commentaire la ligne contenant des
erreurs et poursuive ?



Explanation:

Des options ou des valeurs d'options non valides ont été détectées lors
de la lecture du fichier d'options.

System action:

Ce message s'affiche. L'action suivante dépend de votre réponse.

User response:

Cliquez sur "Oui" pour autoriser le processus à changer la ligne non
valide en commentaires. Cliquez sur "Non", pour quitter immédiatement.

------------------------------------------------------------------------
ANS9779E

Impossible d'ouvrir le fichier d'options '' à des fins d'écriture.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'ouverture du fichier
d'options pour écriture afin de le mettre à jour.

System action:

Fermeture du programme.

User response:

Contrôlez les droits d'accès aux fichiers et répertoires ou modifiez
manuellement les entrées non valides dans votre fichier d'options.

------------------------------------------------------------------------
ANS9780I

NSX-T n'est pas configuré pour le vCenter et la carte d'interface réseau
de la machine virtuelle ne peut pas être restaurée. Utilisez l'option
VMDEFAULTNETWORK pour définir le réseau dans lequel créer la carte
d'interface réseau.



Explanation:

La carte d'interface réseau de la machine virtuelle a été définie en
tant que périphérique NSX-T opaque et NSX-T est introuvable à
l'emplacement où la machine virtuelle est restaurée.

System action:

La machine virtuelle peut être restaurée, mais pas la carte d'interface
réseau.

User response:

Une fois la machine virtuelle restaurée, une nouvelle carte d'interface
réseau peut être ajoutée.

------------------------------------------------------------------------
ANS9782S

Le groupe de sauvegarde sélectionné a été généré par une version plus
récente du serveur de sauvegarde et la nouvelle version du groupe de
sauvegarde n'est pas prise en charge par ce client. Les données du
groupe de sauvegarde ne peuvent pas être restaurées par cette version du
client.



Explanation:

Le groupe de sauvegarde que vous tentez de restaurer a été généré par un
serveur plus récent doté d'un niveau différent de fonctionnalité. Le
client que vous utilisez ne reconnaît pas ce format plus récent et ne
peut donc pas restaurer les données du groupe de sauvegarde.

System action:

Traitement interrompu.

User response:

Restaurez le groupe de sauvegarde à l'aide d'un client d'un niveau
identique ou supérieur au serveur utilisé pour générer le groupe de
sauvegarde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9806W

Type de système de fichiers non pris en charge.



Explanation:

Le système de fichiers n'est pas d'un type pris en charge par la gestion
d'espace.

System action:

Impossible d'ajouter la gestion d'espace au système de fichiers.

User response:

Le client HSM et le type de système de fichiers spécifié ne concordent
pas. SI le type de système de fichiers est cohérent par rapport à
l'objectif, installez un client HSM le prenant en charge, puis
renouvelez l'opération. Un seul client HSM ne peut être installé à la
fois.

------------------------------------------------------------------------
ANS9807W

Le fichier de groupe de sauvegarde spécifié ne contient pas un groupe de
sauvegarde de type "fichier" pour le nom de poste spécifié.



Explanation:

La prise en charge locale de groupes de sauvegarde est limitée aux
groupes de sauvegarde contenant des données de fichier. Les groupes de
sauvegarde d'image ne sont pas pris en charge localement. Le groupe de
sauvegarde indiqué ne contient pas de groupe de sauvegarde avec des
données de fichier pour le nom de poste spécifié.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Spécifiez un fichier de groupe de sauvegarde différent pour restaurer
les données de fichier d'un groupe de sauvegarde. Pour restaurer une
image d'un groupe de sauvegarde, accédez au groupe à partir d'un serveur
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9827W

Erreur lors de l'accès au fichier verrou du démon de rappel : nom
fichier.



Explanation:

Un problème s'est produit lors de l'accès au fichier verrou du démon de
rappel.

System action:

Impossible de déterminer si le démon de rappel est en cours d'exécution.
Le démon de rappel est nécessaire à l'exécution de rappels de fichiers,
le rappel a donc échoué.

User response:

Contactez l'administrateur système. Le processus de rappel requiert
l'accès en lecture au /etc/adsm/SpaceMan/dsmrecalld.pid.

