
HSM UNIX-Hilfe für Befehlszeile



Inhalt


1.0 Neuerungen für Version 8.1.13
2.0 HSM-Client - Befehlsreferenz
  2.1 Standardoptionsformate
  2.2 Hilfe für Befehle
  2.3 Datei- und Dateisysteminformationen anzeigen
  2.4 Rückkehrcodes des Clients
  2.5 Zusammenfassung der HSM-Befehle
  2.6 dmkilld
  2.7 dsmattr
  2.8 dsmautomig
  2.9 dsmdf
  2.10 dsmdu
  2.11 dsmls
  2.12 dsmmigfs add und update
  2.13 dsmmigfs addmultiserver, querymultiserver und removemultiserver
  2.14 dsmmigfs control
  2.15 dsmmigfs deactivate, reactivate und remove
  2.16 dsmmigfs globaldeactivate und globalreactivate
  2.17 dsmmigfs help
  2.18 dsmmigfs query
  2.19 dsmmigfs rollback
  2.20 dsmmigfs enablefailover und disablefailover
  2.21 dsmmigfs stop, start und restart
  2.22 dsmmigfs takeover
  2.23 dsmmighelp
  2.24 dsmmigquery
    2.24.1 Von HSM und dem Client für Sichern/Archivieren gemeinsam
    genutzte Optionen für den Befehl dsmmigquery
  2.25 dsmmigrate
  2.26 dsmmigundelete
  2.27 dsmmonitord
  2.28 dsmq
  2.29 dsmrecall
  2.30 dsmrecalld
  2.31 dsmreconcile
  2.32 dsmrm
  2.33 dsmscoutd
  2.34 dsmsetpw
  2.35 dsmwatchd
3.0 Optionsdateien - Referenz
  3.1 afmskipuncachedfiles
  3.2 candidatesinterval
  3.3 checkfororphans
  3.4 checkthresholds
  3.5 compression
  3.6 defaultserver
  3.7 errorlogname
  3.8 errorprog
  3.9 hsmdisableautomigdaemons
  3.10 hsmdistributedrecall
  3.11 hsmenableimmediatemigrate
  3.12 hsmeventdestroy
  3.13 hsmextobjidattr
  3.14 hsmgroupedmigrate
  3.15 hsmlogeventflags
  3.16 hsmlogmax
  3.17 hsmlogname
  3.18 hsmlogretention
  3.19 hsmlogsampleinterval
  3.20 hsmmaxrecalltapedrives
  3.21 hsmmigzeroblockfiles
  3.22 hsmmultiserver
  3.23 hsmoptimizedrecallonly
  3.24 hsmrecallbufferalignment
  3.25 hsmrecallbuffersize
  3.26 hsmrpcport
  3.27 inclexcl
  3.28 maxcandprocs
  3.29 maxmigrators
  3.30 maxrecalldaemons
  3.31 maxthresholdproc
  3.32 migfileexpiration
  3.33 migrateserver
  3.34 minmigfilesize
  3.35 minrecalldaemons
  3.36 reconcileinterval
  3.37 restoremigstate
  3.38 skipmigrated
4.0 Nachricht anzeigen


1.0 Neuerungen für Version 8.1.13


Hier erfahren Sie mehr über neue Features und Updates für IBM Spectrum
Protect for Space Management 8.1.13.

Tabelle 1. Neue Funktionen und Aktualisierungen und die zugehörigen
Releases von IBM Spectrum Protect for Space Management

+---------+-----------------------------------------------------------+
| Release | Neue Funktionen und Aktualisierungen                      |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.13  | Wartungsaktualisierungen                                  |
|         |                                                           |
|         |  Aktualisierungen für APARs und andere geringfügige       |
|         | Aktualisierungen werden bereitgestellt.                   |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.11  | Befehl dsmreconcile erweitert                             |
|         |                                                           |
|         |  Der Befehl dsmreconcile wurde erweitert, und Sie führen  |
|         | jetzt die Abstimmung auf jedem HSM -Knoten aus, um große  |
|         | Umgebungen mit mehreren Servern zu unterstützen. Weitere  |
|         | Informationen finden Sie in dsmreconcile.                 |
|         |                                                           |
|         | Wartungsaktualisierungen                                  |
|         |                                                           |
|         |  Aktualisierungen für APARs und andere geringfügige       |
|         | Aktualisierungen werden bereitgestellt.                   |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.10  | Neue HSM -Option                                          |
|         |                                                           |
|         |  Mit diesem Release und der neuen Option                  |
|         | hsmoptimizedrecallonly können Sie steuern, wie der        |
|         | Speicherverwaltungsclient nicht optimierte                |
|         | Rückrufprozesse verarbeitet.                              |
|         |                                                           |
|         | GSKit-Signaturprüfung                                     |
|         |                                                           |
|         |  Mit diesem Release können Sie jetzt die GSKit-Signatur   |
|         | des RPM-Pakets vor der Installation überprüfen.           |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.9   | Signaturprüfung                                           |
|         |                                                           |
|         |  Mit diesem Release können Sie jetzt vor der Installation |
|         | die Signatur des Speicherverwaltungsclient -Pakets        |
|         | prüfen.                                                   |
|         |                                                           |
|         | Wartungsaktualisierungen                                  |
|         |                                                           |
|         |  Aktualisierungen für APARs und andere geringfügige       |
|         | Aktualisierungen werden bereitgestellt.                   |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.7   | Neue HSM -Optionen                                        |
|         |                                                           |
|         |  Mit diesem Release und der neuen Option hsmrpcport       |
|         | können Sie steuern, welcher Anschluss verwendet wird, um  |
|         | Rückrufe auf die HSM -Clientknoten zu verteilen. Außerdem |
|         | können Sie die HSM -Kommunikation über eine Firewall      |
|         | hinaus konfigurieren.                                     |
|         |                                                           |
|         |  Außerdem werden die neuen Optionen                       |
|         | hsmrecallbufferalignment und hsmrecallbuffersize          |
|         | hinzugefügt, um die Handhabung von Puffern für den        |
|         | Rückruf von Dateien zu steuern und die Leistung zu        |
|         | erhöhen.                                                  |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.4   | Neue Clientplattform                                      |
|         |                                                           |
|         |  Mit diesem Release enthält IBM Spectrum Protect for      |
|         | Space Management eine neue Clientplattform ( UNIX HSM),   |
|         | die Linux on Power Systems Little Endian genannt wird.    |
|         |                                                           |
|         |  Der Befehl dsmmigundelete unterstützt jetzt den          |
|         | Parameter FILELIST=Dateipfad , mit dem Informationen für  |
|         | dateilistenbasierte Operationen erfasst werden.           |
|         | Alternativ können Sie das Script dsmmigundelete.pl        |
|         | verwenden, um die Informationen abzufragen. Weitere       |
|         | Details finden Sie in dsmmigundelete .                    |
|         |                                                           |
|         |  Außerdem wurde der Standardwert für die Option           |
|         | hsmextobjidattr von No in Yes geändert. Eine Beschreibung |
|         | dieser Option finden Sie in hsmextobjidattr.              |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.2   | Befehl 'dsmmigfs' wurde aktualisiert, um einen neuen      |
|         | Parameter 'control' und eine neue Option 'inlinecopymode' |
|         | einzuschließen                                            |
|         |                                                           |
|         |  In diesem Release wurde der IBM Spectrum Protect for     |
|         | Space Management -Befehl dsmmigfs aktualisiert, um einen  |
|         | neuen Parameter control einzuschließen. Dieser Parameter  |
|         | wird verwendet, um Optionen des Speicherverwaltungsclient |
|         | s, die bei der Ausführung von Speicherverwaltungsdämonen  |
|         | angewendet wurden, dynamisch zu ändern.                   |
|         |                                                           |
|         |  Außerdem wurde der Befehl dsmmigfs aktualisiert, um eine |
|         | neue Option inlinecopymode mit dem Parameter update       |
|         | einzuschließen. Diese Option gibt an, wie eine            |
|         | Sicherungsoperation eine umgelagerte Datei handhabt, und  |
|         | ist nur gültig, wenn Sicherungsoperationen für            |
|         | umgelagerte Dateien verarbeitet werden.                   |
|         |                                                           |
|         |  Eine Beschreibung dieses Befehls, dieses Parameters und  |
|         | dieser Option finden Sie in dsmmigfs control , dsmmigfs   |
|         | add und update ,                                          |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|         |                                                           |
| 8.1.0   | AIX JFS2 nicht weiter unterstützt                         |
|         |                                                           |
|         |  Mit diesem Release wird IBM Spectrum Protect for Space   |
|         | Management nicht mehr für Systeme mit AIX Enhanced        |
|         | Journaled File System (JFS2) unterstützt.                 |
|         |                                                           |
|         |  Der Speicherverwaltungsclient wird für Systeme mit AIX   |
|         | General Parallel File Systems ( GPFS ) und Linux General  |
|         | Parallel File System ( GPFS ) weiterhin unterstützt.      |
|         |                                                           |
+---------+-----------------------------------------------------------+


2.0 HSM-Client - Befehlsreferenz


Sie können alle HSM-Tasks über Befehle ausführen. Bei der Eingabe von
Befehlen müssen Sie die richtige Syntax und das richtige Format
verwenden.

Beim Eingeben von Befehlen und Optionen müssen Sie folgende Regeln
beachten:

*  Geben Sie vor HSM-Befehlen nicht die Zeichenfolge dsmc ein. Jeder
   Speicherverwaltungsclientbefehl ist ein separat ausführbarer Befehl.

*  Geben Sie den vollständigen Befehlsnamen in Kleinbuchstaben ein. Sie
   dürfen keine Großbuchstaben oder eine Abkürzung für einen
   Befehlsnamen verwenden.

*  Stoppen Sie keinen HSM-Prozess mit dem Befehl kill -9.

*  Verwenden Sie die folgenden Platzhalterzeichen in Datei-,
   Verzeichnis- oder Dateisystemspezifikationen. Platzhalterzeichen
   werden von der Shell, die Sie ausführen, abgeglichen und erweitert.

   *
            Entspricht null oder mehr Zeichen
   ?
            Entspricht einem einzelnen Zeichen

*  Geben Sie die Zeichen in einem Befehl in einer fortlaufenden
   Zeichenfolge ein, ohne die Eingabetaste zu drücken. Sie können bis zu
   256 Zeichen in die Befehlszeile eingeben.


2.1 Standardoptionsformate


Für manche Befehle können Sie Optionen angeben. Sie müssen ein
Standardformat für die Angabe aller Optionen verwenden.

Beachten Sie bei Verwendung einer Option die folgenden Richtlinien:

*  Die Großbuchstaben in der Optionsbeschreibung zeigen die
   Mindestabkürzung einer Option an. Geben Sie den vollständigen
   Optionsnamen oder eine Abkürzung des Namens ein.

*  Geben Sie Optionen in einer beliebigen Kombination von Großbuchstaben
   und Kleinbuchstaben ein. Bei Optionen muss Groß-/Kleinschreibung
   nicht berücksichtigt werden.

*  Jeder Option muss ein Silbentrennungsstrich (-) vorangestellt werden.
   Beispiel:

     dsmmigquery -mgmtclass -detail /home

*  Trennen Sie die einzelnen Optionen durch ein Leerzeichen.

*  Geben Sie in einem Befehl mehrere Optionen in beliebiger Reihenfolge
   vor oder hinter einer Datei-, Verzeichnis- oder
   Dateisystemspezifikation an.

*  Definiert die Option einen Wert, müssen Sie den Optionsnamen und den
   Wert durch ein Gleichheitszeichen (=) voneinander trennen. Beispiel:

   dsmmigfs update -ht=90 /home

Die Tabelle enthält Beispiele für Optionen, bei denen kein Wert
definiert wird.

Tabelle 2. Beispiele für Optionsformate: Optionen ohne Werte

+---------------------------------------------------------------------+
| Befehl                                                              |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigrate -recursive -detail /home/user1/file1                     |
| dsmmigrate -rec -det /home/user1/file1                              |
| dsmmigrate -r -d /home/user1/file1                                  |
| dsmmigrate /home/user1/file1 -r -d                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

Die Tabelle enthält Beispiele für Optionen, bei denen ein Wert definiert
wird.

Tabelle 3. Beispiele für Optionsformate: Optionen mit Werten

+---------------------------------------------------------------------+
| Befehl                                                              |
+---------------------------------------------------------------------+
| dsmmigfs update -hthreshold=90 -lthreshold=20 /home                 |
| dsmmigfs update -hthresh=90 -lthreshold=20 /home                    |
| dsmmigfs update -ht=90 -l=20 /home                                  |
| dsmmigfs update /home -ht=90 -l=20                                  |
+---------------------------------------------------------------------+

In Version 6.4 und höher wird die Option optionformat nicht unterstützt.
Das Kurzoptionsformat wird nicht unterstützt. Sie müssen alle Optionen
mit dem Standardoptionsformat angeben.


2.2 Hilfe für Befehle


Verwenden Sie die Option help, um für jeden Befehlszeilenbefehl Hilfe
anzuzeigen, oder verwenden Sie den Befehl dsmmighelp.

Sie können die Onlinehilfefunktion für HSM-Befehle auf eine der
folgenden Arten anzeigen:

*  Geben Sie die Option help bei jedem beliebigen Befehl an. Beispiel:

     dsmmigrate -help
     dsmmigrate -h

*  Geben Sie den Befehl dsmmighelp ein. Eine Liste mit Hilfethemen wird
   angezeigt, in der Sie allgemeine Hilfeinformationen für Befehle,
   Hilfe für einen bestimmten Befehl oder Hilfe für eine Nachricht
   auswählen können.

Für die korrekte Anzeige des Hilfetextes ist eine verwendbare
Anzeigebreite von 72 Zeichen erforderlich. Eine Anzeigebreite von
weniger als 72 Zeichen hat zur Folge, dass Sätze mit einer Breite von 72
Zeichen in der nächsten Zeile fortgesetzt werden. Der Umlauf kann dazu
führen, dass der angezeigte Hilfetext nicht am Anfang des Abschnitts
beginnt, sondern an einer anderen Stelle im Abschnitt. Die
übersprungenen Zeilen können mit der Blätterfunktion der Datenstation
angezeigt werden.


2.3 Datei- und Dateisysteminformationen anzeigen


Es gibt eine Gruppe von HSM-Befehlen, mit denen Sie
Speicherverwaltungsinformationen über Ihre Dateisysteme, Dateien und
Verzeichnisse anzeigen können.

Tabelle 4. HSM-Befehle zum Anzeigen von Datei- und
Dateisysteminformationen.


  Befehl          Beschreibung
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdf           Zeigt Informationen zur Speicherbelegung für ein
                  Dateisystem an. Beispiel: Zum Anzeigen von
                  Speicherbelegungsinformationen für das Dateisystem
                  /home geben Sie den folgenden Befehl ein:
                   dsmdf /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmls           Listet Dateien in einem Verzeichnis auf und zeigt
                  Dateibedingungen an. Beispiel: Zum Anzeigen von
                  Informationen über alle Dateien im Verzeichnis
                  /home/user1 geben Sie den folgenden Befehl ein:
                   dsmls /home/user1/*
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmdu           Zeigt Informationen zur Speicherbelegung für
                  Dateien und Verzeichnisse an. Beispiel: Zum
                  Anzeigen von Speicherbelegungsinformationen für
                  jede Datei im Verzeichnis /home/user/proj1 und in
                  allen seinen Unterverzeichnissen geben Sie den
                  folgenden Befehl ein:
                   dsmdu -Allfiles /home/user1/proj1
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigfs        Zeigt die aktuellen
  query           Speicherverwaltungseinstellungen für ein
                  Dateisystem an. Beispiel: Zum Anzeigen von
                  Speicherverwaltungseinstellungen für das
                  Dateisystem /home geben Sie den folgenden Befehl
                  ein:
                   dsmmigfs query /home
 ---------------+-----------------------------------------------------
  dsmmigundelet   Erstellt gelöschte Stubdateien für umgelagerte
  e               Dateien erneut und erstellt Stubdateien für
                  vorumgelagerte Dateien, wenn keine entsprechende
                  ursprüngliche Datei in Ihrem lokalen Dateisystem
                  vorhanden ist. Die Datei wird dann zu einer
                  umgelagerten Datei. Beispiel: Um Stubdateien für
                  umgelagerte Dateien, die nicht für den Verfall
                  markiert sind, im Dateisystem /home erneut zu
                  erstellen (es wurde keine Abstimmung ausgeführt,
                  seitdem die Dateien gelöscht wurden), geben Sie
                  folgenden Befehl ein:
                   dsmmigundelete /home



2.4 Rückkehrcodes des Clients


Die Befehlszeilenschnittstelle des Speicherverwaltungsclients beendet
die Verarbeitung mit Rückkehrcodes, die den Erfolg oder das Fehlschlagen
der Operation präzise wiedergeben.

Scripts, Stapeldateien und andere Automatisierungsfunktionen können den
Rückkehrcode aus der Befehlszeilenschnittstelle verwenden. Für
Operationen, die den IBM Spectrum Protect-Scheduler verwenden, werden
die Rückkehrcodes in der Ausgabe des Verwaltungsbefehls QUERY EVENT
angezeigt. In Fällen, in denen der Rückkehrcode ungleich 0 ist, können
Sie die Datei dsmerror.log prüfen. Bei geplanten Ereignissen können Sie
die Datei dsmsched.log prüfen.

Die Rückkehrcodes haben folgende Bedeutung:

Tabelle 5. Erläuterungen zu den Rückkehrcodes des Clients

+---------+-----------------------------------------------------------+
| Code      Erläuterung                                               |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 0         Alle Operationen wurden erfolgreich abgeschlossen.        |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 4         Die Operation wurde erfolgreich abgeschlossen, aber       |
|           einige Dateien wurden nicht verarbeitet. Es wurden keine  |
|           anderen Fehler oder Warnungen zurückgegeben. Dieser       |
|           Rückkehrcode kommt häufig vor. In den meisten Fällen      |
|           werden Dateien aus den folgenden Gründen nicht            |
|           verarbeitet:                                              |
|            * Die Datei entspricht einem Eintrag in der              |
|           Ausschlussliste. Ausgeschlossene Dateien generieren       |
|           Protokolleinträge nur während der Ausführung von          |
|           selektiven Sicherungen.                                   |
|            * Die Datei wurde von einer anderen Anwendung verwendet  |
|           und war für den Client nicht im Zugriff.                  |
|            * Die Datei wurde während der Operation in einem Maße    |
|           geändert, die das Kopiennummerierungsattribut nicht       |
|           zulässt.                                                  |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 8         Die Operation wurde mit mindestens einer Warnung          |
|           abgeschlossen. Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log , um |
|           festzustellen, welche Warnungen ausgegeben wurden, und um |
|           deren Auswirkungen auf die Operation zu bewerten.         |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| 12        Die Operation wurde mit mindestens einer Fehlernachricht  |
|           beendet (mit Ausnahme von Fehlernachrichten für           |
|           übersprungene Dateien). Bei geplanten Ereignissen lautet  |
|           der Status Fehlgeschlagen . Überprüfen Sie die Datei      |
|           dsmerror.log , um festzustellen, welche Fehlernachrichten |
|           ausgegeben wurden, und um deren Auswirkungen auf die      |
|           Operation zu bewerten. Im Allgemeinen bedeutet dieser     |
|           Rückkehrcode, dass der Fehler schwerwiegend genug war, um |
|           die erfolgreiche Beendigung der Operation zu verhindern.  |
|           Ein Fehler, der die Verarbeitung eines vollständigen      |
|           Dateisystems verhindert, würde beispielsweise den         |
|           Rückkehrcode 12 zurückgeben.                              |
+---------+-----------------------------------------------------------+

Für ein Clientmakro wird der höchste Rückkehrcode, der bei den einzelnen
im Makro enthaltenen Befehle vorkommt, als Rückkehrcode ausgegeben.
Beispiel: Angenommen, ein Makro besteht aus den folgenden Befehlen:

selective "/home/devel/*" -subdir=yes
incremental "/home/devel/TestDriver/*" -subdir=yes
archive "/home/plan/proj1/*" -subdir=yes

Wenn der erste Befehl mit dem Rückkehrcode 0, der zweite Befehl mit dem
Rückkehrcode 8 und der dritte Befehl mit dem Rückkehrcode 4 beendet
wurde, wird der Rückkehrcode 8 für das Makro ausgegeben.


2.5 Zusammenfassung der HSM-Befehle


Die folgende Tabelle enthält eine alphabetische Liste der
HSM-Clientbefehle und eine Kurzbeschreibung jedes Befehls.

Tabelle 6. Zusammenfassung der HSM-Befehle

+-------------+-------------------------------------------------------+
| Befehl        Beschreibung                                          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dmkilld       Nur auf GPFS -Dateisystemen gültig. Stoppt den        |
|               Masterrückrufdämon und alle seine untergeordneten     |
|               Prozesse und unterbricht alle aktiven Rückrufe.       |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmattr                                                             |
|               Setzt den Rückrufmodus für eine umgelagerte Datei     |
|               oder zeigt ihn an.                                    |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmautomig    Startet parallele Umlagerungssitzungen für ein        |
|               Dateisystem.                                          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdf         Zeigt Informationen zur Speicherbelegung für ein      |
|               Dateisystem an.                                       |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmdu         Zeigt Informationen zur Speicherbelegung für Dateien  |
|               und Verzeichnisse an.                                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmls         Listet Dateien in einem Verzeichnis auf und zeigt den |
|               Dateistatus an.                                       |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigfs                                                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|     add und   Fügt Speicherverwaltung zu einem Dateisystem hinzu    |
|      update   oder aktualisiert Speicherverwaltungsattribute für    |
|               ein Dateisystem.                                      |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|  deactivate   Inaktiviert oder reaktiviert die Speicherverwaltung   |
|           ,   für ein Dateisystem oder entfernt die                 |
|  reactivate   Speicherverwaltung aus einem Dateisystem.             |
| und remove                                                          |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| enablefailo   Nur auf GPFS -Dateisystemen gültig.                   |
|     ver und   Steuert die Wiederherstellung nach einem partiellen   |
| disablefail   Systemausfall.                                        |
|        over                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|       query   Zeigt die aktuellen Speicherverwaltungseinstellungen  |
|               für ein Dateisystem an.                               |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| globaldeact   Inaktiviert oder reaktiviert die Speicherverwaltung   |
|     ivate ,   für Ihren Clientknoten.                               |
| globalreact                                                         |
|       ivate                                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    rollback   Nur auf GPFS -Dateisystemen gültig.                   |
|               Überträgt die Speicherverwaltung eines Dateisystems   |
|               auf einen HSM-Client knoten innerhalb derselben       |
|               lokalen IBM Spectrum Scale -Knotengruppe.             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|      stop ,   Nur gültig für IBM Spectrum Scale AIX und IBM         |
|   start und   Spectrum Scale Linux.                                 |
|     restart   Stoppt und startet Dämonen bzw. startet sie erneut.   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
|    takeover   Nur auf GPFS -Dateisystemen gültig.                   |
|               Überträgt die Speicherverwaltung eines Dateisystems   |
|               auf den bevorzugten Knoten, wenn sich der Knoten vom  |
|               aktuellen Eignerknoten unterscheidet.                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmighelp    Zeigt die Onlinehilfefunktion für Befehle an.         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigquery   Zeigt Speicherverwaltungsinformationen an.            |
|               Bei Verwendung des Befehls dsmmigquery -o sind viele  |
|               vom Speicherverwaltungsclient und Client für          |
|               Sichern/Archivieren gemeinsam genutzte Optionen       |
|               verfügbar.                                            |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigrate    Versetzt ausgewählte Dateien aus Ihrem lokalen        |
|               Dateisystem in den IBM Spectrum Protect -Speicher.    |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmigundel   Erstellt gelöschte Stubdateien erneut.                |
| ete                                                                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmmonitord   Startet den Speichermonitordämon.                     |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmq          Zeigt Informationen, einschließlich Rückruf-IDs, für  |
|               alle Dateien an, die sich gegenwärtig für den Rückruf |
|               in der Warteschlange befinden.                        |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecall     Versetzt ausgewählte Dateien aus dem Speicher in Ihr  |
|               lokales Dateisystem.                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrecalld    Startet den Rückrufdämon.                             |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmreconcil   Synchronisiert den Client und den Server.             |
| e                                                                   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmrm         Entfernt einen Rückrufprozess aus der                 |
|               Rückrufwarteschlange.                                 |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmscoutd     Hiermit wird der Scoutdämon gestartet, gestoppt und   |
|               erneut gestartet und es werden Scaninformationen zur  |
|               Verfügung gestellt.                                   |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmsetpw      Ändert das IBM Spectrum Protect -Kennwort für Ihren   |
|               Clientknoten.                                         |
+-------------+-------------------------------------------------------+
| dsmwatchd     Überprüft die anderen Speicherverwaltungsdämonen und  |
|               startet diese Dämonen bei Bedarf erneut.              |
|                                                                     |
+-------------+-------------------------------------------------------+


2.6 dmkilld


Der Befehl dmkilld stoppt den Masterrückrufdämon und alle
untergeordneten Rückrufdämonen und unterbricht alle aktiven Rückrufe.

Dieser Befehl ist nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

Syntax

>>-DMKILLD--+----------+---------------------------------------><
            '-Optionen-'



Parameter

Optionen
         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.


2.7 dsmattr


Der Befehl dsmattr definiert oder ändert den Rückrufmodus für eine oder
mehrere umgelagerte Dateien. Der Rückrufmodus bestimmt, wie der
Speicherverwaltungsclient eine umgelagerte Datei zurückruft, wenn auf
sie zugegriffen wird.

Für eine residente oder vorumgelagerte Datei kann kein Rückrufmodus
definiert werden. Der für eine umgelagerte Datei definierte Rückrufmodus
bleibt dieser Datei nur so lange zugeordnet, wie die Datei umgelagert
bleibt.

Wenn Sie keine Parameter angeben, zeigt der Befehl den aktuellen
Rückrufmodus, die Stubgröße, die Vorschaugröße und den Dateinamen an und
er gibt an, ob die Option readstartsrecall definiert ist.

Syntax

                          .------------------------------.
                          V                              |
>>-DSMATTR--+----------+----+--------------------------+-+-----><
            '-Optionen-'    +-Dateispezifikation-------+
                            '- -FIlelist--=--Dateipfad-'



Parameter

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

         -PREViewsize=n
                  Gibt die Vorschaugröße der Stubdatei an. Gültige Werte
                  liegen im Bereich von 0 bis 1.073.741.824 und dürfen
                  nicht größer als die Stubgröße sein.

                  Wenn die Attribute festgelegt wurden und die
                  Vorschaugröße definiert wurde, wird eine
                  Rückrufoperation nur gestartet, wenn eine Anwendung
                  die Stubdatei über den Abschnitt 'Vorschau' der
                  Stubdatei hinaus liest. Wenn eine Operation nur den
                  Abschnitt 'Vorschau' der Stubdatei liest, wird die
                  Datei nicht zurückgerufen.

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  Gibt an, ob eine Rückrufoperation gestartet wird, wenn
                  eine Anwendung die Stubdatei liest.

                  Diese Option findet nur Anwendung, wenn der
                  Rückrufmodus 'Streaming' definiert ist.

                  Wenn die Option previewsize für die Stubdatei
                  definiert ist, wird eine Rückrufoperation nur dann
                  gestartet, wenn eine Anwendung über den Abschnitt
                  'Vorschau' der Stubdatei hinaus liest.

                  Der Standardwert ist No.

                  Die Datei wird unabhängig vom Wert der Option
                  readstartsrecall immer dann zurückgerufen, wenn eine
                  der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

                  *  Der Rückrufdämon stellt fest, dass die Stubdatei
                     nicht alle Daten enthält, die für eine
                     Leseoperation erforderlich sind.

                  *  Eine Operation ändert die Datei.

         -RECAllmode=Wert
                  Definiert einen Rückrufmodus für eine oder mehrere
                  umgelagerte Dateien. Wenn Sie die Option RECAllmode
                  nicht angeben, zeigt der Speicherverwaltungsclient den
                  aktuellen Rückrufmodus für die von Ihnen angegebenen
                  Dateien an. Sie können die folgenden Werte angeben:

                  Normal
                           Ruft die umgelagerte Datei in ihr
                           ursprüngliches Dateisystem zurück. Normal
                           stellt den Standardwert dar. Wird die Datei
                           nicht geändert, wird sie zu einer
                           vorumgelagerten Datei. Wird die Datei
                           geändert, wird sie zu einer residenten Datei.

                  Partialrecall
                           Gibt an, dass die Datei unabhängig von ihrer
                           Größe mit dem partiellen Dateirückruf
                           zurückgerufen wird. Nur auf
                           GPFS-Dateisystemen gültig.

                  Streaming
                           Gibt an, dass Sie einen asynchronen Rückruf
                           umgelagerter Dateien aktivieren wollen. Der
                           Zugriff auf den zurückgerufenen Abschnitt der
                           Datei ist möglich, während die Datei
                           zurückgerufen wird. Dieser Parameter ist für
                           Lesezugriffsoperationen für die Datei gültig.

         -RECUrsive
                  Definiert oder zeigt den Rückrufmodus für umgelagerte
                  Dateien in dem Verzeichnis und den Unterverzeichnissen
                  an, die Sie angeben.

Dateispezifikation
         Anmerkung: Dieser Parameter ist nur erforderlich, wenn ein
         neuer Rückrufmodus definiert wird. Wird die Option RECAllmode
         nicht verwendet und wird kein Pfad und kein Dateiname
         angegeben, wird der aktuelle Rückrufmodus für alle Dateien in
         dem aktuellen Verzeichnis angezeigt.

         Der Pfad und der Dateiname der Datei, für die ein neuer
         Rückrufmodus definiert oder der aktuelle Rückrufmodus angezeigt
         werden soll. Sie können eine einzelne Datei, eine Dateigruppe
         oder ein Verzeichnis angeben. Geben Sie ein Verzeichnis an,
         definiert oder zeigt der Speicherverwaltungsclient diesen
         Rückrufmodus für jede umgelagerte Datei im Verzeichnis an.

         Sie können Platzhalterzeichen verwenden, um eine Gruppe von
         Dateien mit ähnlichen Namen anzugeben. Sie können mehrere
         Dateispezifikationen in einem Befehl eingeben. Werden mehrere
         Dateispezifikationen eingegeben, trennen Sie jede Spezifikation
         durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander.

-FIlelist=Dateipfad
         Gibt den Pfad einer Datei an, die eine Liste mit Dateien
         enthält, die von diesem Befehl verarbeitet werden sollen.

         Die Einträge in der Listendatei müssen den folgenden Regeln
         entsprechen:

         *  Jeder Eintrag stellt einen vollständig qualifizierten Pfad
            zu einer Datei oder einen relativen Pfad zu einer Datei dar.

         *  Bei keinem der Einträge handelt es sich um ein
            Verzeichnisobjekt.

         *  Jeder Eintrag befindet sich auf einer separaten Zeile.

         Der Speicherverwaltungsclient ignoriert alle Einträge, die
         nicht diesen Regeln entsprechen.

         Die folgenden Regeln gelten für eine Dateiliste für den
         Speicherverwaltungsclient. Diese Regeln weichen von den Regeln
         für Dateilisten für Clients für Sichern/Archivieren ab.

         *  Ein Eintrag kann nicht druckbare Zeichen enthalten, jedoch
            keinen Wagenrücklauf.

         *  Platzhalterzeichen sind zulässig.

         *  Ein Dateipfad, der Leerzeichen enthält, muss in
            Anführungszeichen eingeschlossen werden.

         *  Ein Eintrag, der mit einem Anführungszeichen beginnt und
            endet, wird akzeptiert. Speicherverwaltungsclient geht davon
            aus, dass die Anführungszeichen nicht benötigt werden und
            lässt sie aus, wenn Speicherverwaltungsclient die Eingabe
            verarbeitet. Wenn am Anfang und Ende des Eintrags
            Anführungszeichen erforderlich sind, um die Datei zu
            kennzeichnen, müssen Sie den Eintrag in Anführungszeichen
            einschließen.

         Das folgende Beispiel zeigt eine Liste mit Dateien in einer
         Listendatei:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Ist der von Ihnen mit der Option filelist angegebene
         Listendateiname nicht vorhanden, schlägt der Befehl fehl.

Beispiele


  Task                                   Befehl
 --------------------------------------+------------------------------
  Den Rückrufmodus für alle              dsmattr
  umgelagerten Dateien im Verzeichnis    -recall=partialrecall
  /home/user2 und allen seinen           -Recursive /home/user2
  Unterverzeichnissen in den
  partiellen Dateirückruf ändern.
 --------------------------------------+------------------------------
  Einen asynchronen Rückruf              dsmattr -recall=streaming
  umgelagerter Dateien im Verzeichnis    /home/user2/
  /home/user2/ aktivieren.
 --------------------------------------+------------------------------
  Auf dem Dateisystem /myfs haben        dsmattr -preview=4096
  Stubdateien eine Größe von 32.768      -readstartsrecall=yes
  Byte. Setzen Sie für die in            -recall=streaming
  files.lst aufgelisteten umgelagerten   -filelist=/myfs/files.lst
  Dateien die Vorschaugröße auf 4096
  Byte. Wenn eine Anwendung mehr als
  den Abschnitt 'Vorschau' einer
  beliebigen Stubdatei liest, soll der
  Rückrufprozess gestartet werden.
  (Der Rückrufmodus 'Streaming' ist
  erforderlich, damit der Rückruf
  gestartet wird, nachdem eine
  Anwendung den Abschnitt 'Vorschau'
  gelesen hat.)
 --------------------------------------+------------------------------
  Die Rückrufattribute anzeigen, die     dsmattr
  allen Dateien im aktuellen
  Verzeichnis zugeordnet sind.
 --------------------------------------+------------------------------
  Alle Dateien in der Dateiliste mit     dsmattr
  dem Namen /tmp/filelist anzeigen.      -filelist=/tmp/filelist



2.8 dsmautomig


Der Befehl dsmautomig startet parallele Umlagerungssitzungen mit dem IBM
Spectrum Protect-Server, wobei mehrere Dateien gleichzeitig umgelagert
werden.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Der Befehl dsmautomig überprüft

*  ob ein Umlagerungskandidat eine aktuelle Sicherungsversion auf dem
   IBM Spectrum Protect-Server von TDP for IBM(R) Lotus Notes erfordert.

*  ob eine aktuelle Sicherungsversion vorhanden ist.

Wird die Umgebungsvariable LANG auf C, POSIX gesetzt, sind nur Zeichen
mit ASCII-Codes kleiner 128 gültig. Der HSM-Client überspringt Dateien,
deren Dateiname ungültige Zeichen enthält. Bei Verwendung eines
Einzelbytezeichensatzes (SBCS), wie z. B. Englisch, als Sprachumgebung
sind alle Dateinamen gültig und werden vom Speicherverwaltungsclient
umgelagert.

Mehrbytezeichen werden als Gruppe von Einzelbytezeichen interpretiert,
die alle gültige Zeichen enthalten. Bei Verwendung von
Mehrbytezeichensätzen (MBCS) als Sprachumgebung lagert der HSM-Client
Dateinamen um, die aus gültigen Zeichen in der aktuellen Umgebung
bestehen. Beispielsweise kann ein Dateiname, der aus japanischen Zeichen
besteht, ungültige Mehrbytezeichen enthalten, wenn die aktuelle
Sprachumgebung ein chinesischer Zeichensatz ist. Dateinamen mit
ungültigen Mehrbytezeichen werden nicht umgelagert oder zurückgerufen.
Werden derartige Dateien während der Umlagerung oder während des
Rückrufs festgestellt, werden keine Informationen ausgegeben. Die
HSM-Dämonen müssen in der Ländereinstellung en_US für die Sprache
ausgeführt werden, damit sie ordnungsgemäß funktionieren.

Geben Sie die Anzahl paralleler Umlagerungssitzungen mit der Option
maxmigrators in Ihrer Datei dsm.sys an. Stellen Sie sicher, dass auf dem
IBM Spectrum Protect-Server genügend Ressourcen für die parallele
Umlagerung verfügbar sind. Definieren Sie für die Option maxmigrators
einen Wert, der nicht höher ist als die Anzahl Sitzungen, die der IBM
Spectrum Protect-Server zum Speichern von Daten verwenden kann. Starten
Sie die Schwellenumlagerung manuell, um die Speicherbereichsbelegung in
Ihrem Dateisystem zu reduzieren, bevor die von Ihnen definierte obere
Schwelle erreicht wird.

Verdeckte Verzeichnisse und Dateien werden in die automatische
Umlagerung eingeschlossen. Dateien können aus der automatischen
Umlagerung ausgeschlossen werden, indem die verdeckten Verzeichnisse
oder Dateien in die Ausschlussliste in der Datei dsm.opt aufgenommen
werden.

Der Scoutdämon (dsmscoutd) muss aktiv sein, wenn Sie den Befehl
dsmautomig manuell starten. Andernfalls kann der Befehl dsmautomig unter
Umständen die Umlagerung nicht beenden, wenn die Kandidaten aus der
Kandidatenliste ausgehen.

Der Befehl dsmautomig muss mit der Variablen PATH oder mit dem Dämon
dsmmonitord gefunden werden, sonst kann die Schwellenmigration nicht
abgeschlossen werden.

Anmerkung: Der HSM-Client lagert keinen Inhalt von symbolischen
Verbindungen um.

Syntax

>>-DSMAUTOMIG--------------------------------------------------->

   .-------------------------------------------------.
   V                                                 |
>----+---------------------------------------------+-+---------->
     +-Dateisystemspezifikation--------------------+
     '-Speicherpoolname::absoluter_Dateisystempfad-'

>--+----------+------------------------------------------------><
   '-Optionen-'



Parameter

Dateisystemspezifikation
         Gibt den Namen des Dateisystems an, für das die
         Schwellenumlagerung ausgeführt werden soll. Standardwert: Alle
         Dateisysteme, für die die Speicherverwaltung aktiv ist. Sie
         können mehrere Dateisystemnamen angeben und Platzhalterzeichen
         innerhalb eines Dateisystemnamens verwenden. Werden mehrere
         Dateisystemnamen angegeben, trennen Sie die einzelnen Namen
         durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander.

Speicherpoolname::absoluter_Dateisystempfad
         Gibt die Speicherpools an, die sich im Pfad
         absoluter_Dateisystempfad befinden und automatisch umgelagert
         werden.

Optionen
         -Detail
                  Zeigt Informationen über umgelagerte Dateien an.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

Beispiele


  Task                                           Befehl
 ----------------------------------------------+----------------------
  Die Schwellenumlagerung für alle               dsmautomig
  Speicherpools in allen Dateisystemen
  starten, für die die Speicherverwaltung
  aktiv ist.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Die Schwellenumlagerung für alle               dsmautomig /home
  Speicherpools im Dateisystem /home starten.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Die Schwellenumlagerung für alle               dsmautomig /home
  Speicherpools in den Dateisystemen /home und   /test1
  /test1 starten.
 ----------------------------------------------+----------------------
  Die Schwellenumlagerung für die                dsmautomig
  Speicherpools 'silver' und 'gold' für das      /silver::/fs1
  Dateisystem /fs1 starten.                      gold::/fs1
 ----------------------------------------------+----------------------
  Die Schwellenumlagerung für alle               dsmautomig
  Speicherpools im Dateisystem /fs2 und für      gold::/fs1 /fs2
  den Speicherpool 'gold' im Dateisystem /fs1
  starten.



2.9 dsmdf


Der Befehl dsmdf zeigt die folgenden Informationen für ein oder mehrere
Dateisysteme an: Dateisystemstatus, Dateiindexinformationen und
Speicherbereichsinformationen.

Der Befehl dsmdf zeigt speziell folgende Informationen an:

*  Dateisystemstatus: aktiv (a), inaktiv (i) oder global inaktiv (gi)
*  Gesamtgröße aller umgelagerten Dateien
*  Größe des Speicherbereichs, der in Ihrem lokalen Dateisystem für
   vorumgelagerte Dateien verwendet wird
*  Anzahl der Dateiindizes, die für umgelagerte oder vorumgelagerte
   Dateien verwendet werden
*  Anzahl der nicht verwendeten Dateiindizes in Ihrem lokalen
   Dateisystem
*  Größe des freien Speicherbereichs in Ihrem lokalen Dateisystem

Nur Umlagerungs- und Rückrufprozesse aktualisieren Statusinformationen
für Ihre Dateisysteme auf dynamische Weise. Wenn ein anderer Prozess den
Status einer Datei ändert, wird die Änderung erst dann in den
Informationen widergespiegelt, die der Befehl dsmdf anzeigt, wenn die
Abstimmung ausgeführt wird.

Nur für GPFS-Dateisysteme:
         Bei der Umlagerung neu erstellter Dateien (weniger als fünf
         Minuten alt) können falsche Ergebnisse (residente Größe)
         angezeigt werden, wenn Sie die Befehle dsmdf und dsmdu
         verwenden. Dies liegt daran, dass IBM Spectrum Scale nicht auf
         allen Knoten synchronisiert ist, wenn Sie Dateien umlagern. Der
         letzte Block einer Datei ist von der Platte nicht freigegeben,
         obwohl die Datei erfolgreich umgelagert wurde. Dies kann zu
         einer Abweichung von einer angenommenen Plattenbelegung führen,
         wenn viele kleine Dateien umgelagert werden und die Blockgröße
         hoch ist.

Anmerkung: Sie können nur Informationen zu angehängten Dateisystemen
anzeigen. Wenn ein Dateisystem zwar speicherverwaltet, aber nicht
angehängt ist, wird es in der Befehlsausgabe nicht angezeigt.



Syntax

>>-+-DSMDF-+--+----------+--+------------------------------+---><
   '-DDF---'  '-Optionen-'  | .--------------------------. |
                            | V                          | |
                            '---Dateisystemspezifikation-+-'



Parameter

Optionen
         -Detail
                  Zeigt Informationen zu Dateisystemen an, wobei jeder
                  Wert auf einer eigenen Zeile angezeigt wird. Werte,
                  die den Betrag an Speicherbereich angeben, werden nur
                  in Kilobyte angezeigt.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

Dateisystemspezifikation
         Der Name des Dateisystems, für das Informationen angezeigt
         werden sollen. Standardwert: Alle Dateisysteme, denen
         Speicherverwaltung hinzugefügt wurde. Sie können mehrere
         Dateisystemnamen angeben und Platzhalterzeichen innerhalb eines
         Dateisystemnamens verwenden. Werden mehrere Dateisystemnamen
         angegeben, trennen Sie die einzelnen Namen durch ein oder
         mehrere Leerzeichen voneinander.

Beispiele


  Task                    Befehl
 -----------------------+---------------------------------------------
  Informationen für       dsmdf
  alle Dateisysteme
  anzeigen, denen
  Speicherverwaltung
  hinzugefügt wurde.
 -----------------------+---------------------------------------------
  Informationen für das   dsmdf /home
  Dateisystem /home
  anzeigen.
 -----------------------+---------------------------------------------
  Protokolldatei          dsmdf -Logname=mylogfile
  angeben, die vom        dsmdf -detail -Logname=/tmp/dsmdflog /home
  Befehl dsmdf            dsmdf -d -L=mylogfile
  verwendet werden soll



2.10 dsmdu


Der Befehl dsmdu zeigt Informationen zur Speicherbereichsbelegung für
Dateien und Verzeichnisse an. Für umgelagerte Dateien verwendet der
Befehl dsmdu die tatsächliche Größe der Dateien, die im IBM Spectrum
Protect-Speicher gespeichert sind, um die Speicherbereichsbelegung zu
berechnen. Im Gegensatz dazu verwendet der Befehl du (wird mit dem
Betriebssystem zur Verfügung gestellt) die Größe der Stubdateien, die in
Ihrem lokalen Dateisystem gespeichert sind.

Dieser Befehl ist nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

Die Befehle dsmdf und dsmdu zeigen bei residenten Dateien möglicherweise
eine falsche Größe an, wenn Sie neu erstellte Dateien umlagern. Dies
liegt daran, dass IBM Spectrum Scale nicht auf allen Knoten
synchronisiert ist, wenn Sie Dateien umlagern. Der letzte Block einer
Datei ist von der Platte nicht freigegeben, obwohl die Datei erfolgreich
umgelagert wurde. Dies kann zu einer Abweichung von einer angenommenen
Plattenbelegung führen, wenn viele kleine Dateien umgelagert werden und
die Blockgröße hoch ist.

Achtung: Das Ausführen von dsmls oder dsmdu auf über Remotezugriff
angehängten GPFS-Dateisystemen kann unter Umständen falsche Werte
anzeigen. Tabelle 7 zeigt ein Beispiel für diese Situation.

Tabelle 7. Speicherverwaltung für lokal und über Remotezugriff
angehängte Dateisysteme

+----------------------------------+----------------------------------+
| Cluster A                        | Cluster B                        |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Ein Speicherverwaltungsclient    | Ein Speicherverwaltungsclient    |
| ist installiert                  | ist installiert                  |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Dateisystem A                    | Dateisystem A (von Cluster A     |
|                                  | über Remotezugriff auf Cluster B |
|                                  | angehängt)                       |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Lokal angehängt                  | Über Remotezugriff angehängt     |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Von A speicherverwaltet          | Nicht von B speicherverwaltet    |
+----------------------------------+----------------------------------+



Nur Dateisysteme des lokalen Clusters können von HSM verwaltet werden.
Das Dateisystem des lokalen Clusters A wird von Cluster A
speicherverwaltet, aber es kann nicht von Cluster B speicherverwaltet
werden, obwohl es über Remotezugriff auf Cluster B angehängt ist. Die
DMAPI-Schnittstelle (DMAPI = Data Management Application Programming
Interface) funktioniert nicht für über Remotezugriff angehängte
Dateisysteme, weshalb unter Umständen falsche Werte von dsmls oder dsmdu
zurückgemeldet werden.

Syntax

>>-+-DSMDU-+--+----------+--+------------------------------+---><
   '-DDU---'  '-Optionen-'  | .--------------------------. |
                            | V                          | |
                            '---Verzeichnisspezifikation-+-'



Parameter

Optionen
         Wird keine der folgenden Optionen angegeben, zeigt der
         Speicherverwaltungsclient die Anzahl der 1-KB-Blöcke an, die
         von dem angegebenen Verzeichnis und seinen Unterverzeichnissen
         verwendet werden.

         -Allfiles
                  Zeigt die Anzahl der 1-KB-Blöcke an, die von jeder
                  Datei in dem angegebenen Verzeichnis und seinen
                  Unterverzeichnissen verwendet werden.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

         -Summary
                  Zeigt nur die Gesamtsumme der 1-KB-Blöcke an, die von
                  dem angegebenen Verzeichnis und seinen
                  Unterverzeichnissen verwendet werden.

Verzeichnisspezifikation
         Das Verzeichnis, für das Informationen angezeigt werden sollen.
         Der Standardwert ist das aktuelle Verzeichnis mit seinen
         Unterverzeichnissen. Verwenden Sie Platzhalterzeichen, um
         mehrere Verzeichnisse anzugeben. Sie können mehrere
         Verzeichnisspezifikationen in einen Befehl eingeben. Werden
         mehrere Verzeichnisspezifikationen eingegeben, trennen Sie die
         einzelnen Namen durch mindestens ein Leerzeichen voneinander.

Beispiele


  Task                                          Befehl
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Informationen zur Speicherbereichsbelegung    dsmdu
  für das aktuelle Verzeichnis mit allen
  seinen Unterverzeichnissen anzeigen.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Informationen zur Speicherbereichsbelegung    dsmdu /migfs3/test
  für das Verzeichnis /migfs3/test mit allen
  seinen Unterverzeichnissen anzeigen.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Informationen zur Speicherbereichsbelegung    dsmdu -a /migfs2/test
  für jede Datei im Verzeichnis /migfs2/test
  und in allen seinen Unterverzeichnissen
  anzeigen.
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Die Gesamtzahl der 1-KB-Blöcke anzeigen,      dsmdu -Summary
  die vom Verzeichnis /migfs2/test und allen    /migfs2/test
  seinen Unterverzeichnissen verwendet
  werden.



2.11 dsmls


Der Befehl dsmls zeigt Dateiinformationen an, z. B. Größe und Status.

Der Befehl dsmls zeigt speziell folgende Informationen zu einer Liste
mit Dateien an:

*  Tatsächliche Größe (in Byte)
*  Residente Größe (in Byte)
*  Residente Blockgröße (in KB)
*  Dateistatus und Rückrufmodi
*  Name des IBM Spectrum Protect-Servers, an den Dateien gebunden sind
*  Dateiname

Für eine residente oder vorumgelagerte Datei sind die tatsächliche Größe
und die residente Größe identisch. Für eine umgelagerte Datei ist die
tatsächliche Größe die Größe der ursprünglichen Datei. Die residente
Größe ist die Größe der Stubdatei, die in Ihrem lokalen Dateisystem
verbleibt.

Der Dateistatus für eine Datei kann einen der folgenden Werte aufweisen:
umgelagert (m), vorumgelagert (p) oder resident (r)). Ein Gedankenstrich
- gibt ein Verzeichnis oder eine nicht reguläre Datei an (beispielsweise
eine zeichenorientierte Gerätedatei oder eine benannte Pipe-Datei). Für
eine umgelagerte Datei gibt der Befehl dsmls außerdem den für die Datei
definierten Rückrufmodus an:

*  Lautet der Rückrufmodus 'Normal', werden in der Spalte 'Dateistatus'
   keine zusätzlichen Informationen angezeigt.
*  Lautet der Rückrufmodus 'Partieller Dateirückruf', wird in der Spalte
   'Dateistatus' der Wert (p) angezeigt.
*  Lautet der Rückrufmodus 'Streaming', wird in der Spalte 'Dateistatus'
   der Wert (s) angezeigt.

Einschränkung:

*  Das Ausführen von dsmls oder dsmdu auf über Remotezugriff angehängten
   GPFS-Dateisystemen kann unter Umständen falsche Werte anzeigen.
   Beachten Sie das folgende Beispiel:

Tabelle 8. Speicherverwaltung für lokal und über Remotezugriff
angehängte Dateisysteme

+---------------------+-----------------------------------------------+
| Cluster A           | Cluster B                                     |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Ein                 | Ein Speicherverwaltungsclient ist installiert |
| Speicherverwaltungs |                                               |
| client ist          |                                               |
| installiert         |                                               |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Dateisystem A       | Dateisystem A (von Cluster A über             |
|                     | Remotezugriff auf Cluster B angehängt)        |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Lokal angehängt     | Über Remotezugriff angehängt                  |
+---------------------+-----------------------------------------------+
| Von A               | Nicht von B speicherverwaltet                 |
| speicherverwaltet   |                                               |
+---------------------+-----------------------------------------------+

Nur Dateisysteme des lokalen Clusters können von HSM verwaltet werden.
Das Dateisystem des lokalen Clusters A wird von Cluster A
speicherverwaltet, aber es kann nicht von Cluster B speicherverwaltet
werden, obwohl es über Remotezugriff auf Cluster B angehängt ist. Die
DMAPI-Schnittstelle (DMAPI = Data Management Application Programming
Interface) funktioniert nicht für über Remotezugriff angehängte
Dateisysteme, weshalb unter Umständen falsche Werte von dsmls oder dsmdu
zurückgemeldet werden.

Syntax

                            .------------------------------.
                            V                              |
>>-+-DSMLS-+--+----------+----+--------------------------+-+---><
   '-DLS---'  '-Optionen-'    +-Dateispezifikation-------+
                              '- -FIlelist--=--Dateipfad-'



Parameter

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

         -Noheader
                  Übergeht Spaltenüberschriften in der Ausgabe für
                  diesen Befehl.

         -Recursive
                  Zeigt Informationen über Dateien in
                  Unterverzeichnissen des Verzeichnisses an.

Dateispezifikation
         Der Pfadname der Dateien, die aufgelistet werden sollen.
         Standardwert: Alle Dateien im aktuellen Verzeichnis. Es können
         Platzhalterzeichen verwendet werden, um eine Dateigruppe oder
         alle Dateien in einem Verzeichnis anzugeben. Sie können mehrere
         Dateispezifikationen in einen Befehl eingeben. Werden mehrere
         Dateispezifikationen eingegeben, trennen Sie die einzelnen
         Spezifikationen durch mindestens ein Leerzeichen voneinander.

-FIlelist=Dateipfad
         Gibt den Pfad einer Datei an, die eine Liste mit Dateien
         enthält, die von diesem Befehl verarbeitet werden sollen.

         Die Einträge in der Listendatei müssen den folgenden Regeln
         entsprechen:

         *  Jeder Eintrag stellt einen vollständig qualifizierten Pfad
            zu einer Datei oder einen relativen Pfad zu einer Datei dar.

         *  Bei keinem der Einträge handelt es sich um ein
            Verzeichnisobjekt.

         *  Jeder Eintrag befindet sich auf einer separaten Zeile.

         Der Speicherverwaltungsclient ignoriert alle Einträge, die
         nicht diesen Regeln entsprechen.

         Die folgenden Regeln gelten für eine Dateiliste für den
         Speicherverwaltungsclient. Diese Regeln weichen von den Regeln
         für Dateilisten für Clients für Sichern/Archivieren ab.

         *  Ein Eintrag kann nicht druckbare Zeichen enthalten, jedoch
            keinen Wagenrücklauf.

         *  Platzhalterzeichen sind zulässig.

         *  Ein Dateipfad, der Leerzeichen enthält, muss in
            Anführungszeichen eingeschlossen werden.

         *  Ein Eintrag, der mit einem Anführungszeichen beginnt und
            endet, wird akzeptiert. Speicherverwaltungsclient geht davon
            aus, dass die Anführungszeichen nicht benötigt werden und
            lässt sie aus, wenn Speicherverwaltungsclient die Eingabe
            verarbeitet. Wenn am Anfang und Ende des Eintrags
            Anführungszeichen erforderlich sind, um die Datei zu
            kennzeichnen, müssen Sie den Eintrag in Anführungszeichen
            einschließen.

         Das folgende Beispiel zeigt eine Liste mit Dateien in einer
         Listendatei:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Ist der von Ihnen mit der Option filelist angegebene
         Listendateiname nicht vorhanden, schlägt der Befehl fehl.

Beispiele


  Task                                       Befehl
 ------------------------------------------+--------------------------
  Alle Dateien im aktuellen Verzeichnis      dsmls
  auflisten.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Alle Dateien im Verzeichnis /migfs2/test   dsmls /migfs2/test
  auflisten.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Alle Dateien im Verzeichnis /migfs2/test   dsmls -Recursive
  und seinen Unterverzeichnissen             /migfs2/test
  auflisten.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Alle Dateien im Verzeichnis /migfs2/test   dsmls /migfs2/test/tf*
  , deren Name mit tf beginnt, auflisten.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Alle Dateien in der Listendatei mit dem    dsmls
  Namen /tmp/filelist auflisten.             -filel=/tmp/filelist



2.12 dsmmigfs add und update


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter add, um dem
Dateisystem Speicherverwaltung hinzuzufügen. Verwenden Sie den Befehl
dsmmigfs mit dem Parameter update, um Speicherverwaltungseinstellungen
für Ihr Dateisystem zu aktualisieren.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Informationen zur Konfiguration der IBM Spectrum Scale-Integration mit
dem Speicherverwaltungsclient finden Sie in Technote 7018848.

Bevor Sie dsmmigfs add Dateisystem auf GPFS-Dateisystemen ausführen,
müssen Sie sicherstellen, dass das Dateisystem angehängt und für die
DMAPI-Verwaltung (DMAPI: Data Management Application Programming
Interface) aktiviert ist. Geben Sie die folgenden Befehle ein:

Für GPFS-Dateisysteme:

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmlsfs DevicePath -z

Falls erforderlich, ändern Sie den Wert wie folgt:

  /usr/lpp/mmfs/bin/mmchfs DevicePath -z yes

Führen Sie jeweils nur einen einzelnen Befehl dsmmigfs innerhalb der
lokalen IBM Spectrum Scale-Knotengruppe aus.

Sie können die Speicherverwaltung nicht Ihrem Stammdateisystem ( / )
bzw. den Dateisystemen /tmp, /usr oder /var hinzufügen.

Anmerkung: Sie können nur Informationen zu angehängten Dateisystemen
abfragen. Wenn ein Dateisystem speicherverwaltet, aber nicht angehängt
ist, wird es im Abfragebefehl nicht angezeigt.

Syntax

>>-DSMMIGFS--+-Add----+--+----------+--------------------------->
             '-Update-'  '-Optionen-'

   .------------------------------.
   V                              |
>------Dateisystemspezifikation---+----------------------------><



Parameter

Add
         Fügt Ihren Dateisystemen die Speicherverwaltung hinzu.

Update
         Aktualisiert eine oder mehrere Speicherverwaltungseinstellungen
         für ein Dateisystem, dem Sie die Speicherverwaltung hinzugefügt
         haben.

         Werden die Werte für die obere und untere Schwelle oder den
         Vorumlagerungsprozentsatz geändert, werden die neuen Werte
         sofort wirksam. Wird die Stubdateigröße geändert, wird die neue
         Größe für Dateien verwendet, die nach der Änderung umgelagert
         werden. Die Größe von vorhandenen Stubdateien ändert sich
         nicht.

         Wird der Wert der Option minmigfilesize geändert, wird der neue
         Wert verwendet, wenn das nächste Mal eine
         Umlagerungskandidatenliste erstellt wird. Außerdem wird der
         neue Wert nur für Dateien verwendet, die nach dem Ändern des
         Werts umgelagert werden.

         Wenn Sie den Wert für die Option readstartsrecall ändern, wird
         der neue Wert nur für Dateien verwendet, die nach dem Ändern
         des Wert umgelagert werden.

         Sie können die Quote auf einen Wert setzen, der kleiner als das
         Volumen der momentan umgelagerten und vorumgelagerten Daten
         ist. Es werden keine weiteren Dateien umgelagert, bis sich das
         Volumen der momentan umgelagerten und vorumgelagerten Daten
         durch automatische und selektive Rückrufe auf weniger als die
         neue Quote reduziert.



Dateisystemspezifikation
         Gibt einen Dateisystemnamen an. Sie können mehrere
         Dateisystemnamen angeben und Platzhalterzeichen innerhalb eines
         Dateisystemnamens verwenden. Werden mehrere Dateisystemnamen
         angegeben, trennen Sie die einzelnen Namen durch ein oder
         mehrere Leerzeichen voneinander.

Optionen
         Verwenden Sie die für diesen Befehl verfügbaren Optionen, um
         die Speicherverwaltungseinstellungen hinzuzufügen oder zu
         aktualisieren.

         Auf GPFS-Dateisystemen können Sie die GPFS-Richtlinienengine
         verwenden, um Schwellenwerte für Speicherbereiche zu überwachen
         und nach Umlagerungskandidaten zu suchen. Wenn Sie die
         GPFS-Richtlinienengine so konfigurieren, dass die Umlagerung
         automatisch erfolgt, haben die folgenden Optionen für den
         Befehl dsmmigfs keine Auswirkungen:

         *  hthreshold

         *  lthreshold

         *  maxcandidates

         *  maxfiles

         *  minpartialrecallsize

         *  minmigfilesize

         -HThreshold=n
                  Gibt den Prozentsatz für die obere Schwelle an, den
                  Sie für die Speicherbereichsbelegung in Ihren
                  Dateisystemen definieren. Geben Sie einen Wert im
                  Bereich von 0 bis 100 Prozent an. Der Standardwert ist
                  90 Prozent.

         -Lthreshold=n
                  Gibt den Prozentsatz für die untere Schwelle an, den
                  Sie für die Speicherbereichsbelegung in Ihren
                  Dateisystemen definieren. Geben Sie einen Wert
                  zwischen 0 und 100 Prozent an. Der Standardwert ist 80
                  Prozent.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -INlinecopymode=MIG|PREMIG|OFF
                  Gibt an, wie eine umgelagerte Datei bei einer
                  Sicherungsoperation behandelt wird. Diese Option ist
                  nur gültig, wenn Sicherungsoperationen für umgelagerte
                  Dateien verarbeitet werden.
                  Wenn für die Option 'inlinecopymode' MIG angegeben
                  wird und eine umgelagerte Datei für eine Sicherung in
                  Frage kommt, wird die Datei innerhalb des
                  Speicherverwaltungsspeicherpools auf dem IBM Spectrum
                  Protect-Server geklont. Der Klon der Datei wird im
                  Sicherungsspeicherpool auf dem IBM Spectrum
                  Protect-Server gespeichert. Diese Operation wird als
                  Inlinekopie bezeichnet.
                  Wenn für die Option 'inlinecopymode' PREMIG angegeben
                  wird und eine vorumgelagerte oder umgelagerte Datei
                  für eine Sicherung in Frage kommt, findet die
                  Inlinekopie statt.
                  Wenn für die Option 'inlinecopymode' OFF angegeben
                  wird und eine umgelagerte Datei für eine Sicherung in
                  Frage kommt, wird die Datei zurückgerufen und die
                  Datei in den Status 'vorumgelagert' versetzt. Dann
                  findet die Sicherungsverarbeitung statt.

                  Anmerkung: Die Sicherung einer umgelagerten Datei ist
                  nicht möglich, wenn die Option 3.23
                  hsmoptimizedrecallonly auf YES und die Option
                  'inlinecopymode' auf OFF gesetzt wird.
                  Die Inlinekopiefunktion wird automatisch inaktiviert,
                  wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

                  *  Der Speicherverwaltungsspeicherpool und der
                     Sicherungsspeicherpool sind nicht auf derselben IBM
                     Spectrum Protect-Serverinstanz gespeichert.

                  *  Die zu sichernde Datei weist ACL-Metadaten oder
                     Metadaten für erweiterte Attribute auf.
                  Anmerkung:

                  *  Die Inlinekopie verhindert die Datenübertragung
                     zwischen dem IBM Spectrum Protect-Client für
                     Sichern/Archivieren und dem IBM Spectrum
                     Protect-Server bei der Sicherungsverarbeitung und
                     kann verwendet werden, wenn die Datei über eine
                     gültige Kopie im Speicherverwaltungsspeicherpool
                     verfügt.

                  *  IBM Spectrum Protect-Containerspeicherpools
                     unterstützen das Klonen nicht. Werden
                     Containerspeicherpools für Speicherverwaltungsdaten
                     verwendet, muss für die Option 'inlinecopymode' OFF
                     angegeben werden.
                  Der Standardwert ist MIG.

         -LOGname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

         -Maxcandidates=n
                  Gibt die maximale Anzahl Umlagerungskandidaten an, die
                  der Dämon dsmscoutd während der automatischen
                  Umlagerung für den automatischen Umlagerungsprozess
                  bereitstellt. Ein Wert im Bereich von 50 bis 1000 ist
                  für eine gute Leistung ausreichend. Der gültige
                  Bereich geht von 9 bis 9999999. Der Standardwert ist
                  10000.

         -MAXFiles=n
                  Gibt die maximale Anzahl Dateien an, für die die Größe
                  der CFI-Datenbank ausgelegt ist. Der gültige Bereich
                  geht von 0 bis 4294967295. Der Standardwert ist 0.

                  Ist der angegebene Wert kleiner als die Anzahl der
                  momentan verwendeten Blöcke, tritt ein Fehler auf. Der
                  Wert muss größer als die aktuelle Anzahl Dateien im
                  Dateisystem sein. Der Wert muss kleiner als die
                  wahrscheinliche Gesamtzahl Dateiindizes sein.

                  Sie können die Größe des vollständigen Dateiindex
                  (complete file index - CFI) konfigurieren. Dieser Wert
                  kann mit dem Parameter maxfiles abgefragt oder
                  definiert werden. Wird dieser Parameter auf 0 gesetzt,
                  ordnet der CFI den maximal erforderlichen
                  Speicherplatz zu. Beim maximalen erforderlichen
                  Speicherplatz handelt es sich um die maximale Anzahl
                  Blöcke, die im Dateisystem möglich sind. Für die
                  Erstellung des CFI wird weniger Speicherplatz im
                  Dateisystem benötigt. Liegt der angegebene Wert
                  außerhalb des gültigen Bereichs, wird der am nächsten
                  liegende Grenzwert verwendet, um die konfigurierbare
                  CFI-Größe zuzuordnen.

         -MINMigfilesize=n
                  Gibt die Mindestgröße (in Byte) an, die eine Datei
                  aufweisen muss, damit sie für die Umlagerung geeignet
                  ist. Die Größe entspricht dem Speicherbereich, den
                  eine Datei im Dateisystem belegt. Gültige Werte liegen
                  im Bereich von 0 bis 2147483647. Der Standardwert ist
                  0. Wenn Sie 0 angeben, verwendet der
                  Speicherverwaltungsclient als Mindestgröße für
                  Dateien, die umgelagert werden können, die Stubgröße
                  des aktuellen Dateisystems plus 1 Byte. Wenn Sie einen
                  Wert ungleich null angeben, muss der Wert größer sein
                  als die Stubgröße des aktuellen Dateisystems. Ein
                  gültiger Wert für ein Dateisystem hat Vorrang vor der
                  globalen Einstellung der Option minmigfilesize, die in
                  der Datei dsm.sys angegeben ist.

         -MINPartialrecallsize=n
                  Gibt die Mindestgröße (in Megabyte) an, die eine Datei
                  aufweisen muss, damit sie für den partiellen
                  Dateirückruf geeignet ist. Der gültige Bereich geht
                  von 0 bis 999999999. Der Standardwert 0 inaktiviert
                  den partiellen Dateirückruf für alle Dateien.

                  Nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

         -MINStreamfilesize=n
                  Gibt die Mindestdateigröße (in Megabyte) für den
                  Rückrufmodus 'Streaming' an. Der Rückrufmodus
                  'Streaming' wird für Dateien definiert, die größer als
                  der Wert der Option minstreamfilesize sind. Kleinere
                  Dateien werden mit dem normalen Rückrufmodus
                  zurückgerufen.

                  Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 999999999.
                  Der Standardwert ist 0.

                  Während eines Rückrufs des Typs 'Streaming' kann auf
                  den zurückgerufenen Teil der Datei zugegriffen werden,
                  bevor die Datei vollständig zurückgerufen wurde.

                  Anmerkung: Unabhängig vom Wert für STREAMSeq sind alle
                  ankommenden Datenleseereignisse anstehend, bis
                  mindestens der Wert für MINStreamfilesize
                  zurückgerufen wurde. Alle nachfolgenden
                  Datenleseereignisse werden beantwortet, sobald der
                  Teil des Werts für STREAMSeq, der die entsprechende
                  Datenleseereignisabweichung abdeckt, wieder in das
                  lokale Dateisystem geschrieben wird.

         -Pmpercentage=n
                  Gibt den Prozentsatz des Speicherbereichs im
                  Dateisystem an, der für vorumgelagerte Dateien zur
                  Verfügung stehen soll. Der Mindestwert ist 0. Der
                  Maximalwert entspricht der unteren Schwelle. Es wird
                  eine Warnung angezeigt, wenn der
                  Vorumlagerungsprozentsatz größer als die Differenz
                  zwischen der unteren Schwelle und der Mindestgröße des
                  Dateisystems ist. Ein Vorumlagerungsprozentsatz, der
                  größer als diese Differenz ist, kann dazu führen, dass
                  nicht genügend Speicherbereich für das Dateisystem
                  vorhanden ist. Folge davon können endlose Versuche
                  sein, Kandidaten für die Vorumlagerung zu suchen.

         -PREViewsize=n
                  Gibt die Vorschaugröße der Stubdatei an. Gültige Werte
                  liegen im Bereich von 0 bis 1.073.741.824 und dürfen
                  nicht größer als die Stubgröße sein.

                  Wenn die Attribute festgelegt wurden und die
                  Vorschaugröße definiert wurde, wird eine
                  Rückrufoperation nur gestartet, wenn eine Anwendung
                  die Stubdatei über den Abschnitt 'Vorschau' der
                  Stubdatei hinaus liest. Wenn eine Operation nur den
                  Abschnitt 'Vorschau' der Stubdatei liest, wird die
                  Datei nicht zurückgerufen.

         -Quota=n
                  Gibt die maximale Anzahl Megabyte Daten an, die aus
                  Ihrem Dateisystem in den IBM Spectrum Protect-Speicher
                  umgelagert und vorumgelagert werden können. Geben Sie
                  einen Wert zwischen 0 und 999999999999999 an. Der
                  Standardwert ist die Anzahl Megabyte, die Ihrem
                  Dateisystem zugeordnet ist. Setzen Sie die Quote auf
                  0, können keine Dateien aus dem Dateisystem in den
                  Speicher umgelagert werden. Wenn Sie die Quote auf
                  999999999999999 setzen, ist das Datenvolumen, das Sie
                  umlagern und vorumlagern können, unbegrenzt.

         -READEVEnttimeout=n
                  Gibt den maximalen Inaktivitätszeitraum an (in
                  Sekunden), bevor ein Streamingrückrufprozess das
                  Zeitlimit überschreitet. Der gültige Bereich geht von
                  0 bis 999999999. Der Wert 999999999 bedeutet, dass ein
                  Streamingrückrufprozess nie das Zeitlimit
                  überschreitet. Der Standardwert ist 600. Diese Option
                  gilt nur für die Rückrufmodus 'Streaming'.

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  Gibt an, ob eine Rückrufoperation gestartet wird, wenn
                  eine Anwendung die Stubdatei liest.

                  Diese Option findet nur Anwendung, wenn der
                  Rückrufmodus 'Streaming' definiert ist.

                  Wenn die Option previewsize für die Stubdatei
                  definiert ist, wird eine Rückrufoperation nur dann
                  gestartet, wenn eine Anwendung über den Abschnitt
                  'Vorschau' der Stubdatei hinaus liest.

                  Der Standardwert ist No.

                  Die Datei wird unabhängig vom Wert der Option
                  readstartsrecall immer dann zurückgerufen, wenn eine
                  der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

                  *  Der Rückrufdämon stellt fest, dass die Stubdatei
                     nicht alle Daten enthält, die für eine
                     Leseoperation erforderlich sind.

                  *  Eine Operation ändert die Datei.

         -SErver=Servername
                  Überschreibt den standardmäßig verwendeten
                  Umlagerungsserver für dieses Dateisystem. Geben Sie
                  den Server an, von dem Speicherverwaltungsservices
                  angefordert werden sollen. Definieren Sie den Server
                  in einer Zeilengruppe in der Datei dsm.sys. Wenn Sie
                  keinen Servernamen angeben, wird der von Ihnen
                  definierte Standardumlagerungsserver verwendet.
                  Verwenden Sie einen Gedankenstrich (-), um den
                  standardmäßig verwendeten Umlagerungsserver anzugeben.

         -STREAMSeq=n
                  Gibt die Anzahl Megabyte an, die gepuffert werden,
                  bevor der Rückrufdämon die Daten mit einer
                  Flushoperation auf Platte schreibt. Der gültige
                  Bereich geht von 0 bis 1024. Der Standardwert 0
                  bedeutet, dass die Pufferung inaktiviert ist. Diese
                  Option gilt nur für den Streamingrückrufmodus.

         -STUBSize=n
                  Gibt die Größe von Stubdateien an, die im Dateisystem
                  verbleiben, wenn Dateien in den Speicher umgelagert
                  werden.

                  Für den Speicherverwaltungsclient auf
                  GPFS-Dateisystemen können Sie 0 oder ein Vielfaches
                  der Dateisystemblockgröße angeben. Der Standardwert
                  ist 0.

                  Der Maximalwert für die Stubdateigröße beträgt für
                  alle Dateisystemtypen 1 GB.

Ist HSM auf einem Knoten global inaktiviert (dsmmigfs globaldeactivate),
wird dieser in den aktiven Status zurückgesetzt, wenn einer der
folgenden Befehle ausgeführt wird:

   dsmmigfs add
   dsmmigfs remove
   dsmmigfs update
   dsmmigfs takeover
   dsmmigfs rollback
   dsmmigfs globalreactivate

Beispiele

Befehle für die Beispieltasks werden bereitgestellt.


  Task                                Befehl
 -----------------------------------+---------------------------------
  Speicherverwaltung zum              dsmmigfs Add -MAXFiles=0
  Dateisystem /hsmmanagedfs1          /hsmmanagedfs1
  hinzufügen. Den Speicherbereich
  auf die maximale Anzahl Blöcke im
  Dateisystem setzen.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Die                                 dsmmigfs update
  Speicherverwaltungseinstellungen    -MAXFiles=10000000
  für das Dateisystem                 /hsmmanagedfs2
  /hsmmanagedfs2 aktualisieren. Den
  Speicherbereich (die Anzahl der
  Blöcke) auf die angegebene Zahl
  setzen.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Speicherverwaltung zum              dsmmigfs Add -HT=80 -L=70
  Dateisystem /home hinzufügen. Die   -STUBS=256k /home
  obere Schwelle auf 80 Prozent
  setzen. Die untere Schwelle auf
  70 Prozent setzen. Die Größe von
  Stubdateien auf 256K (KB) setzen.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Speicherverwaltung zu mehreren      dsmmigfs Add /home /test1
  Dateisystemen hinzufügen und die    /proj*
  Standardwerte für alle
  Speicherverwaltungseinstellungen
  akzeptieren.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Die                                 dsmmigfs Update -HT=80 -L=70
  Speicherverwaltungseinstellungen    -STUBS=1m /home
  für das Dateisystem /home wie
  folgt aktualisieren:
   * Die obere Schwelle in 80
  Prozent ändern.
   * Die untere Schwelle in 70
  Prozent ändern.
   * Die Größe der Stubdateien auf
  1 Megabyte setzen.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Die Mindestgröße von Dateien im     dsmmigfs Update -minp=100
  Dateisystem /home/user1 angeben,    /home/user1
  die mit dem partiellen
  Dateirückruf zurückgerufen
  werden.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Angeben, dass die Mindestgröße      dsmmigfs Update -minm=1048576
  für eine Datei, die aus dem         /home/user2
  Dateisystem /home/user2
  umgelagert werden kann, 1
  Megabyte beträgt.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Speicherverwaltung zum              dsmmigfs add -maxfiles=1000000
  Dateisystem /myfs hinzufügen. Die   -lt=50 -ht=80 -pm=10 /myfs
  obere Schwelle auf 80 Prozent
  setzen. Die untere Schwelle auf
  50 Prozent setzen. Den
  Speicherbereich (die Anzahl der
  Blöcke) auf die angegebene Zahl
  setzen.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Wenn eine Datei aus dem             dsmmigfs update -stubs=32768
  Dateisystem /myfs umgelagert        -preview=16384
  wird, soll eine Stubdatei mit den   -minstreamfilesize=2
  folgenden Spezifikationen           readstartsrecall=yes /myfs
  erstellt werden:
   * Die Stubgröße beträgt 32.768
  Byte.
   * Die Stubvorschaugröße beträgt
  16.384 Byte.
   * Wenn eine Anwendung mehr als
  die Vorschaugröße der Stubdatei
  liest und die Datei größer als
  zwei MB ist, soll die Datei
  zurückgerufen werden.



2.13 dsmmigfs addmultiserver, querymultiserver und removemultiserver


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter addmultiserver,
querymultiserver oder removemultiserver, um Speicherbereich in einer
Umgebung mit mehreren IBM Spectrum Protect-Servern zu verwalten.



Syntax

>>-DSMMIGFS--+-ADDMultiserver----+--Dateisystemspezifikation---->
             +-QUERYMultiserver--+
             '-REMOVEMultiserver-'

>--+----------+------------------------------------------------><
   '-Optionen-'



Parameter

ADDMultiserver
         Fügt einen IBM Spectrum Protect-Server der Liste mit den
         Servern hinzu, die das Dateisystem verwalten können.

QUERYMultiserver
         Fragt den Status der Umgebung ab, in der sich mehrere Server
         befinden. Der Befehl gibt alle IBM Spectrum Protect-Server
         zurück, die das angegebene Dateisystem verwalten können. Die
         Ausgabe gibt für jeden Server die Anzahl Dateien, die Anzahl
         Byte und den Umlagerungsdurchsatz an.

REMOVEMultiserver
         Entfernt einen vorhandenen IBM Spectrum Protect-Server aus der
         Liste mit den Servern, die das angegebene Dateisystem verwalten
         können. Der betreffende IBM Spectrum Protect-Server ist nicht
         mehr Ziel für die Umlagerung und Sicherung. Die aktuellen
         Umlagerungs- und Sicherungsprozesse sind nicht betroffen. Das
         Entfernen des Servers hat keine Auswirkungen auf den Rückruf
         oder die Wiederherstellung von Dateien, die auf den IBM
         Spectrum Protect-Server umgelagert oder gesichert werden.

         Führen Sie nach dem Entfernen des IBM Spectrum Protect-Servers
         aus der Serverliste und vor dem physischen Entfernen des
         Servers das Script dsmRemoveServer.pl aus. Das Script
         dsmRemoveServer.pl ruft alle Dateien aus dem IBM Spectrum
         Protect-Server in die lokalen Dateisysteme zurück. Nach der
         Ausführung des Scripts dsmRemoveServer.pl können Sie Dateien
         auf einen anderen IBM Spectrum Protect-Server umlagern und
         sichern.

Dateisystemspezifikation
         Der Dateisystemname. Geben Sie nur ein einziges Dateisystem an.

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

         -SErver=Servername
                  Geben Sie den Zielserver für die Task an. Diese Option
                  ist nur in einer Umgebung mit mehreren Servern gültig
                  und darf nur mit dem bidirektionalen
                  orphancheck-Abstimmungsmodus verwendet werden.

                  Ist eine Datei an einen Server gebunden, muss der Wert
                  dieser Option den betreffenden Server angeben. Wenn
                  Sie einen anderen IBM Spectrum Protect-Server angeben,
                  schlägt die Task fehl.


2.14 dsmmigfs control


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter control, um Optionen
des Speicherverwaltungsclients, die bei der Ausführung von
Speicherverwaltungsdämonen angewendet wurden, dynamisch zu ändern.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Syntax

>>-DSMMIGFS----Control----+----------+-------------------------><
                          '-Optionen-'



Parameter

Control
         Eine Steueranweisung an einen Dämon des
         Speicherverwaltungsclients senden, um das Verhalten des Dämons
         zu ändern.

Optionen
         Verwenden Sie die für diesen Befehl verfügbaren Optionen, um
         Clientoptionseinstellungen zu ändern, die von Dämonen des
         Speicherverwaltungsclients angewendet wurden.

         Der Steuerbefehl ist für den Überwachungsdämon (dsmwatchd) und
         für den Rückrufdämon (dsmrecalld) des Dämons des
         Speicherverwaltungsclients gültig.

-Type=enabletrace|disabletrace
         Das Argument 'Type' ist obligatorisch. Geben Sie an, ob die
         Tracing-Funktion des Speicherverwaltungsclients für einen
         angegebenen Dämon des Speicherverwaltungsclients aktiviert oder
         inaktiviert werden soll.

-PROcess=WD|RMD|RDD
         Der Parameter PROcess ist obligatorisch. Geben Sie den
         Dämonprozess des Speicherverwaltungsclients an, den Sie mit
         neuen Optionseinstellungen des Speicherverwaltungsclients
         aktualisieren wollen.

         Geben Sie die Option WD an, um den Überwachungsdämon der
         Speicherverwaltung (dsmwatchd) zu aktualisieren.

         Geben Sie die Option RMD an, um den Masterrückrufdämon der
         Speicherverwaltung (dsmrecalld mit PPID=1) zu aktualisieren.

         Geben Sie die Option RDD an, um den Distributorrückrufdämon der
         Speicherverwaltung (dsmrecalld mit PPID=PID aus
         Masterrückrufdämon) zu aktualisieren.

-Options=Name:Wert[::Name:Wert]
         Der Parameter Options ist obligatorisch, wenn für den Parameter
         -Type enabletrace angegeben ist.

         Geben Sie die Option TRACEFILE in Verbindung mit dem Namen der
         Tracedatei für Optionswerte an. Geben Sie die Option TRACEFLAGS
         in Verbindung mit den Trace-Flags für Optionswerte an.

         Als Tracedateiname muss ein Dateiname in einem Verzeichnis
         angegeben werden, auf das aus dem Dämonprozess des
         Speicherverwaltungsclients zugegriffen werden kann.

         Der ferne Knoten ist auf dem Server nicht korrekt konfiguriert.

         Stellen Sie sicher, dass der ferne Knoten korrekt konfiguriert
         und unter Verwendung von TLS mit dem Server verbunden ist.
         Damit wird die Konfiguration des fernen Knotens validiert und
         sichergestellt, dass die mit dem fernen Knoten verbundenen
         Informationen an den Server gesendet werden.

         Die Trace-Flags müssen ein einzelnes Trace-Flag des
         Speicherverwaltungsclients oder eine Liste der Trace-Flags des
         Speicherverwaltungsclients sein, in der die Einträge durch
         Leerstellen getrennt sind und die zwischen Anführungszeichen
         steht.

         Anmerkung: In der aktuellen Implementierung der Steueranweisung
         können nur Traceoptionen für die angegebenen Dämonen des
         Speicherverwaltungsclients gesteuert werden.

Beispiele

Befehle für die Beispieltasks werden bereitgestellt.


  Task                                Befehl
 -----------------------------------+---------------------------------
  Die Traceerstellung für den         dsmmigfs control
  Überwachungsdämon des               -type=enabletrace -process=WD
  Dämonprozesses des                  -options=tracefile:/tmp/dsmwatc
  Speicherverwaltungsclient s mit     hd.trc::traceflags:"SM
  der Tracedatei /tmp/dsmwatchd.trc   SMVERBOSE SERVICE"
  und den Traceoptionen SM
  SMVERBOSE SERVICE aktivieren.
 -----------------------------------+---------------------------------
  Die Traceerstellung für den         dsmmigfs control
  Rückrufmasterdämon des              -type=disabletrace -process=RMD
  Dämonprozesses des
  Speicherverwaltungsclient s
  inaktivieren.



2.15 dsmmigfs deactivate, reactivate und remove


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter deactivate,
reactivate oder remove, um die Speicherverwaltung für ein Dateisystem zu
inaktivieren, zu reaktivieren oder zu entfernen.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Syntax

                             .------------------------------.
                             V                              |
>>-DSMMIGFS--+-Deactivate-+------Dateisystemspezifikation---+--->
             +-REActivate-+
             '-REMove-----'

>--+----------+------------------------------------------------><
   '-Optionen-'



Parameter

Deactivate
         Inaktiviert die Speicherverwaltung für ein Dateisystem. Der
         Speicherverwaltungsclient kann Dateien nicht umlagern oder
         zurückrufen und er kann keine Abstimmung für das Dateisystem
         ausführen. Sie können jedoch Speicherverwaltungseinstellungen
         für Ihr Dateisystem aktualisieren und auf residente und
         vorumgelagerte Dateien zugreifen.

REActivate
         Reaktiviert die Speicherverwaltung für ein Dateisystem.

REMove
         Entfernt die Speicherverwaltung aus einem Dateisystem. Haben
         Sie die Speicherverwaltung für Ihr Dateisystem inaktiviert,
         müssen Sie die Speicherverwaltung reaktivieren, bevor Sie die
         Speicherverwaltung entfernen. Werden Stubdateien ohne
         Verbindung gefunden, schlägt der Befehl fehl. Um die
         Speicherverwaltung zu entfernen, beseitigen Sie alle
         Stubdateien ohne Verbindung und geben Sie den Befehl dsmmigfs
         erneut ein.
         Wenn die Option 3.23 hsmoptimizedrecallonly auf YES gesetzt
         wird, rufen Sie alle Dateien auf eine optimierte Art und Weise
         zurück, bevor Sie die Speicherverwaltung aus einem Dateisystem
         entfernen. Setzen Sie alternativ die Option 3.23
         hsmoptimizedrecallonly auf NO und starten Sie die
         Speicherverwaltungsdämone erneut, bevor Sie den Befehl erneut
         ausführen.

Dateisystemspezifikation
         Der Dateisystemname. Sie können mehrere Dateisystemnamen
         angeben und Platzhalterzeichen innerhalb eines
         Dateisystemnamens verwenden. Werden mehrere Dateisystemnamen
         angegeben, trennen Sie die einzelnen Namen durch ein oder
         mehrere Leerzeichen voneinander.

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

Beispiele


  Task                                      Befehl
 -----------------------------------------+---------------------------
  Speicherverwaltung für das Dateisystem    dsmmigfs Deactivate /home
  /home inaktivieren.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Speicherverwaltung für das Dateisystem    dsmmigfs REActivate /home
  /home reaktivieren.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Speicherverwaltung für Dateisystem        dsmmigfs REMove /home
  /home entfernen.



2.16 dsmmigfs globaldeactivate und globalreactivate


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter globaldeactivate
oder globalreactivate, um Speicherverwaltung für einen
speicherverwalteten Clientknoten entweder zu inaktivieren oder zu
reaktivieren.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Syntax

>>-DSMMIGFS--+-GLOBALDeactivate-+--+----------+----------------><
             '-GLOBALReactivate-'  '-Optionen-'



Parameter

GLOBALDeactivate
         Inaktiviert die Speicherverwaltung für alle Dateisysteme auf
         Ihrem Clientknoten. Der Speicherverwaltungsclient kann keine
         Dateien umlagern oder zurückrufen und er kann keine Abstimmung
         für Dateisysteme ausführen. Sie können jedoch
         Speicherverwaltungseinstellungen für Dateisysteme
         aktualisieren, Speicherverwaltung für andere Dateisysteme
         hinzufügen oder auf residente und vorumgelagerte Dateien
         zugreifen.

GLOBALReactivate
         Reaktiviert die Speicherverwaltung für Ihren Clientknoten. Alle
         Dateisysteme, denen Sie die Speicherverwaltung hinzugefügt
         haben, kehren in ihren vorherigen Status zurück. Dies gilt auch
         für die Dateisysteme, die hinzugefügt wurden, während die
         Speicherverwaltung global inaktiviert war.

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

Beispiele


  Task                                    Befehl
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Die Speicherverwaltung für Ihren        dsmmigfs GLOBALDeactivate
  Clientknoten global inaktivieren.
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Die Speicherverwaltung für Ihren        dsmmigfs GLOBALReactivate
  Clientknoten global reaktivieren.



2.17 dsmmigfs help


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter help, um die
Befehlssyntax und die Optionen für den Befehl dsmmigfs anzuzeigen.



Syntax

>>-DSMMIGFS--Help--+----------+--------------------------------><
                   '-Optionen-'



Parameter

Help
         Zeigt die Syntax des Befehls dsmmigfs einschließlich der
         Befehlsparameter, Optionen und gültigen Bereiche der
         Optionswerte an.

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

Beispiele


  Task                                    Befehl
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Syntax des Befehls dsmmigfs anzeigen.   dsmmigfs h



2.18 dsmmigfs query


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter query, um die
aktuellen Speicherverwaltungseinstellungen für ein Dateisystem
anzuzeigen.



Syntax

>>-DSMMIGFS--Query--+----------+-------------------------------->
                    '-Optionen-'

>--+------------------------------+----------------------------><
   | .--------------------------. |
   | V                          | |
   '---Dateisystemspezifikation-+-'



Parameter

Query
         Aktuelle Speicherverwaltungseinstellungen für das angegebene
         Dateisystem anzeigen.

Optionen
         -Detail
                  Detaillierte HSM-Einstellungen für das Dateisystem
                  anzeigen. Manche Einstellungen werden nur angezeigt,
                  wenn sie mit der Option detail abgefragt werden:

                  *  Die maximale Anzahl der Umlagerungskandidaten, die
                     vom Scoutdämon ermittelt werden

                  *  Die Mindestgröße für den partiellen Dateirückruf

                  *  Die Mindestgröße für den Streamingrückruf

                  *  Die Mindestgröße (in Byte), durch die sich eine
                     Datei für die Umlagerung qualifiziert

                  *  Der lokale Status für die Umgebung für verteilten
                     Rückruf

                  *  Der Status für die Übernahmeumgebung

                  Nur für GPFS-Dateisysteme:
                           Wird der Befehl dsmmigfs query ohne die
                           Option detail verwendet, werden nur lokal
                           verwaltete Dateisysteme angezeigt. Verwenden
                           Sie die Option detail, um Informationen für
                           alle speicherverwalteten Dateisysteme im IBM
                           Spectrum Scale-Cluster anzuzeigen.

                           Wenn Sie die Option detail angeben, zeigt der
                           HSM-Client auch den Knotennamen für jede
                           Knoten-ID an.

         -Failover
                  Statusübersicht der Übernahmeumgebung mit allen
                  HSM-verwalteten Clusterknoten anzeigen. Nur auf
                  GPFS-Dateisystemen gültig. Die Ausgabe zeigt den
                  Status für den Knotennamen und die Knoten-ID an.
                  Folgende Statusangaben können angezeigt werden:

                  ENABLED
                           Der Knoten kann speicherverwaltete
                           Dateisysteme übernehmen, wenn ein anderer
                           HSM-Knoten ausfällt. Wenn der Knoten
                           ausfällt, wird die Steuerung der
                           speicherverwalteten Dateisysteme von anderen
                           HSM-Knoten übernommen.

                  ENABLED_TAKEOVER
                           Der Knoten kann speicherverwaltete
                           Dateisysteme übernehmen, wenn ein anderer
                           HSM-Knoten ausfällt. Wenn der Knoten
                           ausfällt, wird die Steuerung der
                           speicherverwalteten Dateisysteme nicht von
                           anderen HSM-Knoten übernommen.

                  ENABLED_HANDOVER
                           Wenn der Knoten ausfällt, wird die Steuerung
                           der speicherverwalteten Dateisysteme von
                           anderen HSM-Knoten übernommen. Der Knoten
                           übernimmt keine speicherverwalteten
                           Dateisysteme, wenn ein anderer HSM-Knoten
                           ausfällt.

                  DISABLED
                           Der HSM-Knoten übernimmt nicht die Steuerung
                           von speicherverwalteten Dateisystemen eines
                           anderen HSM-Knotens. Wenn der Knoten
                           ausfällt, wird die Steuerung der
                           speicherverwalteten Dateisysteme nicht von
                           anderen HSM-Knoten übernommen.



                  Zum Aktivieren der Übernahme der HSM-Verwaltung von
                  GPFS-Dateisystemen auf Ausgangsknoten innerhalb einer
                  Clusterumgebung geben Sie auf jedem Ausgangsknoten den
                  Befehl dsmmigfs enablefailover aus.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

         -Node=Knotenwert -parsable
                  IBM Spectrum Scale-Status von Clusterknoten anzeigen,
                  die vom HSM-Client verwaltet werden. Nur auf
                  GPFS-Dateisystemen gültig. Die Mindestabkürzung dieser
                  Option ist ein einzelner Buchstabe (-n=Knotenwert). In
                  der Ausgabe werden die folgenden Informationen für
                  jeden Knoten angezeigt:

                  *  IBM Spectrum Scale-Knotenname

                  *  IBM Spectrum Scale-Knoten-ID

                  *  IBM Spectrum Scale-Status. Der IBM Spectrum
                     Scale-Status kann 'Arbitrating' (arbitrierend),
                     'Active' (aktiv), 'Down' (inaktiv) oder 'Unknown'
                     (Unbekannt) lauten. Der Status wird angezeigt, wenn
                     Sie die Option detail angeben.

                  *  Sitzungs-ID des Rückrufdämons

                  *  Mountdisposition

                  *  Rückrufdämon mit Ping abfragen

                  *  Sitzungs-ID des Überwachungsdämons

                  *  HSM-Status. Der HSM-Status kann 'Aktiv' oder
                     'Inaktiv' lauten.



                  Geben Sie den Knotenwert in einem der drei folgenden
                  Formate an:

                  Geben Sie für Knotenwert einen Knotennamen an
                           Beispiel: -node=system1

                  Geben Sie für Knotenwert eine Datei an, die eine Liste
                  mit Knotennamen enthält
                           Beispiel:
                           -node=/usr/tivoli/tsm/data/nodes.list

                  Geben Sie als Knotenwert ein Schlüsselwort an, das
                  eine Klasse von Knoten definiert.
                           Geben Sie eine der folgenden Knotenklassen
                           an:

                           all
                                    Alle Knoten im IBM Spectrum
                                    Scale-Cluster.

                           clientnodes
                                    Alle Knoten, die nicht an den
                                    Verwaltungsaktivitäten des
                                    Dateisystems teilnehmen.

                           managernodes
                                    Alle Knoten im Knotenpool, aus denen
                                    Dateisystemmanager und Token-Manager
                                    ausgewählt werden.

                           nonquorumnodes
                                    Alle Nicht-Quorumknoten im IBM
                                    Spectrum Scale-Cluster.

                           nsdnodes
                                    Alle NSD-Serverknoten im IBM
                                    Spectrum Scale-Cluster.

                           quorumnodes
                                    Alle Quorumknoten im IBM Spectrum
                                    Scale-Cluster.
                           Beispiel: -node=quorumnodes

                  Sie können die Option parsable zusammen mit der Option
                  node angeben. Die Option parsable ist optional. Die
                  Option parsable zeigt die Ausgabe in einem Format an,
                  das auf einfache Weise geparst werden kann. Die
                  Mindestabkürzung der Option sind vier Buchstaben
                  (-pars). Das parsfähige Format zeigt die folgenden
                  Attribute in der genannten Reihenfolge an:

                     Befehlsname
                     Abfragetyp
                     IBM Spectrum Scale-Knotenname
                     IBM Spectrum Scale-Knoten-ID
                     IBM Spectrum Scale-Status
                     HSM-Status
                     Sitzungs-ID des Rückrufmasters
                     Mountdisposition
                     Bereitschaft des Rückrufdämons
                     Sitzungs-ID des Überwachungsdämons

                  Jeder Attributwert endet mit einem Doppelpunkt.

                  Die folgende Ausgabe stellt ein Beispiel für das
                  Format bei Angabe der Option parsable dar:

Dateisystemspezifikation
         Der Dateisystemname, der aktuelle
         Speicherverwaltungseinstellungen anzeigt. Standardwert: Alle
         speicherverwalteten Dateisysteme.

Beispiele


  Task                                    Befehl
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Die Speicherverwaltungseinstellungen    dsmmigfs query /migfs2
  für das Dateisystem /migfs2 anzeigen.
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Die in die Protokolldatei               dsmmigfs query
  /tmp/migfslog geschriebenen             -L=/tmp/migfslog /migfs2
  Speicherverwaltungseinträge anzeigen.



2.19 dsmmigfs rollback


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter rollback, um die
Speicherverwaltung von Dateisystemen auf den bevorzugten Knoten zu
übertragen, wenn es sich beim Knoten nicht um den aktuellen Eignerknoten
handelt.

Dieser Befehl ist nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Syntax

>>-DSMMIGFS--ROLLback--+----------+----------------------------><
                       '-Optionen-'



Parameter

ROLLback
         Überträgt die HSM-Verwaltung der Dateisysteme auf den
         bevorzugten Knoten, wenn sich der Knoten vom aktuellen
         Eignerknoten unterscheidet. Geben Sie diesen Befehl auf dem
         bevorzugten Knoten ein.

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

Beispiele


  Task                                    Befehl
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Auf den bevorzugten Knoten              dsmmigfs rollback
  übertragen.



2.20 dsmmigfs enablefailover und disablefailover


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter enablefailover oder
disablefailover, um die Wiederherstellung nach einem partiellen
Systemausfall zu steuern.

Dieser Befehl ist nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Ein einzelner Speicherverwaltungsclient kann von einem HSM-Client
übernehmen, der von einem partiellen Systemausfall betroffen ist, wenn
die folgenden Bedingungen zutreffen:

*  Auf dem fehlerhaften Speicherverwaltungsclientknoten ist die
   Übernahme aktiviert.

*  Es gibt mindestens einen zusätzlichen Speicherverwaltungsclientknoten
   innerhalb desselben IBM Spectrum Scale-Clusters mit aktivierter
   Übernahme.

*  Das speicherverwaltete Dateisystem ist an mindestens einen dieser
   Knoten angehängt.

*  Eine synchrone Zeit ist auf den fehlerhaften Knoten und den
   Clientknoten vorhanden.

*  Der Peerknoten ist online

Syntax

>>-DSMMIGFS--+-ENABLEFailover--+--+----------+-----------------><
             '-DISABLEFailover-'  '-Optionen-'



Parameter

ENABLEFailover
         Aktiviert den Knoten für Übernahmeoperationen innerhalb des IBM
         Spectrum Scale-Clusters.

DISABLEFailover
         Inaktiviert Übernahmeoperationen auf dem Knoten.

Optionen
         -MODE=Wert
                  Gibt einen Übernahmemodus an. Die Option mode ist nur
                  in Verbindung mit dem Parameter enablefailover gültig.
                  Sie können die folgenden Werte für die Option mode
                  angeben:

                  TAKEOVER
                           Der Knoten kann speicherverwaltete
                           Dateisysteme übernehmen, wenn ein anderer
                           HSM-Knoten ausfällt. Wenn der Knoten
                           ausfällt, wird die Steuerung der
                           speicherverwalteten Dateisysteme nicht von
                           anderen HSM-Knoten übernommen.

                  HANDOVER
                           Wenn der Knoten ausfällt, wird die Steuerung
                           der speicherverwalteten Dateisysteme von
                           anderen HSM-Knoten übernommen. Der Knoten
                           übernimmt keine speicherverwalteten
                           Dateisysteme, wenn ein anderer HSM-Knoten
                           ausfällt.

                  ENABLED
                           Der Knoten kann speicherverwaltete
                           Dateisysteme übernehmen, wenn ein anderer
                           HSM-Knoten ausfällt. Wenn der Knoten
                           ausfällt, wird die Steuerung der
                           speicherverwalteten Dateisysteme von anderen
                           HSM-Knoten übernommen.

                  Der Standardwert ist ENABLED

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

Beispiele

Befehle für die Beispieltasks werden bereitgestellt.


  Task                                      Befehl
 -----------------------------------------+---------------------------
  Übernahmeoperationen auf dem              dsmmigfs enablef
  Speicherverwaltungsclient knoten          -mode=HANDOVER
  aktivieren. Wenn der Knoten ausfällt,
  wird die Steuerung der
  speicherverwalteten Dateisysteme von
  anderen HSM-Knoten übernommen. Der
  Knoten übernimmt keine
  speicherverwalteten Dateisysteme, wenn
  ein anderer HSM-Knoten ausfällt.
 -----------------------------------------+---------------------------
  Übernahmeoperationen auf dem              dsmmigfs disableFailover
  Speicherverwaltungsclient knoten
  inaktivieren.



2.21 dsmmigfs stop, start und restart


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter stop, start oder
restart, um die Speicherverwaltungsdämonen zu steuern.

Nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter stop, start oder
restart, um Dämonen zu steuern:

*  Alle Dämonen starten

*  Alle Dämonen und die Prozesse dsmrecall und dsmmigrate stoppen, mit
   Ausnahme von dsmwatchd

*  Alle Dämonen erneut starten, dsmrecall und dsmmigrate stoppen, mit
   Ausnahme von dsmwatchd.

Anmerkung: Beachten Sie, dass die Dämonen mit derselben Umgebung
gestartet werden wie der Dämon dsmwatchd; dies bedeutet, dass die
Optionsdateien dsm.opt und dsm.sys im Standardinstallationspfad
/usr/tivoli/tsm/client/ba/bin verwendet werden.

Syntax

>>-DSMMIGFS--+-START---+--+----------+-------------------------><
             +-STOP----+  '-Optionen-'
             '-RESTART-'



Parameter

START
         Startet alle HSM-Dämonen auf dem lokalen Clientknoten. Der
         Dämon dsmwatchd ist nicht davon betroffen.

STOP
         Stoppt alle HSM-Dämonen. Die Prozesse dsmrecall und dsmmigrate
         werden gestoppt. Der Dämon dsmwatchd ist nicht davon betroffen.

RESTART
         Startet alle HSM-Dämonen erneut. Die Prozesse dsmrecall und
         dsmmigrate werden gestartet. Der Dämon dsmwatchd ist nicht
         davon betroffen.

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

Beispiele


  Task                                    Befehl
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Alle Dämonen starten                    dsmmigfs START
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Alle Dämonen stoppen                    dsmmigfs STOP
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Alle Dämonen erneut starten. Lassen     dsmmigfs RESTART
  Sie die Dämonen beispielsweise die
  Konfigurationsgruppe in Ihren
  Optionsdateien dsm.opt und dsm.sys
  aktualisieren.



2.22 dsmmigfs takeover


Verwenden Sie den Befehl dsmmigfs mit dem Parameter takeover, um die
HSM-Verwaltung eines Dateisystems auf einen anderen
Speicherverwaltungsclientknoten in derselben lokalen IBM Spectrum
Scale-Knotengruppe zu übertragen.

Nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Syntax

>>-DSMMIGFS--TAKEover--Dateispezifikation--+----------+--------><
                                           '-Optionen-'



Parameter

TAKEover
         Der Befehl dsmmigfs überträgt die HSM-Verwaltung des
         angegebenen Dateisystems auf den
         Speicherverwaltungsclientknoten, auf dem Sie diesen Befehl
         aufrufen. Die Übertragung muss auf einem Knoten innerhalb
         derselben lokalen IBM Spectrum Scale-Knotengruppe initialisiert
         werden.

Dateispezifikation
         Der Name des Dateisystems, das Sie übernehmen wollen.

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

Beispiele


  Task                                    Befehl
 ---------------------------------------+-----------------------------
  Die HSM-Verwaltung des aktuellen        dsmmigfs takeover
  Verzeichnisses auf den                  /home/filesystem
  Speicherverwaltungsclient knoten
  innerhalb derselben lokalen IBM
  Spectrum Scale -Knotengruppe
  übertragen.



2.23 dsmmighelp


Der Befehl dsmmighelp zeigt Onlinehilfethemen an, aus denen Sie
erweiterte Hilfe für Befehle oder Nachrichten auswählen können.



Syntax

>>-DSMMIGHELP--+----------+------------------------------------><
               '-Optionen-'



Parameter

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

Beispiele


  Task                                               Befehl
 --------------------------------------------------+------------------
  Onlinehilfe für HSM -Befehle anzeigen.             dsmmighelp



2.24 dsmmigquery


Der Befehl dsmmigquery zeigt Informationen über umgelagerte Dateien,
Kandidaten und Verwaltungsklassen an.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Der Befehl dsmmigquery zeigt die folgenden Informationen für ein oder
mehrere Dateisysteme an:

*  Umlagerungskandidatenliste
*  Sortierte Rückrufliste für umgelagerte Dateien
*  Verfügbare Verwaltungsklassen
*  Aktuelle Client- und Serveroptionen
*  Liste aller Dateien im Dateisystem

Die Ausgabe dieses Befehls wird an stdout übertragen. Verwenden Sie
Umleitungszeichen und einen Dateinamen am Ende des Befehls, um die
Ausgabe in eine Datei umzuleiten.

Syntax

>>-DSMMIGQUERY--+--------------------------+--+----------+-----><
                '-Dateisystemspezifikation-'  '-Optionen-'



Parameter

Optionen
         -Detail
                  Verwenden Sie diese Option mit der Option mgmtclass,
                  um Informationen zu jeder verfügbaren
                  Verwaltungsklasse anzuzeigen. Wird diese Option nicht
                  verwendet, zeigt der HSM-Client nur den
                  Verwaltungsklassennamen und eine Kurzbeschreibung an.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

         -Mgmtclass
                  Zeigt Informationen über jede Verwaltungsklasse an,
                  die Sie Ihren Dateien zuordnen können.

         -Options
                  Zeigt die aktuellen Einstellungen für Ihre Client- und
                  Serveroptionen an. Diese Option ist der Standardwert.

         -SErver=Servername
                  Geben Sie den Zielserver für die Task an. Diese Option
                  ist nur in einer Umgebung mit mehreren Servern gültig.
                  In einer Umgebung mit mehreren Servern müssen Sie die
                  Option server angeben.

                  Diese Option ist für die Optionen sortedall und
                  sortedmigrated gültig.

         -SORTEDAll
                  Listet alle Dateien in dem Dateisystem in der
                  folgenden Reihenfolge auf: Residente Dateien,
                  vorumgelagerte Dateien, umgelagerte Dateien. Sortiert
                  umgelagerte Dateien in der für den Rückruf
                  effizientesten Reihenfolge.

         -SORTEDMigrated
                  Listet alle Dateien, die aus dem Dateisystem in den
                  IBM Spectrum Protect-Speicher umgelagert wurden, in
                  der für den Rückruf effizientesten Reihenfolge auf.

Dateisystemspezifikation
         Das Dateisystem, für das Informationen angezeigt werden sollen.
         Der Standardwert ist das aktuelle Dateisystem. Sie können
         mehrere Dateisystemnamen angeben und Platzhalterzeichen
         innerhalb eines Dateisystemnamens verwenden. Werden mehrere
         Dateisystemnamen angegeben, trennen Sie die einzelnen Namen
         durch ein oder mehrere Leerzeichen voneinander.