------------------------------------------------------------------------
ANS9828W

Le fichier nom-fichier n'est pas pris en compte pour la migration : soit
le fichier n'est pas mis en cache AFM, soit il a été modifié.



Explanation:

Si vous utilisez la gestion de fichiers actifs GPFS, le fichier n'est
peut-être pas mis en cache, ou a été modifié. Fichier non mis en cache
(aucune donnée de fichier n'est disponible dans le cache. Un accès au
fichier provoquerait une réplication à partir du répertoire principal.)
Fichier modifié (données de fichier modifiées dans le cache. Aucune
réplication valide dans le répertoire principal.)

System action:

Le fichier n'est pas pris en compte pour le traitement.

User response:

Fichier non mis en cache (extrayez le fichier du répertoire principal
pour le placer en cache et relancez le traitement) Fichier modifié
(répliquez le fichier du cache vers le répertoire principal et relancez
le traitement)

------------------------------------------------------------------------
ANS9829W

Le démon de rappel ne fonctionne pas.



Explanation:

Le démon de rappel ne fonctionne pas.

System action:

Echec du rappel IBM Spectrum Protect.

User response:

Consultez l'administrateur système pour lancer un démon de rappel à
l'aide de la commande dsmrecalld.

------------------------------------------------------------------------
ANS9842E

Le démon de surveillance ne s'exécute pas correctement.



Explanation:

Le démon de surveillance n'est pas exécuté, n'est associé à aucune
session dmapi ou n'est pas connecté aux services de groupe.

System action:

Echec de l'action IBM Spectrum Protect.

User response:

Consultez l'administrateur système pour contrôler GPFS, les services de
groupe, et pour redémarrer un démon de surveillance à l'aide de la
commande dsmwatchd.

------------------------------------------------------------------------
ANS9845E

L'action de gestion d'espace s'arrête.



Explanation:

L'opération de gestion d'espace requise est arrêtée car le démon de
surveillance ne fonctionne pas correctement.

System action:

Le traitement se termine.

User response:

Rechercher des messages antérieurs.

------------------------------------------------------------------------
ANS9849W

Le groupe de sauvegarde local ne peut pas être développé. Seule une
restauration complète du groupe de sauvegarde est prise en charge
localement.



Explanation:

Les groupes de sauvegarde locaux ne peuvent pas être développés pour
afficher les volumes, les répertoires et les fichiers. Seule une
restauration complète est prise en charge à partir des groupes de
sauvegarde locaux.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Pour restaurer des volumes, répertoires et fichiers spécifiques depuis
un groupe de sauvegarde, restaurez le groupe de sauvegarde à partir du
serveur IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9850E

Erreur de lecture de bande ; la taille de bloc maximale est taille_bloc.
Tentative de lecture de la taille de bloc taille_bloc. Exécutez dsmmaxsg
pour mettre à jour la taille de bloc maximale autorisée pour le pilote
scsi et faites une nouvelle tentative.



Explanation:

Une tentative de lecture depuis la bande à la taille de bloc indiquée a
échoué ; la taille de bloc maximale autorisée pour le pilote scsi est
indiquée.

System action:

Traitement arrêté.

User response:

Si la taille de bloc maximale autorisée pour le pilote scsi est
inférieure à celle utilisée par l'opération, lancez l'utilitaire
dsmmaxsg pour la mettre à jour et faites une nouvelle tentative. Si elle
est supérieure ou égale à la taille de bloc utilisée, vérifiez que la
bande est installée et qu'elle fonctionne correctement et faites une
nouvelle tentative.

------------------------------------------------------------------------
ANS9857W

Le fichier de raccord HSM for Windows restauré peut être orphelin : nom
fichier raccord



Explanation:

Le fichier de raccord restauré peut ne pas être accessible dans le
fichier d'archivage client HSM et par conséquent ne pas pouvoir être
rappelé.

System action:

Le fichier de raccord a été restauré.

User response:

Vérifiez si le fichier de raccord est accessible.

------------------------------------------------------------------------
ANS9858E

L'opération de sauvegarde-archivage ne s'est pas exécutée. Cette
opération implique l'utilisation de fichiers de raccord qui ont été
migrés à l'aide du client HSM for Windows. La version installée du
client HSM for Windows version. édition. niveau est incompatible avec la
version installée du client de sauvegarde-archivage version. édition.
niveau.