Beispiele


  Task                                     Befehl
 ----------------------------------------+----------------------------
  Aktuelle Einstellungen für die Client-   dsmmigquery
  und Serveroptionen anzeigen.
 ----------------------------------------+----------------------------
  Informationen über Verwaltungsklassen    dsmmigquery -Mgmtclass
  anzeigen, die Sie Dateien in Ihrem       -Detail
  Clientknoten zuordnen können.



2.24.1 Von HSM und dem Client für Sichern/Archivieren gemeinsam genutzte
Optionen für den Befehl dsmmigquery


Der Befehl dsmmigquery -o zeigt sowohl HSM-Optionen als auch viele
andere Optionen an, die vom Speicherverwaltungsclient und dem Client für
Sichern/Archivieren gemeinsam genutzt werden.

Die folgende Liste enthält die Optionen, die vom
Speicherverwaltungsclient und dem Client für Sichern/Archivieren
gemeinsam genutzt werden.

*  asnodename
*  commmethod
*  compression
*  defaultserver
*  detail
*  diskbuffsize
*  enablelanfree
*  errorlogmax
*  errorlogname
*  errorlogretention
*  exclude
*  exclude.compression
*  inclexcl
*  include
*  include.compression
*  lanfreecommmethod
*  lanfreetcpport
*  lanfreeshmport
*  makesparsefile
*  nodename
*  passwordaccess
*  passworddir
*  servername
*  shmport
*  skipacl
*  tcpbuffsize
*  tcpnodelay
*  tcpport
*  tcpserveraddress
*  tcpwindowsize


2.25 dsmmigrate


Der Befehl dsmmigrate wählt bestimmte Dateien aus dem lokalen
Dateisystem aus und lagert sie auf den IBM Spectrum Protect-Server um.

Tipp: Bei großen Dateisystemen kann die selektive Umlagerung viel Zeit
in Anspruch nehmen. Die Umlagerung kann schneller erfolgen, wenn Sie
Dateien vor der Umlagerung bereits vorumlagern. Das zeiteffizienteste
Verfahren zum Erstellen freien Speicherbereichs erfordert zwei Schritte:

1. Bereiten Sie die Umlagerung vor, indem Sie Dateien vorumlagern.

2. Wenn freier Speicherbereich schnell bereitgestellt werden muss,
   verwenden Sie die Option stubpremigrated, um nur vorumgelagerte
   Dateien umzulagern.

Befindet sich die Datei in einem Dateisystem, dessen Serverzeilengruppe
von der Serverzeilengruppe der zuletzt verarbeiteten Datei abweicht,
wird für jede umgelagerte Datei eine neue Sitzung gestartet. Grund
hierfür können Verbindungen sein, die von einem Dateisystem zu einem
anderen Dateisystem bestehen.

Anmerkung:

1. Wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind, werden Sie
   aufgefordert, entweder auf das Anhängen des Datenträgers zu warten
   oder die Datei zu überspringen:

   *  Die Option tapeprompt ist in der Datei dsm.opt auf YES gesetzt.

   *  Das Ziel für die umgelagerte Datei ist ein Speicherpool, der aus
      austauschbaren Datenträgern (z. B. Bändern) besteht.

2. Der Speicherverwaltungsclient lagert keinen Inhalt von symbolischen
   Verbindungen um. Symbolischen Verbindungen wird bei rekursiver
   selektiver Umlagerung nicht gefolgt.

Die erste Datei wird auch dann umgelagert, wenn die Dateigröße die für
das Dateisystem angegebene Quote überschreitet. Während der Umlagerung
zeigt der Befehl ddf 0 umgelagerte und vorumgelagerte Byte für das
Dateisystem an. Überschreitet nach der Umlagerung der Datei die
Gesamtanzahl der Byte die Quote, wird die nächste Datei nicht
umgelagert.

Syntax

                             .------------------------------.
                             V                              |
>>-DSMMIGRATE--+----------+----+-Dateispezifikation-------+-+--><
               '-Optionen-'    '- -FIlelist--=--Dateipfad-'



Parameter

Optionen
         -Detail
                  Zeigt die Größe und den Dateinamen für jede Datei an,
                  die Sie umlagern.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

         -Premigrate
                  Eine Kopie der Datei wird zum IBM Spectrum
                  Protect-Speicher gesendet, die Datei selbst verbleibt
                  auf dem lokalen Dateisystem. Der Dateistatus ändert
                  sich in Vorumgelagert. Sie können die Optionen
                  premigrate und stubpremigrated nicht gleichzeitig
                  verwenden.

         -PREViewsize=n
                  Gibt die Vorschaugröße der Stubdatei an. Gültige Werte
                  liegen im Bereich von 0 bis 1.073.741.824 und dürfen
                  nicht größer als die Stubgröße sein.

                  Wenn die Attribute festgelegt wurden und die
                  Vorschaugröße definiert wurde, wird eine
                  Rückrufoperation nur gestartet, wenn eine Anwendung
                  die Stubdatei über den Abschnitt 'Vorschau' der
                  Stubdatei hinaus liest. Wenn eine Operation nur den
                  Abschnitt 'Vorschau' der Stubdatei liest, wird die
                  Datei nicht zurückgerufen.

         -REAdstartsrecall=No|Yes
                  Gibt an, ob eine Rückrufoperation gestartet wird, wenn
                  eine Anwendung die Stubdatei liest.

                  Diese Option findet nur Anwendung, wenn der
                  Rückrufmodus 'Streaming' definiert ist.

                  Wenn die Option previewsize für die Stubdatei
                  definiert ist, wird eine Rückrufoperation nur dann
                  gestartet, wenn eine Anwendung über den Abschnitt
                  'Vorschau' der Stubdatei hinaus liest.

                  Der Standardwert ist No.

                  Die Datei wird unabhängig vom Wert der Option
                  readstartsrecall immer dann zurückgerufen, wenn eine
                  der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

                  *  Der Rückrufdämon stellt fest, dass die Stubdatei
                     nicht alle Daten enthält, die für eine
                     Leseoperation erforderlich sind.

                  *  Eine Operation ändert die Datei.

         -Recursive
                  Lagert Dateien in jedem Unterverzeichnis des
                  angegebenen Verzeichnisses um, das mit der
                  Dateispezifikation übereinstimmt. Wird diese Option
                  nicht verwendet, werden nur die Dateien aus den
                  angegebenen Verzeichnissen umgelagert.

                  Der Speicherverwaltungsclient lagert keinen Inhalt von
                  symbolischen Verbindungen um. Symbolischen
                  Verbindungen wird bei rekursiver selektiver Umlagerung
                  nicht gefolgt.

         -SErver=Servername
                  Geben Sie den Zielserver für die Task an. Diese Option
                  ist nur in einer Umgebung mit mehreren Servern gültig
                  und darf nur mit dem bidirektionalen
                  orphancheck-Abstimmungsmodus verwendet werden.

                  Wenn eine Datei an einen IBM Spectrum Protect-Server
                  gebunden ist, müssen Sie diesen Server angeben. Wenn
                  eine Datei nicht an einen Server gebunden ist, können
                  Sie einen beliebigen IBM Spectrum Protect-Server
                  angeben, der der Umgebung mit mehreren Servern
                  hinzugefügt wurde.

         -STUBSize=n
                  Gibt die Größe von Stubdateien an, die in den
                  Dateisystemen verbleiben, wenn Dateien in den Speicher
                  umgelagert werden.

                  Für den Speicherverwaltungsclient auf
                  GPFS-Dateisystemen können Sie 0 oder ein Vielfaches
                  der Dateisystemblockgröße angeben. Der Standardwert
                  ist 0.

                  Der Maximalwert für die Stubdateigröße beträgt für
                  alle Dateisystemtypen 1 GB.

         -STUBPremigrated
                  Nur Dateien, die sich im Status Vorumgelagert
                  befinden, werden umgelagert. Durch den
                  Umlagerungsprozess wird auf dem Dateisystem in kurzer
                  Zeit freier Speicherbereich verfügbar. Im IBM Spectrum
                  Protect-Speicher befinden sich Dateikopien. Der
                  Umlagerungsprozess ersetzt die lokalen Dateien
                  lediglich durch Stubdateien.

Dateispezifikation
         Pfad und Dateiname der Dateien, die umgelagert werden sollen.
         Dieser Parameter ist erforderlich. Sie können
         Platzhalterzeichen verwenden, um eine Dateigruppe oder alle
         Dateien in einem Verzeichnis anzugeben. Sie können mehrere
         Dateispezifikationen in einem einzigen Befehl eingeben. Wenn
         Sie mehrere Dateispezifikationen eingeben, trennen Sie die
         einzelnen Spezifikationen durch mindestens ein Leerzeichen
         voneinander.

-FIlelist=Dateipfad
         Gibt den Pfad einer Datei an, die eine Liste mit Dateien
         enthält, die von diesem Befehl verarbeitet werden sollen.

         Die Einträge in der Listendatei müssen den folgenden Regeln
         entsprechen:

         *  Jeder Eintrag stellt einen vollständig qualifizierten Pfad
            zu einer Datei oder einen relativen Pfad zu einer Datei dar.

         *  Bei keinem der Einträge handelt es sich um ein
            Verzeichnisobjekt.

         *  Jeder Eintrag befindet sich auf einer separaten Zeile.

         Der Speicherverwaltungsclient ignoriert alle Einträge, die
         nicht diesen Regeln entsprechen.

         Die folgenden Regeln gelten für eine Dateiliste für den
         Speicherverwaltungsclient. Diese Regeln weichen von den Regeln
         für Dateilisten für Clients für Sichern/Archivieren ab.

         *  Ein Eintrag kann nicht druckbare Zeichen enthalten, jedoch
            keinen Wagenrücklauf.

         *  Platzhalterzeichen sind zulässig.

         *  Ein Dateipfad, der Leerzeichen enthält, muss in
            Anführungszeichen eingeschlossen werden.

         *  Ein Eintrag, der mit einem Anführungszeichen beginnt und
            endet, wird akzeptiert. Speicherverwaltungsclient geht davon
            aus, dass die Anführungszeichen nicht benötigt werden und
            lässt sie aus, wenn Speicherverwaltungsclient die Eingabe
            verarbeitet. Wenn am Anfang und Ende des Eintrags
            Anführungszeichen erforderlich sind, um die Datei zu
            kennzeichnen, müssen Sie den Eintrag in Anführungszeichen
            einschließen.

         Das folgende Beispiel zeigt eine Liste mit Dateien in einer
         Listendatei:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Ist der von Ihnen mit der Option filelist angegebene
         Listendateiname nicht vorhanden, schlägt der Befehl fehl.

Beispiele


  Task                            Befehl
 -------------------------------+-------------------------------------
  Alle Dateien im Verzeichnis     dsmmigrate -Recursive -Detail
  /migfs2/test/dir1 und in        /migfs2/test/dir1
  allen seinen
  Unterverzeichnissen umlagern.
  Die Informationen anzeigen.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Die Datei tf04 aus dem          dsmmigrate -Detail -L=/tmp/miglog
  aktuellen Verzeichnis           tf04
  umlagern und die
  Informationen anzeigen.
  Ergebnisse in der Datei
  /tmp/miglog protokollieren.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Alle Dateien in der             dsmmigrate -logname=/tmp/miglog
  Dateiliste mit dem Namen        -filelist=/tmp/filelist
  /tmp/filelist umlagern.         -stubsize=4096 -previewsize=2048
  Ergebnisse in der Datei         -readstartsrecall=yes
  /tmp/miglog protokollieren.
  Setzen Sie die Stubgröße auf
  4096 Byte und die
  Vorschaugröße auf 2048 Byte.
  Einschränkung: Wenn eine
  Datei zurückgerufen wird, hat
  die Vorschaugröße nur dann
  Auswirkungen auf die
  Rückrufverarbeitung, wenn der
  Rückrufmodus 'Streaming'
  definiert und die Einstellung
  readstartsrecall=yes gesetzt
  ist. Sie können den
  Rückrufmodus 'Streaming' mit
  der Option minstreamfilesize
  im Befehl dsmmigfs oder mit
  der Option recallmode im
  Befehl dsmattr definieren.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Shell-Anwendung verwenden, um   find /hsmfilesystem -user ibm
  eine Dateiliste zu erstellen,   -print > /tmp/filelist dsmmigrate
  die dem Eigner ibm gehört,      -filelist=/tmp/filelist
  und anschließend die Dateien
  umlagern.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Datei /migfs2/test/file1        dsmmigrate -p /migfs2/test/file1
  vorumlagern, aber die lokale
  Datei nicht durch einen Stub
  ersetzen.
 -------------------------------+-------------------------------------
  Alle vorumgelagerten Dateien    dsmmigrate -R -ST /migfs2/test/dir1
  im Verzeichnis
  /migfs2/test/dir1/ und in
  allen Unterverzeichnissen
  umlagern.



2.26 dsmmigundelete


Mit dem Befehl dsmmigundelete werden gelöschte Stubdateien für
umgelagerte Dateien erneut erstellt und Stubdateien für vorumgelagerte
Dateien erstellt, für die keine Originaldatei auf Ihrem lokalen
Dateisystem existiert. Die Datei wird dann zu einer umgelagerten Datei.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Beim Löschen einer Stubdatei oder einer ursprünglichen Kopie einer
vorumgelagerten Datei aus Ihrem lokalen Dateisystem wird die
entsprechende umgelagerte oder vorumgelagerte Datei bei der nächsten
Ausführung der Abstimmung als verfallen markiert.

Anmerkung: Der Befehl dsmmigundelete unterstützt keine fest verbundenen
Dateien. Wenn Sie eine Stubdatei für eine fest verbundene Datei erneut
erstellen, wird eine Stubdatei nicht erneut erstellt. Eine Ausnahme
bildet, wenn alle schwer verknüpften Dateien aus Ihrem lokalen
Dateisystem gelöscht werden. Wird eine in einer Gruppe fest verbundener
Dateien befindliche Datei umgelagert, werden alle fest verbundenen
Dateien in der Gruppe zu Stubdateien. Wenn der Befehl dsmmigundelete
erneut eine Stubdatei für eine Datei mit schwer verknüpfter Verbindung
erstellt, trägt die Stubdatei denselben Namen wie die Datei, die
ursprünglich umgelagert wurde. Stubdateien werden nicht erneut für
andere Dateien erstellt, die zuvor in der Datei mit den schwer
verlinkten Dateien enthalten waren.

Anmerkung: Wenn die Knotenreplikation auf dem IBM Spectrum
Protect-Failover-Server verwendet wird, können Sie Dateien vom
Failover-Server wiederherstellen. Wiederherstellung von Stubdateien des
Failover-Servers wird jedoch nicht unterstützt. Anstatt die Stubdateien
wiederherzustellen, werden die residenten Dateien wiederhergestellt.
Wenn Sie in einem solchen Fall HSM rekonfigurieren, um eine Verbindung
zu einem Failover-Server herzustellen, werden die Befehle dsmmigundelete
und dsmreconcile nicht unterstützt.

Syntax

>>-DSMMIGUNDELETE--+--------------------------+--+----------+--><
                   '-Dateisystemspezifikation-'  '-Optionen-'



Parameter

Optionen
         -Recover
                  Erstellt Stubdateien neu, die aus Ihrem Dateisystem
                  entfernt wurden. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie
                  während des Wiederherstellungsprozesses eine bessere
                  Leistung benötigen.

                  Wichtig: Mit dieser Option werden alle vorhandenen
                  Stubdateien erneut erstellt, die alle vorumgelagerten
                  oder zurückgerufenen Dateien überschreiben. Die Daten
                  von der letzten Umlagerung bis zur Verwendung dieser
                  Option gehen dabei verloren. Nach Eingabe des Befehls
                  dsmmigundelete -recover gibt es keine Möglichkeit, zu
                  überprüfen, ob sich die Daten der lokalen Stubdatei
                  vom Inhalt der Datei auf dem IBM Spectrum
                  Protect-Server unterscheiden.

                  Sie sollten diese Option nur verwenden, wenn alle oder
                  die meisten Dateien im Dateisystem Stubdateien sind
                  und Sie einen guten Durchsatz während der erneuten
                  Stubdateierstellung benötigen.

                  Aus Leistungsgründen sollten Sie diese Option nicht
                  zusammen mit der Option detail verwenden.

                  Dateien, die nie umgelagert wurden, werden nicht
                  erneut erstellt.

         -Detail
                  Zeigt detaillierte Informationen zu der Stubdatei an,
                  die erneut in das Dateisystem erstellt wird.

                  Verwenden Sie diese Option nicht zusammen mit der
                  Option recover.

         -Expiring
                  Erstellt erneut eine Stubdatei für eine umgelagerte
                  Datei, wenn keine entsprechende Stubdatei in Ihrem
                  lokalen Dateisystem vorhanden ist, unabhängig davon,
                  ob die umgelagerte Datei für den Verfall markiert
                  wurde oder nicht. Erstellt ebenso eine Stubdatei für
                  eine vorumgelagerte Datei, wenn keine entsprechende
                  ursprüngliche Datei in Ihrem lokalen Dateisystem
                  vorhanden ist, unabhängig davon, ob die vorumgelagerte
                  Datei als verfallen markiert wurde oder nicht.

                  Geben Sie den Befehl dsmmigundelete zusammen mit der
                  Option expiring ein, wenn Sie seit dem Löschen der
                  Dateien eine Abstimmung ausgeführt haben.

                  Wenn Sie die Option expiring nicht verwenden, erstellt
                  der HSM-Client erneut eine Stubdatei für eine
                  umgelagerte Datei. Das ist dann der Fall, wenn eine
                  entsprechende Stubdatei in Ihrem lokalen Dateisystem
                  nicht vorhanden ist und die umgelagerte Datei nicht
                  für den Ablauf markiert war. Erstellt ebenso eine
                  Stubdatei für eine vorumgelagerte Datei, wenn keine
                  entsprechende ursprüngliche Datei in Ihrem lokalen
                  Dateisystem vorhanden ist und die vorumgelagerte Datei
                  nicht für den Verfall markiert wurde.

                  Geben Sie den Befehl dsmmigundelete ohne die Option
                  expiring ein, wenn Sie seit dem Löschen der Dateien
                  keine Abstimmung ausgeführt haben.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

         -FILELIST=Dateipfad
                  Gibt den Pfad einer Datei an, die eine Liste mit
                  Dateien enthält, die von diesem Befehl verarbeitet
                  werden sollen. Das Format eines Dateilisteneintrags
                  ist <externe Objekt-ID> <Dateipfad>\n. Damit die
                  erforderlichen Informationen für eine
                  dateilistenbasierte Neuerstellung der Stubdateien
                  verfügbar sind, wird empfohlen, diese Informationen
                  regelmäßig aus dem Dateisystem zu erfassen. Diese
                  Informationen werden erfasst, indem die IBM Spectrum
                  Scale-Maßnahmensteuerkomponente verwendet wird und die
                  Informationen in temporären Dateien gespeichert werden
                  oder indem alternativ das Script dsmmigundelete.pl
                  verwendet wird, um die Informationen auf dem IBM
                  Spectrum Protect-Server abzufragen.

         -SErver=Servername
                  Geben Sie den Zielserver für die Task an. Diese Option
                  ist nur in einer Umgebung mit mehreren Servern gültig
                  und darf nur mit dem bidirektionalen
                  orphancheck-Abstimmungsmodus verwendet werden.

                  Ist eine Datei an einen Server gebunden, muss der Wert
                  dieser Option den betreffenden Server angeben. Wenn
                  Sie einen anderen IBM Spectrum Protect-Server angeben,
                  schlägt die Task fehl.

Dateisystemspezifikation
         Der Name des Dateisystems, für das Sie gelöschte Ersatzdateien
         erneut erstellen und Ersatzdateien für vorumgelagerte Dateien
         erstellen möchten, die aus Ihrem lokalen Dateisystem gelöscht
         wurden. Standardwert: Alle Dateisysteme, für die die
         Speicherverwaltung aktiv ist. Sie können mehrere
         Dateisystemnamen angeben. Werden mehrere Dateisystemnamen
         angegeben, trennen Sie die einzelnen Namen durch mindestens ein
         Leerzeichen voneinander.

Beispiele


  Task                                       Befehl
 ------------------------------------------+--------------------------
  Sie können Stubdateien erneut erstellen,   dsmmigundelete -expiring
  die versehentlich aus dem /home            -Logname=/tmp/undeletelo
  -Dateisystem gelöscht wurden. Sie können   g /home
  Stubdateien unabhängig vom Ablaufstatus
  der Migrationskopien erneut erstellen
  (verwenden Sie die Option expiring ).
  Die Abstimmung wurde seit dem Löschen
  der Dateien ausgeführt. Ergebnisse
  werden in der Protokolldatei
  /tmp/undeletelog protokolliert.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Sie können Stubdateien für vorgelagerte    dsmmigundelete
  Dateien im Dateisystem von /home erneut    -L=/tmp/undeletelog
  erstellen. Sie können Stubdateien nur      /home
  für die Migrationskopien erneut
  erstellen, die nicht für den Ablauf
  markiert sind (verwenden Sie nicht die
  Option expiring ). Die Abstimmung wurde
  nicht ausgeführt, da die Dateien
  gelöscht wurden. Einträge werden in die
  Protokolldatei /tmp/undeletelog
  geschrieben.
 ------------------------------------------+--------------------------
  Erstellt erneut Stubdateien für            dsmmigundelete -recover
  migrierte Dateien, die aus dem             /trullofs
  Dateisystem von /trullofs entfernt
  wurden.



2.27 dsmmonitord


Der Befehl dsmmonitord startet den HSM-Speichermonitordämon, falls er
gestoppt wurde. Wird dieser Befehl eingegeben, wenn der
Speichermonitordämon aktiv ist, hat dieser Befehl keine Auswirkungen.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Syntax

>>-DSMMONITORD--+----------+-----------------------------------><
                '-Optionen-'



Parameter

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.


2.28 dsmq


Der Befehl dsmq zeigt die folgenden Informationen über jeden
Rückrufprozess an, der für die Verarbeitung in die Warteschlange
gestellt wird.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Mit dem Befehl dsmq werden die folgenden Informationen angezeigt:

*  Die Rückruf-ID
*  Der Hostname des Hosts, der die Datei zurückruft
*  Die Startzeit für den Rückrufprozess
*  Die Dateiindexnummer für die zurückgerufene Datei
*  Der Name des IBM Spectrum Protect-Servers, an den Dateien gebunden
   sind
*  Der Name des Dateisystems, für das die Datei zurückgerufen wird
*  Den ursprünglichen Namen der Datei zum Zeitpunkt der Umlagerung

Wenn Sie die Option maxrecalldaemons in der Datei dsm.sys auf einen
niedrigeren Wert als die aktuelle Anzahl angeforderter Rückrufe setzen,
werden einige Rückrufanforderungen erst dann in der Ausgabe dieses
Befehls angezeigt, wenn Rückrufdämonen zur Ausführung der Anforderungen
verfügbar sind. Soll ein Rückrufprozess aus der Warteschlange entfernt
werden, verwenden Sie den Befehl dsmrm.

Anmerkung: Wenn der IBM Spectrum Protect-Server ausgelastet ist, wird
der ursprüngliche Name der Datei möglicherweise als UNBEKANNT angezeigt.
Wenn die Verbindung zwischen dem Speicherverwaltungsclient und dem IBM
Spectrum Protect-Server langsam ist, wird der ursprüngliche Name der
Datei möglicherweise als UNBEKANNT angezeigt. Geben Sie den Befehl dsmq
erneut aus, um den Dateinamen anzuzeigen.

Ist die Rückrufdämonprozess-ID (DPID) Null, ist der Rückruf
abgeschlossen. Sie können den Rückrufprozess nicht aus der Warteschlange
entfernen.

Mit dem Befehl dsmq werden keine Informationen zu Rückrufen angezeigt,
die durch die Verarbeitung von optimierten Rückrufen von Band ausgelöst
werden.



Syntax

>>-DSMQ--+----------+------------------------------------------><
         '-Optionen-'



Parameter

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

Beispiele


  Task                                                Befehl
 ---------------------------------------------------+-----------------
  Den Status der Rückrufprozesse anzeigen.            dsmq



2.29 dsmrecall


Der Befehl dsmrecall ruft umgelagerte Dateien oder Teile von
umgelagerten Dateien selektiv auf das lokale Dateisystem zurück. Die
Speicherverwaltung muss aktiv sein.

Anmerkung: Bei großen Dateisystemen kann der selektive Rückruf lange
dauern. Wenn die Option 3.23 hsmoptimizedrecallonly auf dem
Dateisystemeignerknoten auf YES gesetzt wird, werden alle nicht
optimierten Rückrufe blockiert.

Befindet sich die Datei in einem Dateisystem, dessen Serverzeilengruppe
von der Serverzeilengruppe der zuletzt verarbeiteten Datei abweicht,
wird für jede Datei, die zurückgerufen wird, eine neue Sitzung
gestartet. Grund hierfür können Verbindungen sein, die von einem
Dateisystem zu einem anderen Dateisystem bestehen.

Soll eine Liste aller umgelagerten Dateien angezeigt werden, verwenden
Sie den Befehl dsmmigquery. Zum Anzeigen von Informationen über eine
Liste umgelagerter Dateien aus einem bestimmten Dateisystem oder
Verzeichnis verwenden Sie den Befehl dsmls.

Syntax

>>-DSMRECALL--+----------+-------------------------------------->
              '-Optionen-'

       .--------------------.
       V                    |
>----+---Dateispezifikation-+---------------------------+------><
     '--FILEList--=--Listendatei--+-----------------+-'
                                    '-Dateisystemname-'



Parameter

Optionen
         -Detail
                  Größe, Pfad und Dateinamen für jede Datei anzeigen,
                  die zurückgerufen wird.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

         -OFFset=n
                  Relative Position des erforderlichen Datenbereichs,
                  bezogen auf den Anfang der Datei, für den partiellen
                  Rückruf angeben (in Byte, Kilobyte, Megabyte oder
                  Gigabyte). Es können Multiplikatoren (k, m, g, K, M
                  oder G) verwendet werden. Der gültige Wertebereich
                  geht von 0 bis 2147483647. Es gibt keinen
                  Standardwert.

                  Nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

                  Hinweis: Verwenden Sie diese Option nur zusammen mit
                  der Option size und bei Angabe eines Dateisystems. Die
                  Optionen recursive, detail und filelist können nicht
                  zusammen mit der Option offset verwendet werden.

                  Beispiele: -offset=10 (Byte), -offset=23k (Kilobyte),
                  -off=5M (Megabyte), -off=2G (Gigabyte).



         -PREView
                  Listendateien generieren, die für den Rückruf von Band
                  optimiert sind, aber die die Dateien nicht
                  zurückrufen. Sie müssen außerdem den Parameter
                  filelist und ein Dateisystem angeben. Die Option
                  preview ist nicht gültig, wenn der Parameter filelist
                  eine Objektgruppendatei angibt.

         -Logname=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Protokolldatei an,
                  die von diesem Befehl verwendet werden soll. Über die
                  Option hsmlogeventflags werden die Typen von
                  Ereignissen angegeben, die in der Datei protokolliert
                  werden. Fehlerereignisse werden nicht in der Datei
                  protokolliert.

         -Recursive
                  Dateien zurückrufen, die mit der Dateispezifikation in
                  einem Verzeichnis und seinen Unterverzeichnissen
                  übereinstimmen. Wenn Sie diese Option nicht verwenden,
                  werden Dateien nur für die von Ihnen angegebenen
                  Verzeichnisse zurückgerufen.

         -RESident
                  Wenn Dateien zurückgerufen werden, soll der Status in
                  'resident' geändert werden. Wenn Sie nicht die Option
                  resident verwenden, befinden sich die zurückgerufenen
                  Dateien im Status 'vorumgelagert'.

                  Hinweis: Während der nächsten Abstimmung des
                  Dateisystems werden Dateien mit dem Status 'resident'
                  auf dem IBM Spectrum Protect-Server für den Verfall
                  markiert.

         -SIZE=n
                  Größe des erforderlichen Datenbereichs für den
                  partiellen Rückruf angeben (in Byte, Kilobyte,
                  Megabyte oder Gigabyte). Es können Multiplikatoren (k,
                  m, g, K, M oder G) verwendet werden. Der gültige
                  Wertebereich geht von 0 bis 4294967295. Es gibt keinen
                  Standardwert.

                  Nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

                  Hinweis:

                  *  Verwenden Sie diese Option nur zusammen mit den
                     Optionen offset und filespec. Die Optionen
                     recursive, detail und filelist können nicht
                     zusammen mit der Option size verwendet werden.

                  *  Der tatsächliche Wert für size wird auf ein
                     Vielfaches der Blockgröße des Dateisystems
                     gerundet. Wenn beispielsweise die Blockgröße des
                     Dateisystems 4 M beträgt und der angegebene Wert
                     für size 10 M ist, beträgt der tatsächlich
                     abgerufene Wert für size 12 M.

                  Beispiele: -size=10 (Byte), -size=23k (Kilobyte),
                  -size=5M (Megabyte), -size=2G (Gigabyte).



         -SErver=Servername
                  Geben Sie den Zielserver für die Task an. Diese Option
                  ist nur in einer Umgebung mit mehreren Servern gültig.
                  Wenn das Dateisystem von mehreren Servern verwaltet
                  wird und Sie nicht den Parameter server angeben, wird
                  versucht, die Task mit dem Standardumlagerungsserver
                  auszuführen.

                  Ist eine Datei an einen Server gebunden, muss der Wert
                  für server den betreffenden Server angeben. Wenn Sie
                  einen anderen IBM Spectrum Protect-Server angeben,
                  schlägt die Task mit einer Warnung fehl.

Dateispezifikation
         Pfad und Dateinamen der zurückzurufenden Dateien angeben.
         Dieser Parameter ist erforderlich. Sie können
         Platzhalterzeichen verwenden, um eine Dateigruppe oder alle
         Dateien in einem Verzeichnis anzugeben, oder Sie können mehrere
         Dateispezifikationen in einem einzigen Befehl verwenden. Wenn
         Sie Platzhalterzeichen in einer Dateispezifikation verwenden,
         ruft der Speicherverwaltungsclient alle Dateien zurück, die mit
         der Spezifikation übereinstimmen. Stimmt eine Datei mit der
         Spezifikation überein, aber ist die Datei nicht umgelagert,
         wird eine Fehlernachricht angezeigt. Wenn Sie mehrere
         Dateispezifikationen eingeben, müssen Sie die einzelnen
         Spezifikationen durch mindestens ein Leerzeichen voneinander
         trennen.

-FILEList=Listendatei
         Dateien verarbeiten, die in der Listendatei aufgeführt sind.

         Die Einträge in der Listendatei müssen den folgenden Regeln
         entsprechen:

         *  Jeder Eintrag stellt einen vollständig qualifizierten Pfad
            zu einer Datei oder einen relativen Pfad zu einer Datei dar.

         *  Bei keinem der Einträge handelt es sich um ein
            Verzeichnisobjekt.

         *  Jeder Eintrag befindet sich auf einer separaten Zeile.

         Der Speicherverwaltungsclient ignoriert alle Einträge, die
         nicht diesen Regeln entsprechen.

         Das folgende Beispiel zeigt eine Liste mit Dateien in einer
         Listendatei:

           /home/dir/file1
           "/fs1/dir2/file3"
           "/fs2/my files/file4"
           ../tivoli/'file1'
           "'fs3'/dir3/'file.txt'"
           fs4/dir/a"file".txt
           '/fs4/dir/file.txt'
           /fs5/dir/file*with?wildcards.txt

         Ist der von Ihnen mit der Option filelist angegebene
         Listendateiname nicht vorhanden, schlägt der Befehl fehl.

         Sie können eine über den Befehl dsmrecall generierte
         Objektgruppendatei oder eine von einer anderen Anwendung
         generierte Listendatei angeben. Sie können nur eine einzige
         Listendatei oder Objektgruppendatei angeben, und die Option
         filelist kann nur ein einziges Mal in jedem Befehl angegeben
         werden.

         Bei gleichzeitiger Angabe der Option preview:
                  Sie müssen auch den Dateisystemnamen angeben. Der
                  Speicherverwaltungsclient generiert bandoptimierte
                  Listendateien und eine Objektgruppendatei. Es werden
                  keine Dateien zurückgerufen.

         Wenn die Option preview nicht angegeben wird:
                  Der Speicherverwaltungsclient ruft Dateien zurück.

                  Bei gleichzeitiger Angabe des Dateisystemnamens:
                           Der Speicherverwaltungsclient führt einen
                           bandoptimierten Rückruf aus.

                           Wenn es sich bei der Listendatei um eine
                           durch den Befehl dsmrecall generierte
                           Objektgruppendatei handelt:
                                    Der Rückruf wird gestartet. Die
                                    Verarbeitung der Listendateien, auf
                                    die von der Gruppe verwiesen wird,
                                    erfolgt in der in der
                                    Objektgruppendatei definierten
                                    Reihenfolge. Sie müssen die durch
                                    den Befehl dsmrecall generierte
                                    Objektgruppendatei angeben; Sie
                                    können keine Bandlistendatei oder
                                    Plattenlistendatei angeben.

                           Wenn die Listendatei nicht durch den Befehl
                           dsmrecall generiert wurde:
                                    Der Speicherverwaltungsclient
                                    sortiert zunächst die Liste neu, um
                                    Rückrufe von Band zu optimieren.
                                    Anschließend ruft der
                                    Speicherverwaltungsclient die
                                    Dateien zurück.

                  Wenn Sie keinen Dateisystemnamen angeben:
                           Der Speicherverwaltungsclient ruft die in der
                           Listendatei aufgeführten Dateien zurück. Der
                           Speicherverwaltungsclient sortiert die Liste
                           nicht neu, um Rückrufe von Band zu
                           optimieren.

Dateisystemname
         Geben Sie ein Dateisystem an. Sie müssen außerdem die Option
         filelist angeben. Der Speicherverwaltungsclient optimiert die
         Verarbeitung der auf Band gespeicherten Dateien.

Beispiele


  Task                                  Befehl
 -------------------------------------+-------------------------------
  Eine einzelne Datei mit dem Namen     dsmrecall -Detail
  /migfs1/test/tf04 zurückrufen und     /migfs1/test/tf04
  ausführliche Informationen
  anzeigen.
 -------------------------------------+-------------------------------
  Alle umgelagerten Dateien im          dsmrecall -Recursive
  Verzeichnis /mfs4/user1 und alle      /mfs4/user1/*
  umgelagerten Dateien in den
  zugehörigen Unterverzeichnissen
  zurückrufen.
 -------------------------------------+-------------------------------
  Alle Dateien in der Dateiliste mit    dsmrecall
  Namen /tmp/filelist zurückrufen.      -Logname=/tmp/recalllog
  Ergebnisse werden in der              -filelist=/tmp/filelist
  Protokolldatei /tmp/recalllog
  protokolliert.
 -------------------------------------+-------------------------------
  Den angegebenen Teil einer Datei      dsmrecall -offset=10M
  mit Namen /mfs1/file10 im Modus       -size=500M /mfs1/file10
  'Partieller Rückruf' zurückrufen.



2.30 dsmrecalld


Der Befehl dsmrecalld startet einen Rückrufdämon, wenn er nicht aktiv
ist.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Anmerkung:

*  Wird dieser Befehl eingegeben, wenn ein Rückrufdämon aktiv ist, hat
   der Befehl keine Auswirkung.

*  Wenn Sie den Client für Sichern/Archivieren verwenden, um
   speicherverwaltete Dateien zurückzuschreiben, muss dsmrecalld aktiv
   sein.

Syntax

>>-DSMRECALLD--+----------+------------------------------------><
               '-Optionen-'



Parameter

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.


2.31 dsmreconcile


Der Befehl dsmreconcile synchronisiert die Dateisysteme auf Ihrem
Clientknoten mit dem IBM Spectrum Protect-Server, von dem
Speicherverwaltungsservices angefordert werden. Sie können diesen Befehl
jederzeit verwenden, um eine Abstimmung für mindestens ein Dateisystem
auszuführen. Geben Sie in der Datei dsm.sys mit der Option
reconcileinterval an, wie oft eine automatische Abstimmung ausgeführt
werden soll, und mit der Option migfileexpiration, wie lange veraltete
Kopien aufbewahrt werden sollen.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Anmerkung:

*  Der Befehl dsmreconcile muss in Verbindung mit der Variablen PATH
   vorkommen, andernfalls kann der Dämon dsmmonitord keine Abstimmung
   für das Dateisystem ausführen.

*  In einer Umgebung mit mehreren Servern können Sie den Befehl
   dsmreconcile auf einem beliebigen HSM-Knoten ausführen, nicht nur für
   den Knoten, der Eigner des Dateisystems ist. In einer
   Nicht-Mehrserverumgebung können Sie nur den Befehl dsmreconcile auf
   dem Knoten ausführen, der Eigner des Dateisystems ist.

*  Wenn die Knotenreplikation auf dem IBM Spectrum
   Protect-Failover-Server verwendet wird, können Sie Dateien vom
   Failover-Server wiederherstellen. Wiederherstellung von Stubdateien
   des Failover-Servers wird jedoch nicht unterstützt. Anstatt die
   Stubdateien wiederherzustellen, werden die residenten Dateien
   wiederhergestellt. Wenn Sie in einem solchen Fall HSM
   rekonfigurieren, um eine Verbindung zu einem Failover-Server
   herzustellen, werden die Befehle dsmmigundelete und dsmreconcile
   nicht unterstützt.

Syntax

>>-DSMRECONCILE--+----------+----------------------------------><
                 '-Optionen-'



Parameter

Optionen
         -Detail
                  Gibt Statusnachrichten aus.

         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -FILEINFO
                  Markiert veraltete Kopien als verfallen und löscht sie
                  aus dem IBM Spectrum Protect-Server. Bei dieser Option
                  handelt es sich um die grundlegende Abstimmungstask
                  und sie bildet die Standardoption.

         -FILELIST=Dateipfad
                  Gibt den Pfad einer Datei an, die eine Liste mit
                  Dateien enthält, die von diesem Befehl verarbeitet
                  werden sollen.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

         -ORPHANCHECK
                  Sucht im lokalen Dateisystem nach Dateien ohne
                  Verbindung.

                  Der HSM-Client prüft, ob gültige Objekte für jede
                  lokale Stubdatei im Speicherverwaltungspool des IBM
                  Spectrum Protect-Servers vorhanden sind. Der Prozess
                  dsmreconcile ermittelt alle umgelagerten und
                  vorumgelagerten Dateien und überprüft, ob
                  entsprechende Objekte auf dem Server vorhanden sind.
                  Werden Dateien ohne Verbindung gefunden, werden ihre
                  Namen in der Datei
                  Dateisystemname/.SpaceMan/orphan.stubs aufgezeichnet.
                  Dieser Befehlsparameter überschreibt den Wert der
                  Option checkfororphans in der Datei dsm.sys.

                  Wenn Sie zuvor den Befehl dsmreconcile mit der Option
                  preptwo ausgeführt haben, führt IBM Spectrum Protect
                  die Abstimmung mit einer bidirektionalen Prüfung auf
                  Dateien ohne Verbindung aus.

                  Bei der bidirektionalen Prüfung auf Dateien ohne
                  Verbindung werden Dateien ohne Verbindung auf dem
                  Dateisystem und auf dem IBM Spectrum Protect-Server
                  ermittelt. Die bidirektionale Prüfung erfolgt in einem
                  einzelnen Arbeitsgang, und der Prozess zum Ermitteln
                  von Dateien ohne Verbindung verwendet
                  Parallelverarbeitung.

                  Tipp: Wird die Abstimmung vom Speichermonitordämon des
                  Speicherverwaltungsclients gesteuert, muss der
                  Scoutdämon aktiv sein, wenn Sie diese Option angeben.
                  Wenn die Abstimmung von der GPFS-Richtlinienengine
                  gesteuert wird, ist der Scoutdämon nicht erforderlich.

                  Wenn der Abstimmungsprozess im orphancheck-Modus
                  ausgeführt wird, werden Metadateninformationen auf dem
                  Server aktualisiert. Veraltete Dateikopien werden auf
                  dem Server nicht als verfallen gekennzeichnet oder
                  gelöscht.



         -PREPTWO
                  Diese Option bereitet ein Dateisystem auf die
                  bidirektionale Prüfung auf Dateien ohne Verbindung
                  vor. Verwenden Sie diese Option, wenn die Abstimmung
                  von der GPFS-Richtlinienengine gesteuert wird.
                  Wird die Abstimmung von der GPFS-Richtlinienengine
                  gesteuert, wird umgelagerten und vorumgelagerten
                  Dateien das DMAPI-Attribut extObjId zugeordnet. Wenn
                  Sie hsmextobjidattr=YES angeben, wird den Dateien das
                  DMAPI-Attribut extObjId bei der Umlagerung oder
                  Vorumlagerung zugeordnet. Die Option preptwo ordnet
                  das Attribut allen Dateien zu, denen das Objekt
                  extObjId nicht zugeordnet wurde, als die Dateien
                  umgelagert oder vorumgelagert wurden.

                  Die Option preptwo ist nur gültig, wenn
                  hsmextobjidattr=YES gesetzt ist.

                  Bei Angabe der Option preptwo dürfen Sie keine der
                  folgenden Optionen angeben:

                  *  fileinfo

                  *  filelist

                  *  orphancheck

         -SErver=Servername
                  Geben Sie den Zielserver für die Task an. Diese Option
                  ist nur in einer Umgebung mit mehreren Servern gültig
                  und darf nur mit dem bidirektionalen
                  orphancheck-Abstimmungsmodus verwendet werden.

                  Ist eine Datei an einen Server gebunden, muss der Wert
                  dieser Option den betreffenden Server angeben. Wenn
                  Sie einen anderen IBM Spectrum Protect-Server angeben,
                  schlägt die Task fehl.

         Dateisystemspezifikation
                  Der Name des Dateisystems, für das die Abstimmung
                  ausgeführt werden soll. Wird kein Dateisystemname
                  angegeben, stimmt der Speicherverwaltungsclient alle
                  Dateisysteme auf Ihrer Workstation ab, für die die
                  Speicherverwaltung aktiv ist. Werden mehrere
                  Dateisystemnamen eingegeben, trennen Sie die einzelnen
                  Namen durch mindestens ein Leerzeichen voneinander.

Beispiele


  Task                                         Befehl
 --------------------------------------------+------------------------
  Die Abstimmung für alle Dateisysteme         dsmreconcile
  starten, für die die Speicherverwaltung
  aktiv ist.
 --------------------------------------------+------------------------
  Die Abstimmung für das Dateisystem /migfs1   dsmreconcile /migfs1
  starten.
 --------------------------------------------+------------------------
  Den Abstimmungsprozess mit Prüfung auf       dsmreconcile
  Dateien ohne Verbindung für das              -orphancheck /migfs1
  Dateisystem /migfs1 starten.
 --------------------------------------------+------------------------
  Die Abstimmung für die Dateisysteme /home    dsmreconcile /home
  und /test1 starten.                          /test1
 --------------------------------------------+------------------------
  Die Abstimmung mit bidirektionaler Prüfung   dsmreconcile -preptwo
  auf Dateien ohne Verbindung für das          /migfs1
  Dateisystem /migfs1 vorbereiten.
 --------------------------------------------+------------------------
  Die auf Maßnahmen basierende Abstimmung      dsmreconcile
  für die Dateien starten, die in der          -orphancheck
  Dateiliste /home/dsn/filelist aufgelistet    -filelist=/home/dsn/fi
  sind.                                        lelist



2.32 dsmrm


Der Befehl dsmrm entfernt einen Rückrufprozess aus der Warteschlange. Um
die Rückruf-ID abzurufen, die zum Entfernen eines Rückrufprozesses
erforderlich ist, verwenden Sie den Befehl dsmq.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Anmerkung: Nachdem ein Rückrufprozess gestartet wurde, geben Sie den
Befehl dsmrm ein, um den Prozess zu stoppen. Verwenden Sie nicht Strg+C,
um einen Rückrufprozess zu stoppen.

Mit dem Befehl dsmrm können keine Rückrufe gestoppt werden, die von der
Verarbeitung von optimierten Rückrufen von Band ausgelöst werden.
Weitere Informationen zum Stoppen der Verarbeitung von optimierten
Rückrufen von Band finden Sie in 'Verarbeitung von optimierten Rückrufen
von Band' im Benutzerhandbuch.

Syntax

          .-----------------.
          V                 |
>>-DSMRM------Rückruf-ID---+--+----------+--------------------><
                               '-Optionen-'



Parameter

Rückruf-ID
         Die ID des Rückrufprozesses, der aus der Warteschlange entfernt
         werden soll.

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

Beispiele


  Task                                               Befehl
 --------------------------------------------------+------------------
  Die Rückruf-ID 10 aus der Warteschlange            dsmrm 10
  entfernen.
 --------------------------------------------------+------------------
  Die Rückruf-IDs 5 und 6 aus der Warteschlange      dsmrm 5 6
  entfernen.



2.33 dsmscoutd


Mit dem Befehl dsmscoutd wird der Scoutdämon gestartet, gestoppt und
erneut gestartet. Mit Hilfe des Befehls können Sie auch einen Suchlauf
starten, zukünftige Scanzeiten und vergangene Scaninformationen für
Dateisysteme anzeigen.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Syntax

                .-start-.
>>-DSMSCOUTD--+-+-------+-----------------------------+--------->
              +---stop--------------------------------+
              +---restart-----------------------------+
              +-+-scanplan---------------------+------+
              | | .-all----------------------. |      |
              | '-+-Dateisystemspezifikation-+-'      |
              +-scannow--+-Dateisystemspezifikation-+-+
              |          '-all----------------------' |
              +-statistics--Dateisystemspezifikation--+
              '-help----------------------------------'

>--+----------+------------------------------------------------><
   '-Optionen-'



Parameter

Alle Parameter müssen wie angegeben eingegeben werden. Die Parameter
müssen in Kleinbuchstaben eingegeben werden. Für die Parameter gibt es
keine Abkürzungen. Für die Parameter gibt es kein Kurzformat.

start
         Startet den Scoutdämon. Diese Option ist der Standardwert, wenn
         keine Parameter angegeben sind.

stop
         Stoppt den Scoutdämon.

restart
         Stoppt den Dämon und startet ihn erneut.

scanplan
         Zeigt - für ein oder mehrere Dateisysteme - Informationen über
         die nächste Scanzeit an, einschließlich der verbleibenden Zeit
         bis zum nächsten Suchlauf. Wenn die Ergebnisse dieses Befehls
         den Status der speicherverwalteten Dateisysteme nicht anzeigen,
         hat der Dämon dsmscoutd seine Kommunikationspfade verloren.
         Kommunikationspfade können aufgrund von nicht erwarteten
         Dateisystemproblemen verloren gehen, beispielsweise weil ein
         Dateisystem abgehängt wird. Verwenden Sie den Befehl dsmscoutd
         restart, um die Übertragungswege für den Dämon
         wiederherzustellen.

all
         Verwenden Sie diese Option, um alle Dateisysteme in die
         bestimmte Aktion einzubeziehen.

Dateisystemspezifikation
         Der Dateisystemname. Sie können mehrere Dateisystemnamen
         angeben und Platzhalterzeichen innerhalb eines
         Dateisystemnamens verwenden. Werden mehrere Dateisystemnamen
         angegeben, trennen Sie die einzelnen Namen durch ein oder
         mehrere Leerzeichen voneinander.

scannow
         Startet das Scannen eines oder mehrerer Dateisysteme.

statistics
         Stellt Statistikdaten über den aktuellen (falls vorhanden) und
         den letzten Scanprozess des Dateisystems bereit.

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.


2.34 dsmsetpw


Der Befehl dsmsetpw ändert das IBM Spectrum Protect-Kennwort für Ihren
Clientknoten.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Geben Sie aus Sicherheitsgründen den Befehl dsmsetpw ohne Ihr altes und
neues Kennwort ein. Das System fordert Sie zur Eingabe dieser Kennwörter
auf. Wenn Sie zur Eingabe des alten und neuen Kennworts aufgefordert
werden, verhindern Sie, dass die Kennwörter von einem anderen Benutzer
angezeigt werden können.

Wenn Ihr IBM Spectrum Protect-Server die Version 6.3.3 oder höher
aufweist und Sie einen LDAP-Verzeichnisserver zum Authentifizieren von
Kennwörtern verwenden
         Verwenden Sie die folgenden Zeichen, um ein Kennwort zu
         erstellen:

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         Bei den Kennwörtern muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet
         werden. Außerdem können die Kennwörter weiteren Einschränkungen
         aufgrund von LDAP-Richtlinien unterliegen.

Wenn Ihr IBM Spectrum Protect-Server die Version 6.3.3 oder höher
aufweist und Sie keinen LDAP-Verzeichnisserver zum Authentifizieren von
Kennwörtern verwenden
         Verwenden Sie die folgenden Zeichen, um ein Kennwort zu
         erstellen:

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` ( )
         | { } [ ] : ; < > , ? / ~

         Kennwörter werden in der IBM Spectrum Protect-Serverdatenbank
         gespeichert. Bei diesen Kennwörtern muss die
         Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden.

Wenn Ihr IBM Spectrum Protect-Server eine Version vor Version 6.3.3
aufweist
         Verwenden Sie die folgenden Zeichen, um ein Kennwort zu
         erstellen:

         a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
         _ - & + .

         Kennwörter werden in der IBM Spectrum Protect-Serverdatenbank
         gespeichert. Bei diesen Kennwörtern muss die
         Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden.

Schließen Sie in der Befehlszeile ein Kennwort in einfache
Anführungszeichen (') ein, wenn das Kennwort ein oder mehrere
Sonderzeichen enthält. Mit den Anführungszeichen wird sichergestellt,
dass die Sonderzeichen korrekt als Kennwortzeichen interpretiert werden.
Ohne Anführungszeichen können die Sonderzeichen als Shell-Escapezeichen,
Dateiumleitungszeichen oder als andere Zeichen interpretiert werden, die
eine Signifikanz für das Betriebssystem haben.

Syntax

>>-DSMSETPW--+----------+--------------------------------------->
             '-Optionen-'

>--+----------------------------------------+------------------><
   '- --Altes Kennwort-- --Neues Kennwort-'



Parameter

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.

Altes Kennwort
         Das aktuelle IBM Spectrum Protect-Kennwort für Ihren
         Clientknoten.

Neues Kennwort
         Das neue IBM Spectrum Protect-Kennwort für Ihren Clientknoten.

Beispiele


  Task                                          Befehl
 ---------------------------------------------+-----------------------
  Das aktuelle IBM Spectrum Protect -Kennwort   dsmsetpw osecret
  von osecret in nsecret ändern.                nsecret



2.35 dsmwatchd


Der Befehl dsmwatchd startet den Überwachungsdämon.

Der Überwachungsdämon prüft den Status des Rückrufdämons, des
Monitordämons und des Scoutdämons. Wird einer dieser Dämonen beendet
oder beschädigt, erfolgt durch dsmwatchd automatisch eine
Wiederherstellung des fehlerhaften Dämons.

Nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

Sie müssen über Rootberechtigung verfügen, um diesen Befehl verwenden zu
können.

Einschränkung: Verwenden Sie diesen Befehl nicht an der Konsole. Während
der Installation wird er zu /etc/inittab hinzugefügt. Der Befehl
dsmwatchd erfordert einen IBM Spectrum Scale-Cluster.

Der Befehl dsmwatchd schreibt Fehlernachrichten in das Protokoll
/dsmerror.log. Wenn Sie wollen, dass dsmwatchd eine andere Datei
/dsmerror.log verwendet, haben Sie die folgenden Optionen:

*  Verwenden Sie die Option errorlogname als Befehlsparameter, wenn Sie
   den Befehl dsmwatchd starten.

*  Verwenden Sie die Option errorlogname in der Datei dsm.sys, um den
   Pfad und Namen der Datei anzugeben, in der Informationen über Fehler
   gespeichert werden sollen, die bei der Verarbeitung auftreten. Der
   Wert dieser Option überschreibt die Umgebungsvariable DSM_LOG.

*  Setzen Sie die Umgebungsvariable DSM_LOG. Beispiel:

   DSM_LOG=/usr/tivoli.tsm/client/hsm/bin/dsmerror.log

*  Starten Sie den Dämon dsmwatchd erneut. Wenn der Dämon dsmwatchd
   gestartet wird, liest er den neuen Wert der Option errorlogname oder
   die neue Einstellung der Umgebungsvariablen DSM_LOG.

   Bei Red Hat Enterprise Linux Version 6 (RHEL6):
            Verwenden Sie die folgenden Befehle, um den Dämon zu stoppen
            und erneut zu starten:

            initctl stop HSM
            initctl start HSM

   Bei allen anderen Systemen außer RHEL6:
            Stoppen Sie den Dämon dsmwatchd mit dem Befehl kill -15
            dsmwatchd-PID. Der Dämon dsmwatchd wird vom nächsten Prozess
            init erneut gestartet.

Sie können den Dämon dsmwatchd dauerhaft stoppen.

Bei Red Hat Enterprise Linux Version 6 (RHEL6):
         Stoppen Sie den Dämon mit dem folgenden Befehl:initctl stop
         HSM.

Bei allen anderen Systemen außer RHEL6:
         Entfernen Sie den Eintrag dsmwatchd aus der Datei /etc/inittab.

Anmerkung:

1. Setzen Sie für IBM Spectrum Scale AIX die Umgebungsvariable DSM_LOG
   in der Datei /etc/environment.

2. Für IBM Spectrum Scale Linux gibt es keine Datei /etc/environment.
   Verwenden Sie die Option errorlogname.

Syntax

>>-DSMWATCHD--+----------+-------------------------------------><
              '-Optionen-'



Parameter

Optionen
         -ERRORLOGName=Dateipfad
                  Gibt den Pfad und Dateinamen der Fehlerprotokolldatei
                  an, die von diesem Befehl verwendet werden soll. Nur
                  die Ausgabe dieses Befehls wird in der angegebenen
                  Datei protokolliert. Andere Befehle und Dämonen
                  schreiben Ausgabedaten in die Fehlerprotokolldatei,
                  die über die Option errorlogname in der Optionsdatei
                  dsm.sys oder dsm.opt bzw. durch die Umgebungsvariable
                  DSM_LOG angegeben wird. Wenn ein beliebiger Teil des
                  von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird
                  er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         -Help
                  Zeigt die Syntax und die Optionen für den Befehl an.
                  Geben Sie bei Angabe der Option help keine weiteren
                  Optionen an.


3.0 Optionsdateien - Referenz


Der Speicherverwaltungsclient stellt System- und
Speicherverwaltungsoptionen bereit, die Sie entweder in der Datei
dsm.sys oder in der Datei dsm.opt definieren. Die Werte, die Sie für die
Speicherverwaltungsoptionen definieren, legen fest, zu welchem Server
Ihr Clientknoten die Verbindung für Speicherverwaltungsservices
herstellt, und sie haben Einfluss auf die automatische Umlagerung, die
Abstimmung und den Rückruf.




3.1 afmskipuncachedfiles


Die Option afmskipuncachedfiles gibt an, ob nicht zwischengespeicherte
(uncached) und genutzte (dirty) Dateien in Active File
Management-Dateigruppen bei IBM Spectrum Scale für Sicherungs-,
Archivierungs- und Umlagerungsoperationen verarbeitet werden.

IBM Spectrum Scale Active File Management sowie die Dateistatus nicht
zwischengespeichert und genutzt werden in Produktinformation zu General
Parallel File System erläutert.

Die Ausführung von HSM auf GPFS-Dateisystemen, die Active File
Management-Dateigruppen verwenden, wird in IBM Spectrum Protect for IBM
Spectrum Scale Active File Management konfigurieren beschrieben. Wenn
Sie Dateien aus einem Dateisystem, das Active File
Management-Dateigruppen enthält, sichern, archivieren oder umlagern,
müssen Sie afmskipuncachedfiles=yes definieren.

Einschränkung: Wenn Active File Management im LU-Modus (LU = Local
Update) ausgeführt wird, muss die Option afmskipuncachedfiles in der
Cachedateigruppe auf No gesetzt werden.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

                         .-NO--.
>>-AFMSKIPUNCACHEDFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-YES-'



Parameter

NO
         Der Active File Management-Dateistatus wird bei Sicherungs-,
         Archivierungs- und Umlagerungsoperationen ignoriert.
         Umlagerungsoperationen für nicht zwischengespeicherte oder
         genutzte Dateien schlagen fehl und führen zur Fehlernachricht
         ANS9525E. Sicherungs- und Archivierungsoperationen für nicht
         zwischengespeicherte Dateien erfordern Active File
         Management-Abrufoperationen. Die Abrufoperationen können
         beträchtlichen Netzverkehr zwischen der Active File
         Management-Ausgangsposition und dem Cache verursachen.

YES
         Nicht zwischengespeicherte oder genutzte Dateien in Active File
         Management-Dateigruppen werden während der Sicherungs-,
         Archivierungs- und Umlagerungsverarbeitung übersprungen.


3.2 candidatesinterval


Die Option candidatesinterval gibt an, wie oft der Dämon dsmscoutd die
Dateisysteme nach Umlagerungskandidaten durchsucht.

Der Dämon dsmscoutd durchsucht die Dateisysteme und speichert die
Informationen in einem vollständigen Dateiindex (Complete File Index -
CFI). Dieser wird verwendet, um nach Umlagerungskandidaten zu suchen.

Tipp: Wenn die automatische Umlagerung durch eine GPFS-Richtlinie
gesteuert wird, ist der Dämon dsmscoutd inaktiviert und die Option
candidatesinterval hat keine Wirkung.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-CANDIDATESINTERVAL--Suchintervall---------------------------><



Parameter

Suchintervall
         Gibt den maximalen Zeitraum an, der zwischen den
         aufeinanderfolgenden Suchläufen verstreicht, in denen der Dämon
         dsmscoutd automatisch nach Dateien in den Dateisystemen sucht.
         Der Wertebereich ist 0 bis 9999. Der Standardwert ist 1.

         Geben Sie 0 an, um die Dateisysteme kontinuierlich zu
         durchsuchen. Wenn ein Dateisystem bis zum Ende durchsucht
         wurde, beginnt der Dämon dsmscoutd sofort wieder am Anfang des
         Dateisystems mit der Suche.

         Geben Sie 1 an, wenn das Intervall für das Durchsuchen der
         Dateisysteme vom Prozentsatz der Änderungen am Inhalt des
         Dateisystems abhängig sein soll. Der Dämon dsmscoutd erhöht die
         Suchfrequenz, wenn der Prozentsatz der Dateisystemänderungen
         ansteigt. Der Dämon dsmscoutd reduziert die Suchfrequenz, wenn
         der Prozentsatz der Dateisystemänderungen sinkt. Dies ist der
         Standardwert.

         Geben Sie einen Wert im Bereich von 2 bis 9999 an, um die
         Anzahl der Stunden zwischen den Dateisystemsuchläufen zu
         definieren. Wenn ein Dateisystem bis zum Ende durchsucht wurde,
         wartet der Dämon dsmscoutd die angegebene Anzahl Stunden, bevor
         er den nächsten Suchlauf startet.


3.3 checkfororphans


Die Option checkfororphans gibt an, ob der Befehl dsmreconcile eine
Prüfung auf umgelagerte Dateien ausführt, die nicht mehr auf dem Server
vorhanden sind, aber deren Stubdateien sich immer noch auf dem Client
befinden (Dateien ohne Verbindung). Der von Ihnen gesetzte
Optionsparameter legt fest, ob der Befehl dsmreconcile den Scoutdämon
nach allen umgelagerten und vorumgelagerten Dateien abfragt.



Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

                     .-NO--.
>>-CHECKFororphans --+-----+-----------------------------------><
                     '-YES-'



Parameter

NO
         Der Befehl dsmreconcile führt nur dann eine Prüfung auf Dateien
         ohne Verbindung durch, wenn Sie den Speicherverwaltungsclient
         aus Ihrem Dateisystem entfernen oder wenn Sie den Parameter -o
         zusammen mit dem Befehl dsmreconcile angeben. Der Scoutdämon
         wird nicht nach umgelagerten oder vorumgelagerten Dateien
         abgefragt. Dies ist der Standardwert.

YES
         Der Befehl dsmreconcile führt eine Prüfung auf Dateien ohne
         Verbindung aus. Werden Stubdateien ohne Verbindung gefunden,
         werden ihre Namen in .SpaceMan/orphan.stubs aufgezeichnet. Der
         Befehl dsmreconcile fragt den Scoutdämon nach allen
         umgelagerten und vorumgelagerten Dateien ab.

         Der Scoutdämon muss aktiv sein, wenn die Option checkfororphans
         auf YES gesetzt ist.


3.4 checkthresholds


Die Option checkthresholds gibt an, wie oft der Speichermonitordämon die
Speicherbereichsbelegung in Ihren Dateisystemen überprüft. Der
Speichermonitordämon überprüft jedes Dateisystem, dem Sie die
Speicherverwaltung hinzugefügt haben.

Tipp: Wenn die automatische Umlagerung durch eine GPFS-Richtlinie
gesteuert wird, ist der Dämon dsmmonitord inaktiviert und die Option
checkthresholds hat keine Wirkung.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-CHECKThresholds--Intervall----------------------------------><



Parameter

Intervall
         Gibt die Anzahl Minuten an, die verstreichen müssen, bevor der
         Speichermonitordämon die Speicherbereichsbelegung in Ihren
         Dateisystemen überprüft. Der Wertebereich geht von 1 bis 9999.
         Der Standardwert ist 5.


3.5 compression


Die Option compression komprimiert Dateien, bevor sie an den Server
gesendet werden. Durch Komprimierung Ihrer Dateien reduziert sich der
Datenspeicher für Sicherungsversionen und Archivierungskopien Ihrer
Dateien. Dies kann jedoch Auswirkungen auf den IBM Spectrum
Protect-Durchsatz haben.

Tipp: Diese Option steuert die Komprimierung nur dann, wenn Ihr
Administrator angibt, dass Ihr Clientknoten die Auswahl festlegt. Der
Server kann diese Option ebenfalls definieren.

Ein schneller Prozessor mit einer langsamen Netzverbindung profitiert
von der Komprimierung, ein langsamer Prozessor mit einer schnellen
Netzverbindung jedoch nicht. Verwenden Sie diese Option zusammen mit der
Option compressalways des Clients für Sichern/Archivieren.

Wenn Sie compressalways auf YES setzen, wird die Komprimierung auch dann
fortgesetzt, wenn die Dateigröße zunimmt. Zum Stoppen der Komprimierung,
wenn die Dateigröße zunimmt, und zum erneuten Senden der nicht
komprimierten Datei geben Sie NO für compressalways an.

Wenn Sie YES für compression angeben, können Sie die
Komprimierungsverarbeitung wie folgt steuern:

*  Verwenden Sie die Option exclude.compression in Ihrer
   Einschluss-/Ausschlussoptionsdatei, um bestimmte Dateien oder
   Dateigruppen von der Komprimierungsverarbeitung auszuschließen.
*  Verwenden Sie die Option include.compression in Ihrer
   Einschluss-/Ausschlussoptionsdatei, um Dateien in einer umfangreichen
   Gruppe ausgeschlossener Dateien in die Komprimierungsverarbeitung
   einzuschließen.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option in der Clientsystemoptionsdatei dsm.sys in einer
Serverzeilengruppe an.

Syntax

                .-NO--.
>>-COMPRESSIon--+-----+----------------------------------------><
                '-YES-'



Parameter

NO
         Dateien werden nicht komprimiert, bevor sie zum Server gesendet
         werden. Dies ist der Standardwert.

YES
         Dateien werden komprimiert, bevor sie zum Server gesendet
         werden.


3.6 defaultserver


Die Option defaultserver gibt den Standardserver an, auf den Ihre
Dateien aus Ihren lokalen Dateisystemen gesichert und archiviert werden.
Wenn Sie keinen Umlagerungsserver mit der Option migrateserver angeben,
kann diese Option auch den Server angeben, auf den die Dateien von Ihren
lokalen Dateisystemen umgelagert werden.



Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-DEFAULTServer--Servername-----------------------------------><



Parameter

Servername
         Verwenden Sie die Option defaultserver, um den Namen des IBM
         Spectrum Protect-Servers anzugeben, zu dem zwecks Services für
         Sichern/Archivieren Kontakt aufgenommen werden soll, wenn
         mehrere Server in der Datei dsm.sys definiert sind.
         Standardmäßig nimmt der Speicherverwaltungsclient Kontakt zu
         dem Server auf, der in der ersten Zeilengruppe in der Datei
         dsm.sys definiert ist. Diese Option wird nur verwendet, wenn
         die Option servername nicht angegeben ist.

         Wenn Sie keinen Umlagerungsserver mit der Option migrateserver
         angeben, gibt diese Option den Server an, auf den Sie Dateien
         umlagern wollen.

         Sie können diese Option mit dem folgenden Befehl überschreiben:
         dsmmigfs upd /FS -SErver=Servername. Ersetzen Sie Servername
         durch den Namen Ihres Servers.

         Der Wert von defaultserver in der Datei dsm.sys überschreibt
         den Wert von defaultserver in der Datei dsm.opt.


3.7 errorlogname


Die Option errorlogname gibt den Pfad der Datei an, in der
Fehlernachrichten für den Speicherverwaltungsclient und den Client für
Sichern/Archivieren protokolliert werden.

Diese Option gibt den vollständig qualifizierten Pfad und den Dateinamen
der Fehlerprotokolldatei an. Wird diese Option nicht angegeben, wird die
Standardprotokolldatei verwendet. Die Standardfehlerprotokolldatei ist
die Datei dsmerror.log im aktuellen Arbeitsverzeichnis.

Berechtigter Benutzer: Der Wert für diese Option überschreibt die
Umgebungsvariable DSM_LOG.

Der Pfad für die Protokolldatei kann keine symbolische Verbindung sein.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option in der Clientsystemoptionsdatei dsm.sys in einer
Serverzeilengruppe an.

Syntax

>>---ERRORLOGName--Dateispezifikation--------------------------><



Parameter

Dateispezifikation
         Der vollständig qualifizierter Pfad, in dem
         Fehlerprotokolldaten gespeichert werden sollen. Wenn ein
         beliebiger Teil des von Ihnen angegebenen Pfads nicht vorhanden
         ist, wird er vom Speicherverwaltungsclient erstellt.

         Der Pfad für die Protokolldatei kann keine symbolische
         Verbindung sein.


3.8 errorprog


Die Option errorprog gibt ein Programm an, an das eine Nachricht
gesendet werden soll, wenn während der Speicherverwaltungsverarbeitung
ein schwerwiegender Fehler auftritt.

Die Option errorprog gibt ein Programm an, an das eine Nachricht
gesendet werden soll, wenn während der Speicherverwaltungsverarbeitung
ein schwerwiegender Fehler auftritt.

Das Programm wird nur bei Vorliegen sehr schwerwiegender Fehler
gestartet, beispielsweise bei DMI- oder Dateisystemfehlern. Außerdem
verwenden nur Prozesse, die keinen Ausgabekanal haben (beispielsweise
Dämonen) diese Option. Verwenden Sie für die Angabe des Programms den
vollständigen Pfad. Die Fehlernachricht wird an die Standardeingabe des
Programms gesendet.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-ERRORProg--Programmname-------------------------------------><



Parameter

Programmname
         Gibt den Pfad und Dateinamen des Programms an, an das eine
         Nachricht gesendet werden soll, wenn während der
         Speicherverwaltungsverarbeitung ein schwerwiegender Fehler
         auftritt.

         Einige Beispiele:

            errorprog /usr/bin/cat >/tmp/tsm_severe_errors.txt

            errorprog /usr/bin/perl /root/dsmseverror.pl


3.9 hsmdisableautomigdaemons


Mit der Option hsmdisableautomigdaemons können Sie den Start der Dämonen
dsmscoutd und dsmmonitord steuern.

Wenn die Umlagerungsschwellenwerte von einer GPFS-Richtlinie überwacht
werden, können die Dämonen dsmscoutd und dsmmonitord inaktiviert werden.
Stoppen Sie den Dämon dsmwatchd und starten Sie ihn erneut, um einen
neuen Wert für die Option hsmdisableautomigdaemons zu aktivieren. Der
Dämon dsmwatchd wird vom Prozess init oder vom Prozess initctrl erneut
gestartet.

Unterstützte Clients

Diese Option ist nur auf GPFS-Dateisystemen gültig.

Optionsdatei

Fügen Sie diese Option in die Clientoptionsdatei dsm.opt ein.

Syntax

                             .-NO--.
>>-HSMDISABleautomigdaemons--+-----+---------------------------><
                             '-YES-'



Parameter

NO
         Gibt an, dass die Dämonen dsmscoutd und dsmmonitord des
         Speicherverwaltungsclients für die automatische Umlagerung
         gestartet werden. Dies ist der Standardwert.

YES
         Gibt an, dass die Dämonen dsmscoutd und dsmmonitord nicht
         gestartet werden.

Tipp: Die Dämonen dsmscoutd und dsmmonitord können auch vom GPFS-Dämon
(mmfsd) gestartet werden.


3.10 hsmdistributedrecall


Die Option hsmdistributedrecall gibt an, ob ein Knoten, der als
Eignerknoten aktiv ist, Rückrufanforderungen an andere Knoten in einem
IBM Spectrum Scale-Cluster delegieren kann.

Zum Stoppen verteilter Rückrufe für einen vollständigen Cluster müssen
Sie diese Option auf NO für alle HSM-Knoten im Cluster setzen und die
Dämonen dsmrecalld erneut starten. Anschließend kann nur der
HSM-Eignerknoten umgelagerte Dateien auf die speicherverwalteten
Dateisysteme, deren Eigner er ist, zurückrufen.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

                         .-YES-.
>>-HSMDISTRibutedrecall--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



Parameter

YES
         Der Knoten kann Rückrufanforderungen an andere Knoten in einem
         IBM Spectrum Scale-Cluster delegieren. Dies ist der
         Standardwert.

NO
         Der Knoten kann Rückrufanforderungen nicht an andere Knoten in
         einem IBM Spectrum Scale-Cluster delegieren.


3.11 hsmenableimmediatemigrate


Die Option hsmenableimmediatemigrate ermittelt, ob Dateien, die weniger
als zwei Minuten alt sind, während der selektiven Umlagerung umgelagert
werden können.

Wenn eine Datei erstellt wird, kann es eine Weile dauern, bis die
Synchronisation der Dateistatusinformationen zwischen den IBM Spectrum
Scale-Knoten abgeschlossen ist. Wenn Sie eine Datei erstellen und die
Datei anschließend umlagern, bevor die Dateiinformationen synchronisiert
wurden, sind die vom Befehl dsmdu oder dsmdf zurückgegebenen
Informationen zur Dateigröße möglicherweise nicht akkurat. Da die IBM
Spectrum Scale-Synchronisation in der Regel so lange dauert, lagert der
Speicherverwaltungsclient standardmäßig keine Datei um, die weniger als
zwei Minuten alt ist.

Sollen Dateien umgelagert werden, die weniger als zwei Minuten alt sind,
geben Sie hsmenableimmediatemigrate=YES an. Bei Angabe von
hsmenableimmediatemigrate=YES gibt der Speicherverwaltungsclient Befehle
zur Systemsynchronisation aus, bevor die weniger als zwei Minuten alten
Dateien umgelagert werden.

Diese Option ist nur während der selektiven Umlagerung gültig.

Optionsdatei

Fügen Sie diese Option in die Clientoptionsdatei dsm.opt ein.

Syntax

                              .-NO--.
>>-HSMENABLEIMMediatemigrate--+-----+--------------------------><
                              '-YES-'



Parameter

NO
         Dateien, die weniger als zwei Minuten als sind, können nicht
         umgelagert werden. Dies ist der Standardwert.

YES
         Dateien, die weniger als zwei Minuten alt sind, können während
         der selektiven Umlagerung umgelagert werden.


3.12 hsmeventdestroy


Die Option hsmeventdestroy gibt an, ob eine sofortige Abstimmung
erfolgt.

Wenn Sie HSMEVENTDESTROY yes angeben, wird der Dämon dsmreconciled auf
den betroffenen Knoten gestartet. Der Dämon dsmreconciled synchronisiert
die Verfallsvorgänge auf dem IBM Spectrum Protect-Server mit den
Löschvorgängen auf dem speicherverwalteten Dateisystem.

Optionsdatei

Fügen Sie diese Option in die Clientoptionsdatei dsm.opt ein.

Syntax

                    .-NO--.
>>-HSMEVENTdestroy--+-----+------------------------------------><
                    '-YES-'



Parameter

NO
         Es findet keine sofortige Abstimmung statt. Eine umgelagerte
         oder vorumgelagerte Datei, die auf dem speicherverwalteten
         Dateisystem gelöscht wird, kann nur während einer Abstimmung
         des Dateisystems auf dem IBM Spectrum Protect-Server verfallen.
         Dies ist der Standardwert.

YES
         Es findet eine sofortige Abstimmung statt. Wenn eine
         umgelagerte oder vorumgelagerte Datei auf dem
         speicherverwalteten Dateisystem gelöscht wird, verfällt die
         Umlagerungskopie auf dem IBM Spectrum Protect-Server
         unverzüglich.


3.13 hsmextobjidattr


Die Option hsmextobjidattr gibt an, ob der Befehl dsmreconcile,
dsmmigrate, dsmrecall oder dsmrecalld der Datei eine Objekt-ID als
erweitertes DMAPI-Attribut (extObjId) zuweist (DMAPI - Data Management
Application Programming Interface).

Das erweiterte DMAPI-Attribut extObjId ist für die Abstimmung bei der
bidirektionalen Prüfung auf Dateien ohne Verbindung erforderlich.

Bei der bidirektionalen Prüfung auf Dateien ohne Verbindung werden
Dateien ohne Verbindung auf dem Dateisystem und auf dem IBM Spectrum
Protect-Server ermittelt. Die bidirektionale Prüfung erfolgt in einem
einzelnen Arbeitsgang, und der Prozess zum Ermitteln von Dateien ohne
Verbindung verwendet Parallelverarbeitung.

Fügen Sie diese Option in die Clientoptionsdatei dsm.opt ein.

Syntax

                     .-YES-.
>>-HSMEXTOBjidattr --+-----+-----------------------------------><
                     '-NO--'



Parameter

YES
         In der vom Befehl dsmmigrate, dsmrecall, dsmrecalld oder
         dsmreconcile mit der Option preptwo verarbeiteten Datei wird
         eine Objekt-ID gespeichert. Dies ist der Standardwert.

NO
         Der vom Befehl dsmmigrate, dsmrecall, dsmrecalld oder
         dsmreconcile mit der Option preptwo verarbeiteten Datei wird
         keine Objekt-ID zugewiesen. Wenn eine Abstimmung mit der Option
         preptwo ausgeführt wird, sind Dateien nicht für die
         bidirektionale Prüfung auf Dateien ohne Verbindung vorbereitet.


3.14 hsmgroupedmigrate


Die Option hsmgroupedmigrate gibt an, ob der Befehl dsmmigrate mehrere
Dateien in jeder Transaktion umlagert.

Die Übertragung mehrerer Dateien pro Transaktion kann den Durchsatz
verbessern, wenn viele kleine oder mittelgroße Dateien (bis 100 MB)
umgelagert werden.

Standardmäßig wird jede Datei in einer einzelnen Transaktion umgelagert,
und bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion wird eine Stubdatei
erstellt.

Bei Angabe von YES für diese Option wird die HSM-Transaktionsgruppierung
aktiviert. Eine Dateigruppe wird in jeder Transaktion mit dem IBM
Spectrum Protect-Server umgelagert, wenn entweder der Grenzwert für die
Transaktionsbyte oder der Grenzwert für die Transaktionsgruppe erreicht
wird. Der Grenzwert für die Transaktionsbyte hat einen Standardwert von
25 MB. Er kann über die Option txnbytelimit gesetzt werden. Der
Grenzwert für die Transaktionsgruppe wird mit der Option txngroupmax
angegeben. Die Option txngroupmax wird auf dem Server in der
Optionsdatei oder in der Knotendefinition gesetzt. Wird eine Datei mit
einer anderen Verwaltungsklasseneinstellung der Gruppe hinzugefügt, wird
die Gruppe unverzüglich umgelagert.

Wird eine Datei mit einem anderen Dateisystemroot der Gruppe
hinzugefügt, wird die Gruppe unverzüglich umgelagert.

Die Option hsmgroupedmigrate funktioniert in LAN-unabhängigen
Konfigurationen und bei der Datenübertragung über ein lokales Netz
(LAN).

Optionsdatei

Fügen Sie diese Option in die Clientoptionsdatei dsm.opt ein.

Syntax

                      .-NO--.
>>-HSMGROUPedmigrate--+-----+----------------------------------><
                      '-YES-'



Parameter

NO
         Der Befehl dsmmigrate lagert eine einzelne Datei pro
         Transaktion mit dem IBM Spectrum Protect-Server um. Dies ist
         der Standardwert.

YES
         Der Befehl dsmmigrate lagert eine Dateigruppe in jeder
         Transaktion mit dem IBM Spectrum Protect-Server um.


3.15 hsmlogeventflags


Die Option hsmlogeventflags gibt an, welche Ereignisse der
HSM-Protokolldatei hinzugefügt werden.

Für die Verwendung dieser Option müssen Sie die ID des berechtigten
Benutzers verwenden.

Wird diese Option nicht angegeben oder sind keine Flags in die
Spezifikation eingeschlossen, werden keine HSM-Protokolleinträge
geschrieben.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option in der Clientsystemoptionsdatei dsm.sys in einer
Serverzeilengruppe an.

Syntax

>>---HSMLOGEVENTFLAGS--Flags-----------------------------------><



Parameter

Flags
         Geben Sie mindestens einen der folgenden Werte an:

         FILE
                  Dateiereignisse werden protokolliert. Dateiereignisse
                  schließen die Dateiumlagerung- und
                  Dateirückrufverarbeitung ein.

         FS
                  Dateisystemereignisse werden protokolliert.
                  Dateisystemereignisse schließen die
                  Schwellenumlagerung und Abstimmung sowie HSM-bezogene
                  Konfigurationsänderungen des Dateisystems ein.


3.16 hsmlogmax


Die Option hsmlogmax gibt die maximale Größe des HSM-Protokolls in
Megabyte an.

Für die Verwendung dieser Option müssen Sie die ID des berechtigten
Benutzers verwenden.

Wenn Sie die Option hsmlogretention anstelle der Option hsmlogmax
verwenden, werden alle vorhandenen Protokolleinträge aufbewahrt, und das
Protokoll wird gemäß den Verweilkriterien der neuen Option
hsmlogretention bereinigt.

Wenn Sie die Option hsmlogmax anstelle der Option hsmlogretention
verwenden, werden alle Datensätze im vorhandenen Protokoll in das
bereinigte Protokoll dsmhsm.pru kopiert. Anschließend wird der Inhalt
des vorhandenen Protokolls gelöscht und die Protokollierung wird anhand
der für die Option hsmlogmax angegebenen Größenkriterien gestartet.

Wenn Sie den Wert der Option hsmlogmax ändern, wird das vorhandene
Protokoll erweitert oder verkürzt, um der neuen Größe Rechnung zu
tragen. Wird der Wert verkleinert, werden die ältesten Einträge
gelöscht, um die Datei auf die neue Größe zu verkleinern.

Einschränkung: Sie können keinen Optionswert ungleich null für hsmlogmax
angeben und die Option hsmlogretention aktivieren.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option in der Clientsystemoptionsdatei dsm.sys in einer
Serverzeilengruppe an.

Syntax

>>---HSMLOGMAX--Größe----------------------------------------><



Parameter

Größe
         Gibt die maximale Größe (in Megabyte) für die Protokolldatei
         an. Der Wertebereich geht von 0 bis 2047. Der Standardwert ist
         0, wodurch angegeben wird, dass für die Protokolldatei keine
         Größenbeschränkung besteht.


3.17 hsmlogname


Die Option hsmlogname gibt den Namen der HSM-Protokolldatei an.

Diese Option gibt den vollständig qualifizierten Pfad und den Dateinamen
der HSM-Protokolldatei an. Wird diese Option nicht angegeben, wird die
Standardprotokolldatei verwendet. Die Standardprotokolldatei hat den
Namen dsmhsm.log und befindet sich in demselben Verzeichnis wie die
Datei dsmerror.log.

Für die Verwendung dieser Option müssen Sie die ID des berechtigten
Benutzers verwenden.

Der Wert für diese Option überschreibt die Umgebungsvariable DSM_LOG.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option in der Clientsystemoptionsdatei dsm.sys in einer
Serverzeilengruppe an.

Syntax

>>---HSMLOGName--Dateispezifikation----------------------------><



Parameter

Dateispezifikation
         Der vollständig qualifizierte Pfad und der Dateiname der
         HSM-Protokolldatei. Wenn ein beliebiger Teil des von Ihnen
         angegebenen Pfads nicht vorhanden ist, wird er vom
         Speicherverwaltungsclient erstellt.

         Der Pfad für die Protokolldatei kann keine symbolische
         Verbindung sein.


3.18 hsmlogretention


Die Option hsmlogretention gibt an, wie viele Tage HSM-Protokolleinträge
vor dem Bereinigen aufbewahrt werden sollen und ob die bereinigten
Einträge gespeichert werden sollen.

Das HSM-Protokoll wird bereinigt, wenn der erste Eintrag in das
Protokoll geschrieben wird, nachdem ein Speicherverwaltungsclient-Befehl
oder -Dämon gestartet wurde. Manche Dämonen werden fortlaufend
ausgeführt. Stoppen Sie die Dämonen und starten Sie sie erneut oder
aktivieren Sie einen der HSM-Befehle, um das HSM-Protokoll zu
bereinigen.

Für die Verwendung dieser Option müssen Sie die ID des berechtigten
Benutzers verwenden.

Wenn Sie die Option hsmlogmax anstelle der Option hsmlogretention
verwenden, werden alle Datensätze im vorhandenen Protokoll in das
bereinigte Protokoll dsmhsm.pru kopiert. Anschließend wird der Inhalt
des vorhandenen Protokolls gelöscht und die Protokollierung wird anhand
der neuen Größenkriterien gestartet.

Wenn Sie die Option hsmlogretention anstelle der Option hsmlogmax
verwenden, werden alle vorhandenen Protokolleinträge aufbewahrt, und das
Protokoll wird gemäß den Verweilkriterien der neuen Option
hsmlogretention bereinigt.

Einschränkung: Sie können nicht die Option hsmlogretention und einen
Wert ungleich null für die Option hsmlogmax angeben.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option in der Clientsystemoptionsdatei dsm.sys in einer
Serverzeilengruppe an.

Syntax

                    .-N-----------.
>>-HSMLOGRetention--+-------------+----------------------------><
                    |       .-D-. |
                    '-Tage--+---+-'
                            '-S-'



Parameter

N
         Das Protokoll soll nicht bereinigt werden. Das HSM-Protokoll
         wächst unbegrenzt. Dies ist der Standardwert.

Tage
         Die Anzahl Tage für die Aufbewahrung von
         Protokolldateieinträgen, bevor das Protokoll bereinigt wird.
         Der Wertebereich geht von 0 bis 9999.

D oder S
         Gibt an, ob die bereinigten Einträge gespeichert werden sollen.
         Sie müssen außerdem den Parameter days angeben. Geben Sie ein
         Leerzeichen oder ein Komma ein, um den Parameter days vom
         Parameter D oder S zu trennen.

         D
                  Die HSM-Protokolleinträge werden gelöscht, wenn das
                  Protokoll bereinigt wird. Dies ist der Standardwert.

                  Beispieltask: Protokoll alle 7 Tage bereinigen. Die
                  bereinigten Protokolleinträge sollen gelöscht werden.

                  Beispielbefehl: hsmlogr 7 d

         S
                  Die HSM-Protokolleinträge werden gespeichert, wenn das
                  Protokoll bereinigt wird. Die bereinigten Einträge
                  werden aus dem HSM-Protokoll in die Datei dsmhsm.pru
                  kopiert, die sich in demselben Verzeichnis befindet
                  wie das HSM-Protokoll.

                  Beispieltask: Protokoll alle 100 Tage bereinigen. Die
                  bereinigten Protokolleinträge sollen gespeichert
                  werden.

                  Beispielbefehl: hsmlogr 100,s


3.19 hsmlogsampleinterval


Die Option hsmlogsampleinterval gibt an, wie oft Dateisystemdaten für
die HSM-Protokolldatei zusammengestellt werden sollen.

Sie müssen ein berechtigter Benutzer sein, um die Option
hsmlogsampleinterval verwenden zu können.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option in der Clientsystemoptionsdatei dsm.sys in einer
Serverzeilengruppe an.

Syntax

>>---HSMLOGSampleinterval--Intervall---------------------------><



Parameter

Intervall
         Gibt die Anzahl Sekunden zwischen dem Zusammenstellen von
         Dateisystemdaten an. Der Wertebereich geht von 0 bis 9999999.
         Der Standardwert ist 3600 (1 Stunde). Bei Angabe von 0 werden
         keine Dateisystemdaten zusammengestellt.


3.20 hsmmaxrecalltapedrives


Die Option hsmmaxrecalltapedrives steuert, wie viele Bandlaufwerke an
der für Bänder optimierten Rückrufverarbeitung teilnehmen.

Durch Begrenzen der Anzahl Bänder, die für die für Bänder optimierte
Rückrufverarbeitung zur Verfügung stehen, können Sie verhindern, dass
alle Laufwerke blockiert werden. Auf diese Weise bleiben einige
Laufwerke für den transparenten Rückruf und die Umlagerung verfügbar.

Wenn der Wert der Option hsmmaxrecalltapedrives größer als die Anzahl
der verfügbaren Bandlaufwerke ist, wartet ein Rückrufthread auf das
nächste freie Bandlaufwerk. Wenn Sie vorhaben, für Bänder optimierte
Rückrufprozesse parallel auszuführen, kann die Anzahl für die
Parallelverarbeitung entsprechend reduziert werden, ohne dass die
Bandlaufwerke knapp werden.

Wenn die Option maxnummp auf dem IBM Spectrum Protect-Server definiert
ist, können Sie die Option hsmmaxrecalltapedrives auf eine Zahl setzen,
die kleiner-gleich der Option maxnummp ist. Sie können Bandlaufwerke für
andere Operationen reservieren, wenn Sie die Anzahl auf einen Wert
setzen, der kleiner als der Wert für die Option maxnummp und die
maximale Anzahl Bandlaufwerke ist.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>---HSMMAXREcalltapedrives--Wert------------------------------><



Parameter

Wert
         Gibt die Anzahl Bandlaufwerke an, die für einen für Bänder
         optimierten Rückruf zur Verfügung stehen. Der Wertebereich geht
         von 1 bis 10. Der Standardwert ist 5.


3.21 hsmmigzeroblockfiles


Die Option hsmmigzeroblockfiles gibt an, ob der
Speicherverwaltungsclient Dateien umlagert, die keine Datenblöcke im
Dateisystem belegen.

Einige Dateien sind so klein, dass die Metadaten und der Dateiinhalt
vollständig in den Dateiindex passen. Das Dateisystem reserviert keine
Datenblöcke für diese kleinen Dateien. Durch die Umlagerung dieser
kleinen Dateien wird kein Speicherbereich im Dateisystem eingespart.
Standardmäßig lagert der Speicherverwaltungsclient diese kleinen Dateien
um, wenn die Dateien die Umlagerungskriterien erfüllen. Sie können
HSMMIGZEROBLOCKFILES NO definieren, wenn diese kleinen Dateien nicht
umgelagert werden sollen.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

                         .-YES-.
>>-HSMMIGZEROBLOCKFILES--+-----+-------------------------------><
                         '-NO--'



Parameter

YES
         Dateien, die keine Datenblöcke im Dateisystem belegen, aber
         eine logische Größe größer als Null haben, können umgelagert
         werden. Dies ist der Standardwert.

NO
         Dateien, die keine Datenblöcke im Dateisystem belegen, können
         nicht umgelagert werden.


3.22 hsmmultiserver


Über die Option hsmmultiserver wird die Umlagerung und Sicherung in
einer Umgebung mit mehreren IBM Spectrum Protect-Servern aktiviert und
inaktiviert.

Sie können die Umlagerung und Sicherung von einem einzelnen Dateisystem
auf mehrere IBM Spectrum Protect-Server aktivieren. Hierfür müssen Sie
für alle Speicherverwaltungsclients im IBM Spectrum Scale-Cluster
hsmmultiserver=YES angeben.

Bei Angabe von hsmmultiserver=NO werden alle Befehlsparameter für die
Umgebung mit mehreren Servern inaktiviert. Bei Angabe von
hsmmultiserver=NO können Sie Dateien nur vom IBM Spectrum
Protect-Umlagerungsserver zurückrufen, der in der Optionsdatei dsm.sys
konfiguriert ist. Wenn eine Datei auf einen Server umgelagert wurde, bei
dem es sich nicht um den in der Optionsdatei dsm.sys konfigurierten
Server handelt, können Sie die Datei nicht zurückrufen.

Unterstützte Clients

Die Option ist nur für IBM Spectrum Scale AIX-Clients und IBM Spectrum
Scale Linux-Clients verfügbar.

Optionsdatei

Fügen Sie diese Option in die Clientoptionsdatei dsm.opt ein.

Syntax

                   .-NO--.
>>-HSMMULTIServer--+-----+-------------------------------------><
                   '-YES-'



Parameter

NO
         Alle Befehlsparameter für die Umgebung mit mehreren Servern
         werden inaktiviert. Alle HSM-Befehle weisen die Standardeingabe
         und -ausgabe auf. Dies ist der Standardwert.

YES
         Alle Befehlsparameter für die Umgebung mit mehreren Servern
         werden aktiviert. Bei allen HSM-Befehlen, die eine Liste
         anzeigen, wird zusätzlich eine Spalte angezeigt, die den IBM
         Spectrum Protect-Servernamen enthält.


3.23 hsmoptimizedrecallonly


Die Option hsmoptimizedrecallonly gibt an, ob der
Speicherverwaltungsclient alle nicht optimierten Rückrufprozesse
blockiert.

Wird die Option hsmoptimizedrecallonly auf NO gesetzt, sind
standardmäßig alle Rückrufe zulässig und Benutzer und Anwendungen können
auf alle umgelagerten Dateien zugreifen. Wird hsmoptimizedrecallonly auf
YES gesetzt, wird der Zugriff auf umgelagerte Dateien, die den Rückruf
von Daten vom IBM Spectrum Protect-Server erfordern, blockiert und die
Anwendung erhält keinen Zugriff und empfängt den Fehlercode EACCES. Kein
Zugriff schließt das Lesen des Inhalts von umgelagerten Dateien und das
Ändern des Inhalts für umgelagerte Dateien ein. Das Lesen von
vorumgelagerten Dateien wird nicht blockiert, da sich die Daten im
lokalen Dateisystem befinden. Wenn ein Rückruf blockiert wird, schreibt
der Befehl dsmrecalld alle 24 Stunden die Nachricht ANS2735W in die
Fehlerprotokolldatei. Wird der Rückruf durch den Befehl dsmrecall oder
den Befehl dsmc ausgelöst, wird auch die Nachricht ANS4007E in der
Fehlerprotokolldatei protokolliert.

Um den Inhalt von umgelagerten Dateien bei Angabe von YES für die Option
hsmoptimizedrecallonly zurückzurufen, kompilieren Sie eine Liste von
Dateien und führen Sie die Anweisungen in 'Dateien mit Optimierung für
Band zurückrufen' im Benutzerhandbuch aus.

Unterstützte Clients

Die Option ist nur für IBM Spectrum Scale auf AIX-Clients und IBM
Spectrum Scale Linux-Clients verfügbar.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

                           .-NO--.
>>-HSMOPTIMIZEDRecallonly--+-----+-----------------------------><
                           '-YES-'



Parameter

NO
         Alle Rückrufe sind zulässig. Dies ist der Standardwert.


YES
         Alle nicht optimierten Rückrufe werden blockiert.


3.24 hsmrecallbufferalignment


Die Option hsmrecallbufferalignment gibt an, ob und wie die interne
Pufferadresse für Rückrufoperationen im Rückrufprozessspeicher
ausgerichtet wird. Die Ausrichtung kann erhebliche Auswirkungen auf die
Rückrufleistung haben.



Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

                             .-4------------.
>>-HSMRECALLBUFFERAlignment--+--------------+------------------><
                             '-Adressgrenze-'



Parameter

Adressgrenze
         Gibt die Ausrichtung (in Kilobyte) an, mit der die interne
         Pufferadresse ausgerichtet wird. Der Wertebereich geht von 1
         bis 2147483647.
         Der Standardwert ist 4. Wird der Wert 2147483647 angegeben,
         findet keine interne Speicherausrichtung statt.
         Die Option steuert die Ausrichtung der Pufferadresse im Heap-
         und Systemspeicher. Weitere Informationen finden Sie auf den
         Man-Pages für den Systemaufruf posix_memalign().


3.25 hsmrecallbuffersize


Die Option hsmrecallbuffersize gibt die Größe (in Kilobyte) des Puffers
an, der zum Erfassen von Daten verwendet wird, bevor die Daten als Teil
einer Rückrufoperation in ein Dateisystem geschrieben werden.



Unterstützte Clients

Der HSM-Client puffert intern Daten, die vom IBM Spectrum Protect-Server
empfangen werden, bis das mit der Option hsmrecallbuffersize angegebene
Datenvolumen erfasst wurde, und schreibt dann die erfassten Daten in das
Dateisystem.



Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

                        .-0-------------.
>>-HSMRECALLBUFFERSize--+---------------+----------------------><
                        '-Puffergröße-'



Parameter

Puffergröße
         Gibt die Größe des Puffers (in Kilobyte) an, der verwendet
         wird, um zurückgerufene Daten zu speichern, bevor die Daten in
         das Dateisystem zurückgeschrieben werden. Der Wertebereich geht
         von 0 bis 2147483647.
         Der Standardwert ist 0. In diesem Fall verwendet der HSM-Client
         die Dateisystemblockgröße als Puffergröße. Wird der Wert
         2147483647 angegeben, findet kein internes Puffern statt und
         die Daten werden in das Dateisystem zurückgeschrieben, wie sie
         vom IBM Spectrum Protect-Server zurückgegeben werden.
         Sie können die Dateisystemleistung möglicherweise verbessern,
         indem Sie eine Puffergröße angeben, die ein Vielfaches der
         Dateisystemblockgröße ist. Ein größerer Wert reduziert die
         Anzahl der ressourcenintensiven Operationen im Dateisystem. Ein
         größerer Wert erfordert jedoch auch mehr CPU und
         Speicherressourcen.


3.26 hsmrpcport


Die Option hsmrpcport gibt eine Remote Procedure Call (RPC)
TCP/IP-Anschlussadresse für die HSM-Rückrufservices an.



Unterstützte Clients

Die Option ist nur für IBM Spectrum Scale auf AIX-Clients und IBM
Spectrum Scale Linux-Clients verfügbar.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option in der Clientsystemoptionsdatei dsm.sys in einer
Serverzeilengruppe an.

Syntax

>>-HSMRPCPort--Anschlussadresse--------------------------------><



Parameter

Anschlussadresse
         Gibt die TCP/IP-Anschlussadresse an, die von HSM-Prozessen
         verwendet wird. Der Wertebereich geht von 1024 bis 65535.
         Standardmäßig kontaktieren die HSM-Services den Dämon rpcbind,
         um auf den RPC-Anschluss zuzugreifen.
         Diese Option sollte auf allen HSM-Clientknoten identisch sein.
         Anschlüsse im Bereich von 23152 bis 23157 (oder höher) können
         von anderen HSM-Dämonen verwendet werden. Stellen Sie sicher,
         dass sich der mit der Option hsmrpcport verwendete Anschluss
         nicht mit diesem Anschlussbereich überschneidet.
         Wenn dsmrecalld gestartet wird und den mit der Option
         hsmrpcport definierten Anschluss nicht verwenden kann, wird
         eine der Nachrichten ANS8956E oder ANS8957E in die
         Fehlerprotokolldatei geschrieben.


3.27 inclexcl


Mit der Option inclexcl können Sie den Dateinamen und Pfad Ihrer
Einschluss-/Ausschlussoptionsdatei definieren.



Syntax

>>-inclexcl --Dateispezifikation-------------------------------><



Parameter

Dateispezifikation
         Gibt den Pfad und Dateinamen für Ihre
         Einschluss-/Ausschlussdatei an.


3.28 maxcandprocs


Die Option maxcandprocs gibt die Anzahl paralleler Threads in den
Scoutdämonen an, die nach Dateisystemen suchen können.

Tipp: Wenn die automatische Umlagerung durch eine GPFS-Richtlinie
gesteuert wird, ist der Dämon dsmscoutd inaktiviert und die Option
maxcandprocs hat keine Wirkung.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-MAXCANDProcs--Anzahl----------------------------------------><



Parameter

Anzahl
         Gibt die maximale Anzahl paralleler Threads in den Scoutdämonen
         an, die Dateisysteme durchsuchen können. Der Wertebereich geht
         von 2 bis 20. Der Standardwert ist 5.


3.29 maxmigrators


Die Option maxmigrators gibt die maximale Anzahl paralleler
Umlagerungssitzungen an, die parallel für jedes Dateisystem ausgeführt
werden können. Stellen Sie sicher, dass auf dem Server genügend
Ressourcen vorhanden sind, um die parallele Umlagerung ausführen zu
können.

Tipp: Wenn die automatische Umlagerung durch eine GPFS-Richtlinie
gesteuert wird, hat die Option maxmigrators keine Wirkung.

Setzen Sie die Option maxmigrators nicht auf einen Wert, der höher als
die Anzahl Parallelsitzungen ist, die der Server zum Speichern von Daten
verwenden kann.

Diese Option kann vom IBM Spectrum Protect-Server gesetzt werden.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-MAXMIGRators--Anzahl----------------------------------------><



Parameter

Anzahl
         Gibt die maximale Anzahl paralleler Umlagerungssitzungen an,
         die Sie definieren können. Der Bereich geht von 1 bis 20. Der
         Standardwert ist 5. Wird für diese Option nicht der
         Standardwert angegeben, müssen Sie die Anzahl in der
         Konfiguration des IBM Spectrum Protect-Servers entsprechend
         erhöhen, um den Wert MAXNUMMP für den HSM-Knoten zu
         aktualisieren.


3.30 maxrecalldaemons


Die Option maxrecalldaemons gibt die maximale Anzahl Rückrufdämonen an,
die Sie gleichzeitig ausführen können, um Dateien für den Clientknoten
zurückzurufen. Wenn die Anzahl Rückrufdämonen, die gleichzeitig
ausgeführt werden, nahe an der maximal erlaubten Anzahl ist, erhöhen Sie
diesen Wert.

Wenn Sie beispielsweise mit einer Anwendung arbeiten, die viele
umgelagerte Dateien gleichzeitig öffnet, verwendet die Anwendung
möglicherweise alle verfügbaren Rückrufdämonen. Ein anderer Prozess kann
erst dann auf eine umgelagerte Datei zugreifen, wenn ein Rückrufdämon
verfügbar ist.

Anmerkung: Die IBM Spectrum Scale-Konfigurationsoption
dmapiWorkerThreads kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Rückruftasks
auf weniger als den Wert von maxrecalldaemons begrenzen.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-MAXRECAlldaemons--Anzahl------------------------------------><



Parameter

Anzahl
         Gibt die maximale Anzahl Rückrufdämonen an, die gleichzeitig
         ausgeführt werden können, um Dateien für den Clientknoten
         zurückzurufen. Der Bereich geht von 2 bis 99. Der Standardwert
         ist 20.


3.31 maxthresholdproc


Die Option maxthresholdproc gibt die maximale Anzahl
Schwellenumlagerungsprozesse an, die der Speicherverwaltungsclient
gleichzeitig starten kann. Wenn in einem Dateisystem der Speicherbereich
knapp wird, überprüft der HSM-Client nicht die maximale Anzahl
Schwellenumlagerungsprozesse, die momentan aktiv sind. Die
Schwellenumlagerung wird als Teil der Bedarfsumlagerung unabhängig von
der Anzahl der aktiven Schwellenumlagerungsprozesse gestartet.

Tipp: Wenn die automatische Umlagerung durch eine GPFS-Richtlinie
gesteuert wird, hat die Option maxthresholdproc keine Wirkung.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-MAXThresholdproc--Anzahl------------------------------------><



Parameter

Anzahl
         Gibt die maximale Anzahl automatischer
         Schwellenumlagerungsprozesse an, die der
         Speicherverwaltungsclient gleichzeitig starten kann. Der
         Wertebereich geht von 1 bis 99. Der Standardwert ist 3.


3.32 migfileexpiration


Die Option migfileexpiration gibt die Anzahl Tage an, die Kopien
umgelagerter oder vorumgelagerter Dateien auf dem Server verbleiben,
nachdem sie auf Ihrem lokalen Dateisystem geändert oder aus Ihrem
lokalen Dateisystem gelöscht wurden.



Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-MIGFileexpiration--Tage-------------------------------------><



Parameter

Tage
         Gibt die Anzahl Tage an, die eine Kopie einer umgelagerten oder
         vorumgelagerten Datei im Speicher verbleibt, nachdem sie auf
         Ihrem lokalen Dateisystem geändert oder aus Ihrem lokalen
         Dateisystem gelöscht wurde. Der Wertebereich geht von 0 bis
         9999. Der Standardwert ist 7 Tage.

         Anmerkung: Wenn Sie den Wert 0 angeben, wird eine veraltete
         Kopie einer umgelagerten oder vorumgelagerten Datei während des
         nächsten Abstimmungslaufs aus dem Server gelöscht. Wenn Sie
         eine Datei aus dem lokalen Dateisystem löschen und die
         Abstimmung mit dem Wert 0 für migfileexpiration ausgeführt
         wird, kann die Datei nicht vom Prozess dsmmigundelete erneut
         erstellt werden.


3.33 migrateserver


Die Option migrateserver gibt den Namen des Servers an, auf den Dateien
aus Ihrem Clientknoten umgelagert werden sollen. Geben Sie für jeden
Clientknoten nur einen einzigen Umlagerungsserver an.

Wenn Sie keinen Server mit der Option migrateserver angeben, werden Ihre
Dateien auf den Server umgelagert, den Sie über die Option defaultserver
angeben. Wenn Sie über keine der beiden Optionen einen Server angeben,
werden Ihre Dateien auf den Server umgelagert, den Sie in der ersten
Zeilengruppe in Ihrer Datei dsm.sys angeben.

Sie können diese Option mit dem folgenden Befehl überschreiben: dsmmigfs
upd /FS -SErver=Servername. Ersetzen Sie Servername durch den Namen
Ihres Servers.

Der Wert von migrateserver in dsm.sys überschreibt den Wert von
migrateserver in dsm.opt.

Nachdem Ihre Dateien auf den angegebenen Server umgelagert wurden,
sollten Sie keinen anderen Umlagerungsserver angeben, es sei denn, Ihr
Administrator überträgt Ihre umgelagerten Dateien aus dem angegebenen
Server in einen anderen Server. Andernfalls findet der Server Ihre
umgelagerten Dateien erst dann wieder, wenn Sie den Server angeben, auf
den Ihre Dateien ursprünglich umgelagert wurden.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-MIGRateserver--Servername-----------------------------------><



Parameter

Servername
         Gibt den Namen des Servers an, auf den Dateien aus Ihrem
         Clientknoten umgelagert werden sollen. Ihre Datei dsm.sys muss
         eine Zeilengruppe enthalten, die mit der Option servername
         beginnt, und sie muss die erforderlichen Übertragungsoptionen
         für den Server enthalten, den Sie über die Option migrateserver
         angeben.


3.34 minmigfilesize


Die Option minmigfilesize gibt die Mindestdateigröße für eine für die
Umlagerung auswählbare Datei an.

Diese Option ist für alle speicherverwalteten Dateisysteme gültig, für
die Sie keinen dateisystemspezifischen Wert für minmigfilesize bei
Verwendung des Befehls dsmmigfs add oder dsmmigfs update angegeben
haben. Details hierzu finden Sie in 2.12 dsmmigfs add und update.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-MINMIGfilesize --Dateigröße-------------------------------><



Parameter

Dateigröße
         Gibt die Mindestdateigröße in Byte für eine Datei an, die für
         die Umlagerung auswählbar sein soll. Der Wertebereich ist 0 bis
         2147483647. Der Standardwert ist 0.

         Für GPFS-Dateisysteme gilt: Wenn Sie den Standardwert angeben,
         verwendet der Speicherverwaltungsclient die aktuelle Stubgröße
         des Dateisystems als Mindestgröße für Dateien, die umgelagert
         werden können. Bei anderen Dateisystemen (nicht GPFS) verwendet
         der Speicherverwaltungsclient die Dateisystemblockgröße,
         Fragmentgröße oder Stubgröße als Mindestgröße für Dateien, die
         umgelagert werden können, in Abhängigkeit davon, welcher Wert
         größer ist.