Explanation:

Le client de sauvegarde-archivage utilise le client HSM for Windows pour
les opérations de sauvegarde-archivage qui impliquent l'utilisation de
fichiers migrés. Le client HSM for Windows et le client de
sauvegarde-archivage doivent être au même niveau de PTF.

System action:

L'opération de sauvegarde-archivage ne s'exécute pour aucun fichier. Les
fichiers migrés et les fichiers résidents ne sont pas traités.

User response:

Désinstallez le client HSM for Windows en cours et installez un client
HSM for Windows au même niveau de PTF que le client de
sauvegarde-archivage.

------------------------------------------------------------------------
ANS9890W

program-name : le système de fichiers filesystem appartient déjà à ce
poste.



Explanation:

Le système de fichiers appartient déjà à ce poste.

System action:

Aucun.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9891E

Le fichier d'édition pour le noeud proxy de montage Linux ne peut pas
être validé. Souvent, la distribution Linux n'est pas prise en charge.



Explanation:

IBM Spectrum Protect examine le fichier d'édition Linux sur le noeud
proxy de montage pour déterminer si le noeud proxy de montage est en
cours d'exécution sur une distribution Linux prise en charge. Le fichier
d'édition pour une distribution Linux prise en charge est introuvable ou
le contenu du fichier d'édition n'a pas pu être validé.

System action:

L'opération est arrêtée.

User response:

Vérifiez les exigences liées au produit, notamment la version installée
d'IBM Spectrum Protect, afin de vous assurer que la distribution Linux
est prise en charge pour une utilisation en tant que noeud proxy de
montage.

------------------------------------------------------------------------
ANS9892E

Impossible de trouver l'image (les images) instantanée(s) dans le
référentiel local.



Explanation:

L'image (les images) instantanée(s) du volume requis n'a (n'ont) pas été
trouvée(s) dans le référentiel local.

System action:

Le traitement est arrêté.

User response:

Vérifiez que l'opération est émise avec le nom de noeud et/ou l'adresse
de serveur corrects. Dans un environnement hors cluster, exécutez
l'opération depuis un hôte différent avec le nom d'hôte attendu.
Relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9895W

Gestion d'espace inactive dans le système de fichiers système de
fichiers.



Explanation:

Vous avez tenté de sélectionner le fichier d'un système de fichiers pour
lequel la gestion d'espace n'est pas active.

System action:

Le processus poursuit son exécution.

User response:

Réactivez la gestion d'espace pour ce système de fichiers, puis
sélectionnez les fichiers.

------------------------------------------------------------------------
ANS9910E

Le flot de données pour la sauvegarde de l'invitée nom VM a été envoyé
dans un ordre incorrect. La sauvegarde ne peut pas continuer.



Explanation:

Le système de vérification de la sauvegarde a détecté que le flot de
données de la machine virtuelle était envoyé au serveur dans un ordre
incorrect. La sauvegarde a pris fin pour éviter toute perte de données.

System action:

L'opération de sauvegarde de cette VM prend fin.

User response:

Relancez la sauvegarde. Si l'erreur persiste, contactez le support
logiciel IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9911E

Le système de vérification de la sauvegarde a détecté que certaines
données n'ont pas été envoyées durant la sauvegarde de la machine
virtuelle nomVM. La sauvegarde a été interrompue.



Explanation:

Le système de vérification de la sauvegarde a détecté qu'il manque
certaines données dans l'un des objets envoyés au serveur. La sauvegarde
a été interrompue pour éviter toute perte de données.

System action:

L'opération de sauvegarde de cette machine virtuelle prend fin.

User response:

Relancez la sauvegarde. Si l'erreur persiste, contactez le support
logiciel IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9912E

Une erreur s'est produite lors de la tentative de création d'un objet
VVol (VMware vSphere Virtual Volume). Il peut s'agir d'une
incompatibilité entre la machine virtuelle et le magasin de données, ou
d'une insuffisance d'espace de stockage disponible.



Explanation:

Une erreur s'est produite lors de la tentative de création d'un objet
dans un magasin de données VVol.

System action:

Echec de l'opération.

User response:

Spécifiez un magasin de données de destination différent et renouvelez
l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9913W

L'opération de sauvegarde de machine virtuelle qui utilise le mode de
transport SAN a échoué.



Explanation:

Ce problème se produit généralement quand le dispositif de transfert de
données qui spécifie le mode de transport SAN n'a pas d'accès SAN au
magasin de données VMware.

System action:

Echec de l'opération.

User response:

Spécifiez un mode de transport différent et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9914W

L'opération de sauvegarde de machine virtuelle risque d'échouer, car le
mode de transport SAN n'est pas pris en charge pour les magasins de
données vVol.



Explanation:

Le dispositif de transfert de données spécifie le mode de transport SAN.
Ce mode de transport n'est pas pris en charge dans un environnement qui
contient des magasins de données Vvol (VMware Virtual Volume).

System action:

Echec de l'opération.

User response:

Spécifiez un mode de transport différent et renouvelez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9915E

Il manque à la machine virtuelle nom_mv invitée des fichiers de données
attendus provenant des sauvegardes précédentes. L'opération de
sauvegarde continue à partir du paramètre de l'option VMVERIFYAction.



Explanation:

Une opération de vérification a détecté que le nombre de fichiers de
données trouvés sur le serveur ne suffisent pas pour répondre aux
exigences des fichiers de contrôle.

System action:

L'opération de sauvegarde de cette machine virtuelle continue à partir
du paramètre de l'option VMVERIFYIFAction.

User response:

Exécutez une sauvegarde VM intégrale pour cette machine virtuelle ou
spécifiez l'option VMVERIFYAction pour forcer sa mise en oeuvre.

------------------------------------------------------------------------
ANS9916I

VMCUSER ne dispose pas d'un ou plusieurs privilèges vSphere requis pour
effectuer les tâches de création/mise à jour/annulation dans vSphere
associées à cette opération. L'opération va continuer.



Explanation:

VMCUSER ne dispose pas d'un ou plusieurs droits vSphere requis pour
effectuer les tâches de création/mise à jour/annulation associées à
cette opération. Ce message n'est fourni qu'à titre d'information et
n'affecte pas l'opération de sauvegarde/restauration.

System action:

Une tâche associée à cette opération peut ne pas être affichée dans le
client vSphere en raison de droits manquants. L'opération va continuer.

User response:

La tâche vSphere fournit des informations supplémentaires sur les
opérations de sauvegarde/restauration de machine virtuelle initiées par
IBM Spectrum Protect, notamment sur la progression de ces opérations et
la possibilité de les annuler depuis le client vSphere. Consultez la
section relative aux droits utilisateur VMware vCenter Server requis
dans le guide d'utilisation d'IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments: Data Protection for VMware.

------------------------------------------------------------------------
ANS9917E

Les estimations de taille correspondant aux fichiers de contrôle
attendus pour nom_mv ne correspondent pas.



Explanation:

Une opération de vérification a détecté que les fichiers de contrôle
trouvés sur le serveur ne correspondaient pas à l'estimation de taille
attendue pour les fichiers de données de l'un ou plusieurs des disques.

System action:

L'opération de sauvegarde de cette machine virtuelle continue à partir
du paramètre de l'option VMVERIFYIFAction.

User response:

Exécutez une sauvegarde VM intégrale pour cette machine virtuelle ou
spécifiez l'option VMVERIFYAction pour forcer sa mise en oeuvre.

------------------------------------------------------------------------
ANS9918E

Impossible d'ouvrir la liste des candidats à la migration pour système
de fichiers.



Explanation:

Impossible d'accéder à la liste des candidats à la migration pour le
système de fichiers indiqué.

System action:

Le système poursuit son exécution.

User response:

Cliquez sur OK pour revenir en arrière.

------------------------------------------------------------------------
ANS9919E

Les fichiers de contrôle attendus n'ont pas été trouvés pour vm name.



Explanation:

Une opération de vérification a détecté que le nombre de fichiers de
contrôle trouvés sur le serveur ne correspondait pas à la quantité
attendue pour un ou plusieurs disques.

System action:

L'opération de sauvegarde de cette machine virtuelle continue avec
l'option VMVERIFYIFAction.

User response:

Effectuez une sauvegarde intégrale pour cette machine virtuelle ou
utilisez l'option VMVERIFYAction pour forcer sa mise en oeuvre.