         Wenn Sie für GPFS-Dateisysteme einen Wert ungleich null
         angeben, muss der Wert größer als die Stubgröße sein. Bei
         anderen Dateisystemen (nicht GPFS) muss er größer als die
         Dateisystemblockgröße, Fragmentgröße oder Stubgröße sein.
         Andernfalls wird der Wert ignoriert.


3.35 minrecalldaemons


Die Option minrecalldaemons gibt die minimale Anzahl Rückrufdämonen an,
die parallel ausgeführt werden können, um Dateien für den Clientknoten
zurückzurufen.



Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-MINRecalldaemons--Anzahl------------------------------------><



Parameter

Anzahl
         Gibt die minimale Anzahl Rückrufdämonen an, die gleichzeitig
         ausgeführt werden können. Der Wertebereich geht von 1 bis 99.
         Der Standardwert ist 3.


3.36 reconcileinterval


Die Option reconcileinterval gibt an, wie oft der Speichermonitordämon
eine Abstimmung für Ihre Dateisysteme ausführt. Abhängig von der Option
checkfororphans lässt die Abstimmung veraltete Objekte auf dem Server
verfallen oder löscht sie und aktualisiert die Statusdatei. Oder die
Abstimmung prüft auf Stubdateien ohne Verbindung und nimmt
Aktualisierungen an den Metadaten vor.

Tipp: Wenn hsmdisableautomigdaemons=YES angegeben wird, hat die Option
reconcileinterval keine Wirkung.

Optionsdatei

Geben Sie diese Option am Anfang der Datei dsm.sys vor den
Serverzeilengruppen ein.

Syntax

>>-RECOncileinterval--Intervall--------------------------------><



Parameter

Intervall
         Gibt die Anzahl Stunden an, die zwischen den
         aufeinanderfolgenden Läufen verstreichen muss, bei denen auf
         Ihrer Workstation automatisch eine Abstimmung für Ihre
         Dateisysteme ausgeführt wird. Wenn Sie den Wert 0 angeben, wird
         keine automatische Abstimmung für Ihre Dateisysteme ausgeführt.
         Der Wertebereich geht von 0 bis 9999. Der Standardwert ist 24.


3.37 restoremigstate


Die Option restoremigstate gibt an, ob Stubdateien oder
Sicherungs-/Archivierungsversionen umgelagerter Dateien während einer
Zurückschreibungs-/Abrufoperation zurückgeschrieben oder abgerufen
werden sollen. Verwenden Sie diese Option zusammen mit den Befehlen
restore und retrieve des Clients für Sichern/Archivieren.

Sie können eine Stubdatei nur dann für eine umgelagerte Datei
zurückschreiben oder abrufen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

*  Die Datei ist im Umlagerungsspeicherpool vorhanden.
*  Die Datei wird gesichert oder archiviert und auf denselben Server
   umgelagert.

Wenn die Anzahl Tage, die Sie über die Option migfileexpiration
angegeben haben, verstrichen ist, wird die umgelagerte Datei aus dem
Speicher entfernt.

Wenn Sie YES für restoremigstate angeben und die umgelagerte Datei nicht
verfallen ist, wird die Datei in eine Stubdatei zurückgeschrieben oder
abgerufen, unabhängig davon, ob sie für den Verfall markiert ist.

Auf einem speicherverwalteten Dateisystem können Sie eine Stubdatei nur
während einer Standardzurückschreibung mit Abfrage zurückschreiben.
Während einer Zurückschreibung ohne Abfrage auf ein speicherverwaltetes
Dateisystem können Sie keine Stubdateien zurückschreiben.

Die Option restoremigstate schreibt eine Datei zurück, wenn sie nach der
Umlagerung gesichert wird. Wird die Datei vor der Umlagerung gesichert,
können Sie keine Stubdatei zurückschreiben, da keine Serverkopie der
Stubdatei vorhanden ist.

Dateien mit Zugriffssteuerungslisten (ACLs) werden unabhängig von der
Einstellung für restoremigstate in einen residenten Status
zurückgeschrieben. Die Zurückschreibungsoperation betrifft Dateien, die
in ein GPFS-Dateisystem zurückgeschrieben werden, das mehr Speicherpools
als nur den Standardsystempool enthält.

Wenn Sie eine Datei vom IBM Spectrum Protect-Zielserver zurückschreiben
und das Dateisystem vom Speicherverwaltungsclient verwaltet wird, dürfen
Sie die Datei nicht als Stubdatei zurückschreiben. Sie müssen die
vollständige Datei zurückschreiben. Verwenden Sie die Option
restoremigstate=no, um die vollständige Datei zurückzuschreiben. Wenn
Sie die Datei als Stub aus dem Zielserver zurückschreiben, kann dies
folgende Konsequenzen haben:

*  Sie können die Datei nicht unter Verwendung des
   Speicherverwaltungsclients vom IBM Spectrum Protect-Quellenserver
   zurückrufen.

*  Bei einem Speicherverwaltungsclient-Abstimmungsprozess, der für den
   IBM Spectrum Protect-Quellenserver ausgeführt wird, wird die Datei
   als verfallen markiert. Wenn die Datei von einem Abstimmungsprozess
   als verfallen markiert wird, können Sie die vollständige Datei mit
   dem Client für Sichern/Archivieren und der Option restoremigstate=no
   zurückschreiben.

Tipp: Die Option restoremigstate unterstützt keine fest verbundenen
Dateien. Wenn Sie eine Stubdatei für eine fest verbundene Datei
zurückschreiben oder abrufen möchten, müssen Sie alle Dateien, die fest
miteinander verbunden sind, aus Ihrem lokalen Dateisystem löschen. Wird
eine in einer Gruppe fest verbundener Dateien befindliche Datei
umgelagert, werden alle fest verbundenen Dateien in der Gruppe zu
Stubdateien. Wenn Sie den Befehl restore mit der Option restoremigstate
eingeben, um eine Stubdatei für eine fest verbundene Datei
zurückzuschreiben, hat die Stubdatei denselben Namen wie die Datei, die
ursprünglich umgelagert wurde. Stubdateien werden für keine anderen
Dateien, die sich zuvor in der Gruppe fest verbundener Dateien befunden
haben, zurückgeschrieben.

Optionsdatei

Fügen Sie diese Option in die Datei dsm.opt oder dsm.sys ein.

Syntax

                    .-YES-.
>>-RESToremigstate--+-----+------------------------------------><
                    '-NO--'



Parameter

YES
         Schreibt umgelagerte Dateien in Stubdateien auf Ihrem lokalen
         Dateisystem während einer Zurückschreibungs- oder
         Abrufoperation zurück bzw. ruft sie ab. Die Dateien bleiben
         weiterhin umgelagert. Dies ist der Standardwert.

         Anmerkung: Eine während einer Zurückschreibungs- oder
         Abrufoperation erstellte Stubdatei enthält die erforderlichen
         Informationen, um die umgelagerte Datei aus dem Speicher
         zurückzurufen. Sie enthält keine führenden Datenbyte aus der
         Datei. Der Rückrufmodus, der zuvor für die umgelagerte Datei
         definiert wurde (beispielsweise Streaming-Rückruf oder
         partieller Dateirückruf) wird nicht in der Stubdatei
         gespeichert. Der Rückrufmodus wird für alle Dateien, die in
         Stubdateien zurückgeschrieben oder abgerufen werden, auf
         'Normal' gesetzt.

NO
         Schreibt Sicherungs-/Archivierungsversionen umgelagerter
         Dateien während einer Zurückschreibungs- oder Abrufoperation in
         Ihr lokales Dateisystem zurück bzw. ruft sie ab. Die Dateien
         sind danach resident.

Befehlszeile

Diese Option ist in der Befehlszeile gültig.


3.38 skipmigrated


Die Option skipmigrated gibt an, ob der IBM Spectrum Protect-Client für
Sichern/Archivieren umgelagerte Dateien während einer Sicherungs- oder
Archivierungsoperation verarbeitet. Verwenden Sie diese Option zusammen
mit den Befehlen archive, backup image, incremental und selective des
Clients für Sichern/Archivieren.

Wird die Option skipmigrated auf yes gesetzt, werden vom Client für
Sichern/Archivieren keine Stubdateien gesichert oder archiviert. Wird
die Option skipmigrated auf no gesetzt, kann der Client für
Sichern/Archivieren Stubdateien während einiger Operationen verarbeiten.

Optionsdatei

Fügen Sie diese Option in die Datei dsm.opt ein.

Syntax

                 .-NO--.
>>-SKIPMigrated--+-----+---------------------------------------><
                 '-YES-'



Parameter

NO
         Der Client für Sichern/Archivieren überprüft nicht den
         Umlagerungsstatus von Dateien während einer Sicherungs- oder
         Archivierungsoperation. Dies ist der Standardwert.

YES
         Der Client für Sichern/Archivieren überprüft den
         Umlagerungsstatus von Dateien während einer Sicherungs- oder
         Archivierungsoperation. Der Client für Sichern/Archivieren
         sichert oder archiviert keine Stubdateien.

Befehlszeile

Diese Option ist in der Befehlszeile gültig.


4.0 Nachricht anzeigen


Geben Sie zum Anzeigen einer Nachricht die Nachrichtennummer ein. Das
Präfix ist optional.

------------------------------------------------------------------------
ANS0101E

Unable to open English message repository file name.



Explanation:

The default English message repository file cannot be opened. Either the
file access permissions prevent reading the file or the file is not
present in the expected location.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.
Processing is terminated.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0102W

Unable to open the message repository file name. The American English
repository will be used instead.



Explanation:

The default message repository file for the current locale cannot be
opened. Either the file access permissions prevent reading the file, the
file is not present in the expected location, or the language specified
in the option file is not supported on this workstation.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the file in your DSM_DIR is set up properly. If the problem
continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0103E

Error trying to read header record from message repository file name.



Explanation:

The message repository file header record cannot be obtained.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0104I

A message repository is not available for your system's configured
language 'language'. The US English message repository is used instead.



Explanation:

IBM Spectrum Protect does not have language support for the specified
language. Therefore, it uses the US English message repository by
default.

System action:

The US English message repository is used.

User response:

No action is necessary if you want to continue to use US English. If you
want to use a different language that is supported by IBM Spectrum
Protect, then: * (Windows) Add the LANGUAGE option to the client option
file and specify a supported language. For example, to configure the
client to use the French language repository, add the option LANGUAGE
FRA to the client option file. Refer to the reference information for
the LANGUAGE option in the backup-archive client product manual. * (UNIX
and Linux) Set the LANG environment variable to a supported language and
region code. For example, to configure the client to use the French
language repository, set LANG to fr_FR. Refer to the backup-archive
client manual for the supported language codes.

------------------------------------------------------------------------
ANS0105E

Error trying to read index for message number from repository file name.



Explanation:

The message text for the specified message number cannot be read.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0106E

Message index not found for message number.



Explanation:

The message repository file does not contain the message text for the
message number.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the DSM_DIR is set up properly and it does not point to an old
copy. If the problem continues, see your system administrator for
further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0107E

Error trying to read header for message number from repository file
name.



Explanation:

The message header information cannot be obtained for the message number
in the message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0108E

Error trying to read text for message number from repository file name.



Explanation:

The message text cannot be obtained for the message number in the
message file.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the file has not been altered from the installation. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0109E

Insufficient memory for allocation of message structure.



Explanation:

There is not enough memory in your system to allocate the storage needed
for the message text.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, close all unneeded applications and
retry the operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS0110E

Unable to open error log file file name for output.



Explanation:

The error log cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation. File
permissions may be set such that writing is not allowed.

User response:

Stop and restart IBM Spectrum Protect. Then retry the operation. If
unsuccessful, make sure the file is not being locked by another
application and that file permissions allow write access.

------------------------------------------------------------------------
ANS0113E

Message repository file name has an invalid control record.



Explanation:

The message repository file contains an incorrect control information.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0118E

Unable to open schedule log file 'file name' for output.



Explanation:

The schedule log file cannot be opened for output.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Stop IBM Spectrum Protect and restart IBM Spectrum Protect. Then retry
the operation. If unsuccessful, make sure the file has not been locked
by another application.

------------------------------------------------------------------------
ANS0119E

Error trying to read response string for message number from repository
file name.



Explanation:

The response string information for the message number cannot be
obtained from the message repository file. It is possible the message
repository has been corrupted.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

Make sure the message file was not altered from the installation. Check
DSM_DIR to make sure it is set up properly.

------------------------------------------------------------------------
ANS0120E

Message number number contains an invalid multibyte sequence for the
current locale.



Explanation:

An illegal multibyte sequence for the current locale was found in the
message. Either the message repository has been corrupted or is coded in
a language other than that of the current locale.

System action:

IBM Spectrum Protect is unable to complete the requested operation.

User response:

If the message repository is not corrupted, process the operation in the
supported locale.

------------------------------------------------------------------------
ANS0121W

Unable to open the iconv converter for the message repository file name.
The American English repository will be used instead.



Explanation:

The iconv converter for the default message repository for the current
locale cannot be opened. The iconv converter used to convert from UTF-8
to the current locale is not installed on this work station.

System action:

IBM Spectrum Protect continues processing using the English language
message repository.

User response:

Make sure the required iconv converter is installed properly. If the
problem continues, see your system administrator for further help.

------------------------------------------------------------------------
ANS0200E

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' wurde mit einer höheren Version des
Clients für Sichern/Archivieren gesichert.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wurde mit einer höheren Version des Clients für
Sichern/Archivieren gesichert. Die abgerufenen Objekte der Sicherung der
virtuellen Maschine können nicht korrekt angezeigt werden.

System action:

Die Sicherungsinformationen für die virtuelle Maschine werden nicht
angezeigt.

User response:

Fragen Sie die virtuelle Maschine mit einer höheren Version des Clients
für Sichern/Archivieren ab, um Sicherungsdetails anzuzeigen. Werden bei
einer Abfrage aller virtuellen Maschinen keine virtuellen Maschinen
angezeigt, die mit derselben Clientversion gesichert wurden, geben Sie
den Befehl 'Query VM' für einzelne virtuelle Maschinen aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS0201E

Ungültiger Parameter gefunden.



Explanation:

Das System hat aufgrund eines ungültigen Parameters einen internen
Programmfehler festgestellt.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Fehlerprotokoll vom Kundendienst überprüfen lassen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0202E

Keine Berechtigung zum Zurückschreiben von Daten des anderen Knotens.



Explanation:

Der Client ist nicht berechtigt, die Daten des anderen Knotens
zurückzuschreiben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Berechtigung vom anderen Knoten anfordern.

------------------------------------------------------------------------
ANS0203E

Das Feld 'objName' hat keinen führenden Verzeichnisseparator.



Explanation:

Das Feld 'objName' hat keinen führenden Verzeichnisseparator.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Wert für das Feld 'objName' korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS0204E

Platzhalterzeichen sind im objName-Verzeichnispfad nicht zulässig.



Explanation:

Platzhalterzeichen sind im objName-Verzeichnispfad nicht zulässig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Wert für das Feld 'objName' korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS0205E

Fehlerprotokolldatei kann nicht geöffnet werden.



Explanation:

Das System kann die Fehlerprotokolldatei nicht öffnen.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Wert für DSMI_LOG und die Zugriffsberechtigung überprüfen. Auf der
AS/400-Plattform den in der API-Optionsdatei für ERRORLOGNAME
angegebenen Wert überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0206E

In die Protokolldatei kann nicht geschrieben werden.



Explanation:

Beim Schreiben in die Protokolldatei ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Wert für DSMI_LOG und die Zugriffsberechtigung überprüfen. Auf der
AS/400-Plattform den in der API-Optionsdatei für ERRORLOGNAME
angegebenen Wert überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0207E

Der Name der Protokolldatei wurde nicht angegeben.



Explanation:

Das System kann die Fehlerprotokolldatei nicht öffnen.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Wert für DSMI_LOG und die Zugriffsberechtigung überprüfen. Auf der
AS/400-Plattform den in der API-Optionsdatei für ERRORLOGNAME
angegebenen Wert überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0208E

Die TCP/IP-Datei WINSOCK.DLL kann nicht gefunden werden.



Explanation:

Die TCP/IP-Datei WINSOCK.DLL kann nicht gefunden werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die TCP/IP-Installation überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0209E

Fehler beim Laden einer Bibliothek aufgetreten.



Explanation:

Beim Laden einer Bibliothek ist ein Fehler aufgetreten. Das Laden der
TCP/IP-DLL ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die TCP/IP-Installation überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0210E

Die TCP/IP-Ladefunktion ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Beim Lokalisieren einer Funktion ist ein Fehler aufgetreten. Die
TCP/IP-Ladefunktion ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die TCP/IP-Installation überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0211E

Der Objektnamenzeiger ist NULL.



Explanation:

Für den Objektnamenzeiger ist kein Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Für die Struktur 'dsmObjName' eine Adresse zur Verfügung stellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0212E

Der Datenblockzeiger ist NULL.



Explanation:

Für den Datenblockzeiger ist kein Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Für die Struktur 'DataBlk' eine Adresse zur Verfügung stellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0213E

Der Objektattributzeiger ist NULL.



Explanation:

Für den Objektattributzeiger ist kein Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Für die Struktur 'ObjAttr' eine Adresse zur Verfügung stellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0214E

Keine Informationen für Server-Sitzung vorhanden.



Explanation:

Der Server hat nicht mit den Sitzungsinformationen geantwortet.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Server-Status überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0215E

Keine Server-Maßnahmeninformationen vorhanden.



Explanation:

Der Server hat nicht mit den Maßnahmeninformationen geantwortet.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Server-Maßnahmendefinitionen überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0216E

Der Wert für 'dataBlk bufferLen' ist Null.



Explanation:

Der Wert für 'dataBlk bufferLen' ist Null.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Einen Wert ungleich Null für 'bufferLen' angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0217E

Der Wert für 'dataBlk bufferPtr' ist NULL.



Explanation:

Für 'dataBlk bufferPtr' ist kein Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Für 'bufferPtr' eine Adresse zur Verfügung stellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0218E

Der Wert für 'objType' ist ungültig.



Explanation:

Der Wert für 'objType' ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Wert für 'dsmObjName.objType' muß lauten:

   DSM_OBJ_FILE oder DSM_OBJ_DIRECTORY für Sichern
   DSM_OBJ_FILE für Archivieren

------------------------------------------------------------------------
ANS0219E

Der Wert für 'dsmEndTxn' ist ungültig.



Explanation:

Der Wert für 'dsmEndTxn' ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Wert muß DSM_VOTE_COMMIT oder DSM_VOTE_ABORT lauten.

------------------------------------------------------------------------
ANS0220E

Bei der Syntaxanalyse wurde eine ungültige Option gefunden.



Explanation:

Eine ungültige Option wurde gefunden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Optionen in dsm.opt und dsm.sys und die Optionszeichenfolge
überprüfen. Das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen über den
Fehler überprüfen. Auf der AS/400-Plattform die Optionen in *LIB/QOPTIBM
Spectrum Protect(APIOPT) überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0221E

Fehler in den internen IBM Spectrum Protect-API-Prozeduren aufgetreten.



Explanation:

Das System hat einen Fehler in den internen API-Prozeduren festgestellt.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Prozeß beenden und die Operation wiederholen. Sicherstellen, daß
alle vorherigen dsmInit-Aufrufe bereinigt und durch einen
dsmTerminate-Aufruf beendet wurden. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator oder Kundendienst verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0222E

Die Repository-Art ist ungültig.



Explanation:

Die Repository-Art ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Für 'dsmDeleteFS' muß das Repository wie folgt lauten:

*  DSM_ARCHIVE_REP

*  DSM_BACKUP_REP

*  DSM_REPOS_ALL.

------------------------------------------------------------------------
ANS0223E

Dateibereichsname muß mit dem Verzeichnisbegrenzer beginnen.



Explanation:

Der Dateibereichsname ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Dateibereichsname muß mit dem Verzeichnisbegrenzer beginnen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0224E

Objektname ist entweder leer oder hat keinen führenden Begrenzer.



Explanation:

Der Objektname ist ungültig, da er eine leere Zeichenfolge ist oder
keinen führenden Begrenzer aufweist.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Format des vollständigen Pfads für 'dsmObjName' überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0225E

Untergeordnetes Qualifikationsmerkmal des Objektnamens muß mit dem
Verzeichnisbegrenzer beginnen.



Explanation:

Das untergeordnete Qualifikationsmerkmal des Objektnamens ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das untergeordnete Qualifikationsmerkmal des Objektnamens mit dem
Verzeichnisbegrenzer beginnen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0226E

Der Objekteigner ist ungültig.



Explanation:

Der Objekteigner muß entweder der Root sein oder der Objekteigner muß
mit dem Sitzungseigner übereinstimmen.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Sitzungseigner und Objekteigner überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0227E

Der Wert für 'dsmBindMC sendType' ist ungültig.



Explanation:

Der Wert für 'dsmBindMC sendType' ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Wert für 'sendType' muß wie folgt lauten:

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0228E

Der Wert für 'dsmSendObj sendType' ist ungültig.



Explanation:

Der Wert für 'dsmSendObj sendType' ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Wert für 'sendType' muß wie folgt lauten:

   stBackup
   stArchive
   stBackupMountWait
   stArchiveMountWait

------------------------------------------------------------------------
ANS0229E

Der Wert für 'dsmDeleteObj delType' ist ungültig.



Explanation:

Der Wert für 'dsmDeleteObj delType' ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Wert für 'delType' muß 'dtBackup' oder 'dtArchive' lauten.

------------------------------------------------------------------------
ANS0230E

Der Wert für 'qryBackupData objState' ist ungültig.



Explanation:

Der Wert für 'qryBackupData objState' ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Wert für 'qryBackupData.objState' muß wie folgt lauten:

   DSM_ACTIVE
   DSM_INACTIVE
   DSM_ANY_MATCH

------------------------------------------------------------------------
ANS0231E

Der Name der Verwaltungsklasse wurde nicht gefunden.



Explanation:

Bei einer Abfrage- oder Sendeoperation konnte der Name der
Verwaltungsklasse nicht gefunden werden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Namen der Verwaltungsklasse überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0232E

Der Laufwerkbuchstabe ist kein alphabetisches Zeichen.



Explanation:

Der Laufwerkbuchstabe ist kein alphabetisches Zeichen. Dieser
Rückkehrcode ist nur auf Microsoft Windows gültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Sicherstellen, dass die Laufwerkbezeichnung ein alphabetisches Zeichen
ist. Das Feld, auf das verwiesen wird, ist 'dsmDosFSAttrib.driveLetter'.

------------------------------------------------------------------------
ANS0233E

Der Wert für 'Dateibereichsname registrieren' ist NULL.



Explanation:

Für das Registrieren des Dateibereichsnamens ist kein Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Einen Dateibereichsnamen in 'dsmRegisterFS' angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0234E

Der Wert für das neue Kennwort ist NULL oder leer.



Explanation:

Für das neue Kennwort ist kein Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Ein neues Kennwort in 'dsmChangePW' angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0235E

Der Wert für das alte Kennwort ist NULL oder leer.



Explanation:

Für das alte Kennwort ist kein Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Ein altes Kennwort in 'dsmChangePW' angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0236E

In dsmInit darf der Eigner bei PASSWORDACCESS=generate keine Sitzung
aufbauen.



Explanation:

PASSWORDACCESS=GENERATE baut eine Sitzung mit dem aktuellen
Anmeldebenutzer als Eigner auf. Die Anwendung sollte clientOwnerNameP
auf NULL setzen, wenn PASSWORDACCESS=GENERATE aktiv ist.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück. Ob die Anwendung die
Verarbeitung fortsetzen kann, hängt davon ab, wie die Anwendung den
Fehler handhabt.

User response:

Diese Nachricht gilt für Anwendungen, die die IBM Spectrum Protect-API
verwenden, und ist primär für den Lieferanten der Anwendung gedacht, für
die die Nachricht ausgegeben wird. Abhängig von der Anwendung könnte
dies ein Konfigurationsproblem sein.

Schlagen Sie in der Dokumentation für die Anwendung nach und prüfen Sie,
ob die Anwendung korrekt konfiguriert ist. Bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung den Lieferanten der
Anwendung.

------------------------------------------------------------------------
ANS0237E

In 'dsmInit' ist die Angabe des Knotens nicht zulässig, wenn
PASSWORDACCESS=generate.



Explanation:

Bei PASSWORDACCESS=generate wird eine Sitzung mit dem aktuellen
Hostnamen als Knoten aufgebaut.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Wird PASSWORDACCESS=generate verwendet, clientNodeNameP auf NULL setzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0238E

Die Reihenfolge der Aufrufe ist ungültig.



Explanation:

Für die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) müssen Funktionsaufrufe
in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen. Die Funktionsaufrufe wurden
nicht in der erwarteten Reihenfolge ausgeführt. Der Fehler kann durch
folgende Probleme ausgelöst werden:

*  Netzfehler

*  IBM Spectrum Protect-API-Fehler

*  IBM Spectrum Protect-Serverfehler

*  Fehler in der Anwendung (IBM oder anderer Anbieter), die die IBM
   Spectrum Protect-API verwendet

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Mögliche Aktionen des Endbenutzers:

*  Überprüfen Sie das Netz auf Fehler.

*  Suchen Sie nach Hinweisen in der Aktivitätenprotokolldatei des IBM
   Spectrum Protect-Servers, in der Protokolldatei 'dsierror.log' auf
   der Clientseite und in den Protokolldateien der betroffenen
   fehlerhaften Anwendung.

*  Suchen Sie auf den IBM Unterstützungsseiten nach APARs zu dem
   Problem. Die Unterstützungssite befindet sich unter IBM Spectrum
   Protect Support Portal
   (https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect).

*  Wurde die API-Anwendung von einem anderen Anbieter (nicht IBM)
   entwickelt, suchen Sie auf den Unterstützungsseiten des anderen
   Anbieters nach bekannten Problemen, die Ihrem Problem entsprechen.

Lässt sich das Problem durch keine der genannten Aktionen lösen, melden
Sie das Problem dem Anbieter der Anwendung, die die IBM Spectrum
Protect-API verwendet.

Ein Entwickler einer Anwendung, die die IBM Spectrum Protect-API
verwendet, muss die Fehlerursache untersuchen. Hierzu gehört auch die
Überprüfung des Zustandsdiagramms der IBM Spectrum Protect-API. Das IBM
Spectrum Protect-API-Zustandsdiagramm befindet sich in der
Produktdokumentation unter IBM Spectrum Protect product documentation
(https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-protect/8.1.13).

------------------------------------------------------------------------
ANS0239E

In 'dsmSendObj' sind für 'objName' keine Platzhalterzeichen zulässig.



Explanation:

In 'dsmSendObj' sind für 'objName' keine Platzhalterzeichen zulässig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

'fs', 'hl' und 'll' für 'dsmObjName' angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0240E

Der Dateibereich, der gelöscht/dessen Zugriff definiert werden soll,
kann nicht gefunden werden.



Explanation:

Der zu löschende Dateibereich kann nicht gefunden werden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Dateibereichsnamen überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0241E

In 'dsmSendObj', 'dsmDeleteObj' oder 'dsmUpdateFS' ist der Dateibereich
nicht registriert.



Explanation:

In 'dsmSendObj', 'dsmDeleteObj' oder 'dsmUpdateFS' ist der Dateibereich
nicht registriert.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Dateibereichsnamen überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0242W

In 'dsmRegisterFS' ist der Dateibereich bereits registriert.



Explanation:

In 'dsmRegisterFS' ist der Dateibereich bereits registriert.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Dateibereichsnamen überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0243E

In 'dsmBeginGetData' ist die 'objID' NULL.



Explanation:

In 'dsmBeginGetData' ist die 'objID' NULL.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Folgendes überprüfen:

   'dsmGetList' ist nicht NULL.
   Jede 'objID' ist nicht NULL.
   'dsmGetList numObjId' ist nicht Null.

------------------------------------------------------------------------
ANS0244E

In 'dsmInit' weicht die API-Version des aufrufenden Programms von der
IBM Spectrum Protect-Bibliotheksversion ab.



Explanation:

In 'dsmInit' ist die API-Version des aufrufenden Programms höher als die
IBM Spectrum Protect-Bibliotheksversion.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Installieren Sie die neueste IBM Spectrum Protect-API-Bibliothek.

------------------------------------------------------------------------
ANS0245E

Die Strukturversion des aufrufenden Programms weicht von der IBM
Spectrum Protect-Bibliotheksversion ab.



Explanation:

Die Strukturversion des aufrufenden Programms weicht von der IBM
Spectrum Protect-Bibliotheksversion ab.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Sicherstellen, daß das Feld 'stVersion' mit dem Wert in der Kopfdatei
definiert wird. Die Anwendung mit den neuesten Kopfdateien erneut
kompilieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS0246E

'dsmEndTxn' ausgeben und dann eine neue Transaktionssitzung beginnen.



Explanation:

Aus einem der folgenden Gründe muß diese Transaktion beendet und eine
neue Transaktion gestartet werden:

   Der Zielort hat sich geändert.
   Die Bytegrenze wurde überschritten.
   Die maximale Anzahl Objekte wurde überschritten.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

'dsmEndTxn' ausgeben und eine neue Transaktionssitzung starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS0247E

Das Sicherungs- oder Archivierungsobjekt ist von der Verarbeitung
ausgeschlossen.



Explanation:

Das Sicherungs- oder Archivierungsobjekt ist von der Verarbeitung
ausgeschlossen.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

'objName' und die Ausschlußlisten überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0248E

Das Sicherungsobjekt hat keine Kopiengruppe.



Explanation:

Das Sicherungsobjekt hat keine Kopiengruppe.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Server-Maßnahmendefinitionen überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0249E

Das Archivierungsobjekt hat keine Kopiengruppe.



Explanation:

Das Archivierungsobjekt hat keine Kopiengruppe.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Server-Maßnahmendefinitionen überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0250E

Der von der IBM Spectrum Protect-API verwendete Speicher wurde
beschädigt.



Explanation:

Der von der IBM Spectrum Protect-API verwendete Speicher wurde
beschädigt.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator oder Kundendienst verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0251E

Die 'sendObj'-Archivierungsbeschreibung ist zu lang.



Explanation:

Die 'sendObj'-Archivierungsbeschreibung ist zu lang.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Zeichenfolge für 'sndArchiveData.descr' muß kleiner-gleich
DSM_MAX_DESCR_LENGTH sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS0252E

'sendObj ObjAttr.objInfo' ist zu lang.



Explanation:

'sendObj ObjAttr.objInfo' ist zu lang.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Feld 'objInfo' muß kleiner-gleich DSM_MAX_OBJINFO_LENGTH sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS0253E

'sendObj dsmObjName.hl' ist zu lang.



Explanation:

'sendObj dsmObjName.hl' ist zu lang.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Feld 'hl' muß kleiner-gleich DSM_MAX_HL_LENGTH sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS0254E

Das Kennwort oder die Zeichenfolge für encryptionPassword ist zu lang.



Explanation:

Der für password oder encryptionPassword zur Verfügung gestellte Wert
ist zu lang.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Feld Kennwort oder Verschlüsselungskennwort (password oder
encryptionPassword) muss kleiner sein als DSM_MAX_VERIFIER_LENGTH.

------------------------------------------------------------------------
ANS0255E

'sendObj dsmObjName.fs' ist zu lang.



Explanation:

'sendObj dsmObjName.fs' ist zu lang.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Feld 'fs' muß kleiner-gleich DSM_MAX_FS_LENGTH sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS0256E

'sendObj dsmObjName.ll' ist zu lang.



Explanation:

'sendObj dsmObjName.ll' ist zu lang.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Feld 'll' muß kleiner-gleich DSM_MAX_LL_LENGTH sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS0257E

In 'RegisterFS' oder 'UpdateFS' ist 'fsInfo' der Dateisystemattribute zu
lang.



Explanation:

In 'RegisterFS' oder 'UpdateFS' ist 'fsInfo' der Dateisystemattribute zu
lang.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Feld 'fsInfo' muß kleiner-gleich DSM_MAX_FSINFO_LENGTH sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS0258I

In 'dsmGetNextQObj' oder 'dsmGetData' sind weitere Daten verfügbar.



Explanation:

In 'dsmGetNextQObj' oder 'dsmGetData' sind weitere Daten verfügbar.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Funktion erneut aufrufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0259E

Der 'dataBlk'-Puffer ist für die Abfrageantwort zu klein.



Explanation:

Der 'dataBlk'-Puffer ist für die Abfrageantwort zu klein.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

In 'dsmGetNextQObj' sicherstellen, daß der 'dataBlk'-Puffer mindestens
so groß wie die Abfrageantwortstruktur ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS0260E

Bei der Syntaxanalyse wurde ein ungültiges Optionsschlüsselwort
gefunden.



Explanation:

In der 'dsmInit'-Konfigurationsdatei, in der Optionszeichenfolge, in
dsm.sys oder dsm.opt wurde ein ungültiges Optionsschlüsselwort gefunden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Schreibweise der Optionsschlüsselwörter korrigieren. Sicherstellen,
daß die 'dsmInit'-Konfigurationsdatei nur eine Untermenge der Optionen
in dsm.sys enthält. Das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen über
den Fehler überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0261E

Die in 'dsmInit' angegebene Konfigurationsdatei kann nicht geöffnet
werden.



Explanation:

Die in 'dsmInit' angegebene Konfigurationsdatei kann nicht geöffnet
werden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Dateinamen überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0262E

Die Datei mit Einschluß-/Ausschlußdefinitionen wurde nicht gefunden.



Explanation:

Die Datei mit Einschluß-/Ausschlußdefinitionen wurde nicht gefunden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Dateinamen in der Option 'Inclexcl' überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0263E

Entweder wurde die Datei dsm.sys nicht gefunden oder die in dsm.sys
angegebene Einschluß-/Ausschlußdatei wurde nicht gefunden.



Explanation:

Entweder wurde die Datei dsm.sys nicht gefunden oder die in dsm.sys
angegebene Einschluß-/Ausschlußdatei wurde nicht gefunden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Datei dsm.sys muß sich in dem Verzeichnis befinden, auf das durch
die Umgebungsvariable DSMI_DIR verwiesen wird. Den Dateinamen in der
Option 'Inclexcl' in der Datei dsm.sys überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0264E

Nur ein UNIX-Root darf 'dsmChangePW' oder 'dsmDeleteFS' ausführen.



Explanation:

Nur ein UNIX-Root darf 'dsmChangePW' oder 'dsmDeleteFS' ausführen.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Dieses Programm als Root ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0265E

'dsmBindMC' muß vor 'dsmSendObj' ausgegeben werden.



Explanation:

'dsmBindMC' muß vor 'dsmSendObj' ausgegeben werden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Programm ändern.

------------------------------------------------------------------------
ANS0266I

Der Wert für 'dsmEndTxn' lautet ABORT; das Feld für den Grund
überprüfen.



Explanation:

Nach einem Aufruf 'dsmEndTxn' wird die Transaktion durch den Server oder
den Client mit DSM_VOTE_ABORT abgebrochen und der Grund wird
zurückgegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Feld für den Grund auf den Code überprüfen, mit dem angegeben wird,
warum die Transaktion abgebrochen wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS0267E

Ungültige Befehlszeilenoption: 'Option'



Explanation:

Die Option ist in dieser Befehlszeile nicht gültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Prüfen, ob die Option und der Wert nicht falsch geschrieben wurden und
mit dem aktuellen Befehl gültig sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS0268E

Server-Fehler: Zielort nicht definiert.



Explanation:

Server-Fehler: Zielort nicht definiert.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Das Fehlerprotokoll vom Kundendienst überprüfen lassen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0270S

Der Datenpuffer ist voll.



Explanation:

Der Datenpuffer ist voll. Dies ist ein Programmierfehler und das
Client-Programm wird beendet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0271E

Es können keine weiteren Dateien zurückgeschrieben oder abgerufen
werden, da das Zielverzeichnis voll ist.



Explanation:

Es können keine weiteren Dateien zurückgeschrieben oder abgerufen
werden, da das Zielverzeichnis voll ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Plattenspeicherplatz freigeben oder die Datei auf einer anderen Platte
zurückschreiben oder abrufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0272I

Die Operation ist beendet.



Explanation:

Die Operation ist beendet.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Mit dem nächsten Funktionsaufruf fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS0273E

Die Ausführungs-/Eignerberechtigungen für 'dsmtca' sind ungültig.



Explanation:

Die Ausführungs-/Eignerberechtigungen für 'dsmtca' sind ungültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Lassen Sie die Installationsanweisungen für den Client von Ihrem
Systemadministrator überprüfen, um sicherzustellen, dass die
Berechtigungen für 'dsmtca' korrekt definiert sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS0274S

Prozeß abgebrochen.



Explanation:

Die Verarbeitung wurde gestoppt. Dies ist ein Programmierfehler und das
Client-Programm wird beendet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0275S

Das Modul 'dsmtca' würde die Operation blockieren.



Explanation:

Das Modul 'dsmtca' blockiert die Operation. Dies ist ein
Programmierfehler und das Clientprogramm wird beendet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0276S

Der Bereich für das Einschluß-/Ausschlußmuster ist zu klein.



Explanation:

Der Bereich für das Einschluß-/Ausschlußmuster ist zu klein. Dies ist
ein Programmierfehler und das Client-Programm wird beendet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0277S

Das Muster enthält keine rechte eckige Klammer.



Explanation:

Das Muster enthält keine rechte eckige Klammer. Dies ist ein
Programmierfehler und das Client-Programm wird beendet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0278S

Die Transaktion wird abgebrochen.



Explanation:

Der Server hat einen Fehler festgestellt und wird die Transaktion
abbrechen.

System action:

Die Transaktion wird abgebrochen. Der Ursachencode wird in dem Aufruf
'dsmEndTxn' übergeben.

User response:

'dsmEndTxn' mit dem Wert DSM_VOTE_COMMIT ausgeben und den Ursachencode
überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0279I

Eine Datei wurde bei einer Zurückschreibungsoperation übersprungen, da
die Datei inaktiv war und von der Anwendung ausgewählt wurde, nicht auf
das Laden eines Bands zu warten.



Explanation:

Eine Datei wurde bei einer Zurückschreibungsoperation übersprungen, da
die Datei inaktiv war und von der Anwendung ausgewählt wurde, nicht auf
das Laden eines Bands zu warten.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Sicherstellen, daß die Anwendung den Wert für 'mountWait' in
'dsmBeginGetData' korrekt setzt.

------------------------------------------------------------------------
ANS0280E

Das Modul 'dsmtca' wurde nicht gefunden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte das Modul 'dsmtca' in dem angegebenen
Verzeichnis nicht finden.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Modul 'dsmtca' sich in dem Verzeichnis
befindet, das durch DSMI_DIR angegeben ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS0282E

Kennwortdatei ist nicht verfügbar.



Explanation:

Die Datei, die das gespeicherte Kennwort für den angegebenen Server
Servername enthält, ist nicht verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Der Root muss ein neues Kennwort festlegen und speichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS0283E

Übergeordnetes Qualifikationsmerkmal des Objektnamens muß mit dem
Verzeichnisbegrenzer beginnen.



Explanation:

Das übergeordnete Qualifikationsmerkmal des Objektnamens ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das übergeordnete Qualifikationsmerkmal des Objektnamens muß mit dem
Verzeichnisbegrenzer beginnen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0284E

Die Anzahl Objekte in 'dsmBeginGetData' überschreitet DSM_MAX_GET_OBJ |
DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ.



Explanation:

Die Anzahl der Objekte (numObjId), die in dem Aufruf 'dsmBeginGetData'
angegeben wurde, überschreitet DSM_MAX_GET_OBJ |
DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Anzahl der Objekte überprüfen, bevor 'dsmBeginGetData' aufgerufen
wird. Ist die Anzahl größer als DSM_MAX_GET_OBJ |
DSM_MAX_PARTIAL_GET_OBJ, mehrere Get-Aufrufe ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0285E

Die Aktualisierungsaktion ist ungültig.



Explanation:

Die Aktion 'dsmUpdateFS' oder 'dsmUpdateObj' ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Aktionswert korrigieren. Gültige Werte sind in dsmapitd.h definiert
und in dem Handbuch zur Verwendung der API dokumentiert.

------------------------------------------------------------------------
ANS0286E

Die Schlüsseldatei fehlt.



Explanation:

Die Schlüsseldatei für Data Protection for Oracle wurde nicht gefunden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie Data Protection for Oracle bestellt haben,
und installieren Sie die Schlüsseldatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS0287E

Der Inhalt der Schlüsseldatei ist ungültig.



Explanation:

Der Inhalt der Schlüsseldatei für Data Protection for Oracle ist
ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie Data Protection for Oracle bestellt haben,
und installieren Sie die Schlüsseldatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS0296I

Kennwörter für Chiffrierschlüssel sind nicht identisch. Bitte erneut
versuchen...



Explanation:

Die Chiffrierschlüsselkennwörter stimmen nicht überein.

System action:

Sie werden zur Eingabe des Chiffrierschlüsselkennworts aufgefordert.

User response:

Geben Sie das korrekte Chiffrierschlüsselkennwort ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS0297E

Fehler beim Öffnen der angegebenen Datei.



Explanation:

Die angegebene Datei konnte nicht gefunden oder geöffnet werden.

System action:

Versuche, die Datei zu öffnen, sind fehlgeschlagen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Datei vorhanden ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS0298E

Sitzung zurückgewiesen: Die angegebene Benutzer-ID ist derzeit gesperrt



Explanation:

Die angegebene Benutzer-ID ist auf dem Server derzeit gesperrt.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Fragen Sie Ihren Systemadministrator, weshalb Ihre Benutzer-ID gesperrt
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS0299E

Scheduler kann nicht manuell gestartet werden, da der Wert der Option
MANAGEDSERVICES auf SCHEDULE gesetzt ist.



Explanation:

Wenn in der Optionsdatei MANAGEDSERVICES SCHEDULE angegeben ist, kann
der IBM Spectrum Protect-Scheduler nicht auf traditionelle Art gestartet
werden.

System action:

Der Scheduler wurde gestoppt.

User response:

Wenn Sie dsmcad nicht mehr zum Verwalten des Zeitplans verwenden werden,
sollten Sie dsmcad stoppen und die Option MANAGEDSERVICES aus der
Optionsdatei entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0302I

Erfolgreich beendet.



Explanation:

Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS0304E

Das Kennwort ist zu kurz.



Explanation:

Das neue Kennwort besteht aus zu wenig Zeichen.

System action:

Das Kennwort wird auf dem Server nicht aktualisiert.

User response:

Wählen Sie ein anderes Kennwort aus. Fragen Sie Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator nach den Kennwortanforderungen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0305E

Für eine Änderung des Kennworts liegt die vorherige Aktualisierung noch
nicht lange genug zurück.



Explanation:

Das Kennwort kann nicht geändert werden, weil seit der letzten
Kennwortaktualisierung noch nicht genug Zeit vergangen ist.

System action:

Das Kennwort wird auf dem Server nicht aktualisiert.

User response:

Wiederholen Sie die Kennwortänderung zu einem späteren Zeitpunkt.

------------------------------------------------------------------------
ANS0306E

Das Kennwort wurde bereits verwendet.



Explanation:

Das von Ihnen eingegebene neue Kennwort wurde bereits einmal verwendet.

System action:

Das Kennwort wird auf dem Server nicht aktualisiert.

User response:

Wählen Sie ein anderes Kennwort aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS0307E

Das Kennwort entspricht nicht den Anforderungen.



Explanation:

Das neue Kennwort, das Sie eingegeben haben, entspricht nicht den
Anforderungen, z. B. in Bezug auf die Anzahl Sonderzeichen oder Ziffern.

System action:

Das Kennwort wird auf dem Server nicht aktualisiert.

User response:

Wählen Sie ein anderes Kennwort aus. Fragen Sie Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator nach den Kennwortanforderungen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0308E

Ferne Operation beim Starten von Objektname fehlgeschlagen. Status:
Status, Ursache: Ursache



Explanation:

Die Anforderung, eine ferne Operation für den angezeigten Knoten und
Dateibereich zu starten, ist fehlgeschlagen. Status und Ursache für den
Fehler werden angezeigt.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0309E

Ferne Operation beim Starten von Objektname fehlgeschlagen. Status:
Status



Explanation:

Die Anforderung, eine ferne Operation für den angezeigten Knoten und
Dateibereich zu starten, ist fehlgeschlagen. Der Status des Fehlers wird
angezeigt.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0311E

tsmBuffHandle ist ungültig oder der Wert von dataPtr ist ungültig.



Explanation:

Ein ungültiger Wert für eine interne Kennung oder einen dataPtr wurde an
die API übergeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Es gibt ein Problem mit der aufrufenden Anwendung. Prüfen Sie die an die
API übergebenen Werte von tsmBuffHandle und dataptr.

------------------------------------------------------------------------
ANS0312E

Die Anzahl Byte, die in den tsmBuffer kopiert wurden, ist größer als der
zulässige Wert.



Explanation:

Es wurde eine ungültige Anzahl Byte in einen tsmBuffer kopiert.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Es gibt ein Problem mit der aufrufenden Anwendung. Prüfen Sie die Anzahl
Byte, die in den tsmBuffer kopiert wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS0313E

dsmTerminate kann nicht beendet werden, da die Anwendung an 1 oder
mehreren tsmBuffers festhält.



Explanation:

Eine Anwendung versucht, eine Sitzung zu beenden, aber sie hält immer
noch an einigen tsmBuffers fest.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Die Anwendung muss alle Puffer für diese Sitzung durch Aufruf von
tsmReleaseBuffer zurückgeben und anschließend dsmTerminate absetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0314E

Interner Fehler im tsmBuffer-Bereich.



Explanation:

Es ist ein interner Fehler im API-Pufferbereich aufgetreten.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie Ihren Systemadministrator oder IBM Ansprechpartner.

------------------------------------------------------------------------
ANS0315E

Nachrichtentextdatei kann nicht geöffnet werden.



Explanation:

Das System kann die Nachrichtentextdatei (dscdeu.txt oder
dsmclientV3.cat für AIX) nicht öffnen. Auf der AS/400-Plattform heisst
diese Datei QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Prüfen Sie, ob die Datei dscdeu.txt in dem Verzeichnis steht, auf das
DSMI_DIR zeigt. Für AIX prüfen Sie, ob die Datei dsmclientV3.cat über
eine symbolische Verbindung zu /usr/lib/nls/msg/<locale>/dsmclientV3.cat
verfügt.

------------------------------------------------------------------------
ANS0316E

Nachrichtentextdatei kann nicht verwendet werden.



Explanation:

Das System kann die Nachrichtentextdatei (dscdeu.text oder
dsmclientV3.cat für AIX) auf Grund eines ungültigen Kennsatzes nicht
verwenden. Auf der AS/400-Plattform heisst diese Datei
QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Installieren Sie Nachrichtentextdatei erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS0317E

Nachrichtentextdatei kann nicht verwendet werden.



Explanation:

Das System kann die Nachrichtentextdatei (dscdeu.txt oder
dsmclientV3.cat für AIX) auf Grund eines ungültigen Steuersatzes nicht
verwenden. Auf der AS/400-Plattform heisst diese Datei
QANSAPI/QAANSENU(TXT).

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Installieren Sie Nachrichtentextdatei erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS0318E

Ungültigen Wert für DATEFORMAT angegeben.



Explanation:

Für DATEFORMAT ist ein ungültiger Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Einen gültigen Wert angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0319E

Ungültigen Wert für TIMEFORMAT angegeben.



Explanation:

Für TIMEFORMAT ist ein ungültiger Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Einen gültigen Wert angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0320E

Ungültigen Wert für NUMBERFORMAT angegeben.



Explanation:

Für NUMBERFORMAT ist ein ungültiger Wert angegeben.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Einen gültigen Wert angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0321E

Nachrichtenparameter für 'dsmRCMsg' ist ein Nullzeiger.



Explanation:

Der Nachrichtenparameter für 'dsmRCMsg' ist ein Nullzeiger.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Für den Nachrichtenparameter genügend Speicherbereich zuordnen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0322E

Kein Text für diesen Rückkehrcode verfügbar.



Explanation:

Der Parameter 'dsmRC' für 'dsmRCMsg' ist ein nicht unterstützter
Rückkehrcode.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Einen gültigen Wert angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0323E

Wert für 'partialObjOffset' für Abrufen von partiellen Objekten ist
ungültig.



Explanation:

Der Wert für 'partialObjOffset' für das Abrufen von partiellen Objekten
ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Einen gültigen Wert angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0324E

Wert für 'partialObjLength' für Abrufen von partiellen Objekten ist
ungültig.



Explanation:

Der Wert für 'partialObjLength' für das Abrufen von partiellen Objekten
ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Einen gültigen Wert angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0325E

Abrufen partieller Objekte wird auf diesem Server nicht unterstützt.



Explanation:

Der von dem Benutzer angegebene IBM Spectrum Protect-Server unterstützt
nicht das Abrufen partieller Objekte.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Einen IBM Spectrum Protect-Server angeben, der das Abrufen partieller
Objekte unterstützt.

------------------------------------------------------------------------
ANS0326E

Dieser Knoten hat die maximale Anzahl Mountpunkte überschritten.



Explanation:

Entweder sind für diese Operation keine Band- oder sequenzielle
Plattenmountpunkte erlaubt oder die maximale Anzahl zulässiger
Mountpunkte ist bereits im Gebrauch. Die Operation kann nicht ausgeführt
werden. Der IBM Spectrum Protect-Administrator definiert die maximale
Anzahl Mountpunkte mit der Eigenschaft MAXNUMMP Ihrer Knotendefinition.

System action:

Das Objekt wird übersprungen.

User response:

Wenn Sie weitere Operationen ausführen, die eventuell Mountpunkte
verwenden, warten Sie, bis diese Operationen beendet sind, und
wiederholen Sie dann die fehlgeschlagene Operation. Andernfalls
verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS0327E

Ein doppeltes Objekt wurde gefunden, Operation kann nicht beendet
werden.



Explanation:

Ein doppeltes Objekt wurde gefunden, die Operation kann nicht beendet
werden.

System action:

Die angeforderte Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Die Operation mit einer anderen Dateispezifikation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0328E

Die angegebenen Objekte sind beim Mischtest fehlgeschlagen.



Explanation:

Die angegebenen Objekte sind beim Mischtest fehlgeschlagen, die
Operation kann nicht beendet werden.

System action:

Die angeforderte Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Die Dokumentation enthält Informationen über die Parameter für den
Mischtest.

------------------------------------------------------------------------
ANS0330E

Die Zugriffsart dsmSetAccess ist ungültig.



Explanation:

Die Zugriffsart dsmSetAccess ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Zulässige Werte für die Zugriffsart:

   atBackup
   atArchive

------------------------------------------------------------------------
ANS0331E

Für diesen Dateinamen/Dateibereich wurden noch keine Dateien gesichert.



Explanation:

Es wurde versucht, den Zugriff auf Dateien zu definieren, obwohl zuvor
noch keine Dateien für den angegebenen Dateinamen, das angegebene
Laufwerk oder Dateisystem gesichert wurden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, daß das korrekte Laufwerk oder Dateisystem angegeben
wurde und daß die Dateien, für die der Zugriff definiert werden soll,
gesichert sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS0332E

Für diesen Dateinamen/Dateibereich wurden noch keine Dateien archiviert.



Explanation:

Es wurde versucht, den Zugriff auf Dateien zu definieren, obwohl zuvor
noch keine Dateien für den angegebenen Dateinamen, das angegebene
Laufwerk oder Dateisystem archiviert wurden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, daß das korrekte Laufwerk oder Dateisystem angegeben
wurde und daß die Dateien, für die der Zugriff definiert werden soll,
archiviert sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS0333E

Unbekannte Art der fernen Versetzungseinheit



Explanation:

Die angegebene Art der fernen Versetzungseinheit ist unbekannt.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0334E

Eine Operation für den angeforderten Knoten und Dateibereich wird
bereits ausgeführt.



Explanation:

Es wurde angefordert, mithilfe der Einheit zum Versetzen von Daten eine
Operation für den angegebenen Knoten und Dateibereich auszuführen. Da
eine Operation für diesen Knoten und Dateibereich bereits ausgeführt
wird, kann die neue Operation nicht ausgeführt werden.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation zu einem späteren Zeitpunkt.

------------------------------------------------------------------------
ANS0335E

Systemressource wird verwendet



Explanation:

Eine erforderliche Ressource wird von einem anderen Befehl oder Prozess
verwendet.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation zu einem späteren Zeitpunkt.