------------------------------------------------------------------------
ANS9920W

Mise en oeuvre forcée d'une sauvegarde intégrale pour la machine
virtuelle vm name.



Explanation:

Une opération de vérification a détecté que le nombre de fichiers de
contrôle trouvés sur le serveur ne correspondait pas à la quantité
attendue pour un ou plusieurs disques. En conséquence, une sauvegarde
intégrale de la machine virtuelle est effectuée.

System action:

L'opération de sauvegarde de cette machine virtuelle sera intégrale au
lieu d'être incrémentielle.

User response:

Vérifiez que l'option VERIFYIFAction a bien la valeur souhaitée.

------------------------------------------------------------------------
ANS9921E

Pour le disque de machine virtuelle vm name (disk label), la
vérification a échoué (size on disk/ ctl size). Si le disque se trouve
sur un magasin de données NFS et que sa taille a été modifiée récemment,
ou s'il a été déplacé d'un magasin non-NFS vers un magasin NFS, l'échec
de vérification est attendu et une sauvegarde intégrale est requise.



Explanation:

Une opération de vérification a détecté que le nombre de fichiers de
contrôle trouvés sur le serveur ne correspondait pas au nombre attendu
pour ce disque. Pour les disques situés sur les magasins de données NFS
: en raison de la modification de la taille de disque des processus
VMware et étant donné que l'API Change Block Tracking (CBT)
QueryChangedDiskAreas ne prend pas en charge l'ID de modification "*",
l'opération de sauvegarde ne peut pas déterminer si la taille de disque
a été modifiée, si le disque a été déplacé vers un magasin de données
NFS ou si une autre erreur s'est produite.

System action:

L'opération de sauvegarde de cette machine virtuelle va continuer avec
l'option VMVERIFYIFAction.

User response:

Effectuez une sauvegarde intégrale pour cette machine virtuelle ou
utilisez l'option VMVERIFYIFAction pour forcer sa mise en oeuvre.

------------------------------------------------------------------------
ANS9922I

VMVERIFYIFLatest est activé pour vm name (action : type).



Explanation:

Cette opération de machine virtuelle vérifie la présence de tous les
fichiers de contrôle de la sauvegarde précédente attendus sur le
serveur.

System action:

L'opération est effectuée en fonction de la valeur de l'option
VMVERIFYIFAction.

User response:

Vérifiez que l'option VERIFYIFAction a bien la valeur souhaitée.

------------------------------------------------------------------------
ANS9923W

Mise en oeuvre forcée d'une sauvegarde intégrale pour nom_mv.



Explanation:

La capacité MAX de MBLK n'est pas suffisante pour les disques de la
sauvegarde incrémentielle. Une sauvegarde complète du disque sera
réalisée.

System action:

L'opération de sauvegarde de cette machine virtuelle sera intégrale au
lieu d'être incrémentielle.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9924W

En raison de la capacité disque ajoutée à la machine virtuelle nomVM,
une sauvegarde complète de celle-ci sera entreprise.



Explanation:

La capacité disque de la machine virtuelle a augmenté depuis la dernière
sauvegarde. Une sauvegarde complète de cette machine sera effectuée,
accompagnée d'une réinitialisation de ses données CBT (Changed Block
Tracking).

System action:

L'opération de sauvegarde de cette machine virtuelle est une sauvegarde
complète et non une sauvegarde incrémentielle.

User response:

Aucune intervention n'est requise.

------------------------------------------------------------------------
ANS9950W

Les modes de diffusion en flux et de rappel partiel ne peuvent pas être
définis pour les fichiers migrés avec la dorsale externe.



Explanation:

Les modes de diffusion en flux et de rappel partiel ne sont pas pris en
charge pour les fichiers dans ce mode.

System action:

L'opération a été abandonnée.

User response:

Les modes de rappel spéciaux ne sont disponibles que pour les fichiers
migrés avec IBM Spectrum Protect Server comme dorsale.

------------------------------------------------------------------------
ANS9951I

Le fichier nom-fichier a déjà été migré.



Explanation:

Vous avez tenté de migrer un fichier déjà migré. Notez que vous pouvez
recevoir ce message si le fichier possède un lien fixe vers un autre
fichier déjà migré.

System action:

Le fichier est ignoré.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS9958E

Le fichier 'nom-fichiernom-fichiernom-fichier n'a pas encore atteint
l'âge de migration. Fichier non traité.



Explanation:

Ce fichier ne peut pas être migré car il n'a pas encore atteint le délai
d'expiration pour migration.

System action:

Le fichier se trouve à l'état de résident.

User response:

L'âge minimal d'un fichier pour être éligible à la migration est de deux
minutes. Relancez l'opération de migration après deux minutes ou
utilisez l'option de traitement HSMENABLEIMMediatemigrate YES pour
forcer la migration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9959W

L'accepteur IBM Spectrum Protect a reçu une erreur réseau non critique
erreur, code de retour IBM Spectrum Protect : cr-TSM.



Explanation:

Le problème de communication s'est produit lors de l'écoute de la
connexion entrante, mais l'accepteur IBM Spectrum Protect poursuit
l'exécution.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Aucune autre action n'est nécessaire. Vous pouvez l'ignorer.

------------------------------------------------------------------------
ANS9984W

Bibliothèque de plug-in PFR introuvable.



Explanation:

La bibliothèque de plug-in PFR a dû être installée lorsque le client a
été installé mais elle est introuvable.

System action:

L'opération sélectionnée n'est pas exécutée.

User response:

Aucun.

------------------------------------------------------------------------
ANS9987W

Le mode de rappel partiel n'est pas défini pour nom-fichier-complet



Explanation:

Le mode de rappel partiel n'est pas défini pour le fichier indiqué.

System action:

L'opération de rappel n'est pas exécutée pour le fichier indiqué. Le
processus est interrompu.

User response:

Définissez le mode de rappel partiel sur le fichier (commande "dsmattr
-recallmode=partialrecall") et relancez l'opération.

------------------------------------------------------------------------
ANS9989W

La classe de gestion nom classe gestion spécifiée dans l'instruction
INCLUDE dans nom de fichier à la ligne numéro de ligne n'existe pas.



Explanation:

La classe de gestion nommée dans l'instruction INCLUDE du fichier nom de
fichier n'existe pas dans l'ensemble de règles qui vous est attribué sur
le serveur.

System action:

L'objet est lié à la classe de gestion par défaut.

User response:

*  Mettez à jour l'instruction INCLUDE pour qu'elle indique une classe
   de gestion valide.

*  Définissez la classe de gestion nommée dans l'instruction INCLUDE (si
   vous souhaitez avoir une classe de gestion avec ce nom).

*  Vérifiez que le noeud se trouve dans le bon domaine de règles (le
   noeud a peut-être été accidentellement placé dans le mauvais domaine
   de règles et le bon domaine a la classe de gestion).

*  Supprimez l'instruction INCLUDE s'il n'est plus nécessaire de lier
   les fichiers à la classe de gestion.

------------------------------------------------------------------------
ANS9990W

La classe de gestion nom classe de gestion spécifiée dans l'instruction
INCLUDEdans le jeu d'options client n'existe pas.



Explanation:

La classe de gestion nommée dans l'instruction INCLUDE du fichier
d'options client n'existe pas dans dans l'ensemble de règles qui vous
est attribué sur le serveur.

System action:

L'objet est lié à la classe de gestion par défaut.

User response:

*  Mettez à jour l'instruction INCLUDE pour qu'elle indique une classe
   de gestion valide.

*  Définissez la classe de gestion nommée dans l'instruction INCLUDE (si
   vous souhaitez avoir une classe de gestion avec ce nom).

*  Vérifiez que le noeud se trouve dans le bon domaine de règles (le
   noeud a peut-être été accidentellement placé dans le mauvais domaine
   de règles et le bon domaine a la classe de gestion).

*  Supprimez l'instruction INCLUDE s'il n'est plus nécessaire de lier
   les fichiers à la classe de gestion.

------------------------------------------------------------------------
ANS9992E

Les options suivantes doivent être définies avant d'exécuter cette
opération : VMCHOST ou VMCUSER.



Explanation:

VMCHOST ou VMCUSER ne se trouve pas dans le fichier d'options.

System action:

L'opération ne peut pas se poursuivre sans la définition des options.

User response:

Éditez manuellement les options de fichier ou utilisez l'éditeur de
préférences pour définir ces options.

------------------------------------------------------------------------
ANS9993E

Impossible de remplacer les options.