------------------------------------------------------------------------
ANS0336E

Server-Plug-in-Kommunikationsfehler



Explanation:

Die Kommunikation zwischen einem Server-Plug-in und einer
NAS-Dateieinheit ist fehlgeschlagen.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0337E

Server-Plug-in hat nicht unterstütztes Betriebssystem für
NAS-Dateieinheit erkannt.



Explanation:

Ein Plug-in-Modul hat festgestellt, dass eine NAS-Dateieinheit ein nicht
unterstütztes Betriebssystem oder eine nicht unterstützte
Betriebssystemstufe ausführt.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0338E

Ungültige Operation für Knoten versucht



Explanation:

Die Operation ist nicht gültig.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0339E

Der angegebene Zielspeicherpool ist nicht definiert.



Explanation:

Der Speicherpool ist nicht definiert.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0340E

Ein Zielspeicherpool verfügt nicht über das korrekte Datenformat für die
angegebene Knotenart.



Explanation:

Keine.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0341E

Keine zugeordnete Einheit zum Versetzen von Daten ist für den
angegebenen Knoten definiert.



Explanation:

Keine.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0342E

Der vom Server empfangene CRC stimmt nicht mit dem vom Client
berechneten CRC überein.



Explanation:

Der Server hat einen CRC für einen Puffer gesendet. Der Client hat einen
CRC für denselben Puffer berechnet. Die beiden stimmen nicht überein.
Die Abweichung zeigt einen Kommunikationsfehler an.

System action:

In einigen Fällen kann der Client dem Server den Fehler anzeigen und die
Operation wiederholen.

User response:

Das Ablaufverfolgungsprotokoll auf zusätzliche Informationen überprüfen
und die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0343E

Ungültige Operation für einen Gruppenführer oder einen Gruppenteil
versucht.



Explanation:

Es wurde eine ungültige Operation für eine logische Gruppe versucht.

System action:

Die aktuelle Operation wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie den Vorgang mit einer gültigen Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS0344E

Daten mit einer Größenschätzung von Null Byte können nicht gesendet
werden.



Explanation:

Sie können keine Daten für ein Objekt mit einer Größenschätzung = 0
senden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Definieren Sie die Größenschätzung in dsmSendObj größer als 0.

------------------------------------------------------------------------
ANS0345E

Ferne Platte nicht definiert.



Explanation:

Auf einer fernen Platte, die nicht definiert ist, wurde ein
Operationsversuch ausgeführt.

System action:

Die aktuelle Operation wird gestoppt.

User response:

Definieren Sie die richtige ferne Platte.

------------------------------------------------------------------------
ANS0346E

Eingabeziel stimmt nicht mit erwartetem Ziel überein.



Explanation:

Eingabeziel stimmt nicht mit erwartetem Ziel überein.

System action:

Die aktuelle Operation wird gestoppt.

User response:

Die Operation mit dem richtigen Ziel wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0347E

Einheit zum Versetzen von Daten ist nicht verfügbar.



Explanation:

Einheit zum Versetzen von Daten ist nicht verfügbar.

System action:

Die aktuelle Operation wird gestoppt.

User response:

Die Operation mit der richtigen Einheit zum Versetzen von Daten
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0348E

Operation fehlgeschlagen, da Option Kopien fortsetzen auf NO gesetzt
war.



Explanation:

Die Operation ist fehlgeschlagen, da die Option Kopien fortsetzen auf NO
gesetzt war.

System action:

Die aktuelle Operation wird gestoppt.

User response:

Dieser Abbruchcode zeigt an, dass eine Speicheroperation wie z. B.
Sichern oder Archivieren fehlgeschlagen ist, da die Option Kopien
fortsetzen auf NO gesetzt war. Der Systemadministrator muss dieses
Problem auf der Serverseite lösen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0349E

Transaktion wegen Problem bei einer Speicheroperation fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Transaktion ist wegen eines Problems bei einer Speicheroperation
fehlgeschlagen. Dieser Fehler ist typisch, wenn der nächste Speicherpool
eine andere Kopienspeicherpoolliste aufweist und wir mitten in einer
Transaktion zu diesem Pool umschalten.

System action:

Die Transaktion wird abgebrochen.

User response:

Objekte in separaten Transaktionen erneut senden.

------------------------------------------------------------------------
ANS0350E

Die aktuelle Clientkonfiguration ist nicht konform mit dem Wert der
Serveroption DATAWRITEPATH oder DATAREADPATH für diesen Knoten.



Explanation:

Die Werte der Serveroptionen DATAWRITEPATH und DATAREADPATH geben an,
wohin der Client Daten senden darf und woher Daten gelesen werden. Die
Werte für den angegebenen Knotennamen sollten der Clientkonfiguration
entsprechen. Sie erhalten beispielsweise diese Fehlernachricht, wenn
DATAWRITEPATH einen LAN-Wert enthält und der Client für die Verwendung
des LAN-freien Protokolls konfiguriert ist, oder wenn der umgekehrte
Fall eintritt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Protokolle von Client, Server und Speicheragent, um
festzustellen, warum der Client Daten nicht LAN-frei senden konnte.
Stellen Sie sicher, dass die Clientkonfiguration und die Serveroptionen
kompatibel sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS0351E

Der Knoten oder Benutzer hat nicht die korrekte Berechtigung zum
Ausführen dieser Operation



Explanation:

Der Knoten oder Benutzer hat nicht die korrekte Berechtigung zum
Ausführen dieser Operation.

System action:

Die Transaktion wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie die Berechtigung für das angegebene Objekt.

------------------------------------------------------------------------
ANS0352E

Die Operation ist auf Grund von Serverlizenzwerten nicht gestattet.



Explanation:

Der Knoten oder Benutzer versucht, eine Operation auszuführen, die
entweder die Lizenzwerte überschreitet oder nicht lizenziert ist.

System action:

Die Sitzung wird zurückgewiesen oder die Transaktion wird abgebrochen,
wodurch die aktuelle Operation beendet wird.

User response:

Den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0353E

Bei Verwendung von useTsmBuffers muss dataBlk in Aufrufen von dsmSendObj
und dsmGetObj NULL sein.



Explanation:

Der Wert für dataBlk muss NULL sein, wenn useTsmBuffers verwendet wird.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Es gibt ein Problem mit der aufrufenden Anwendung. Verständigen Sie
Ihren Anwendungslieferanten.

------------------------------------------------------------------------
ANS0354E

Verschlüsselung ist bei Verwendung von useTsmBuffers nicht zulässig.



Explanation:

useTsmBuffers unterstützt keine Verschlüsselung.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Wiederholen Sie die Operation ohne Verwendung von useTsmBuffers, oder
inaktivieren Sie die Verschlüsselung für diese Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS0355E

Dieses Objekt kann nicht mit useTsmBuffers zurückgeschrieben/abgerufen
werden, da es komprimiert ist.



Explanation:

useTsmBuffers unterstützt keine Komprimierung.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Wiederholen Sie die Operation ohne Verwendung von useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0356E

Dieses Objekt kann nicht mit useTsmBuffers zurückgeschrieben/abgerufen
werden, da es verschlüsselt ist.



Explanation:

useTsmBuffers unterstützt keine Verschlüsselung.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Wiederholen Sie die Operation ohne Verwendung von useTsmBuffers.

------------------------------------------------------------------------
ANS0357E

Bei Verwendung von useTsmBuffers ist ein Zurückschreiben/Abrufen mit
Teilobjektzurückschreibung nicht zulässig.



Explanation:

useTsmBuffers unterstützt keine Teilobjektzurückschreibung.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die aufrufende Anwendung entweder
Teilobjektzurückschreibung oder useTsmBuffers verwendet.

------------------------------------------------------------------------
ANS0358E

Kein Chiffrierschlüssel gefunden. Bei Verwendung von -encryptkey=prompt
müssen Sie sicherstellen, dass das Feld encryptionPasswordP einen Wert
aufweist und dass bEncryptKeyEnabled auf wahr gesetzt ist.



Explanation:

Es wurde kein Chiffrierschlüssel in der Kennwortdatei gefunden, oder es
wurde von der Anwendung kein Schlüssel zur Verfügung gestellt.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Bei Verwendung von -encryptkey=prompt müssen Sie sicherstellen, dass
encryptionPasswordP einen Wert aufweist und dass bEncryptKeyEnabled auf
wahr gesetzt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS0359E

Es wurden unverträgliche Chiffrierschlüsseloptionen angegeben.



Explanation:

Bei Verwendung der Option ENABLEENCRYPTKEY darf der Parameter
bEncryptKeyEnabled für die IBM Spectrum Protect-API-Strukturen
dsmInitExIn_t und tsmInitExIn_t nicht auf wahr gesetzt werden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Entweder entfernen Sie die Option ENABLEENCRYPTKEY aus der Optionsdatei,
oder Sie setzen den Parameter bEncryptKeyEnabled mit Hilfe der IBM
Spectrum Protect-API im Programm auf falsch.

------------------------------------------------------------------------
ANS0360E

Der Clientakzeptor kann nicht gestartet werden, weil der Wert der Option
MANAGEDSERVICES NONE lautet.



Explanation:

Der Clientakzeptor kann nicht gestartet werden, wenn in der Optionsdatei
MANAGEDSERVICES NONE angegeben ist. Der Clientakzeptor verwaltet den
Web-Client oder IBM Spectrum Protect-Zeitpläne. Wird NONE angegeben,
verwaltet der Clientakzeptor keine Services.

System action:

Der Clientakzeptor stoppt die Verarbeitung.

User response:

Geben Sie entweder WEBCLIENT oder SCHEDULER für die Option
MANAGEDSERVICES in der Optionsdatei an und starten Sie dann den
Clientakzeptor erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS0361I

DIAG:



Explanation:

Der Nachrichtentext wird für Diagnosezwecke zur Verfügung gestellt und
soll bei der Fehlerbestimmung Informationen für die IBM
Unterstützungsfunktion bereitstellen.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS0362E

Die Windows-Systemressourcen reichen für die Verarbeitung dieses Befehls
nicht aus.



Explanation:

Dieses Problem kann während der Sicherung eines gemeinsam genutzten
(freigegebenen) Verzeichnisses auftreten. Die wahrscheinlichste Ursache
ist, dass die 'IRPStackSize'-Einstellung auf dem Computer, auf dem sich
das gemeinsam genutzte Verzeichnis befindet, zu niedrig ist.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Suchen Sie in der Windows-Ereignisanzeige nach der Ereignis-ID 2011 auf
dem Computer, auf dem sich das gemeinsam genutzte Verzeichnis befindet.
Dieses Ereignis zeigt an, dass der Konfigurationsparameter IRPStackSize
zu niedrig ist. IRPStackSize ist eine Einstellung des Typs DWORD im
Windows-Registrierungsschlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters.
Ist der IRPStackSize-Wert kleiner als 20 oder ist IRPStackSize nicht
angegeben, geben Sie den Wert 20 an, starten Sie das System neu und
wiederholen Sie die Operation. Der IRPStackSize-Standardwert ist 15.
Achtung: Wenden Sie sich an Ihren Windows-Systemadministrator, bevor Sie
die Windows-Registrierung ändern. Andernfalls bleibt das Problem nach
Angabe des Werts 20 für IRPStackSize weiter bestehen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0363E

Die Signaturprüfung der Datei 'content.spsig' ist fehlgeschlagen. Die
abgerufenen Dateien werden entfernt.



Explanation:

Die IBM Spectrum Protect-Signaturdatei 'content.spsig' wurde nicht
korrekt abgerufen. Die Datei wurde bearbeitet oder beschädigt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die Datei 'content.spsig' wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass
die Daten im Operations Center, z. B. das Clientpaket oder das
Aktualisierungsmanagerpaket, korrekt sind oder laden Sie die korrekte
Version in das Operations Center herunter.

------------------------------------------------------------------------
ANS0364W

Die Signaturprüfung der Datei 'content.spsig' ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die IBM Spectrum Protect-Signaturdatei 'content.spsig' wurde nicht
korrekt abgerufen. Die Datei wurde geändert oder beschädigt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Die Datei 'content.spsig' ist beschädigt oder wurde geändert. Stellen
Sie sicher, dass die abgerufenen Daten nicht beschädigt sind. Die Daten
wurden wahrscheinlich beschädigt oder geändert.

------------------------------------------------------------------------
ANS0365E

Die Signaturprüfung mindestens einer Datei ist fehlgeschlagen. Die
abgerufenen Dateien werden entfernt.



Explanation:

Mindestens eine Datei wurde nicht korrekt abgerufen. Die Dateien wurden
möglicherweise geändert oder sind beschädigt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Mindestens eine Datei wurde geändert oder beschädigt. Stellen Sie
sicher, dass die Daten im Operations Center, z. B. das Clientpaket oder
das Aktualisierungsmanagerpaket, korrekt sind oder laden Sie die
korrekte Version in das Operations Center herunter.

------------------------------------------------------------------------
ANS0366W

Die Signaturprüfung mindestens einer Datei ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Mindestens eine Datei wurde nicht korrekt abgerufen. Die Dateien wurden
möglicherweise geändert oder sind beschädigt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Mindestens eine Datei wurde geändert oder beschädigt. Stellen Sie
sicher, dass die abgerufenen Dateien nicht beschädigt sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS0367E

Mindestens eine Datei wurde während der Signaturprüfung nicht gefunden.
Die abgerufenen Dateien werden entfernt.



Explanation:

Mindestens eine Datei wurde nicht abgerufen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Mindestens eine Datei wurde nicht abgerufen. Stellen Sie sicher, dass
die Daten im Operations Center, z. B. das Clientpaket oder das
Aktualisierungsmanagerpaket, korrekt sind oder laden Sie die korrekte
Version in das Operations Center herunter.

------------------------------------------------------------------------
ANS0368W

Mindestens eine Datei wurde während der Signaturprüfung nicht gefunden.



Explanation:

Mindestens eine Datei wurde nicht abgerufen. Möglicherweise fehlen
wichtige Dateien.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Mindestens eine Datei wurde geändert oder beschädigt. Stellen Sie
sicher, dass die abgerufenen Dateien nicht beschädigt sind. Die
fehlenden Dateien könnten wichtig sein oder wurden eventuell absichtlich
nicht abgerufen. Eine Datei könnte unter Umständen nicht abgerufen
werden, weil sie auf dem Server entfernt wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS0369E

Die Datei 'content.spsig' ist keine IBM Spectrum Protect-Signaturdatei.
Die abgerufenen Dateien werden entfernt.



Explanation:

Eine Datei 'content.spsig' wurde gefunden, ist aber keine IBM Spectrum
Protect-Signaturdatei. Der Inhalt des Abrufs konnte nicht verifiziert
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wird während des Abrufs eine Datei 'content.spsig' gefunden, versucht
der Client, diese Datei als Signaturdatei zu identifizieren. Ist die
Datei keine IBM Spectrum Protect-Signaturdatei, kann der Client die
Dateien nicht verifizieren. Stellen Sie sicher, dass die Daten im
Operations Center, z. B. das Clientpaket oder das
Aktualisierungsmanagerpaket, korrekt sind oder laden Sie die korrekte
Version in das Operations Center herunter.

------------------------------------------------------------------------
ANS0370W

Die Datei 'content.spsig' ist keine IBM Spectrum Protect-Signaturdatei.



Explanation:

Eine Datei 'content.spsig' wurde gefunden, ist aber keine IBM Spectrum
Protect-Signaturdatei. Der Inhalt des Abrufs konnte nicht verifiziert
werden. Wird während des Abrufs eine Datei 'content.spsig' gefunden,
versucht der Client, diese Datei als Signaturdatei zu identifizieren.
Ist die Datei keine IBM Spectrum Protect-Signaturdatei, kann der Client
die Daten nicht verifizieren.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Benutzeraktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS0371E

Die Datei 'content.spsig' wurde nicht gefunden. Eine Signaturprüfung
kann nicht ausgeführt werden. Alle abgerufenen Dateien werden entfernt.



Explanation:

Die IBM Spectrum Protect-Signaturdatei 'content.spsig' wurde nicht
gefunden. Eine Signaturprüfung ist nicht möglich. Es kann nicht
überprüft werden, ob die abgerufenen Dateien beschädigt sind oder
geändert wurden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die Datei 'content.spsig' wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass
die Daten im Operations Center, z. B. das Clientpaket oder das
Aktualisierungsmanagerpaket, korrekt sind oder laden Sie die korrekte
Version in das Operations Center herunter.

------------------------------------------------------------------------
ANS0372E

Es wurden mehrere Dateien content.spsig gefunden. Eine Signaturprüfung
kann nicht ausgeführt werden. Alle abgerufenen Dateien werden entfernt.



Explanation:

Es wurden mehrere IBM Spectrum Protect-Signaturdateien (content.spsig)
gefunden. Eine Signaturprüfung ist nicht möglich. Es kann nicht
überprüft werden, ob die abgerufenen Dateien beschädigt sind oder
geändert wurden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Es wurden mehrere Dateien content.spsig gefunden. Stellen Sie sicher,
dass die Daten im Operations Center, z. B. das Clientpaket oder das
Aktualisierungsmanagerpaket, korrekt sind oder laden Sie die korrekte
Version in das Operations Center herunter.

------------------------------------------------------------------------
ANS373I

Als SAN-Maßnahme des Systems ist 'SAN-Maßnahmenwert' festgelegt.



Explanation:

Für das VMware Virtual Disk Development Kit, mit dem VMware-VMDKs
geöffnet, geschlossen, gelesen und geschrieben werden, ist die
angegebene Einstellung der Windows-SAN-Maßnahme für die verwendete
Hardware und den verwendeten Transporttyp der Einheit zum Versetzen von
Daten erforderlich.

System action:

Die Windows-SAN-Maßnahme des Systems ist konfiguriert und die aktuelle
Operation wird fortgesetzt.

User response:

Wenn für ein System 'Offline Alle' angegeben ist, müssen Sie bei neuen
Platten manuell 'Online' angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS0374E

Der CAD-Service wird auf dem lokalen Knoten nicht ausgeführt.



Explanation:

Der CAD-Service wird nicht ausgeführt.

System action:

Die Operation kann ohne eine Verbindung zum CAD-Service nicht
fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der CAD-Service aktiv und korrekt konfiguriert
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS0375E

Der Parameter 'fileSpace' ist entweder nicht definiert oder er ist zu
lang.



Explanation:

Der Parameter 'fileSpace' darf nicht leer und nicht länger als 1024
Zeichen sein.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Parameter 'fileSpace' korrekt verwendet
wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS0376E

Der Wert für den Parameter 'codePage' ist falsch.



Explanation:

Der Parameter 'codePage' kann nur den Wert "MBCS" oder "UCS2" haben.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Parameter 'codePage' korrekt verwendet
wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS0377E

Der Wert für den Parameter 'path' ist falsch.



Explanation:

Der Parameter 'path' darf nicht länger als 6000 Zeichen sein.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Parameter 'path' korrekt verwendet wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS0378E

Der Wert für den Parameter 'name' ist falsch.



Explanation:

Der Parameter 'name' darf nicht länger als 512 Zeichen sein und darf
nicht mit dem Verzeichnisbegrenzer beginnen.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Parameter 'name' korrekt verwendet wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS0379E

Der Wert für den Parameter 'status' ist falsch.



Explanation:

Der Parameter 'status' kann nur den Wert "ALL", "ACTIVE" oder "INACTIVE"
haben.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Parameter 'status' korrekt verwendet wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS0380E

Der Wert für den Parameter 'type' ist falsch.



Explanation:

Der Parameter 'type' kann nur den Wert "FILE" oder "DIR" haben.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Parameter 'type' korrekt verwendet wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS0381E

Der Wert für den Parameter 'startDateTime' oder 'endDateTime' ist
falsch.



Explanation:

Die Parameter 'startDateTime' und 'endDateTime' müssen ein gültiges
JSON-Datums-/Zeitformat haben.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Parameter 'startDateTime' und 'endDateTime'
korrekt verwendet werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS0382E

Die JSON-Daten des Rest-Aufrufs fehlen Werte.



Explanation:

Die JSON-Daten für den Rest-Aufruf sind falsch und können nicht
verarbeitet werden.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die JSON für den Rest-Aufruf korrekt ist und
alle erforderlichen Werte enthält.

------------------------------------------------------------------------
ANS0400E

Lizenzdatei konnte nicht geöffnet werden.



Explanation:

Die Lizenzdatei wurde nicht gefunden, konnte aufgrund fehlender
Berechtigungen nicht geöffnet werden oder ist beschädigt.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Dateiberechtigungen überprüfen. Prüfen, ob sich die Lizenzdatei an der
richtigen Stelle befindet.

------------------------------------------------------------------------
ANS0401E

Lesefehler bei Lizenzdatei.



Explanation:

Die Lizenzdatei wurde nicht gefunden, konnte aufgrund fehlender
Berechtigungen nicht geöffnet werden oder ist beschädigt.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Dateiberechtigungen überprüfen. Prüfen, ob sich die Lizenzdatei an der
richtigen Stelle befindet.

------------------------------------------------------------------------
ANS0402E

Schreibfehler bei Lizenzdatei.



Explanation:

Die Lizenzdatei wurde nicht gefunden, konnte aufgrund fehlender
Berechtigungen nicht geöffnet werden oder ist beschädigt.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Dateiberechtigungen überprüfen. Prüfen, ob sich die Lizenzdatei an der
richtigen Stelle befindet.

------------------------------------------------------------------------
ANS0403E

Daten in der Lizenzdatei haben ungültiges Format.



Explanation:

Die Lizenzdatei ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Benutzer muß eine neue Lizenz erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS0404E

Die Kontrollsumme in der Lizenzdatei stimmt nicht mit der Zeichenfolge
der Lizenzregistrierung überein.



Explanation:

Die Registrierungszeichenfolge ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Benutzer muß eine neue Lizenz erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS0405E

Abgelaufene Prüf-vor-Kauf-Lizenz.



Explanation:

Die Registrierungszeichenfolge ist ungültig.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Der Benutzer muß eine neue Lizenz erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS0420W

Warnung! Das Zurückschreiben inaktiver Systemstatusobjekte wird nicht
empfohlen.Fortfahren?



Explanation:

Das Zurückschreiben inaktiver Systemstatusobjekte kann zu
Systeminstabilität führen. Beispiele für mögliche Probleme:

*  Anwendungen, die installiert wurden, nachdem der Systemstatus
   gesichert wurde, können nach dem Zurückschreiben des inaktiven
   Systemstatus nicht ordnungsgemäß funktionieren.

*  Kritische Betriebssystemaktualisierungen, die nach der Sicherung des
   inaktiven Systemstatus installiert wurden, können nicht mehr
   verfügbar sein oder nicht richtig funktionieren.

Das Zurückschreiben inaktiver Systemstatusobjekte wird nicht empfohlen,
es sei denn, Sie sind sich sicher, dass Sie dies tun müssen.

System action:

Wenn der Benutzer mit Ja antwortet, wird der Client das Objekt
zurückschreiben. Wenn der Benutzer mit Nein antwortet, wird der Client
die Operation abbrechen.

User response:

Antworten Sie auf die Eingabeaufforderung. Wenn Sie sich nicht sicher
sind, antworten Sie mit Nein und fragen Sie Ihren Systemadministrator
oder Betriebssystemhersteller, bevor Sie fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS0421W

Das Kennwort für den Knoten kann nicht mit dem angegebenen Kennwort der
Benutzer-ID synchronisiert werden.



Explanation:

Das Kennwort für den Knoten wurde wegen der Ursache, die in der
vorangegangenen Fehlernachricht beschrieben wurde, nicht aktualisiert.

System action:

Das Kennwort für den Knoten wird auf dem Server nicht aktualisiert. Bei
der nächsten Ausführung des Clients müssen Sie das Kennwort erneut
eingeben.

User response:

Siehe die vorangehende Fehlernachricht.

------------------------------------------------------------------------
ANS0422W

Die ausgewählte Journalposition ist ein Netzlaufwerk und möglicherweise
vom Journalservice nicht zugänglich. Wählen Sie eine Position auf einem
lokalen Laufwerk aus.



Explanation:

Es wird nicht empfohlen, eine Netzeinheit als Position zu verwenden, an
der Journaldatenbanken gespeichert werden. Das Speichern von
Journaldatenbanken auf einer Netzeinheit kann die Ausführung des
Journalservice verhindern.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wählen Sie ein lokales Laufwerk aus, auf dem Journaldatenbanken
gespeichert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS0423E

Verzeichnis 'DateibereichsnamePfadnameDateiname' kann nicht erstellt
werden. Pfad nicht vorhanden.



Explanation:

Das Betriebssystem hat den Status "Pfad nicht gefunden" zurückgegeben,
als IBM Spectrum Protect versucht hat, das für die automatische
Systemwiederherstellung (Automated System Recovery = ASR) erforderliche
Verzeichnis zu erstellen. Eine mögliche Ursache besteht darin, dass ein
Mehrplattensystem auf ein Einzelplattensystem zurückgeschrieben wird.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass für die Zurückschreibung identische Hardware
verwendet wird, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS0649E

Der Plattenanbieter für den Datenträger Datenträgername unterstützt
nicht die Funktion 'Snap of a Snap'.



Explanation:

Sie können die Funktion 'Snap of a Snap' nur auf SVC-, XIV- und
Storwize-Systemen verwenden.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Setzen Sie die Option USESNAPOFASNAPTOMOUNT in der Data
Protection-Konfigurationsdatei auf 'No' zurück und definieren Sie
MOUNTRW=Yes, um die Sicherung mit Lese-/Schreibzugriff bereitzustellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS0990W

Optionsdatei 'Dateiname' konnte nicht gefunden werden. Es werden die
Standardoptionswerte verwendet.



Explanation:

Allgemeine Ursachen für diese Warnung sind:

*  Die Standardoptionsdatei ist nicht vorhanden,

*  Sie haben beim Starten des IBM Spectrum Protect-Clients nicht die
   Option -OPTFILE angegeben, und

*  die Umgebungsvariable DSM_CONFIG war nicht gesetzt.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client nimmt für alle Clientoptionen
Standardwerte an und setzt die Verarbeitung mit Hilfe des
Standardservernamens und der in der Datei dsm.sys gefunden zugeordneten
Optionen fort.

User response:

Wenn die Standardsystemaktion akzeptabel ist, können Sie diese Nachricht
eliminieren, indem Sie im Installationsverzeichnis eine leere Datei
dsm.opt erstellen.

Wenn Sie eine Clientbenutzeroptionsdatei (dsm.opt) haben, müssen Sie sie
entweder in das Installationsverzeichnis stellen oder die
Umgebungsvariable DSM_CONFIG auf den vollständig qualifizierten Pfad und
Dateinamen Ihrer Optionsdatei setzen.

Überprüfen Sie die Informationen über das Konfigurieren von IBM Spectrum
Protect in dem für Ihr Betriebssystem spezifischen IBM Spectrum
Protect-Clienthandbuch. Bleibt der Fehler bestehen, fragen Sie zwecks
weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS0991I

IBM Spectrum Protect-Scheduler ist für Serveranforderungen am Anschluss
Anschlussnummer empfangsbereit



Explanation:

Diese Nachricht gibt die Anschlussnummer an, an der die Clients für
Serveranforderungen empfangsbereit sind. Weicht die Anschlussnummer in
der Nachricht vom Standardwert oder von Ihrer Angabe mit der Option
TCPCLIENTPORT ab, liegt dies daran, dass der Anschluss von einem anderen
Prozess verwendet wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Normalerweise ist keine weitere Aktion erforderlich. Soll eine bestimmte
Anschlussnummer verwendet werden, müssen Sie Ihr System oder Ihre
Anwendungen so konfigurieren, dass die Nummer verfügbar ist. Starten Sie
den IBM Spectrum Protect-Client erneut und prüfen Sie, ob der gewünschte
Anschluss verwendet wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS0992E

Der Zieldateibereich oder Laufwerkbuchstabe ist nicht verfügbar.
Ausführliche Informationen befinden sich in dsmerror.log.



Explanation:

Das System versucht, in einen Zielort zurückzuschreiben oder abzurufen,
der nicht erreicht werden kann. Der angegebene Dateibereichsname oder
Laufwerkbuchstabe ist ungültig oder nicht vorhanden, oder Sie geben
einen lokalen Freigabenamen an, der nicht aufgelöst werden kann.

System action:

Objekte, die Teil dieses Dateibereichs sind, werden nicht verarbeitet.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl und geben Sie einen anderen Zielort für das
Objekt an, das nicht verarbeitet wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS0993E

Die Quellenspezifikation "Quelle" hat ein ungültiges Format.



Explanation:

Das Dateisystem muss in geschweifte Klammern eingeschlossen sein und
Platzhalterzeichen können nur auf der unteren Ebene verwendet werden.

System action:

Die Befehlsverarbeitung wird beendet.

User response:

Korrigieren Sie die Spezifikation und wiederholen Sie den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS0994E

Ungültige Zeichenfolge 'Zeichenfolge' für den Namen des virtuellen
Dateibereichs oder den Gruppennamen.



Explanation:

Sie haben den Namen eines virtuellen Dateibereichs oder einen
Gruppennamen eingegeben, der Platzhalterzeichen enthält.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen korrekten Namen eines virtuellen Dateibereichs oder
einen korrekten Gruppennamen ein und wiederholen Sie die Operation.
Verwenden Sie die Option 'pick', um eine Liste der Gruppen anzuzeigen,
aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS0995E

Datenträger 'Datenträgername' konnte nicht gesperrt werden.



Explanation:

Der Systemaufruf zum Sperren des Datenträgers ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Bitte prüfen Sie, ob nicht eine andere Anwendung auf den Datenträger
zugreift. Beim Zurückschreiben eines Images muss IBM Spectrum Protect
über die exklusive Benutzung des Datenträgers verfügen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1000E

Es wurde eine nicht unterstützte Übertragungsmethode angegeben.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie eine DFV-Schnittstelle an, die vom IBM Spectrum Protect-Client
auf Ihrem Betriebssystem unterstützt wird. Das Handbuch zum IBM Spectrum
Protect-Client für Ihr Betriebssystem enthält weitere Informationen über
das Konfigurieren der IBM Spectrum Protect-Client-Datenfernverarbeitung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1001E

Zu sichernder Datenträger war kein Systemdatenträger. Übersprungen.



Explanation:

Der Benutzer hat angegeben, daß nur Systemdatenträger gesichert werden
sollen. Dieser Datenträger wurde nicht gesichert, da er kein
Systemdatenträger ist.

System action:

Der Datenträger wurde nicht gesichert.

User response:

Die Option 'Alle' oder den Befehl für Imagesicherung verwenden, um
diesen Datenträger zu sichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS1002I

MOS-Image wird erstellt. Dies kann eine Weile dauern.



Explanation:

Das MOS-Image wird gerade erstellt. Dies kann einige Zeit in Anspruch
nehmen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1004W

Der Knoten hat die maximal zulässige Anzahl Bandladevorgänge
überschritten. Die Operation für 'Dateibereichsname' wird später
wiederholt.



Explanation:

Der Knoten hat die maximal zulässige Anzahl Bandladevorgänge
überschritten. Die Operation wird später wiederholt.

System action:

Die Operation wird wiederholt.

User response:

Erhöhen Sie die Anzahl der zulässigen Bandladevorgänge für diesen Knoten
auf dem Server, um diese Situation zu vermeiden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1005I

TCP/IP-Fehler beim Lesen auf Socket = Socket-ID, Fehlernummer =
Fehlercode, Ursache: 'Fehlerursache'.



Explanation:

Ein Versuch, Daten mit Hilfe einer TCP/IP-Verbindung zu empfangen, ist
fehlgeschlagen. Bei Ursache: 'Verbindung von Peer zurückgesetzt', ist es
möglich, dass die Serversteuerungsverbindung das Zeitlimit überschritten
hat. Dies kann eintreten, wenn die Dateiübertragungszeit größer ist als
der Wert für das Inaktivitätszeitlimit (IDLETIMEOUT), der auf dem Server
definiert ist.

System action:

Die TCP/IP-Verbindung zum Server schlägt fehl.

User response:

Wenn die Zeitlimitüberschreitung auf Grund einer großen
Dateiübertragungszeit eintrat, können Sie diese Nachricht ignorieren.
Der Client wird automatisch die Verbindung mit dem Server
wiederherstellen, die Datenübertragung beenden und eine Statistik
senden. Sie können auch in Betracht ziehen, den Wert für IDLETIMEOUT in
der Serveroptionsdatei zu vergrößern.

------------------------------------------------------------------------
ANS1006I

TCP/IP-Fehler beim Schreiben auf Socket = Socket-ID, Fehlernummer=
Fehlercode, Grund: Fehlergrund



Explanation:

Ein Versuch, Daten mit der TCP/IP-Verbindung zu senden, ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Verbindung zum Server schlägt fehl.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1007E

Senden des Objekts 'ObjektnameObjektnameObjektname' fehlgeschlagen. Es
gibt keine Sicherungskopiengruppe.



Explanation:

Die Verwaltungsklasse für diese Datei (Objektname) besitzt keine
Sicherungskopiengruppe. Entweder besitzt die Standardverwaltungsklasse
keine Sicherungskopiengruppe oder eine Anweisung INCLUDE versucht, die
Datei an eine Verwaltungsklasse zu binden, die keine
Sicherungskopiengruppe besitzt.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Datei nicht gesichert.

User response:

Führen Sie DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL aus, um Informationen über
verfügbare Verwaltungsklassen anzuzeigen.

*  Wenn die Datei an die Standardverwaltungsklasse gebunden wird, müssen
   Sie sicherstellen, dass die Verwaltungsklasse eine
   Sicherungskopiengruppe besitzt.

*  Wenn die Datei an eine Verwaltungsklasse gebunden wird, die in einer
   Anweisung INCLUDE angegeben ist, müssen Sie sicherstellen, dass die
   Verwaltungsklasse eine Sicherungskopiengruppe besitzt.

*  Haben Sie mehrere IBM Spectrum Protect-Server, stellen Sie sicher,
   dass Sie sich mit dem korrekten Server verbinden.

*  Wenn Sie keine passende Verwaltungsklasse finden können, verständigen
   Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum
   Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1008E

Senden des Objekts 'ObjektnameObjektnameObjektname' fehlgeschlagen:
Keine Archivierungskopiengruppe



Explanation:

Für die Verwaltungsklasse dieser Datei (Objektname) wurde keine
Archivierungskopiengruppe angegeben.

System action:

Die Datei konnte nicht gesichert werden.

User response:

Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1009W

Beim Verarbeiten der Include/Exclude-Anweisungen des Betriebssystems ist
ein Fehler aufgetreten. Der Fehler wurde beim Verarbeiten von:
Subsystemname festgestellt.



Explanation:

Der Client hat einen Fehler festgestellt, während er die automatischen
Include/Exclude-Anweisungen vom Betriebssystem erhalten hat. Mögliche
Ursachen für diesen Fehler sind:

*  Der angegebene Registerschlüssel kann zum Lesen nicht geöffnet
   werden.

*  Der Eintrag unter diesem Schlüssel weist falsche Daten auf.

System action:

Die Verarbeitung wird ohne vollständige Liste der
Include/Exclude-Anweisungen des Betriebssystems fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf den angegebenen
Registerschlüssel haben und dass Einträge den Wert MULTISZ aufweisen und
Folgendes enthalten:

*  Individuelle Dateien

*  Verzeichnisse

*  Platzhalterzeicheneinträge

*  Umgebungsvariablen

*  Den Schalter /s (der Schalter /s wird in Verzeichnis- und/oder
   Platzhalterzeicheneinträgen verwendet und zeigt an, dass alle
   Unterverzeichnisse dieses Verzeichnisses ausgeschlossen werden
   sollen)

Falls die Ursache dieser Nachricht nicht bestimmt oder aufgelöst werden
kann, verständigen Sie zwecks weiterer Hilfe die technische
Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1010E

Fehler beim Verarbeiten von 'Dateibereichsname': Nicht unterstützte
Dateisystemoperation.



Explanation:

Das Dateisystem unterstützt keine Operation, die erforderlich ist, um
die Datei oder das Verzeichnis zu verarbeiten.

System action:

Die Datei bzw. das Verzeichnis wird übersprungen. Abhängig von dem
spezifischen Fehler, der festgestellt wird, wird die Verarbeitung auf
Solaris-Clients unter Umständen gestoppt.

User response:

Prüfen Sie, ob das Dateisystem vom IBM Spectrum Protect-Client
unterstützt wird. Falls eine Zurückschreibung oder ein Abruf
fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie die Operation mit einem anderen
Standort. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie nach anderen Anzeichen
von Systemfehlern. Gegebenenfalls ist es erforderlich, das
Dienstprogramm des Betriebssystems auszuführen, das Inkonsistenzen des
Dateisystems überprüft und repariert. Kann der Fehler dennoch nicht
beseitigt werden, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren
IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1015E

Die Sitzung wird zurückgewiesen. Der Server erlaubt nicht das Anmelden
eines Clients, dessen Aufbewahrungsschutz für Archivierung nicht
aktiviert ist.



Explanation:

Der Client kann keine Verbindung zum Server herstellen, da der Server im
Gegensatz zum Client für den Aufbewahrungsschutz für Archivierung
aktiviert ist.

System action:

Die Sitzung wird nicht gestartet.

User response:

Den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1016I

Keine mit 'Pfadname' übereinstimmenden auswählbaren Dateien gefunden.



Explanation:

Die Sicherungs- oder Archivierungsoperation wurde beendet, es wurden
aber keine Dateien verarbeitet. Mögliche Ursachen sind:

   Das Verzeichnis, das gesichert oder archiviert wurde, enthält keine
   Dateien.
   Die Dateien sind von der Sicherung oder Archivierung ausgeschlossen.

System action:

Keine.

User response:

Überprüfen Sie den Pfad, den Sie eingegeben haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1017E

Sitzung zurückgewiesen: TCP/IP-Verbindungsfehler.



Explanation:

Der Versuch, eine Verbindung zum Server unter Verwendung der
TCP/IP-Übertragung herzustellen, ist fehlgeschlagen. Dies kann ein
Ergebnis falscher TCP/IP-Optionseinstellungen in Ihrer
Clientoptionsdatei sein. Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn die
LAN-Verbindung unterbrochen wurde oder Ihr Systemadministrator eine
Sicherungsoperation abgebrochen hat.

System action:

Die Sitzung wurde zurückgewiesen. Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation oder warten Sie, bis der Server wieder
aktiv ist, und wiederholen Sie dann die Operation. Bleibt der Fehler
bestehen, wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren
Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1018E

Anschluss Anschlussnummer ist bereits im Gebrauch



Explanation:

Der durch die Option TCPCLIENTPORT angegebene Anschluss wird von einem
anderen Prozess verwendet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wenden Sie sich an den Serveradministrator, damit er einen anderen
Anschluss für vom Server eingeleitete Verbindungen definiert.
Aktualisieren Sie TCPCLIENTPORT mit dieser neuen Anschlussnummer.

------------------------------------------------------------------------
ANS1019E

Der Datenträger konnte nicht geöffnet werden.



Explanation:

Beim Versuch von IBM Spectrum Protect, den Datenträger für eine
Sicherungs- oder Zurückschreibungsoperation zu öffnen, ist ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Die angeforderte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in
Bezug auf diesen Fehler. Verifizieren Sie, dass der Datenträger
verfügbar und nicht durch einen anderen Prozess gesperrt ist.
Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1020E

Systemobjektsicherung fehlgeschlagen.



Explanation:

Beim Sichern von Windows-Systemobjektdateien ist ein Fehler aufgetreten.
Die Sicherung wurde nicht abgeschlossen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, das Fehlerprotokoll zu überprüfen.
Starten Sie den Windows-Service, der dem im Fehlerprotokoll bezeichneten
Systemobjekt zugeordnet ist, neu und wiederholen Sie die
Sicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1021E

Systemobjektzurückschreibung fehlgeschlagen.



Explanation:

Beim Zurückschreiben von Windows-Systemobjektdateien ist ein Fehler
aufgetreten. Die Zurückschreibung wurde nicht abgeschlossen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, das Fehlerprotokoll zu überprüfen.
Starten Sie das System neu und schreiben Sie anschließend das im
Fehlerprotokoll bezeichnete Systemobjekt erneut zurück.

------------------------------------------------------------------------
ANS1022E

Abbrechen fehlgeschlagen für Knoten: Knotenname Dateisystem: DS-Name
Operation: Op-Art Fehler: Fehler



Explanation:

Die Anforderung zum Abbrechen einer fernen Operation ist fehlgeschlagen.
Knoten, Dateibereich, Operation und Ursache für den Fehler werden
angezeigt.

System action:

Die Operation wurde nicht abgebrochen.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1023E

Sitzung zurückgewiesen: Abweichung bei Knotenart



Explanation:

Ihr Knotenname ist einem anderen Betriebssystemtyp zugeordnet und kann
auf diesem System nicht verwendet werden.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Wird ein neuer Knotenname benötigt, den Systemadministrator
verständigen, damit er einen neuen Knotennamen zuordnet. Im allgemeinen
gibt es für jedes Paar Maschine/Betriebssystem, das auf den Server
zugreifen muss, einen eindeutigen Knotennamen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1024E

Die Sicherungsattribute auf dem Server für die Sicherung vom Typ
'Sicherungstyp' für 'DateibereichsnamePfadnameDateiname', Objekt-ID
'Objekt-ID:Objekt-ID' Rückkehrcode 'Rückkehrcode' konnten nicht
aktualisiert werden.



Explanation:

Die Attribute für das genannte Sicherungsobjekt auf dem Server konnten
nicht aktualisiert werden. Der Server spiegelt unter Umständen nicht den
korrekten Status der Sicherung wider.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die vorangehenden Fehlernachrichten im Fehlerprotokoll
auf weitere Informationen. Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1025E

Sitzung zurückgewiesen: Authentifizierungsfehler



Explanation:

Authentifizierungsfehler. Sie haben eine falsche Benutzer-ID oder ein
falsches Kennwort eingegeben.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Geben Sie die korrekte Benutzer-ID und das korrekte Kennwort ein. Wenn
Sie sich nicht an die korrekte Benutzer-ID oder das korrekte Kennwort
erinnern können, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, damit
Ihrem Knotennamen neue Berechtigungsnachweise zugeordnet werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1026E

Die Sitzung wird zurückgewiesen: Es gab einen Fehler im
Übertragungsprotokoll.



Explanation:

Es wurde eine unerwartete Netznachricht vom Client empfangen. Dies
könnte durch Netzprobleme oder einen Programmierfehler verursacht worden
sein.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Prüfen Sie, ob Ihr Übertragungsweg richtig funktioniert und wiederholen
Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1028S

Ein interner Programmfehler ist aufgetreten.



Explanation:

Eine nicht erwartete Bedingung ist aufgetreten und die Operation kann
nicht fortgesetzt werden. Dies könnte ein Programmierfehler sein.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Hilfe Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator oder
die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1029E

Die Kommunikation mit dem IBM Spectrum Protect-Server ist verloren
gegangen.



Explanation:

Diese Nachricht wird ausgegeben, nachdem die Sitzung mit dem IBM
Spectrum Protect-Server unerwartet verloren geht. Das
Clientfehlerprotokoll enthält weitere Informationen zu diesem Problem.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

*  Starten Sie den IBM Spectrum Protect-Client neu und wiederholen Sie
   die Operation.

*  Bleibt der Fehler bestehen, prüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf
   andere Nachrichten, die in Zusammenhang mit diesem Problem stehen
   könnten.

*  Prüfen Sie, ob Netzkonnektivität zwischen der IBM Spectrum
   Protect-Clientmaschine und der IBM Spectrum Protect-Servermaschine
   besteht.

*  Verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum
   Protect-Administrator. Der IBM Spectrum Protect-Administrator kann
   das IBM Spectrum Protect-Serveraktivitätenprotokoll nach weiteren
   Informationen zu dem Problem überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1030E

Das Betriebssystem hat eine Anforderung für Speicherzuordnung
zurückgewiesen.



Explanation:

Bei der weiteren Verarbeitung ist Zugriff auf Speicher erforderlich, um
Informationen zu speichern. In diesem Fall wurde mehr Speicher
angefordert als das Betriebssystem zuordnen würde. Mögliche Ursachen
sind:

   Das System hat nur noch wenig Hauptspeicher.
   Der Prozess, in dem das Programm ausgeführt wird, hat die maximale
   Speicherkapazität, die er zuordnen darf, überschritten.
   Es ist eine andere Fehlerbedingung aufgetreten, die das Programm
   denken lässt, es hat keinen Speicher mehr.

System action:

Die angeforderte Operation kann nicht ausgeführt werden.

User response:

Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen und wiederholen Sie die
Operation. Wenn die Operation dennoch fehlschlägt, versuchen Sie, die
Task in mehrere kleinere Einheiten aufzuteilen. Wenn beispielsweise eine
Dateispezifikation mehrere Verzeichnisse höherer Ebene enthält, führen
Sie die IBM Spectrum Protect-Task nacheinander für jedes Verzeichnis
aus. Wenn die IBM Spectrum Protect-Task eine Teilsicherung ist,
verwenden Sie die Option -memoryefficientbackup=yes".

Bei UNIX-Systemen, die Ressourcenbegrenzungen unterstützen, überprüfen
Sie, ob die Speicherressourcengrenze zu niedrig ist, indem Sie folgenden
Befehl eingeben: ulimit -a

Abhängig von den daraus resultierenden Daten können Sie den Rootbenutzer
des UNIX-Systems bitten, die Ressourcengrenzwerte zu erhöhen, sodass sie
den aktuellen Standardwert überschreiben. Der Rootbenutzer des
UNIX-Systems hat die Berechtigung, Ressourcengrenzwerte zu erhöhen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1031E

Beim Versuch, eine TCP/IP-Verbindung herzustellen, wurde das zulässige
Zeitlimit überschritten, bevor die Verbindung hergestellt wurde.



Explanation:

Das Objekt des Verbindungsversuchs hat nicht innerhalb der zulässigen
Wartezeit geantwortet. Beim Client für Sichern/Archivieren geht dieser
Nachricht in der Datei dsmerror.log die Nachricht ANS5216E voran, die
Details zu der Verbindung enthält, die fehlgeschlagen ist. Die Bedingung
kann eine temporäre Bedingung sein.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

*  Starten Sie den IBM Spectrum Protect-Client neu und wiederholen Sie
   die Operation.

*  Überprüfen Sie die Clientoptionsdatei und stellen Sie sicher, dass
   TCPSERVERADDRESS und TCPPORT die korrekte TCP/IP-Adresse und
   -Anschlussnummer für Ihren IBM Spectrum Protect-Server angeben.

*  Stellen Sie sicher, dass zwischen der IBM Spectrum
   Protect-Clientmaschine und der IBM Spectrum Protect-Servermaschine
   Netzkonnektivität vorhanden ist.

*  Bleibt der Fehler bestehen, bitten Sie Ihren IBM Spectrum
   Protect-Administrator um weitere Unterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1032E

Versuch, eine TCP/IP-Verbindung herzustellen, vom Host zurückgewiesen



Explanation:

Der Versuch, eine TCP/IP-Verbindung herzustellen, wurde vom Server
zurückgewiesen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Der Server war nicht vollständig initialisiert, ist gerade nicht aktiv,
war nicht für TCP/IP-Übertragung aktiviert, oder es wurde eine falsche
TCP/IP-Anschlußnummer angegeben. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1033E

Es wurde eine ungültige TCP/IP-Adresse angegeben.



Explanation:

Die durch die IBM Spectrum Protect-Clienteinstellung für
TCPSERVERADDRESS angegebene TCP/IP-Adresse konnte im Netz nicht gefunden
werden. Allgemeine Ursachen für diesen Fehler sind:

*  Die Clientoption TCPSERVERADDRESS gibt die falsche TCP/IP-Adresse für
   den IBM Spectrum Protect-Server an.

*  Die Maschine, die den IBM Spectrum Protect-Server betreibt, befindet
   sich nicht im Netz.

*  Ein Netzproblem verhindert, dass der IBM Spectrum Protect-Client die
   Maschine erreicht, die den IBM Spectrum Protect-Server betreibt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Prüfen Sie, ob die Einstellungen für TCPSERVERADDRESS und TCPPORT die
korrekten Werte für Ihren IBM Spectrum Protect-Server aufweisen.
Verwenden Sie das Pingsignal oder ein ähnliches Dienstprogramm Ihres
Betriebssystems, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine die Maschine,
die den IBM Spectrum Protect-Server betreibt, im Netz finden kann.
Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1034E

Der angegebene TCP/IP-Host-Name ist nicht erreichbar



Explanation:

Der in der Anweisung TCPSERVERADDRESS angegebene Host-Name ist nicht
erreichbar.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Prüfen, ob die Optionsdatei die korrekte Anweisung TCPSERVERADDRESS
enthält. Den Administrator nach dem korrekten Namen des Servers fragen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1035S

Optionsdatei 'Dateiname' konnte nicht gefunden werden oder kann nicht
gelesen werden.



Explanation:

Allgemeine Ursachen für diesen Fehler sind:

*  Die Standardoptionsdatei ist nicht vorhanden.

*  Sie haben die Option -OPTFILE beim Starten des IBM Spectrum
   Protect-Clients angegeben, aber die von Ihnen zur Verfügung gestellte
   Optionsdatei ist nicht vorhanden.

*  Die Umgebungsvariable DSM_CONFIG (oder DSMI_CONFIG, wenn Sie die IBM
   Spectrum Protect-API verwenden) gibt eine Optionsdatei an, die nicht
   vorhanden ist.

*  Sie haben die Option -OPTFILE beim Starten des IBM Spectrum
   Protect-Clients angegeben, die von Ihnen bereitgestellte Optionsdatei
   liegt jedoch nicht in der Standarddateiverschlüsselung des Systems
   vor. Unter Windows beispielsweise wird als Dateicodierung ANSI
   erwartet.

*  Sie haben die Option -OPTFILE beim Starten des IBM Spectrum
   Protect-Clients angegeben, aber die von Ihnen bereitgestellte
   Optionsdatei verfügt nicht über die entsprechenden Leseberechtigungen
   für den Benutzer, der die Operation ausführt.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Clientverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Optionsdatei, die verwendet werden soll,
vorhanden ist, dass sie über die Leseberechtigungen verfügt, die für den
Benutzer, der die Operation ausführt, definiert sind, und dass die Datei
in der Standarddateicodierung des Systems vorliegt. Unter Windows
beispielsweise wird als Dateicodierung ANSI erwartet. Lesen Sie die
Konfigurationsinformationen in dem für Ihr Betriebssystem spezifischen
IBM Spectrum Protect-Clienthandbuch. Bleibt der Fehler bestehen, fragen
Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1036S

Die Option 'Option' oder der für die Option angegebene Wert ist
ungültig. Sie wurde in der Optionsdatei 'Dateiname' in der Zeilennummer:
Nummer gefunden. Der vollständige Eintrag lautet: 'Eintrag'



Explanation:

Die angegebene Option bzw. der angegebene Optionswert ist nicht gültig.
Bei Optionen, die eine Datums- oder Zeitangabe enthalten, könnte das
Format des Datums oder der Zeit nicht mit den in den Optionen DATEFORMAT
oder TIMEFORMAT angegebenen Formaten übereinstimmen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Korrigieren Sie den Optionsnamen oder -wert. Stellen Sie bei Optionen
mit Datums- oder Zeitangaben sicher, dass das angegebene Datum bzw. die
angegebene Zeit mit den Einstellungen in DATEFORMAT und TIMEFORMAT
übereinstimmen. Wird -DATEFORMAT oder -TIMEFORMAT in der Befehlszeile
angegeben, muss diese Angabe vor der Option stehen, die das Datum oder
die Zeit angibt. Verwenden Sie beispielsweise -DATEFORMAT=3
-FROMDATE=jjjj-mm-tt anstelle von -FROMDATE=jjjj-mm-tt -DATEFORMAT=3.

------------------------------------------------------------------------
ANS1037S

Ungültiges Schlüsselwort angegeben



Explanation:

In der Optionsdatei wurde ein falsches Schlüsselwort gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Eintrag in der Optionsdatei korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1038S

Ungültige Option angegeben.



Explanation:

Es wurde eine falsche Option für IBM Spectrum Protect angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Optionen zur Ausführung von IBM Spectrum Protect korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1039S

Das Einschluss- oder Ausschlussmuster kann nicht syntaktisch analysiert
werden.