Explanation:

Le processus ne peut pas remplacer les options.

System action:

La commande n'est pas exécutée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9994W

Impossible d'obtenir le message de réponse ; délai d'attente écoulé.



Explanation:

Le délai d'attente a été atteint avant l'obtention du message de
réponse. Le remplacement des options aurait pu aboutir.

System action:

La commande a été traitée.

User response:

Aucune.

------------------------------------------------------------------------
ANS9995W

La valeur de l'option VMMAXBACKUPSESSIONS est 'ivmMaxBackupSessions'.
Elle doit être supérieure ou égale à la valeur de l'option
VMMAXPARALLEL, qui est 'ivmMaxParallel'.Elle sera égale à la valeur de
l'option VMMAXPARALLEL.



Explanation:

Le nombre de sessions de serveur spécifié par l'option
VMMAXBACKUPSESSIONS doit être égal ou supérieur au nombre de machines
virtuelles spécifié par l'option VMMAXPARALLEL.

System action:

Le traitement se poursuit.

User response:

Associez VMMAXBACKUPSESSIONS à une valeur supérieure ou égale à la
valeur de l'option VMMAXPARALLEL.

------------------------------------------------------------------------
ANS9996W

Le poste a dépassé le nombre maximal de montages de bande autorisés.
Aucune nouvelle session ne sera ajoutée pour 'nom_mv'.



Explanation:

Le poste a dépassé le nombre maximal de montages de bande autorisés.
Aucune nouvelle session ne sera ajoutée pour la sauvegarde de la machine
virtuelle.

System action:

L'opération de sauvegarde continue.

User response:

Utilisez le paramètre MAXNUMMP pour la commande UPDATE NODE sur le
serveur afin d'augmenter le nombre de montages de bande autorisés pour
ce poste.

------------------------------------------------------------------------
ANS9997W

Le démon dsmwatchd n'est pas parvenu à enregistrer le mode reprise en
ligne : 'mode_reprise' sur l'ID de noeud 'ID_noeud'.



Explanation:

Le démon dsmwatchd n'est pas parvenu à enregistrer un rappel de reprise
en ligne HSM approprié sur le noeud mentionné.

System action:

L'opération du démon dsmwatchd continue sans la prise en charge de la
reprise en ligne HSM.

User response:

Pour enregistrer le rappel de reprise en ligne HSM, redémarrez le démon
dsmwatchd sur le noeud concerné : - sous AIX, exécutez la commande "kill
-15 dsmwatchd_pid" - sous Linux, exécutez la commande "systemctl restart
hsm"

------------------------------------------------------------------------
ANS9998W

La fonction DMAPI dm_punch_hole() n'a pas pu supprimer les blocs de
données du fichier local pendant la migration du fichier 'nom-fichier'.



Explanation:

La migration a abouti, mais les blocs de données du fichier local n'ont
pas pu être supprimés à cause d'un problème lié à la fonction DMAPI
dm_punch_hole(). En conséquence, l'occupation du système de fichiers n'a
pas changé lors de cette migration.

System action:

L'opération de migration se poursuit.

User response:

Pour déporter à nouveau le contenu du fichier, effectuez une opération
de rappel normale, suivie d'une nouvelle opération de migration. Si
l'origine du message ne peut pas être déterminée ou si l'erreur qui l'a
généré ne peut être résolue, contactez le service d'assistance.

------------------------------------------------------------------------
ANS9999E

():



Explanation:

Ce message contient un diagnostic relatif à un processus ou un
algorithme client. Ces informations font état des exceptions générées
lors d'un traitement et d'autres situations inhabituelles survenant sur
le client IBM Spectrum Protect. Le (composant), le (code) et le (texte)
sont différents selon que le message a été généré par le processus ou
l'algorithme client et pour quelle raison.

System action:

Le processus client peut être interrompu ou se poursuivre, selon la
raison pour laquelle le message a été émis.

User response:

Vérifiez les messages d'erreur qui ont été affichés avant et/ou après ce
message et corrigez les éventuelles erreurs, si possible. S'il vous est
impossible de déterminer pour quelle raison le message a été émis ou de
résoudre le problème, contactez le responsable de la maintenance. Si
vous le faites, vous devez indiquer la totalité du message.