Explanation:

Das Muster ist falsch formatiert oder zu komplex und kann nicht
interpretiert werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Einschluss- oder Ausschlussmuster korrekt
angegeben ist. Ist das Muster korrekt, verständigen Sie zwecks weiterer
Hilfe die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1040S

Im Einschluß-/Ausschlußmuster fehlt eine rechte eckige Klammer



Explanation:

Das Einschluß- oder Ausschlußmuster wurde falsch erstellt. Die rechte
eckige Klammer fehlt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Syntax für das Muster korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1041S

Das Einschluß-/Ausschlußmuster muß mit einem Verzeichnisbegrenzer
beginnen



Explanation:

Das Einschluß-/Ausschlußmuster muß mit einem Verzeichnisbegrenzer
beginnen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Syntax für das Muster korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1042S

Ein führender oder abschließender Verzeichnisbegrenzer fehlt im
Einschluss-/Ausschlussmuster.



Explanation:

1. Das Einschluss-/Ausschlussmuster hat '...' ohne einen führenden oder
   abschließenden Verzeichnisbegrenzer.

2. Für Windows folgt auf das Laufwerktrennzeichen nicht unmittelbar ein
   Verzeichnisbegrenzer.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Korrigieren Sie die Syntax für das Muster.

------------------------------------------------------------------------
ANS1043S

Anführungszeichen stimmen nicht überein



Explanation:

Die im Muster angegebenen Anführungszeichen sind nicht identisch und
ergeben kein Paar.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Das Muster unter Verwendung übereinstimmender Anführungszeichen in der
Syntax korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1044W

Eine Imagesicherung der Platte 'Optionsname' mit der Plattensektorgröße
'Blockgröße' wird nicht unterstützt. Die Imagesicherung unterstützt nur
Platten mit einem Sektor von 512 Byte.



Explanation:

Die Imagesicherungsoperation unterstützt Platten mit einer Sektorgröße
von 512 Byte. Andere Sektorgrößen werden nicht unterstützt.

System action:

Verwenden Sie die Imagesicherung nur für Platten mit einem Sektor von
512 Byte.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1047E

Das Zieldateisystem ist nicht verfügbar. Das folgende Objekt wurde
übersprungen: Dateibereich: 'Dateibereichsname' Pfadname: 'Pfadname'
Dateiname: 'Dateiname'



Explanation:

Der Client versucht, das angegebene Objekt an einem Zielort
zurückzuschreiben oder abzurufen, der nicht gültig ist, nicht existiert
oder nicht erreicht werden kann.

System action:

Das Objekt wird nicht zurückgeschrieben oder abgerufen. Die Verarbeitung
wird mit dem nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl mit einem anderen Zielort.

------------------------------------------------------------------------
ANS1048E

Einheit 'Datenträgername' ist nicht lokal.



Explanation:

Der ausgewählte Pfad ist keine lokale Einheit und deshalb kein gültiges
Objekt für Imageoperationen.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Wählen Sie ein anderes Objekt aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1049E

'Dateiname' ist keine gültige Zieldatei für die Imagezurückschreibung



Explanation:

Der von Ihnen angegebene Dateiname ist kein gültiger Name für eine Datei
oder es handelt sich um ein Verzeichnis.

System action:

Die Zurückschreibungsverarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen korrekten Dateinamen für die Imagezurückschreibung an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1050E

Datenträger 'Datenträgername' konnte für die VSS-Sofortzurückschreibung
nicht gesperrt werden.



Explanation:

Der Datenträger kann nicht gesperrt werden, weil eine andere Anwendung
auf die Dateisysteme auf dem Datenträger zugreift.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stoppen oder setzen Sie die Anwendungen aus, die offene Kennungen auf
dem Datenträger haben. Bei einer Dateisystemzurückschreibung schließen
Sie Anwendungen, die auf die Dateisysteme zugreifen, die für die
VSS-Sofortzurückschreibung verwendet werden.

Wenn Sie die Anwendungen, die auf das Dateisystem zugreifen, nicht
schließen können, hängen Sie das Dateisystem ab. Hängen Sie nach
Abschluss des Abhängeprozesses das Dateisystem an und führen Sie die
VSS-Sofortzurückschreibung durch.

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlerprotokolldatei
DSMERROR.LOG.

------------------------------------------------------------------------
ANS1051I

Ungültige Benutzer-ID oder ungültiges Kennwort



Explanation:

Sie haben eine ungültige Benutzer-ID oder ein ungültiges Kennwort
eingegeben.

System action:

IBM Spectrum Protect kann ohne die korrekten Berechtigungsnachweise
keine Verbindung zum Server herstellen.

User response:

Wenden Sie sich bezüglich der korrekten Berechtigungsnachweise an Ihren
Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1052E

Direktverbindung zum Speicheragenten ist nicht zulässig.



Explanation:

Sie können keine direkte Verbindung zum Speicheragenten herstellen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Zum Ausführen LAN-freier Operationen mit Hilfe des Speicheragenten
müssen Sie die Option ENABLELANFREE in Ihrer Optionsdatei angeben und
die Verarbeitung erneut starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1053I

Vorhandener Dateibereich Dateibereichsname wurde in Dateibereichsname
umbenannt



Explanation:

Ist der Dateibereich für den Windows-Systemstatus bestimmt, wird diese
Nachricht ausgegeben, wenn der IBM Spectrum Protect-Client für
Sichern/Archivieren mehrere Systemstatusdateibereiche ermittelt, deren
Namen sich nur durch die Groß-/Kleinschreibung unterscheiden. Mehrere
Systemstatusdateibereiche können vorhanden sein, wenn Ihr IBM Spectrum
Protect-Administrator zu einem früheren Zeitpunkt den
Systemstatusdateibereich in denselben Namen mit anderer Schreibweise
umbenannt hat oder sich der Name des Computers von Großschreibung in
Kleinschreibung oder Groß-/Kleinschreibung geändert hat. Stellt der
Dateibereichsname einen Laufwerkdatenträgerkennsatz dar, wurde dieser
Dateibereich von einem älteren IBM Spectrum Protect-Client für
Sichern/Archivieren erstellt.

System action:

Ist der Dateibereich für den Windows-Systemstatus bestimmt, sichert IBM
Spectrum Protect den Systemstatus in dem Dateibereich, der die neueste
Sicherung enthält. Der ältere Dateibereich wird wie in dieser Nachricht
angegeben umbenannt. Bei nachfolgenden Systemstatussicherungen wird der
Systemstatus weiter in demselben Dateibereich (dem neuesten
Dateibereich) gesichert. Stellt der Dateibereichsname einen
Laufwerkdatenträgerkennsatz dar, wird er in den entsprechenden UNC-Namen
umbenannt und das Laufwerk wird weiterhin in diesem umbenannten
Dateibereich gesichert.

User response:

Es ist keine weitere Aktion erforderlich. Ist der Dateibereich jedoch
für den Windows-Systemstatus bestimmt, können Sie später, wenn Sie
feststellen, dass der ältere umbenannte Systemstatusdateibereich nicht
mehr benötigt wird, Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator bitten, den
älteren Dateibereich aus dem IBM Spectrum Protect-Speicher zu löschen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1054E

Der vorhandene Dateibereich Dateibereichsname kann nicht in den neuen
Dateibereich Dateibereichsname umbenannt werden. IBM Spectrum
Protect-Rückkehrcode = Rückkehrcode.



Explanation:

Der Client war nicht in der Lage, einen Dateibereichsnamen von der
Namenskonvention 'Datenträgerkennsatz' in die UNC-Namenskonvention zu
migrieren.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll und das IBM Spectrum
Protect-Serveraktivitätenprotokoll auf andere Nachrichten, die beim
Identifizieren des Problems behilflich sein können. Kann das Problem
nicht gelöst werden, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die
technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1055I

Vorhandener Dateibereich Dateibereichsname soll in neuen Dateibereich
Dateibereichsname umbenannt werden, die Laufwerkbuchstaben stimmen
jedoch nicht überein, alt=Laufwerkbuchstabe, neu=Laufwerkbuchstabe. Den
alten Dateibereich ignorieren und in den neuen Dateibereich sichern.



Explanation:

Der vorhandene Dateibereichsname mit dem Datenträgerkennsatz soll der
Namenskonvention des UNC-Formats entsprechend umbenannt werden, die
Laufwerkbuchstaben stimmen jedoch nicht überein. Den vorhandenen
Dateibereich so lassen und einen neuen Dateibereich erstellen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1056E

Share-/Netzpfad Share kann nicht aufgelöst werden. Pfad nicht vorhanden.



Explanation:

Für Sichern: Es wird versucht, ein Share/Netzwerk zu sichern, das
entweder nicht vorhanden ist oder nicht die richtige Berechtigung für
den Zugriff auf den Share hat. Für Zurückschreiben: Es wird versucht,
einen Share-/Netzpfad zurückzuschreiben, der nicht aufgelöst werden
kann. Der Verzeichnispfad ist nicht vorhanden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl mit der Angabe eines Zielorts wiederholen oder zuerst die
Verzeichnisbaumstruktur zurückschreiben, bevor der Share-Punkt
zurückgeschrieben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1057I

Dateibereich Dateibereichsname kann nicht in den neuen Dateibereich
Dateibereichsname umbenannt werden, weil der neue Dateibereich bereits
vorhanden ist.



Explanation:

Der Client konnte einen Dateibereichsnamen nicht von der
Namenskonvention 'Datenträgerkennsatz' in die UNC-Namenskonvention
migrieren, weil der neue Dateibereich bereits auf dem IBM Spectrum
Protect-Server existiert.

System action:

Die Operation wird mit dem neuen Dateibereich fortgesetzt. Der alte
Dateibereich wird ignoriert.

User response:

Es ist keine Aktion erforderlich, aber wenn die Daten im alten
Dateibereich nicht mehr benötigt werden, können sie vom IBM Spectrum
Protect-Server gelöscht werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1058E

Der Zurückschreibungszielort kann nicht erreicht werden.



Explanation:

Entweder ist das Zieldateisystem ungültig oder es kann nicht erreicht
werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl mit einem anderen Zielort.

------------------------------------------------------------------------
ANS1059E

Es wurden zwei inaktive Objekte mit demselben Imagenamen ausgewählt. Die
Verarbeitung wird beendet



Explanation:

Sie haben mehrere inaktive Versionen desselben Imageobjekts (logischer
Datenträger) ausgewählt. Das System ist nicht in der Lage zu
entscheiden, welches Sie zurückschreiben wollen.

System action:

Das angeforderte Zurückschreiben des logischen Datenträgers wird nicht
ausgeführt.

User response:

Die Operation wiederholen und dabei eine aktive Version oder nur eine
inaktive Version des Datenträgers auswählen, den Sie zurückschreiben
wollen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1060E

Der angegebene Pfad ist kein angehängtes Dateisystem



Explanation:

Sie haben einen Dateisystemnamen eingegeben, der keinem angehängten
Dateisystem für dieses System entspricht. Es ist möglich, daß der
Dateisystemname falsch geschrieben wurde oder einfach nur, daß das
Dateisystem derzeit nicht angehängt ist.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Die Operation wiederholen und dabei den Namen eines angehängten
Dateisystems verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1061E

Die angegebene Einheit entspricht einem angehängten Dateisystem; Sie
müssen das Dateisystem nach Namen angeben.



Explanation:

Sie haben den Namen einer logischen Einheit eingegeben, der einem
angehängten Dateisystem zugeordnet ist. Auf diesen Datenträger darf nur
mit seinem Dateisystemnamen verwiesen werden.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation und verwenden Sie den Dateisystemnamen
anstatt den Einheitennamen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1062E

Es kann nur ein einzelnes Image ausgewählt werden, wenn ein Zielort
eingegeben wird.



Explanation:

Sie haben mehrere Imageobjekte (logische Datenträger) zum
Zurückschreiben ausgewählt. Sie haben außerdem einen Zielort angegeben.
Das System kann nicht mehrere Images auf einen einzelnen Zieldatenträger
stellen. Wenn mehrere Objekte ausgewählt werden, muß jedes an seinem
ursprünglichen Standort zurückgeschrieben werden.

System action:

Das angeforderte Zurückschreiben des logischen Datenträgers wird nicht
ausgeführt.

User response:

Die Operation wiederholen und dabei nur ein Objekt auswählen, das am
angegebenen Zielort zurückgeschrieben werden soll, oder die Operation
ohne Eingabe des Zielorts wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1063E

Der angegebene Pfad ist kein Name eines gültigen Dateisystems oder
logischen Datenträgers.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit einem gültigen Pfad.

------------------------------------------------------------------------
ANS1064E

Beim Verarbeiten der Imageoperation ist ein unerwarteter Fehler
aufgetreten.



Explanation:

Keine.

System action:

Die angeforderte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die gegebenenfalls vor oder nach dieser Nachricht ausgegeben wurden.
Korrigieren Sie, wenn möglich, alle Probleme. Falls die Ursache dieser
Nachricht nicht bestimmt oder aufgelöst werden kann, verständigen Sie
zwecks weiterer Hilfe die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1065E

Bibliotheksversion des Imagedienstprogramms stimmt nicht mit der der IBM
Spectrum Protect-API überein



Explanation:

Das aktuelle System verfügt über eine Mischung von installierten
Komponenten.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Alle IBM Spectrum Protect-Komponenten erneut installieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1066E

Die Zurückschreibungsoperation wurde erfolgreich abgeschlossen, aber das
Dateisystem konnte nicht wieder angehängt werden.



Explanation:

Keine.

System action:

Das Dateisystem bleibt abgehängt.

User response:

Verwenden Sie zum Anhängen des Dateisystems den Befehl mount. In AIX
müssen Sie fsck ausführen, wenn Sie vom Betriebssystem dazu aufgefordert
werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1067E

Ein Systemfunktionsaufruf hat einen unerwarteten Fehler zurückgegeben.



Explanation:

Falls Sie eine Operation auf Basis einer JFS2-Momentaufnahme ausführen,
ist es möglich, dass die Momentaufnahme nicht groß genug war, um alle
Änderungen zu enthalten, die an dem Dateisystem vorgenommen wurden,
nachdem die Momentaufnahme erstellt wurde. Dies konnte bewirken, dass
die Momentaufnahme ungültig wurde und dadurch verhindern, dass der IBM
Spectrum Protect-Client die Momentaufnahme lesen konnte.

System action:

Die angeforderte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Durchsuchen Sie das Clientfehlerprotokoll nach weiteren Nachrichten in
Bezug auf diesen Fehler. Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die
technische Unterstützung von IBM.

Falls Sie eine Operation auf Basis einer JFS2-Momentaufnahme ausführen,
verwenden Sie bitte die Standardcachegröße für Momentaufnahmen von 100%
und stellen Sie sicher, dass die Datenträgergruppe über ausreichenden
Plattenspeicherplatz verfügt, um Momentaufnahmen anzulegen, die
mindestens so groß wie das Dateisystem sind, und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1068E

Die Einheit ist nicht lokal.



Explanation:

Der ausgewählte Pfad ist kein gültiges Objekt für Imageoperationen. Der
ausgewählte Pfad ist entweder eine ferne Einheit oder eine Partition auf
einer Multipath-Einheit.

System action:

Die angeforderte Operation für logische Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Wählen Sie ein anderes Objekt aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1069E

Beim Lesen von Daten von der Einheit ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Beim Lesen von Daten von der Einheit ist ein Fehler aufgetreten. Nur für
Windows: Dies könnte an defekten Sektoren auf dem Laufwerk liegen.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation und überprüfen Sie dann das
Fehlerprotokoll auf weitere Informationen. Nur für Windows: Bitte führen
Sie chkdsk /r aus und wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler
bestehen, wäre eine gültige Umgehungsmöglichkeit, das gesamte Laufwerk
mit einer normalen Sicherung (keiner Imagesicherung) zu sichern. Bitte
stellen Sie sicher, dass alle Ihre Daten gesichert werden. Formatieren
Sie anschließend das Laufwerk mit Hilfe einer vollständigen Formatierung
(ohne die Schnellformatierungsoption /q). Schreiben Sie danach die Daten
zurück und wiederholen Sie die Imagesicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1070E

Fehler beim Schreiben



Explanation:

Beim Schreiben von Daten auf die Einheit ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Die Operation wiederholen, das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen
überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1071E

Ungültigen Domänennamen eingegeben: 'Domänenname'



Explanation:

Sie haben einen ungültigen Domänennamen eingegeben. Stellen Sie sicher,
dass der Domänenname ein Dateisystem ist und dass das Dateisystem
angehängt ist. Ein Verzeichnis kann in der Option domain nicht angegeben
werden, es sei denn, es ist ein virtueller Mountpunkt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt, wenn es in der Option domain andere
Dateisysteme zum Sichern gibt.

User response:

Geben Sie einen gültigen Laufwerk- oder Dateisystemnamen (Domäne) ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1072E

Operation kann nicht fortgesetzt werden; Laufwerk 'Laufwerkname' hat
keinen Datenträgerkennsatz.



Explanation:

Der angegebene Laufwerkname in der Domänenliste hat keinen
Datenträgerkennsatz.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Verwenden Sie das Formatierungsdienstprogramm des Systems, um einen
eindeutigen Datenträgerkennsatz für alle Laufwerke zu erstellen, auf
denen IBM Spectrum Protect ausgeführt werden soll.

------------------------------------------------------------------------
ANS1073E

Der Dateibereich für die Domäne 'Domänenname' konnte auf dem IBM
Spectrum Protect-Server nicht gefunden werden.



Explanation:

Es wurde erwartet, dass der angegebene Dateibereich auf dem Server
gefunden wurde, aber er existiert nicht mehr. Es ist möglich, dass ein
Befehl abgesetzt wurde, den Dateibereich aus dem Server zu löschen,
während die aktuelle Operation ausgeführt wurde.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Wenn das Problem erneut auftritt,
überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Versuchen Sie, alle
angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1074W

Die Operation wurde vom Benutzer gestoppt.



Explanation:

Die Operation wurde auf Anforderung des Benutzers gestoppt. Dies
geschieht normalerweise, wenn die Taste 'Q' zweimal gedrückt wird.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1075E

Dateiname(Zeilennummer)Das Betriebssystem hat eine IBM Spectrum
Protect-Anforderung für Speicherzuordnung zurückgewiesen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect erfordert mit fortschreitender Verarbeitung den
Zugriff auf Speicher, um Informationen zu speichern. In diesem Fall
wurde mehr Speicher angefordert als das Betriebssystem zuordnen würde.
Mögliche Ursachen sind:

   Das System hat nur noch wenig Hauptspeicher.
   Der Prozess, in dem das Programm ausgeführt wird, hat den maximalen
   zugeordneten Speicher überschritten.
   Es ist eine andere Fehlerbedingung aufgetreten. Es ist kein Speicher
   verfügbar.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die angeforderte Operation nicht beenden.

User response:

Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen und wiederholen Sie die
Operation. Wenn die Operation dennoch fehlschlägt, versuchen Sie, die
Task in mehrere kleinere Einheiten aufzuteilen. Wenn eine
Dateispezifikation beispielsweise mehrere Verzeichnisse höherer Ebene
enthält, führen Sie die IBM Spectrum Protect-Task nacheinander für jedes
Verzeichnis aus. Wenn die IBM Spectrum Protect-Task eine Teilsicherung
ist, verwenden Sie die Option "-memoryefficientbackup=yes".

Bei UNIX-Systemen, die Ressourcengrenzen unterstützen, können Sie
überprüfen, ob die Speicherressourcengrenze zu niedrig ist, indem Sie
folgenden Befehl eingeben: ulimit -a

Abhängig von den daraus resultierenden Daten können Sie den
UNIX-Systemroot bitten, den Ressourcengrenzwert zu erhöhen, damit er
über dem aktuellen Standardgrenzwert liegt. Der UNIX-Systemroot hat die
Berechtigung, Ressourcengrenzen zu erhöhen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1076E

Der angegebene Verzeichnispfad 'Pfadname' konnte nicht gefunden werden.



Explanation:

Es wurde ein ungültiger oder unerreichbarer Verzeichnispfad angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit einem gültigen Verzeichnispfad.

------------------------------------------------------------------------
ANS1078S

Unbekannter Systemfehler Fehlercode aufgetreten.



Explanation:

Ein unbekannter Fehler Fehlercode ist innerhalb des Clientprogramms
aufgetreten.

System action:

Der Client wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Versuchen Sie, alle
angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1079E

Keine Dateispezifikation eingegeben



Explanation:

Der Benutzer hat nicht, wie aufgefordert, eine Dateispezifikation
eingegeben.

System action:

Der Prozess hat die angeforderte Operation nicht fortgesetzt.

User response:

Zur Fortsetzung eine Dateispezifikation eingeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1081E

Ungültige Suchdateispezifikation 'Zeichenfolge' eingegeben.



Explanation:

Der Benutzer hat eine Dateispezifikation oder eine Zeichenfolge für
einen Suchbegriff eingegeben, die in der Laufwerkangabe oder im
Dateisystemnamen falsche Zeichen oder Platzhalterzeichen enthält.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Eine korrekte Dateispezifikation eingeben, wie im entsprechenden Client
für Sichern/Archivieren Benutzerhandbuch zum jeweiligen Betriebssystem
beschrieben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1082E

Ungültige Zieldateispezifikation 'Dateiname' eingegeben



Explanation:

Mit Dateiname wurde eine Zieldateispezifikation eingegeben, die falsche
Zeichen oder Platzhalterzeichen in der Spezifikation enthält.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Eine korrekte Dateispezifikation eingeben, wie im entsprechenden
Benutzer- und Referenzhandbuch zum jeweiligen Betriebssystem beschrieben
wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1083E

Es wurden zuvor keine Dateien archiviert für 'Dateibereichsname'



Explanation:

Es wurde versucht, Dateien abzurufen, obwohl zuvor noch keine Dateien
für das angegebene Laufwerk oder Dateisystem (Dateibereichsname)
archiviert wurden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, daß das korrekte Laufwerk oder Dateisystem angegeben
wurde und daß die Dateien, die abgerufen werden sollen, archiviert sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS1084E

Es wurden zuvor keine Dateien für ' Dateibereichsname' gesichert oder
der angegebene Dateibereich ist für das aktuelle Betriebssystem
ungültig.



Explanation:

Sie können keine Dateien zurückschreiben. Entweder ist der Dateibereich
oder das Laufwerk ungültig oder es sind keine Sicherungskopien
vorhanden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie ein gültiges Laufwerk oder einen gültigen Dateibereich an.
Stellen Sie sicher, dass Sicherungskopien vorhanden sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS1085E

Die VMware vStorage-API hat eine ungültige Momentaufnahmekonfiguration
zurückgemeldet.



Explanation:

Ein VMware vStorage-API-Fehler ist aufgrund einer ungültigen
Momentaufnahmekonfiguration aufgetreten.

System action:

Ein VMware vStorage-API-Fehler ist aufgetreten und die Sicherung der
virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die VMware-Protokolle auf mögliche Ursachen des Fehlers
und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1086E

Datei bei Sicherungs-, Archivierungs- oder Umlagerungsverarbeitung nicht
gefunden



Explanation:

Die Datei, die zur Sicherung, Archivierung oder Umlagerung verarbeitet
wird, ist auf dem Client nicht mehr vorhanden. Ein anderer Prozeß hat
die Datei gelöscht, bevor sie IBM Spectrum Protect sichern, archivieren
oder umlagern konnte.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1087E

Zugriff auf angegebene Datei oder Verzeichnis verweigert



Explanation:

Zugriff auf angegebene Datei oder Verzeichnis verweigert. Der Benutzer
hat versucht, eine Datei zu lesen oder in eine Datei zu schreiben, und
er hat entweder für die Datei oder für das Verzeichnis keine
Zugriffsberechtigung.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, daß die richtige Datei oder der richtige Verzeichnisname
angegeben wurde, die Berechtigung korrigieren oder einen neuen Standort
angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1088E

Dateibereich 'Dateibereichsname' nicht vorhanden



Explanation:

Der angegebene Dateibereichsname (Domäne) ist falsch oder nicht auf der
Maschine vorhanden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen und dabei eine bestehende Domäne
(Laufwerkbuchstaben oder Dateisystemnamen) angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1089E

Pfadlänge des Zielverzeichnisses überschreitet Systemmaximum



Explanation:

Der angegebene Pfadname plus der Pfadname im zurückgeschriebenen
Dateinamen ergeben zusammen einen Namen, dessen Länge das vom System
zugelassene Maximum überschreitet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Einen Zielpfad angeben, der, wenn er kombiniert wird, kleiner als das
vom System zugelassene Maximum ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1090E

Die LVM1-Einheit wird von diesem Client nicht mehr unterstützt.



Explanation:

Der ausgewählte Pfad bezieht sich auf eine Datenträgereinheit, die von
LVM Version 1 verwaltet wird. LVM 1 wird von dieser Version des Clients
nicht mehr unterstützt und ist deshalb kein gültiges Objekt für
Imageoperationen.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Verwenden Sie ältere Versionen des Clients, die LVM1 unterstützen, um
die Operation mit dem logischen Datenträger auszuführen. Alternativ dazu
können Sie einen Upgrade auf LVM2 durchführen und den Datenträger nach
LVM2 migrieren. LVM2 wird von diesem Client für Operationen mit
logischen Datenträgern unterstützt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1091E

Übertragungsfehler mit Server bei Objektabfrage



Explanation:

Während einer Objektabfrage auf dem Server ist ein unerwarteter
Übertragungsfehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Prüfen, ob die Übertragung zwischen dem Client und den Server-Maschinen
aktiv ist. Ausfälle des Servers, des Prozessors und der
DFV-Steuereinheit können diesen Fehler verursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1092W

Keine Dateien gefunden, die den Suchkriterien entsprechen



Explanation:

Sie haben ein Suchmuster oder einen Dateinamen eingegeben, das/der in
der Serverdatenbank nicht gefunden werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Suchmuster korrekt ist, oder geben Sie
einen neuen Suchbegriff ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1093E

Ihr IBM Spectrum Protect-Server unterstützt keine zeitpunktgesteuerte
Verarbeitung.



Explanation:

Der Client hat eine zeitpunktgesteuerte Abfrage- oder
Zurückschreibungsoperation angefordert, aber der IBM Spectrum
Protect-Server, mit dem der Client verbunden ist, unterstützt keine
zeitpunktgesteuerten Operationen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen IBM Spectrum
Protect-Server verbunden sind. Wenn Sie mit dem richtigen Server
verbunden sind, wiederholen Sie den Befehl, ohne zeitpunktgesteuerte
Optionen anzugeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1094E

Bei dem Versuch, eine Verbindung zur Zurückschreibungsposition auf der
virtuellen Maschine herzustellen, ist ein Fehler aufgetreten. Stellen
Sie sicher, dass die Zurückschreibungsposition auf der virtuellen
Maschine vorhanden ist und dass Ihr Konto darauf zugreifen kann.



Explanation:

Während der Zurückschreibungsverarbeitung erstellt das System ein
freigegebenes Verzeichnis, um auf die Zurückschreibungsposition auf der
virtuellen Maschine zugreifen zu können. In diesem Fall konnte das
System kein freigegebenes Verzeichnis erstellen. Dieser Fehler tritt
normalerweise auf, wenn die Zurückschreibungsposition nicht vorhanden
ist oder wenn das Benutzerkonto keinen Zugriff auf diese Position hat.

System action:

Das System konnte kein freigegebenes Verzeichnis erstellen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Zurückschreibungsposition auf der
virtuellen Maschine vorhanden ist und dass Ihr Konto darauf zugreifen
kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS1096S

Entweder ist der Knoten auf dem Server nicht vorhanden oder es gibt
keine aktive Maßnahmengruppe für den Knoten.



Explanation:

Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie versuchen, auf die Daten eines anderen
Knotens zuzugreifen. Entweder ist der Knoten bei dem IBM Spectrum
Protect-Server nicht registriert oder es gibt keine aktive
Maßnahmengruppe für den Knoten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Prüfen Sie, ob der Knoten, auf dessen Daten Sie zuzugreifen versuchen,
bei dem IBM Spectrum Protect-Server registriert ist. Haben Sie mehrere
IBM Spectrum Protect-Server, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem
korrekten Server verbinden, und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1097E

Der Clienthilfetext kann aus der Hilfedatei nicht gelesen werden.



Explanation:

Die Hilfedatei wurde erfolgreich geöffnet und ihr Inhaltsverzeichnis ist
verfügbar, aber es gibt ein Problem beim Lesen des Textes aus der
Hilfedatei.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Ist die Umgebungsvariable DSM_DIR gesetzt, stellen Sie sicher, dass sie
auf das Verzeichnis zeigt, das die aktuelle Version der IBM Spectrum
Protect-Programmdateien enthält, und wiederholen Sie dann die Operation.
Tritt das Problem erneut auf, installieren Sie die Client-Software
erneut. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Hilfe die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1098E

Prozeß beendet; Programmspeicher erschöpft.



Explanation:

Das Programm hat den gesamten verfügbaren Speicher aufgebraucht.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Alle unnötigen Programme (TSR-Programme), die aktiv sind, freigeben und
die Operation wiederholen. Eine Reduzierung des Abfragebereichs und der
zurückgegebenen Datenmenge kann den Fehler unter Umständen auch beheben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1099E

Datei 'Dateiname' nicht archiviert



Explanation:

Es soll auf eine Datei zugegriffen werden, die nicht auf dem Server
gespeichert ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, daß der korrekte Dateiname angegeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1100E

Datei 'Dateiname' nicht gesichert



Explanation:

Es soll auf eine Datei zugegriffen werden, die nicht auf dem Server
gespeichert ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, daß der korrekte Dateiname angegeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1101E

Benutzer ist zum Verschlüsseln von
DateibereichsnameVerzeichnispfadDateiname nicht berechtigt.



Explanation:

Der Benutzer ist nicht berechtigt, die Datei zu verschlüsseln.
Normalerweise kann nur ein für IBM Spectrum Protect berechtigter
Benutzer oder ein Root die IBM Spectrum Protect-Verschlüsselung
verwenden. Eine bestimmte Kombination aus den Optionen PASSWORDACCESS
und ENCRYPTKEY ermöglicht jedoch gegebenenfalls
Verschlüsselungsoperationen durch einen nicht berechtigten Benutzer.

System action:

Die Datei wird nicht gesichert oder zurückgeschrieben.

User response:

Melden Sie sich als Root oder als berechtigter IBM Spectrum
Protect-Benutzer an und wiederholen Sie die Operation. Das IBM Spectrum
Protect Clients für Sichern/Archivieren Installations- und
Benutzerhandbuch enthält die korrekte Verwendung der Option ENCRYPTKEY.

------------------------------------------------------------------------
ANS1102E

Eine zu große Anzahl Befehlszeilenparameter wird an das Programm
übergeben.



Explanation:

Diese Befehlsverarbeitungsroutine empfing mehr Operanden als sie
verwenden kann. Die Regeln lauten wie folgt:

*  Eine Abfrage kann nur eine Dateispezifikation enthalten.

*  Zurückschreibung und Abruf können zwei Dateispezifikationen
   enthalten.

*  Archivierung, Teilsicherung und selektive Sicherung können maximal 20
   Dateispezifikationen enthalten. Zum Umgehen der Beschränkung auf 20
   Operanden verwenden Sie die Option -REMOVEOPERANDLIMIT für den
   fehlerhaften Befehl 'archive', 'incremental' oder 'selective'.

Anmerkung: Der Client funktioniert viel effizienter, wenn er
Platzhalterzeichen intern erweitert, anstatt die erweiterte Liste von
der Shell zu akzeptieren.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Reduzieren Sie die Anzahl der Argumente und wiederholen Sie die
Operation. Stellen Sie bei Systemen auf UNIX-Basis sicher, dass Sie die
Mustererkennungszeichen, die die Spezifikation enthält, mit
Anführungszeichen umgeben. Als Alternative verwenden Sie die Option
-REMOVEOPERANDLIMIT für den fehlerhaften Befehl archive, incremental
oder selective.

------------------------------------------------------------------------
ANS1103E

Ungültige Verwaltungsklasse eingegeben



Explanation:

Es wurde eine ungültige Verwaltungsklasse eingegeben.

System action:

Die angeforderte Operation ist nicht möglich.

User response:

Die Operation unter Verwendung einer gültigen Verwaltungsklasse
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1104E

Die Verwaltungsklasse für diese Datei hat keine gültige
Archivierungskopiengruppe. Datei wird nicht archiviert.



Explanation:

Für die Verwaltungsklasse dieser Datei wurde keine
Archivierungskopiengruppe angegeben. Diese Datei wird nicht archiviert.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Gültige Archivierungskopiengruppe zur Verwaltungsklasse hinzufügen und
Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1105E

Die Verwaltungsklasse für diese Datei hat keine gültige
Sicherungskopiengruppe. Diese Datei wird nicht gesichert.



Explanation:

Für die Verwaltungsklasse dieser Datei wurde keine
Sicherungskopiengruppe angegeben. Diese Datei wird nicht gesichert.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Fügen Sie der Verwaltungsklasse eine gültige Sicherungskopiengruppe
hinzu und wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1106E

ENCRYPTKEY SAVE ist nicht korrekt konfiguriert. Es wird keine
Verschlüsselung verwendet.



Explanation:

Diese Nachricht wird für berechtigte IBM Spectrum Protect-Benutzer und
Roots ausgegeben, wenn die Optionen ENCRYPTKEY SAVE und PASSWORDACCESS
PROMPT definiert sind. Bitte beachten Sie, dass dies die Standardwerte
sind. Diese Werte lassen keine Verschlüsselung zu.

System action:

Die Datei wird nicht verschlüsselt.

User response:

Zum Sichern von Chiffrierschlüsseln müssen Sie die Konfigurationswerte
ändern. Fügen Sie PASSWORDACCESS GENERATE in Ihrer Systemoptionsdatei
hinzu.

------------------------------------------------------------------------
ANS1107E

Ungültige Option/Ungültiger Wert: 'Option'



Explanation:

Sie haben eine falsche IBM Spectrum Protect-Option oder einen falschen
Optionswert angegeben.

System action:

Für den Befehlszeilenclient: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Für den nativen GUI-Client: Eine kleine Gruppe von Optionen ist für die
Initialisierung des Clients kritisch. Wird in einer dieser Optionen ein
Fehler gefunden, wird diese Nachricht angezeigt und der Client ohne
weitere Verarbeitung beendet.

User response:

Geben Sie eine korrekte IBM Spectrum Protect-Option an, wie im
entsprechenden Client für Sichern/Archivieren Benutzerhandbuch für das
bestimmte Betriebssystem definiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1108E

Ungültige Option (Option) für den Befehl Funktion.



Explanation:

Es gibt zwei mögliche Ursachen für diese Nachricht:

*  Die Option Option wurde für einen Befehl oder Unterbefehl (Funktion)
   angegeben, der diese Option nicht verwenden kann.

*  Die Option erscheint in der Anfangsbefehlszeile und ist hier nicht
   gültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Veröffentlichung Client für Sichern/Archivieren Installations- und
Benutzerhandbuch enthält die korrekte Verwendung der benannten Option.

------------------------------------------------------------------------
ANS1110E

Die Clienthilfedatei Dateiname konnte nicht geöffnet werden.



Explanation:

Dies tritt normalerweise dann auf, wenn die Hilfedatei Dateiname nicht
gefunden werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Ist die Umgebungsvariable DSM_DIR gesetzt, stellen Sie sicher, dass sie
auf das Verzeichnis zeigt, das die aktuelle Version der IBM Spectrum
Protect-Programmdateien enthält, und wiederholen Sie dann die Operation.
Tritt das Problem erneut auf, installieren Sie die Client-Software
erneut. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Hilfe die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1111E

Die angeforderte Operation ist mit der eingegebenen Verwaltungsklasse
nicht möglich.



Explanation:

Die Verwaltungsklasse ist nicht gültig, weil der Wert für 'Versionen
bestehender Daten' größer als 30 ist. Für lokale Sicherungen in einem
VVOL-Datenspeicher muss dieser Wert im Bereich 1 - 30 liegen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation unter Verwendung einer gültigen Verwaltungsklasse
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1113E

Der Cachestandort für Momentaufnahme ist ungültig.



Explanation:

Der Cachestandort für die Momentaufnahme muss auf einen lokalen
Datenträger zeigen, der mit NTFS formatiert ist. Der standardmäßige
Cachestandort befindet sich auf demselben Datenträger, auf dem die
Momentaufnahme ausgeführt wird. Die Operation wird ohne
Momentaufnahmeunterstützung fortgesetzt.

System action:

Der Client führt die Momentaufnahmesicherungsoperation nicht aus.

User response:

Geben Sie mit Hilfe der Option SNAPSHOTCACHELOCATION einen anderen
Cachestandort für Momentaufnahme an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1114I

Auf Laden von Offlinedatenträgern wird gewartet.



Explanation:

Der Server wartet, bis die angeforderten Datenträger verfügbar sind,
bevor die Operation fortgesetzt werden kann.

System action:

Es wird auf die angeforderten Daten gewartet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1115W

Datei 'DateinameDateinameDateiname' durch Einschluss-/Ausschlussliste
ausgeschlossen



Explanation:

Sie können keine Dateien, die ausgeschlossen sind, sichern, archivieren
oder umlagern.

System action:

Die Datei kann nicht verarbeitet werden.

User response:

Wird die Datei absichtlich ausgeschlossen, kann diese Nachricht
ignoriert werden. Andernfalls müssen Sie die Einschluss-/Ausschlussliste
ändern, den Client erneut starten und die Operation wiederholen.
Verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1116E

Der Prozess wird in einem nicht interaktiven Modus ausgeführt, erfordert
aber Benutzereingaben.



Explanation:

Dieser Prozess erfordert Tastatureingaben, aber nicht interaktive
Prozesse können keine Eingaben von der Tastatur lesen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Führen Sie folgende Aktionen aus, um diesen Fehler zu beheben:

*  Führen Sie das Produkt im Dialogmodus aus.

*  Stellen Sie sicher, dass Ihr Kennwort richtig definiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1117E

Die Optionen PICK und LATEST sind zusammen nicht gültig



Explanation:

Beim Zurückschreiben können die Optionen PICK und LATEST nicht zusammen
verwendet werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen und dabei entweder die Option PICK oder die
Option LATEST verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1118I

Ungültige Dateibereichsnummer eingegeben. Erneut versuchen.



Explanation:

Bei Verwendung der Option PICK war die Nummer, die einen Dateibereich
darstellt, falsch.

System action:

Der Prozess wartet auf Ihre Spezifikation.

User response:

Eine korrekte Dateibereichsnummer eingeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1119I

Entfernen des Dateibereichs 'Dateibereichsname' eingeleitet.



Explanation:

Zeigt an, daß die Löschung des durch Dateibereichsname angegebenen
Dateibereichs gestartet wurde.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1120E

Das Entfernen des Dateibereichs 'Dateibereichsname' ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Es wurde versucht, einen Dateibereich zu löschen (entweder NAS oder
normal), aber der Versuch war nicht erfolgreich.

*  Ihre Clientregistrierung ist möglicherweise nicht zum Löschen von
   Dateibereichen auf dem Server berechtigt. Suchen Sie nach der
   Nachricht ANS1126E.

*  Der angegebene Dateibereich ist auf dem Server nicht vorhanden.
   Suchen Sie nach der Nachricht ANS1122W.

*  Andere Ursachen, die in Nachrichten mitgeteilt werden, folgen auf
   dieser Nachricht.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Ergreifen Sie die Maßnahmen, die in anderen Nachrichten, die diese
Nachricht begleiten, empfohlen werden. Falls angegeben, versuchen Sie
erneut, den Dateibereich zu entfernen. Bleibt der Fehler bestehen, hat
Ihr IBM Spectrum Protect-Administrator die Berechtigung, den
Dateibereich zu löschen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1121I

Die Anforderung zum Entfernen des Dateibereichs 'Dateibereichsname'
wurde erfolgreich an den Server gesendet.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die Löschung des angegebenen Dateibereichs
Dateibereichsname angefordert. Die Löschoperation ist gegebenenfalls in
Wirklichkeit noch gar nicht abgeschlossen, wenn diese Nachricht
angezeigt wird. Zum Verifizieren der erfolgreichen Löschung schauen Sie
in die Serverprotokolle.

Es ist möglich, dass es während der Löschoperation zu Fehlern auf dem
Server kommt, oder dass der Dateibereich Archivierungsobjekte mit dem
Status 'Löschen unzulässig' enthält. In beiden Fällen wird der
Dateibereich nicht gelöscht.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1122W

Dateibereich 'Dateibereichsname' auf dem Server nicht vorhanden. Der
Dateibereich wurde möglicherweise von einem anderen Client unter
Verwendung des Knotennamens dieses Clients oder von einem Administrator
gelöscht.



Explanation:

Der angegebene Dateibereichsname ist auf dem Server nicht vorhanden.
Möglicherweise hat der Systemadministrator den Dateibereich bereits
gelöscht, oder der Dateibereich wurde von einem anderen Client unter
Verwendung des Knotennamens des Benutzer-Clients gelöscht.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1123E

Die vertikale Abmessung der Anzeige ist zu klein, um das
Hilfetextverzeichnis anzuzeigen. Höhe des Fensters vergrößern.



Explanation:

Die Ausführung des Befehls HELP benötigt Platz sowohl für die
Bedienerführung des Benutzers als auch für mindestens eine Zeile des
Hilfetextverzeichnisses.

System action:

Das Hilfetextverzeichnis wird nicht angezeigt und der Hilfebefehl kann
nicht ausgeführt werden.

User response:

Das Anzeigefenster vergrößern, damit mehr Textzeilen angezeigt werden
können.

------------------------------------------------------------------------
ANS1125E

Anführungszeichen stimmen nicht überein: 'Zeichenfolge'



Explanation:

Die im Muster angegebenen Anführungszeichen sind nicht identisch und
ergeben kein Paar.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Das Muster unter Verwendung übereinstimmender Anführungszeichen in der
Syntax korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1126E

Der Dateibereich kann nicht gelöscht werden, da dieser Knoten keine
Berechtigung zum Löschen archivierter oder gesicherter Daten hat.



Explanation:

Sie können den Dateibereich erst dann löschen, wenn Ihr IBM Spectrum
Protect-Administrator Ihren Knoten dafür berechtigt hat. Die
Berechtigung erlaubt Ihnen, Sicherungsdaten, Archivierungsdaten oder
beide zu löschen.

System action:

Die Operation zum Löschen schlägt fehl.

User response:

Überprüfen Sie Ihre Berechtigung mit Hilfe des Befehls DSMC QUERY
SESSION. Bitten Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, die
erforderliche Berechtigung zur Verfügung zu stellen oder den
Dateibereich für Sie zu löschen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1127E

Ihr Knoten hat nicht die Berechtigung, archivierte Dateien zu löschen.



Explanation:

Sie können archivierte Dateien erst dann löschen, wenn Ihr IBM Spectrum
Protect-Administrator Ihren Knoten dafür berechtigt hat.

System action:

IBM Spectrum Protect löscht die archivierten Dateien nicht.

User response:

Überprüfen Sie Ihre Berechtigung mit Hilfe des Befehls DSMC QUERY
SESSION. Bitten Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, die
erforderliche Berechtigung zur Verfügung zu stellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1128S

Die den Verzeichnissen zugeordnete Verwaltungsklasse ist nicht
vorhanden.



Explanation:

Die in der Option DIRMC benannte Verwaltungsklasse ist in Ihrer
zugeordneten Maßnahmengruppe auf dem Server nicht vorhanden. Das
Fehlerprotokoll enthält einen Eintrag, der den ungültigen Namen der
Verwaltungsklasse anzeigt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die aktuelle Option DIRMC aus der Clientoptionsdatei und
führen Sie anschließend DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL aus, um
Informationen über verfügbare Verwaltungsklassen anzuzeigen. Stellen Sie
sicher, dass die von Ihnen ausgewählte Verwaltungsklasse eine
Sicherungskopiengruppe besitzt. Haben Sie mehrere IBM Spectrum
Protect-Server, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem korrekten
Server verbinden. Wenn Sie keine passende Verwaltungsklasse finden
können, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM
Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1129S

Es gibt keine Sicherungskopiengruppe in der für Verzeichnisse
verwendeten Verwaltungsklasse



Explanation:

Die Option DIRMC benennt eine Verwaltungsklasse, die keine
Sicherungskopiengruppe enthält.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die aktuelle Option DIRMC aus der Clientoptionsdatei und
führen Sie anschließend DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL aus, um
Informationen über verfügbare Verwaltungsklassen anzuzeigen. Stellen Sie
sicher, dass die von Ihnen ausgewählte Verwaltungsklasse eine
Sicherungskopiengruppe besitzt. Haben Sie mehrere IBM Spectrum
Protect-Server, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem korrekten
Server verbinden. Wenn Sie keine passende Verwaltungsklasse finden
können, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM
Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1130E

Das Laufwerk hat keinen Kennsatz. Die Operation kann nicht fortgesetzt
werden.



Explanation:

Das Sichern oder Archivieren von Wechseldatenträgern erfordert, dass die
Datenträger einen Datenträgerkennsatz haben. Es wurde versucht, Daten
auf einem Wechseldatenträger, der keinen Kennsatz hat, zu sichern oder
zu archivieren.

System action:

Die angeforderte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Erstellen Sie einen Datenträgerkennsatz auf dem Wechseldatenträger und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1131E

Doppelter Datenträgerkennsatz vorhanden. Die Operation kann nicht
fortgesetzt werden.



Explanation:

Für Wechseldatenträger verwendet IBM Spectrum Protect den
Datenträgerkennsatz als Dateibereichsname. Um zu verhindern, dass Daten
von verschiedenen Datenträgern in demselben Dateibereich auf dem IBM
Spectrum Protect-Server gespeichert werden, ist das Sichern oder
Archivieren von Wechseldatenträgern mit doppelten Datenträgerkennsätzen
nicht zulässig.

System action:

Die angeforderte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Ändern Sie die Datenträgerkennsätze auf den Wechseldatenträgern, sodass
es keine doppelten Kennsätze gibt. Starten Sie anschließend IBM Spectrum
Protect neu und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1132E

Zugriffsregel 'Zugriffsregel' für Knoten 'Knoten' bereits definiert.
Alte Regel muß gelöscht werden, bevor neue definiert werden kann.



Explanation:

Es wird versucht, eine Berechtigung für den angegebenen Knoten zu
definieren, für den eine Berechtigung bereits definiert wurde.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Berechtigung für den angegebenen Knoten
nicht erneut definiert.

User response:

Die Berechtigung aktualisieren, die alte Regel löschen und eine neue
definieren oder die aktuelle Berechtigung verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1133W

Ein Ausdruck enthält möglicherweise ein Platzhalterzeichen, das nicht in
Anführungszeichen eingeschlossen ist.



Explanation:

Der Befehl kann nicht verarbeitet werden, da die UNIX-Shell einen
Platzhalterzeichenausdruck wie z. B. einen Stern (*) oder ein
Fragezeichen (?) erweitert, der keine Anführungszeichen aufweist.

Wenn der Ausdruck keine Platzhalterzeichen enthält und Sie im Befehl
Archive, Selective oder Incremental mehr Operanden als die im Grenzwert
angegebenen platzieren wollen, müssen Sie die Option -REMOVEOPERANDLIMIT
zum Befehl hinzufügen und den Befehl wiederholen.

System action:

Befehlsabhängig.

User response:

Setzen Sie den Platzhalterzeichenausdruck in Anführungszeichen oder
fügen Sie die Option -REMOVEOPERANDLIMIT hinzu und geben Sie den Befehl
erneut ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1134E

Laufwerk Laufwerkname ist eine ungültige Laufwerkangabe



Explanation:

Der angegebene Laufwerkname ist ungültig; wahrscheinlich wurde das
Laufwerk nicht definiert.

System action:

Der Prozess überspringt das ungültige Laufwerk und fährt mit dem
nächsten Laufwerk fort.

User response:

Ungültiges Laufwerk überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1135E

Laufwerk Laufwerkname1 ist ein virtuelles Laufwerk von Laufwerkname2. Es
kann nicht gesichert oder archiviert werden.



Explanation:

Ein Laufwerk ist eine Substitution (SUBST) des anderen Laufwerks. Das
SUBST-Laufwerk kann nicht gesichert oder archiviert werden.

System action:

Das SUBST-Laufwerk wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem
nächsten Laufwerk fortgesetzt.

User response:

Geben Sie keine Dateispezifikationen für ein Laufwerk an, das eine
Substitution für ein anderes Laufwerk ist. Entfernen Sie alle expliziten
Substitutionslaufwerke aus der Anweisung DOMAIN oder verwenden Sie die
Notation -<Laufwerk>, um ein Substitutionslaufwerk zu entfernen, wenn
ALL-LOCAL angegeben ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1136E

Nicht der Dateieigner



Explanation:

Die Datei kann nicht gesichert werden, da der Client nicht der
Dateieigner ist.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1137W

Ungültiger Index 'Nummer' übersprungen.



Explanation:

Es wurde eine falsche Nummer für den Index eingegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Indexeintrag korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1138E

Auf Befehl 'Befehlsname' muß ein Unterbefehl folgen



Explanation:

Es wurde ein unvollständiger Befehlsname eingegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die korrekte Befehlssyntax eingeben und die Arbeit fortsetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1139W

'ObjektnameObjektname Objektname' wurde als 'Temp-Name '
zurückgeschrieben. Zum Abschluss der Zurückschreibung ist ein Warmstart
erforderlich.



Explanation:

Die Datei, die gerade zurückgeschrieben wird, war im Gebrauch durch eine
andere Anwendung, deshalb konnte sie nicht sofort ersetzt werden. Die
Datei wird beim nächsten Warmstart des Betriebssystems ersetzt.
Wichtiger Hinweis: Bis zum Ausführen des Warmstarts könnten das System
oder seine Anwendungen instabil sein. Der Grad der Instabilität hängt
davon ab, wie kritisch die Datei für das Betriebssystem oder die
Anwendungen ist.

System action:

Die Datei wurde mit einem temporären Namen zurückgeschrieben und das
Betriebssystem wurde angewiesen, beim nächsten Booten des
Betriebssystems die Originaldatei durch die zurückgeschriebene Datei zu
ersetzen.

User response:

Führen Sie nach dem Ende der Zurückschreibungsoperation so bald wie
möglich einen Warmstart der Maschine durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS1140E

Ungültiges Format für den Befehl 'Set Access'.



Explanation:

Der Befehl SET ACCESS muss mindestens drei Operanden aufweisen, von
denen der erste Operand entweder BACKUP oder ARCHIVE sein muss. Darauf
muss eine Dateispezifikation mit einem gültigen Format folgen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt. Der Befehl wird nicht ausgeführt.

User response:

Verwenden Sie den Befehl HELP SET ACCESS, um ausführliche Informationen
zur Syntax aufzurufen. Geben Sie dann den Befehl SET ACCESS mit der
korrekten Syntax ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1141W

Unbekannter Befehl - Befehlsname



Explanation:

Es wurde ein falscher Befehlsname eingegeben.

System action:

Keine.

User response:

Den korrekten Befehl eingeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1143E

Die Optionen DIRSONLY und FILESONLY sind zusammen nicht gültig



Explanation:

Die Optionen DIRSONLY und FILESONLY können nicht zusammen verwendet
werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen und dabei entweder die Option DIRSONLY oder
die Option FILESONLY verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1144W

Kennwortauthentifizierung auf Server nicht aktiv



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Da die Kennwortauthentifizierung auf dem Server ausgeschaltet ist, muß
das Kennwort nicht aktualisiert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1145E

Die maximale Anzahl Verschachtelungsebenen für Makros wurde
überschritten. Makros dürfen maximal 10 Verschachtelungsebenen
aufweisen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect erlaubt es Makros, andere Makros aufzurufen.
Beispielsweise ruft Makro 'A' Makro 'B' auf, das wiederum Makro 'C'
aufruft. Hierbei handelt es sich um eine Verschachtelung auf 3 Ebenen.
Der Grenzwert beträgt 10 Ebenen (das anfängliche Makro plus neun Ebenen
von Aufrufen innerhalb von Makros, die gegenwärtig ausgeführt werden).
Es gibt keinen Grenzwert für die Anzahl der verschiedenen Makroaufrufe,
die innerhalb eines Makros erfolgen, solange die Aufrufe nicht
verschachtelt sind.

System action:

Das Makro wird ignoriert und ein Fehler wird zurückgegeben.

User response:

Reduzieren Sie die Ebenen der Makroverschachtelung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1146E

Makrodatei 'Dateispezifikation' kann nicht geöffnet werden.



Explanation:

Ein Makrobefehl wurde eingegeben, der den angezeigten Makrodateinamen
angibt. Diese Datei konnte jedoch nicht zum Lesen geöffnet werden.

System action:

Das Makro wird ignoriert und ein Fehler zurückgegeben.

User response:

Den Befehl mit dem korrekten Makronamen eingeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1147E

Datei ist vorübergehend nicht verfügbar.



Explanation:

Die Datei ist vorübergehend nicht verfügbar.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Überprüfen, ob die Datei durch einen anderen Prozeß gesperrt ist. Wenn
nicht, den Befehl wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1148I

Befehl 'Befehlsname' erfolgreich abgeschlossen



Explanation:

Der angegebene Befehlsname wurde erfolgreich abgeschlossen.

System action:

Der Befehl wurde ausgeführt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1149E

Keine Domäne für Teilsicherung verfügbar. Die Domäne ist möglicherweise
leer oder alle Dateisysteme in der Domäne sind ausgeschlossen.



Explanation:

Es wurde eine Teilsicherung gestartet, aber es war keine Domäne
ausgewählt. Mögliche Ursachen für diese Nachricht sind:

*  Es wurde versucht, ein Dateisystem zu sichern, das mit der Option
   EXCLUDE.FS ausgeschlossen ist.

*  Die Domäne ist leer. Das heißt, mindestens ein Dateisystem ist durch
   eine Anweisung DOMAIN ausgeschlossen, aber keine DOMAIN-Anweisungen
   enthalten Dateisysteme.

*  DOMAIN ALL-LOCAL ist aktiviert, das System verfügt jedoch über keine
   lokalen Dateisysteme.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die DOMAIN-Anweisungen ordnungsgemäß
konfiguriert sind, und wiederholen Sie die Sicherung. DOMAIN-Anweisungen
können sich in Clientoptionsdateien (dsm.opt, dsm.sys),
Clientoptionsgruppen, Zeitplandefinitionen und scriptgesteuerten IBM
Spectrum Protect-Befehlen befinden. Mögliche Korrekturmaßnahmen:

*  Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen der Option DOMAIN die
   Dateisysteme angeben, die Sie sichern wollen.

*  Wird ein Dateisystem, das gesichert werden soll, durch eine Anweisung
   EXCLUDE.FS ausgeschlossen, entfernen Sie die Anweisung EXCLUDE.FS.

*  Ist ein Dateisystem, das nicht gesichert werden soll, in einer
   Anweisung DOMAIN aufgelistet, entfernen Sie das Dateisystem aus der
   Anweisung DOMAIN.

*  Stellen Sie sicher, dass die Domäne nicht leer ist. Das heißt, wenn
   Dateisysteme durch DOMAIN-Anweisungen von der Sicherung
   ausgeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass die
   DOMAIN-Anweisungen die Dateisysteme enthalten, die gesichert werden
   sollen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1150E

Aktuelles Benutzerprofil kann nicht zurückgeschrieben werden, da ein
lokales Systemkonto ausgeführt wird.



Explanation:

Das lokale Systemkonto hat kein Profil. Aus diesem Grund kann das Profil
nicht zurückgeschrieben werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich bei dem Benutzer an, dessen Profil Sie zurückschreiben
wollen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1151E

'Laufwerkname1' ist keine Clusterplatte.



Explanation:

Das angegebene Dateisystem ist keine Clusterplatte. Da die Option
CLUSTERNODE auf YES gesetzt ist, kann das Dateisystem nicht gesichert
oder archiviert werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Ist die Option CLUSTERNODE fälschlicherweise auf YES gesetzt, ändern Sie
die Option in NO und wiederholen Sie die Operation. Andernfalls suchen
Sie im Clienthandbuch nach weiteren Informationen zum Konfigurieren des
Clients für die Ausführung in einer Clusterumgebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1152E

Die VMware vStorage-API hat beim Stilllegen der virtuellen Maschine
einen Fehler zurückgemeldet.



Explanation:

Bei der Stilllegung der virtuellen Maschine ist ein VDDK-Fehler
aufgetreten.

System action:

Ein VMware vStorage-API-Fehler ist aufgetreten und die Sicherung der
virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

User response:

Dieser Fehler kann auftreten, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Momentaufnahme erstellt wird, viele Aktivitäten auf der virtuellen
Maschine ausgeführt werden. Versuchen Sie, die Option
INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS zu definieren, um dieses Problem zu beheben.
Überprüfen Sie auch die VMware-Protokolle auf mögliche Ursachen des
Fehlers und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1153E

'Laufwerkname1' ist eine Clusterplatte.



Explanation:

Das angegebene Dateisystem ist eine Clusterplatte. Da die Option
CLUSTERNODE auf NO gesetzt ist, kann das Dateisystem nicht gesichert
oder archiviert werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Ist die Option CLUSTERNODE fälschlicherweise auf NO gesetzt, ändern Sie
die Option in YES und wiederholen Sie die Operation. Andernfalls suchen
Sie im Clienthandbuch nach weiteren Informationen zum Konfigurieren des
Clients für die Ausführung in einer Clusterumgebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1154E

Objektname 'DateibereichsnamePfadname Dateiname' enthält eine ungültige
Mehrfachbytefolge für die aktuelle Ländereinstellung.



Explanation:

Eine unzulässige Mehrfachbytefolge für die aktuelle Ländereinstellung
wurde in dem Objektnamen gefunden. Entweder ist der Pfad oder Dateiname
beschädigt oder in einer anderen Sprache als in der Sprache der
aktuellen Ländereinstellung codiert.

System action:

Das Objekt wird übersprungen.

User response:

Sind der Dateiname und Pfad nicht beschädigt, verarbeiten Sie die Datei
mit der Ländereinstellung, für die sie gültig ist. Im Fall einer
snapdiff-Sicherung wenden Sie sich an den Administrator, um die Umgebung
zu überprüfen, und führen Sie eine vollständige Teilsicherung durch,
sobald der Fehler behoben ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1155E

Keine Domäne für Imagesicherung verfügbar.



Explanation:

Es wurde eine Imagesicherung gestartet, aber es war keine Domäne
angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wählen Sie eine Domäne aus und starten Sie die Imagesicherung erneut.
Definieren Sie, entweder manuell oder mit dem GUI-Profileditor, die
Imagedomäne mit Hilfe der Option domain.image in Ihrer Datei dsm.opt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1156E

NODENAME darf nicht der Name der lokalen Maschine sein, wenn CLUSTERNODE
auf YES gesetzt ist



Explanation:

Wenn IBM Spectrum Protect als Cluster-Knoten ausgeführt wird, darf der
Knotenname nicht der Name der lokalen Maschine sein.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Ändern Sie den Knotennamen entweder in den Cluster-Namen oder einen
beliebigen anderen Namen und starten Sie IBM Spectrum Protect neu.

------------------------------------------------------------------------
ANS1157E

Die Registry kann nicht gesichert oder zurückgeschrieben werden, wenn
der Client als Clusterknoten ausgeführt wird.



Explanation:

Ist die Option CLUSTERNODE auf YES gesetzt, kann die Registry nicht
gesichert oder zurückgeschrieben werden.

System action:

Die Registry wird nicht gesichert oder zurückgeschrieben.

User response:

Ist die Option CLUSTERNODE fälschlicherweise auf YES gesetzt, ändern Sie
die Option in NO und wiederholen Sie die Operation. Andernfalls suchen
Sie im Clienthandbuch nach weiteren Informationen zum Konfigurieren des
Clients für die Ausführung in einer Clusterumgebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1158E

Das Ereignisprotokoll kann nicht gesichert oder zurückgeschrieben
werden, wenn der Client als Clusterknoten ausgeführt wird.



Explanation:

Ist die Option CLUSTERNODE auf YES gesetzt, können die
Ereignisprotokolle nicht gesichert oder zurückgeschrieben werden.

System action:

Die Ereignisprotokolle werden nicht gesichert oder zurückgeschrieben.

User response:

Ist die Option CLUSTERNODE fälschlicherweise auf YES gesetzt, ändern Sie
die Option in NO und wiederholen Sie die Operation. Andernfalls suchen
Sie im Clienthandbuch nach weiteren Informationen zum Konfigurieren des
Clients für die Ausführung in einer Clusterumgebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1159E

Die angegebene Datei wird von einem anderen Prozeß verwendet



Explanation:

Die angegebene Datei wird von einem anderen Prozeß verwendet. Sie haben
versucht, von einer Datei zu lesen oder in eine Datei zu schreiben, die
derzeit von einem anderen Prozeß verwendet wird.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, daß die richtige Datei oder der richtige Verzeichnisname
angegeben wurde, die Berechtigung korrigieren oder einen neuen Standort
angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1162E

Dateisystem konnte nicht angehängt werden



Explanation:

Der Systemaufruf zum Anhängen des Dateisystems ist fehlgeschlagen.

System action:

Das Dateisystem bleibt abgehängt.

User response:

Verwenden Sie zum Anhängen des Dateisystems den Mount-Befehl. In AIX
müssen Sie fsck ausführen, wenn Sie vom Betriebssystem dazu aufgefordert
werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1163E

Dateisystem konnte nicht abgehängt werden.



Explanation:

Der Systemaufruf zum Abhängen des Dateisystems ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht ausgeführt.

User response:

Sicherstellen, daß kein Zugriff auf die Einheit oder das Dateisystem
besteht, und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1164E

Dateisystem ist nicht angehängt



Explanation:

Das benannte Dateisystem ist derzeit nicht angehängt. Es muß angehängt
sein, damit IBM Spectrum Protect eine Imagesicherung ausführen kann.

System action:

Die Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht ausgeführt.

User response:

Das Dateisystem anhängen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1165E

Zielort ist kleiner als Quelle



Explanation:

Die Speicherbereichszuordnung für den ausgewählten Zielort ist kleiner
als die Quelle.

System action:

Die Operation zum Zurückschreiben wird nicht ausgeführt.

User response:

Wählen Sie einen anderen, größeren Zielort aus oder vergrößern Sie den
Speicherbereich der Zieldatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS1166E

Quelle und Zielort haben nicht denselben Dateisystemtyp.



Explanation:

Die Dateisystemtypen von Quelle und Ziel stimmen nicht überein.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Wählen Sie einen Zielort aus, der über denselben Dateisystemtyp verfügt
wie die Quelle.

------------------------------------------------------------------------
ANS1168E

FEHLER: Imageobjekt konnte nicht erstellt werden.



Explanation:

Die Erstellung des Imageobjekts ist aus einem der folgenden Gründe
fehlgeschlagen:

*  Der Imagebefehl wurde von einem Nicht-Root-Benutzer ausgeführt

*  Die Image-Plug-In-Bibliothek wurde nicht gefunden

System action:

Die angeforderte Funktion mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Die Operation wiederholen, nachdem die Ursache für den Fehler beseitigt
wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1169W

Es gibt kein Inhaltsverzeichnis für Imagename.



Explanation:

Der Imageeintrag, für den ein Inhaltsverzeichnis angefordert wurde, ist
entweder ein unformatierter logischer Datenträger oder er wurde ohne die
Option -TOC gesichert.

System action:

Es wird kein Inhaltsverzeichnis angezeigt.

User response:

Ein anderes Imageobjekt für die Anzeige des Inhaltsverzeichnisses (TOC)
auswählen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1170I

Ungültige Auswahlnummer eingegeben. Erneut versuchen.



Explanation:

Es wurde eine Nummer ausgewählt, die in der Imageliste nicht angezeigt
wird. Sie ist entweder kleiner als eins oder größer als die höchste
angezeigte Eintragsnummer.

System action:

Der Client fordert Sie zur Eingabe einer gültigen Auswahl auf.

User response:

Geben Sie eine Nummer aus der Liste oder 'Q' zum Verlassen ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1177E

Für diese Operation muß ein Pfad angegeben werden.



Explanation:

Für diese Operation muß ein Pfad angegeben werden, damit sie erfolgreich
ausgeführt werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Einen gültigen Pfad angeben und den Befehl erneut ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1181E

Kommunikationsfehler mit dem Journalservice.



Explanation:

Bei Verwendung der Kommunikation über benannte Pipe mit dem
Journalservice ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Starten Sie den Journalservice neu und wiederholen Sie die Operation.
Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1183E

Unbekannter Fehler beim Verarbeiten des Systemobjekts
'Systemobjektname':MS-API-Funktion 'Funktionsname' mit Fehler Fehler
(Fehler) fehlgeschlagen



Explanation:

Beim Verarbeiten eines Systemobjekts ist ein unbekannter Fehler
aufgetreten. Die aufgezeichneten Fehlerinformationen geben den Grund des
Fehlers an. Diese Informationen können für die Fehlerdiagnose verwendet
werden.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die aktuelle Operation beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1184W

Der Befehl Befehl Unterbefehl wird auf diesem Client nicht unterstützt.



Explanation:

Der Befehl Befehl Unterbefehl wird für den Client, der auf diesem
Betriebssystem auf diesem Computer ausgeführt wird, nicht unterstützt.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1185E

Das angegebene Hilfesuchargument "Zeichenfolge" ist entweder zu lang
oder enthält Anführungszeichen ohne Entsprechung.



Explanation:

Gültige Argumente sind beispielsweise Abschnittsnummern, Befehlsnamen,
Optionsnamen und Nachrichtennummern. Alle diese Suchargumente sind kurz
und erfordern keine Anführungszeichen.

System action:

Die Hilfeanforderung wird nicht ausgeführt, und Sie haben die
Möglichkeit, ein gültiges Argument einzugeben, das Inhaltsverzeichnis
anzuzeigen oder die Hilfe zu verlassen.

User response:

Antworten Sie auf die nachfolgende Eingabeaufforderung, wenn Sie
aufgefordert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1186I

Die angegebene Datei enthält nicht den korrekten Inhalt, um den
Hilfeabschnitt zu unterstützen. Anforderungen von Hilfe für Nachricht
führen alle zum Ergebnis, dass kein Thema gefunden wird. Geben Sie eine
Abschnittsnummer, einen Optionsnamen, einen Befehlsnamen oder einen
Befehl und Unterbefehl ein. Andernfalls drücken Sie die Eingabetaste
oder 't', um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen, oder 'q', um den
Hilfetext zu verlassen:



Explanation:

Installieren Sie das Produkt erneut, um die Hilfedatei zu korrigieren.

System action:

Die Ausführung des Hilfebefehls wird angehalten, und Sie können eine
andere Auswahl treffen.

User response:

Während der Installation wurde eine ordnungsgemäße Hilfedatei erstellt.
Ihr Systemadministrator kann Ihnen beim Abrufen der ursprünglichen
Hilfedatei helfen, um die angegebene ungültige Datei zu ersetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1187E

Die angegebene Hilfedatei "Dateiname" hat einen ungültigen Inhalt.



Explanation:

Installieren Sie das Produkt erneut, um die Hilfedatei zu korrigieren.

System action:

Der Hilfebefehl wird beendet.

User response:

Während der Installation wurde eine ordnungsgemäße Hilfedatei erstellt.
Ihr Systemadministrator kann Ihnen beim Abrufen der ursprünglichen
Hilfedatei helfen, um die angegebene ungültige Datei zu ersetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1188E

Das ausgewählte Dateisystem wird von HSM verwaltet und ist daher kein
gültiges Objekt für Imageoperationen



Explanation:

Aufgrund der Natur von HSM ist keine Imagesicherung für verwaltete
Dateisysteme zulässig.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1189E

Die Optionen DIRSONLY und V2ARCHIVE sind zusammen nicht gültig



Explanation:

Die Optionen DIRSONLY und V2ARCHIVE können nicht zusammen verwendet
werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen und dabei entweder die Option DIRSONLY oder
die Option V2ARCHIVE verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1190E

Symbolische Verbindung 'Verbindungsname' zu 'Ziel' wurde erfolgreich
gelöscht.



Explanation:

Das Protokoll 'Verbindungsname' kann keine symbolische Verbindung sein.

System action:

Die symbolische Verbindung 'Verbindungsname' wird gelöscht, das
Protokoll wird erneut erstellt und die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Den Standort der neuen Datei überprüfen. Zur Angabe des Standorts der
Protokolldateien im Benutzerhandbuch unter der Option 'errorlogname',
der Option 'schedlogname' und der Umgebungsvariablen 'DSM_LOG'
nachschlagen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1191E

Symbolische Verbindung 'Verbindung' kann nicht gelöscht werden.



Explanation:

Das Protokoll 'Verbindungsname' kann keine symbolische Verbindung sein.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die symbolische Verbindung 'Verbindungsname' löschen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1192E

Die Angabe des Fehlerprotokolls 'Verbindung' als symbolische Verbindung
ist nicht zulässig.



Explanation:

Das Fehlerprotokoll 'Verbindungsname' kann keine symbolische Verbindung
sein.

System action:

Die symbolische Verbindung 'Verbindungsname' wird gelöscht, das
Fehlerprotokoll wird erneut erstellt und die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Den Standort des neuen Fehlerprotokolls überprüfen. Zur Angabe des
Standorts der Fehlerprotokolle im Benutzerhandbuch unter der Option
'errorlogname' und der Umgebungsvariablen 'DSM_LOG' nachschlagen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1193E

Die Angabe der Ablaufverfolgungsdatei 'Verbindung' als symbolische
Verbindung ist nicht zulässig.



Explanation:

Aus Gründen der Sicherheit und Systemintegrität darf die
Ablaufverfolgungsdatei 'Verbindungsname' keine symbolische Verbindung
sein.

System action:

Die symbolische Verbindung 'Verbindungsname' wird gelöscht, die
Ablaufverfolgungsdatei wird erneut erstellt und die Verarbeitung wird
gestoppt.

User response:

Mit Hilfe der Option TRACEFILE können Sie den tatsächlichen Standort der
Ablaufverfolgungsdatei ohne Verwendung symbolischer Verbindungen
angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1194E

Die VMware vStorage-API hat zurückgemeldet, dass eine andere Task für
die virtuelle Maschine ausgeführt wurde.



Explanation:

Ein VMware vStorage-API-Fehler ist aufgetreten, weil eine andere Task
für die virtuelle Maschine ausgeführt wurde.

System action:

Ein VMware vStorage-API-Fehler ist aufgetreten und die Sicherung der
virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

User response:

Warten Sie, bis die andere Task ausgeführt wurde, und wiederholen Sie
die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1197E

Ein VMware-VDDK-API-Lesefehler (VDDK = Virtual Disk Kit) ist beim Lesen
von Daten für die Sicherung aufgetreten.



Explanation:

Beim Lesen von Daten für die Sicherung ist ein
VMware-VDDK-API-Lesefehler (VDDK = Virtual Disk Kit) aufgetreten.

System action:

Ein VMware-VDDK-API-Lesefehler (VDDK = Virtual Disk Kit) ist aufgetreten
und die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die VMware-Protokolle auf mögliche Ursachen des
Lesefehlers und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1198E

Die VMware-VDDK-API (VDDK = Virtual Disk Kit) hat beim Lesen von Daten
für die Sicherung eine abnormale Speicherbedingung zurückgemeldet.



Explanation:

Beim Lesen von Daten für die Sicherung ist aufgrund einer abnormalen
Speicherbedingung ein VMware-VDDK-API-Lesefehler (VDDK = Virtual Disk
Kit) aufgetreten.

System action:

Ein VMware-VDDK-API-Lesefehler (VDDK = Virtual Disk Kit) ist
aufgetreten. Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die VMware-Protokolle auf mögliche Ursachen des
Lesefehlers und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1199E

Der Befehl PRESNAPSHOTCMD ist fehlgeschlagen. Die Sicherung der
Imagemomentaufnahme wird nicht ausgeführt.



Explanation:

Der durch die Option PRESNAPSHOTCMD angegebene Befehl muss erfolgreich
abgeschlossen sein, damit die Sicherung der Imagemomentaufnahme
ausgeführt wird. Wenn der Befehl mit dem Rückkehrcode 0 (Null) beendet
wurde, wird er als erfolgreich ausgeführt angesehen. Wenn der Befehl mit
einem anderen Rückkehrcode beendet wurde, wird er als fehlgeschlagen
angesehen. Wenn der Befehl fehlgeschlagen ist, wird die Sicherung der
Imagemomentaufnahme nicht ausgeführt.

System action:

Der Client führt die Operation zur Sicherung der Imagemomentaufnahme
nicht aus.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das den Fehlschlag des
Befehls verursacht hat. Wenn ein Rückkehrcode ungleich Null für diesen
Befehl normal ist, sollten Sie in Betracht ziehen, den Befehl in ein
Script einzubinden, das immer mit dem Rückkehrcode Null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1200W

Der Befehl POSTSNAPSHOTCMD wurde mit einem Rückkehrcode ungleich Null
beendet.



Explanation:

Wenn der durch die Option POSTSNAPSHOTCMD angegebene Befehl mit einem
Rückkehrcode ungleich Null beendet wird, wird die Operation zur
Sicherung der Imagemomentaufnahme fortgesetzt, aber mit einer Warnstufe
als Ergebnis angesehen. Beachten Sie, dass das Ergebnis des Befehls
POSTSNAPSHOTCMD kein höheres Ergebnis vom Befehl zur Sicherung der
Imagemomentaufnahme überlagert. Wenn der Befehl zur Sicherung der
Imagemomentaufnahme z. B. mit dem Rückkehrcode 12 beendet wurde, wird
die Sicherung der Imagemomentaufnahme als mit dem Rückkehrcode 12
beendet angesehen, unabhängig vom Ausgang des Befehls POSTSNAPSHOTCMD.

System action:

Die Sicherung der Imagemomentaufnahme wird fortgesetzt, aber mit einem
Warnrückkehrcode von mindestens 8.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das den Fehlschlag des
Befehls verursacht hat. Wenn ein Rückkehrcode ungleich Null für diesen
Befehl normal ist, sollten Sie in Betracht ziehen, den Befehl in ein
Script einzubinden, das immer mit dem Rückkehrcode Null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1201E

IBM Spectrum Protect kann keinen Verzeichnispfad erstellen, weil eine
Datei mit gleichem Namen wie das Verzeichnis existiert.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Datei, die den gleichen Namen wie das Verzeichnis hat,
oder benennen Sie sie um. Alternativ dazu können Sie das Verzeichnis an
einen anderen Standort zurückschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1202E

TOC-Sicherung für Image fehlgeschlagen. Protokolldateien überprüfen.



Explanation:

Beim Sichern des Inhaltsverzeichnisses ist ein Fehler aufgetreten. Das
Fehlerprotokoll auf weitere Informationen überprüfen.

System action:

Die angeforderte Operation mit dem logischen Datenträger wird nicht
ausgeführt.

User response:

Fehlerprotokoll überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1203E

Kein Inhaltsverzeichnis für ausgewählten Sicherungssatz verfügbar. Bitte
verständigen Sie den Serveradministrator.



Explanation:

Es gibt kein Inhaltsverzeichnis (TOC) für den ausgewählten
Sicherungssatz.

System action:

Eine Erweiterung des ausgewählten Sicherungssatzes ist nicht möglich. Es
kann nur der ganze Sicherungssatz zurückgeschrieben werden.

User response:

Bitte verständigen Sie den Serveradministrator, damit das
Inhaltsverzeichnis (TOC) für den Sicherungssatz neu generiert wird.
Danach kann der Sicherungssatz erweitert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1204E

Dieser Client wird vom IBM Spectrum Protect-Express-Server nicht
unterstützt



Explanation:

Dieser Client wird vom IBM Spectrum Protect-Express-Server nicht
unterstützt. Dies kann geschehen, wenn:

1. der Client mit Hilfe der Option CLIENTVIEW als IBM Spectrum
   Protect-Express-Client konfiguriert wird;

2. der Client versucht, eine Verbindung mit einem IBM Spectrum
   Protect-Express-Server herzustellen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich mit einem IBM Spectrum Protect-Express-Client an, der
unterstützt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1205E

Dies ist keine unterstützte IBM Spectrum Protect-Express-Plattform.



Explanation:

Dies ist keine unterstützte IBM Spectrum Protect-Express-Plattform.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich mit einem IBM Spectrum Protect-Express-Client an, der
unterstützt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1206E

Die TOC-Sicherung einer unformatierten Einheit wird nicht unterstützt.
Die unformatierte Einheit wird jedoch gesichert.



Explanation:

Die TOC-Sicherung einer unformatierten Einheit wird nicht unterstützt.
Die unformatierte Einheit wird jedoch gesichert.

System action:

Die unformatierte Einheit wird ohne TOC-Objekt gesichert.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1207E

Für dieses Dateisystem wurde zuvor noch kein Inhaltsverzeichnis (TOC)
gesichert.



Explanation:

Der Benutzer versucht, das Inhaltsverzeichnis (TOC) eines Dateisystems
abzufragen. Es wurde jedoch zuvor noch keine TOC-Sicherung für dieses
Dateisystem durchgeführt.

System action:

Die Abfrage wurde gestoppt.

User response:

Das Dateisystem mit der Option -TOC erneut sichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS1209E

Die Option Optionsname wird mit dem Befehl Befehlsname mit der Option
-FILELIST nicht unterstützt.



Explanation:

Die angegebene Option wird mit dem angegebenen Befehl nicht unterstützt,
wenn die Option -FILELIST ebenfalls angegeben wird.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Geben Sie nicht die in Konflikt stehende Option an, wenn die Option
-FILELIST mit diesem Befehl angegeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1212I

Ungültige Prozessnummer eingegeben. Erneut versuchen.



Explanation:

Es wurde eine Nummer ausgewählt, die in der Prozessliste nicht angezeigt
wird. Sie ist entweder kleiner als eins oder größer als die höchste
angezeigte Eintragsnummer.

System action:

Der Client fordert zur Eingabe einer gültigen Auswahl auf.

User response:

Geben Sie eine Nummer aus der Liste oder 'Q' zum Verlassen ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1213W

Momentaufnahmeimagesicherung ist für Einheit Einheitenname nicht
möglich.Statische Imagesicherung wird gestartet.



Explanation:

Auf Linux-Plattformen ist die Momentaufnahmeimagesicherung nur für
logische Datenträger möglich, die vom Linux-Manager für logische
Datenträger (LVM - Logical Volume Manager) erstellt wurden. Da der
standardmäßige Imagesicherungstyp Momentaufnahme ist, führt die
Sicherung einer Partition, die nicht mit Hilfe von LVM erstellt wird,
automatisch zu einer statischen Imagesicherung.

System action:

Die Momentaufnahmeimagesicherung erfolgt in einer Übernahmeverarbeitung
als statische Imagesicherung.

User response:

Um diese Nachricht zu vermeiden, müssen Sie die Option imagetype
verwenden, um statische oder dynamische Imagesicherung anzugeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1214E

Die Gruppe logischer Datenträger verfügt nicht über genügend freien
Speicherbereich für die Datenträgermomentaufnahme.



Explanation:

Die Momentaufnahme wird in der Datenträgergruppe erstellt, die den
logischen Datenträger enthält, der gesichert wird. Es ist nicht genügend
freier Speicherbereich in der Datenträgergruppe vorhanden, um die
Momentaufnahme einzuschließen.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Verringern Sie den Wert für SNAPSHOTCACHESIZE oder stellen Sie
zusätzlichen Speicherbereich in der Gruppe der logischen Datenträger zur
Verfügung. Wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1215E

Auf Datenträgern, die unformatiert oder mit FAT32 formatiert sind, kann
sich der Cachestandort für Momentaufnahme nicht auf demselben
Datenträger befinden, der gesichert wird.



Explanation:

Wenn sich der Cachestandort für Momentaufnahme auf demselben Datenträger
befindet, der gerade gesichert wird, muss der Datenträger mit NTFS
formatiert sein. Der standardmäßige Cachestandort befindet sich auf
demselben Datenträger, auf dem die Momentaufnahme ausgeführt wird.

System action:

Der Client führt die Momentaufnahmeimagesicherungsoperation nicht aus.

User response:

Geben Sie mit Hilfe der Option SNAPSHOTCACHELOCATION einen anderen
Cachestandort für Momentaufnahme an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1216E

Nicht zur Ausführung von IBM Spectrum Protect berechtigt. Den
Administrator für das System verständigen.



Explanation:

Die Systemoptionsdatei für den Server, mit dem der Benutzer versucht,
Verbindung aufzunehmen, enthält einen Benutzereintrag, einen
Gruppeneintrag oder einen Benutzer- und Gruppeneintrag. Diese
Benutzer-ID oder Gruppen-ID wurde jedoch in keinem der Einträge
gefunden. Der Benutzer ist derzeit nicht berechtigt, IBM Spectrum
Protect für diesen Server auszuführen.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Initialisierung schlägt fehl und das Programm
wird beendet.

User response:

Der Benutzer muß sich vom IBM Spectrum Protect-Administrator zur
Benutzer- oder Gruppenliste für diesen Server hinzufügen lassen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1217E

Server-Name in Systemoptionsdatei nicht gefunden



Explanation:

Die Systemoptionsdatei enthält nicht die Option SERVERNAME.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Initialisierung schlägt fehl und das Programm
wird beendet.

User response:

Den IBM Spectrum Protect-Administrator verständigen und sicherstellen,
daß die Systemoptionsdatei den Server-Namen enthält.

------------------------------------------------------------------------
ANS1218E

TCPSERVERADDRESS für diesen Server in der Systemoptionsdatei nicht
definiert



Explanation:

Die Option TCPSERVERADDRESS ist für diesen Server in der
Server-Namenzeilengruppe der Systemoptionsdatei nicht definiert.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Initialisierung schlägt fehl und das Programm
wird beendet.

User response:

Den IBM Spectrum Protect-Administrator verständigen und sicherstellen,
daß für den Server, zu dem der Benutzer eine Verbindung herstellen will,
eine gültige Option TCPSERVERADDRESS in der Systemoptionsdatei definiert
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1219E

Ein virtueller Knotenname darf nicht gleich einem Knotennamen oder dem
Systemhostnamen sein.



Explanation:

Die Option VIRTUALNODENAME wurde mit einem Namen eingegeben, der
entweder einem Namen in der Option NODENAME oder dem Systemhostnamen
entsprach.

System action:

Die Initialisierung ist fehlgeschlagen und das Programm wird beendet.

User response:

Wenn der eingegebene virtuelle Knotenname mit dem Hostnamen identisch
war, müssen Sie die Option für den virtuellen Knotennamen entfernen. War
der Name mit demjenigen in der Option für den Knotennamen identisch,
können Sie, abhängig von der beabsichtigten Verwendung, einen der beiden
entfernen. Der Knotenname wird verwendet, um Ihrem System einen
Alternativnamen zuzuordnen. Der virtuelle Knotenname wird verwendet, um
auf die Serverdaten eines anderen Systems zuzugreifen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1220E

Der IBM Spectrum Protect-Server hat keine Ressourcen mehr.



Explanation:

Das Fehlen einer Speicherressource oder ein Maximalwertzustand erlaubt
keine neuen Aktivitäten.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation zu einem späteren Zeitpunkt. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator, um die nicht verfügbare Ressource einzugrenzen.
Der IBM Spectrum Protect-Administrator kann das Aktivitätenprotokoll des
IBM Spectrum Protect-Servers auf Nachrichten überprüfen, die den Fehler
unter Umständen erklären.

------------------------------------------------------------------------
ANS1221E

Transaktion abgebrochen



Explanation:

Die laufende Transaktion zwischen dem Server und dem Client wurde
gestoppt. Ein Server-, Client- oder Übertragungsfehler konnte nicht
behoben werden.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen, damit er den Fehler bestimmt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1222E

Plattenspeicherplatzbegrenzung für diesen Prozeß erreicht



Explanation:

Der dem Client-Eigner zugeordnete Plattenspeicherplatz ist belegt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Plattenspeicherplatz freigeben und die Zurückschreibungs- oder
Abrufoperation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1223E

Datei ist nicht komprimiert. Systemfehler.



Explanation:

Eine Datei, die als komprimiert markiert war, war nicht komprimiert, und
es kam zu einem Systemfehler.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Dem Systemadministrator diesen Fehler mitteilen. Dieser Fehler ist ein
Systemfehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS1224E

Datei auf einer anderen Client-Maschine mit mehr Speicher komprimiert



Explanation:

Es wurde versucht, eine Datei zurückzuschreiben, die auf einer anderen
Client-Datenstation mit mehr Speicher gesichert und komprimiert wurde.
Diese Datei kann nicht zurückgeschrieben werden. Beim Zurückschreiben
wird die Datei erweitert. Die Datenstation hat dafür nicht genügend
Speicher.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Die Operation auf einer Maschine mit mehr Speicher wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1225E

Nicht genügend Speicher für Dateikomprimierung/-erweiterung



Explanation:

Zum Komprimieren und Erweitern von Daten ist nicht genügend Speicher
verfügbar. Beim Zurückschreiben oder Abrufen kann die Datei erst dann
vom Server wiederaufgerufen werden, wenn mehr Speicher zur Verfügung
gestellt wird. Beim Sichern oder Archivieren versuchen, die Operation
ohne Komprimierung auszuführen, wenn kein Speicher zur Verfügung
gestellt werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Zusätzlichen Speicher freigeben, damit die Operation fortgesetzt werden
kann, oder den Sicherungs- oder Archivierungsprozeß ohne aktivierte
Komprimierung ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1226E

Zieldatei oder Verzeichnis ist schreibgeschützt



Explanation:

In die Datei oder in das Verzeichnis, die/das vom Server
zurückgeschrieben oder abgerufen wird, kann nicht geschrieben werden, da
der Zielort schreibgeschützt ist. Möglicherweise wurde die Datei von
einer anderen Operation geöffnet, die nicht zuläßt, daß die Datei
aktualisiert wird.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Entweder feststellen, durch welche Operation die Schreibsperre für die
Datei aktiviert wurde, oder die Datei unter einem anderen Namen oder an
einem anderen Standort zurückschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1227E

Verarbeitung gestoppt; Bedingung 'Platte voll'.



Explanation:

Es können keine Dateien mehr zurückgeschrieben oder abgerufen werden, da
die Zielplatte voll ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Plattenspeicherplatz freigeben oder die Datei auf einer anderen Platte
zurückschreiben oder abrufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1228E

Senden des Objekts 'ObjektnameObjektnameObjektname' fehlgeschlagen.



Explanation:

Die angegebene Datei (Objektname) kann nicht an den Server gesendet
werden. Diese Nachricht wird von mindestens einer weiteren Nachricht
begleitet, die weiterführende Informationen darüber enthält, warum die
Datei nicht verarbeitet werden konnte.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Überprüfen Sie vorherige Nachrichten, die zu dieser Datei gehören und
den Grund für den Fehler anzeigen. Soweit zutreffend, korrigieren Sie
die Bedingungen, die verhindert haben, dass die Datei an den Server
gesendet wurde. Die spezifischen Maßnahmen zur Fehlerbehebung hängen von
der Fehlerursache ab.

------------------------------------------------------------------------
ANS1229E

MODE=INCREMENTAL ist nicht gültig in Dateibereich. Imagesicherung wurde
nicht verarbeitet.



Explanation:

Da der Dateibereich mindestens einer fortlaufenden Teilsicherung
unterworfen war, kann die Option MODE=INCREMENTAL (Teilsicherung nach
Imagedatum) nicht im Befehl backup image verwendet werden.

System action:

Das Dateisystem wird übersprungen.

User response:

Wird eine Imagesicherung des benannten Dateibereichs gewünscht,
wiederholen Sie den Befehl ohne die Option MODE=INCREMENTAL. Um dieses
Verhalten zukünftig zu verhindern, müssen Sie den Dateibereich vom
Server löschen und von da an nur Folgendes eingeben: BACKUP IMAGE
-mode=selective und BACKUP IMAGE -mode=incremental.

------------------------------------------------------------------------
ANS1230E

Nicht aktuelle NFS-Dateikennung



Explanation:

Ein NFS-Dateisystem ist veraltet.

System action:

Das Dateisystem wurde übersprungen.

User response:

Das NFS-installierte Dateisystem überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1231E

Keine Dateikennungen verfügbar



Explanation:

Alle Dateikennungen für das System sind derzeit im Gebrauch. Weitere
sind nicht verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Entweder einige Dateikennungen durch das Beenden anderer Prozesse
freigeben oder die Systemkonfiguration so ändern, daß mehr Dateien
gleichzeitig geöffnet sein können.

------------------------------------------------------------------------
ANS1232E

Die Datei ist vorhanden und kann nicht überschrieben werden.



Explanation:

Die Datei, die zurückgeschrieben oder abgerufen wird, ist vorhanden und
kann wegen fehlender Berechtigung oder wegen fehlenden
Zugriffsberechtigungen nicht überschrieben werden.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Prüfen Sie, ob Sie über ausreichende Zugriffsberechtigungen zum
Überschreiben der Datei verfügen und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung Ihren Systemadministrator oder IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1233E

Es wurde eine ungültige Dateikennung übergeben; Systemfehler.



Explanation:

Es ist ein interner Systemfehler aufgetreten: Eine Dateioperation ist
wegen einer ungültigen Dateikennung fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, besorgen Sie
sich eine Serviceablaufverfolgung, die den Fehler aufzeichnet, und
verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische
Unterstützung der IBM. Ihr IBM Spectrum Protect-Administrator kann Ihnen
beim Konfigurieren der Ablaufverfolgung behilflich sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1234E

Fehlerhaftes Protokoll



Explanation:

Ein Übertragungsprotokollfehler ist aufgetreten. Das DFV-Subsystem ist
nicht richtig definiert oder ist fehlerhaft.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Prüfen, ob die Übertragungsprozesse richtig funktionieren, und
anschließend die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1235E

Es ist ein unbekannter Systemfehler aufgetreten, von dem IBM Spectrum
Protect nicht wiederhergestellt werden kann.



Explanation:

Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Dies könnte ein System- oder
Kommunikationsfehler unterer Ebene sein, von dem IBM Spectrum Protect
nicht wiederhergestellt werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, prüfen Sie
das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll auf zugehörige Nachrichten.
Fordern Sie einen Service-Trace an, der den Fehler aufzeichnet, und
verständigen Sie zwecks weiterer Hilfe die technische Unterstützung von
IBM. Ihr IBM Spectrum Protect-Administrator kann Ihnen bei der
Konfiguration des Trace helfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1236E

Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.



Explanation:

Dies wird normalerweise durch einen System- oder Kommunikationsfehler
unterer Ebene verursacht, von dem IBM Spectrum Protect nicht
wiederhergestellt werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in
Bezug auf dieses Problem. Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die
technische Unterstützung von IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1237E

Auf dem IBM Spectrum Protect-Server ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Das Clientfehlerprotokoll und das Aktivitätenprotokoll des IBM Spectrum
Protect-Servers enthalten möglicherweise weitere Informationen zu diesem
Fehler.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, untersuchen
Sie das Clientfehlerprotokoll und das Aktivitätenprotokoll des IBM
Spectrum Protect-Servers auf weitere Informationen zu diesem Fehler.
Kann der Fehler nicht behoben werden, fordern Sie einen SERVICE-Trace
an, der den Fehler aufzeichnet, und verständigen Sie zwecks weiterer
Hilfe die technische Unterstützung von IBM. Ihr IBM Spectrum
Protect-Administrator kann Ihnen bei der Konfiguration des Trace helfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1238S

Auf dem IBM Spectrum Protect-Server ist ein Maßnahmenverwaltungsfehler
aufgetreten.



Explanation:

Das Clientfehlerprotokoll und das Aktivitätenprotokoll des IBM Spectrum
Protect-Servers enthalten möglicherweise weitere Informationen zu diesem
Fehler.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, untersuchen
Sie das Clientfehlerprotokoll und das Aktivitätenprotokoll des IBM
Spectrum Protect-Servers auf weitere Informationen zu diesem Fehler.
Kann der Fehler nicht behoben werden, fordern Sie einen SERVICE-Trace
an, der den Fehler aufzeichnet, und verständigen Sie zwecks weiterer
Hilfe die technische Unterstützung von IBM. Ihr IBM Spectrum
Protect-Administrator kann Ihnen bei der Konfiguration des Trace helfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1241E

Datei wird gerade ausgeführt; Schreibzugriff verweigert.



Explanation:

Die aktuelle Datei kann nicht zum Schreiben geöffnet werden, da sie
derzeit von einer anderen Operation ausgeführt wird.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Die Operation, die die Datei ausführt, stoppen und die Operation
wiederholen, oder die Datei unter einem anderen Namen oder in einem
anderen Verzeichnis zurückschreiben oder abrufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1242E

Beim Auflösen des Namens zu viele symbolische Verbindungen festgestellt



Explanation:

Beim Versuch, den Dateinamen aufzulösen, wurden zu viele symbolische
Verbindungen gefunden.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Sicherstellen, daß für die Datei keine symbolische Verbindung in einer
Schleife vorliegt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1243E

Der Dateiname ist zu lang und kann von IBM Spectrum Protect nicht
verarbeitet werden.



Explanation:

Die Größenbegrenzung für Dateinamen kann abhängig vom Betriebssystem
variieren. Der am häufigsten verwendete Grenzwert beträgt 256 Zeichen.
Der Dateiname, der gerade verarbeitet wird, überschreitet den Grenzwert,
der von IBM Spectrum Protect auf diesem System unterstützt wird.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Geben Sie HELP FILE SPEC ein oder lesen Sie die Informationen im
Clienthandbuch für das Betriebssystem, auf dem Sie diesen Fehler
empfangen. Im Abschnitt über die Syntax für Dateispezifikationen in dem
Handbuch sind die von IBM Spectrum Protect unterstützten
Dateinamenlängen angegeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1244E

Dateisystem vom System gesperrt



Explanation:

Auf das Dateisystem kann nicht zugegriffen werden, da es vom System
gesperrt ist.

System action:

Die Operation kann nicht ausgeführt werden.

User response:

Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1245E

Die Datei hat ein unbekanntes Format.



Explanation:

Der Prozess hat versucht, eine Datei zurückzuschreiben oder abzurufen,
aber sie hatte ein unbekanntes Format.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Die Datei wurde entweder von einer anderen Anwendung gesichert oder die
Daten sind ungültig. Falls die Datei zu diesem System gehört,
wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1246E

Ein Befehlszeilenargument hat die maximale Länge (Maximale Länge) für
ein einzelnes Token überschritten.



Explanation:

Befehlszeilenargumente dürfen die maximale Länge für Zeichen nicht
überschreiten.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1247I

Warten auf Dateien vom Server...



Explanation:

Anforderung zum Zurückschreiben wurde an den Server gesendet. Die
Wartezeit ist von der Anzahl der Dateien abhängig, die zurückgeschrieben
werden sollen.

System action:

IBM Spectrum Protect wartet auf zurückzuschreibende Dateien von dem
Server.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1248E

Aktive Zurückschreibung für dieselbe Quellendateispezifikation
vorhanden. Mit der Anforderung kann nicht fortgefahren werden.



Explanation:

Gegenwärtig ist eine aktive Zurückschreibung für dieselbe
Quellendateispezifikation vorhanden. Eine andere Zurückschreibung für
dieselbe Quellendateispezifikation kann nicht gestartet werden.

System action:

Die angeforderte Zurückschreibung schlägt fehl.

User response:

Eine andere Zurückschreibung mit einer anderen Quellendateispezifikation
starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1249W

Server kann letzte Zurückschreibungsanforderung nicht erneut starten.
Zurückschreiben ohne Neustart oder Abbrechen der Anforderung?



Explanation:

Das Token zum erneuten Starten der Zurückschreibung ist verfallen. Der
Server kann die Zurückschreibung ab der letzten Beendigung nicht erneut
starten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt; das System wartet auf einen Eingriff
durch den Benutzer.

User response:

Die Anforderung ohne Neustart wiederholen oder die Anforderung
abbrechen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1251E

Dateisystem/Laufwerk nicht bereit



Explanation:

Das Dateisystem/Laufwerk ist für den Zugriff nicht bereit.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk verfügbar ist, und wiederholen Sie
dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1252W

Der Server, mit dem Sie verbunden sind, unterstützt nicht diese
Funktion.



Explanation:

Sie haben versucht, eine Operation des Clients für Sichern/Archivieren
auszuführen, während Sie mit dem virtuellen Server verbunden waren.
Operationen des Clients für Sichern/Archivieren werden nicht
unterstützt, wenn Sie mit dem virtuellen Server verbunden sind.

System action:

Die Operation schlägt fehl.

User response:

Stellen Sie die Verbindung zu einem gültigen Server her, bevor Sie diese
Funktion ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1253E

Dateiein-/-ausgabefehler



Explanation:

Beim Lesen oder Schreiben in einer Datei wurde ein Fehler gefunden.

System action:

Datei oder Dateisystem wird übersprungen.

User response:

Das System überprüfen, um sicherzustellen, daß es richtig arbeitet. Ist
OS/2 installiert, CHKDSK /F für das fehlerhafte Laufwerk ausführen, das
in dsmerror.log angegeben ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1254E

Fehler beim Schreiben in Datei



Explanation:

Beim Schreiben in die Datei wurde ein Fehler gefunden.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Das System überprüfen, um sicherzustellen, daß es richtig arbeitet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1255E

Datei überschreitet System-/Benutzerdateibegrenzungen



Explanation:

Eine Datei, die zurückgeschrieben oder abgerufen wird, überschreitet die
vom System festgelegten Begrenzungen für diesen Benutzer.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Sicherstellen, daß die Systembegrenzungen korrekt festgelegt sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS1256E

Datei/Verzeichnis konnte nicht erstellt werden



Explanation:

Der Verzeichnispfad für Dateien, die zurückgeschrieben oder abgerufen
werden, kann nicht erstellt werden.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Sicherstellen, daß die richtige Berechtigung vorliegt, um das
Verzeichnis für Dateien zu erstellen, die zurückgeschrieben oder
abgerufen werden sollen. Es muß Schreibzugriff vorhanden sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1257E

Beim Vorbereiten des Systemobjekts zum Zurückschreiben ist ein Fehler
aufgetreten.



Explanation:

Diese Nachricht wird normalerweise ausgegeben, wenn der Client das
Zwischenspeicherverzeichnis ADSM.SYS in Vorbereitung für die
Zurückschreibung des Systemobjekts nicht löschen kann.

System action:

Das Systemobjekt wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten, korrigieren Sie alle
angegebenen Probleme und wiederholen Sie anschließend die Operation.
Tritt das Problem erneut auf, löschen Sie manuell das Verzeichnis
ADSM.SYS, und wiederholen Sie die Operation. Kann das Problem nicht
gelöst werden, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die
technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1258E

Die Operation Imagemomentaufnahme ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Der Prozess konnte keine Momentaufnahme des angegebenen Datenträgers
erstellen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Versuchen Sie, alle
angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1259E

Die Operation Imagemomentaufnahme ist fehlgeschlagen. Diagnosetext:
Diagnosetext.



Explanation:

Bei der Verarbeitung der Imagemomentaufnahmesicherung ist ein Fehler
aufgetreten. Abhängig vom Fehler kann der Diagnosetext variieren.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die möglicherweise die Fehlerursache angeben. Führen Sie alle in den
Nachrichten vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen durch und wiederholen Sie
dann die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, fordern Sie weitere
Unterstützung bei der technischen Unterstützung von IBM an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1260E

Datei wird oder wurde bereits zurückgerufen.



Explanation:

Die Datei wird oder wurde bereits von einem anderen Prozeß
zurückgerufen.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1261W

Die angegebene Archivierungsbeschreibung ist die leere Zeichenfolge. Der
Prozess verwendet die Standardbeschreibung (Archivierungsdatum:
aktuelles Datum).



Explanation:

Die Beschreibungsoption im Archivierungsbefehl darf keine
Nullzeichenfolge enthalten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt und die Beschreibungsoption ignoriert.

User response:

Keine. Mindestens ein Zeichen in der Beschreibung angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1262E

Das Kennwort wurde nicht aktualisiert. Entweder wurde ein ungültiges
aktuelles Kennwort angegeben oder das neue Kennwort erfüllt nicht die
Anforderungen für das Serverkennwort.



Explanation:

Das Kennwort wurde aus einem der folgenden Gründe nicht aktualisiert:

*  Sie haben ein falsches aktuelles Kennwort eingegeben oder

*  Sie haben ein neues Kennwort eingegeben, das die Anforderungen für
   die Kennwortlänge nicht erfüllt. Die Anforderungen für die Länge sind
   auf dem Server definiert.

System action:

Das Kennwort wird auf dem Server nicht aktualisiert.

User response:

Geben Sie ein anderes Kennwort ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1263E

Die aktive Maßnahmengruppe enthält keine Sicherungskopiengruppen. Die
Sicherungsoperation kann nicht fortgesetzt werden.



Explanation:

Zum Sichern von Dateien muss die Maßnahmengruppe mindestens eine
Sicherungskopiengruppe enthalten.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Datei nicht gesichert.

User response:

Der IBM Spectrum Protect-Administrator muss mindestens eine
Verwaltungsklasse, die eine Sicherungskopiengruppe enthält, in Ihrer
Maßnahmengruppe aktualisieren oder definieren, oder er muss Sie einer
anderen Maßnahmendomäne zuordnen, die mindestens eine
Sicherungskopiengruppe enthält. Verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1264E

Die aktive Maßnahmengruppe enthält keine Archivierungskopiengruppen. Die
Archivierungsoperation kann nicht fortgesetzt werden.



Explanation:

Zum Archivieren von Dateien muss die Maßnahmengruppe mindestens eine
Archivierungskopiengruppe enthalten.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Datei nicht archiviert.

User response:

Der IBM Spectrum Protect-Administrator muss mindestens eine
Verwaltungsklasse, die eine Archivierungskopiengruppe enthält, in Ihrer
Maßnahmengruppe aktualisieren oder definieren, oder er muss Sie einer
anderen Maßnahmendomäne zuordnen, die mindestens eine
Archivierungskopiengruppe enthält. Verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1265E

Fehler bei Mount oder Dateisystem festgestellt, Verarbeitung gestoppt.



Explanation:

Der Systemaufruf getmnt hat ein Fehlersymptom zurückgegeben. Der Fehler
trat beim Versuch auf, die angehängten Dateisysteme zu bestimmen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt. Kein Wiederherstellen möglich.

User response:

Im System befindet sich ein fehlerhaftes Dateisystem oder ein
fehlerhafter Mount-Punkt. Die Dateisysteme und Mounts untersuchen und
mögliche Fehler korrigieren. Ist dies nicht erfolgreich, zwecks weiterer
Informationen den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1266E

Fehlerhaften Mount bzw. fehlerhaftes Dateisystem festgestellt, die
Verarbeitung wird gestoppt.



Explanation:

Beim Versuch, die angehängten Dateisysteme zu bestimmen, wurde ein
Fehler festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt. Kein Wiederherstellen möglich.

User response:

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1267E

Die Verwaltungsklasse für Datei Dateiname lässt keine Umlagerung zu.
Diese Datei wird nicht umgelagert.



Explanation:

Die Verwaltungsklasse für diese Datei erlaubt keine Umlagerung.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Entweder muss der IBM Spectrum Protect-Administrator die
Speicherverwaltungstechnik innerhalb der Verwaltungsklasse in einen
anderen Wert als NONE ändern oder in der Einschluss-/Ausschlussliste
muss eine Verwaltungsklasse mit einem geeigneten Wert für die
Speicherverwaltungstechnik angegeben werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1268E

Diese Datei wurde umgelagert.



Explanation:

Der Fehler kann auftreten, wenn eine Datei mit festen Verbindungen
umgelagert wird. Nach der Umlagerung einer Datei mit festen Verbindungen
führen Versuche, die Dateien für Aliasnamen umzulagern, zu einem Fehler.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Wird dieser Fehler nicht durch die Umlagerung einer Datei mit festen
Verbindungen verursacht, könnte die Ursache in der zuvor abgebrochenen
Umlagerungs- oder Rückrufoperation zu finden sein. Starten Sie in diesem
Fall den Dämon 'dsmrecalld' erneut und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1269I

Datei wird implizit ausgeschlossen.



Explanation:

Es wurde versucht, eine Datei zu sichern oder umzulagern, die implizit
ausgeschlossen ist.

System action:

Eine Datei, die implizit ausgeschlossen ist, wird von IBM Spectrum
Protect nicht gesichert oder umgelagert.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1270E

Die Ausführung dieses Befehls erfordert eine gültige Lizenzdatei für die
NetApp-Momentaufnahmedifferenzsicherung im Clustermodus.



Explanation:

Eine Lizenzdatei für die NetApp-Momentaufnahmedifferenzsicherung im
Clustermodus ist entweder nicht vorhanden oder nicht gültig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wenden Sie sich an IBM Support.

------------------------------------------------------------------------
ANS1271E

Die komprimierte Datei ist beschädigt und kann nicht ordnungsgemäß
erweitert werden.



Explanation:

Die komprimierte Datei konnte auf Grund einer der folgenden Ursachen
nicht ordnungsgemäß erweitert werden:

   Es liegt ein Fehler auf dem Band vor.
   Es liegt ein Kommunikationsfehler vor.
   Die komprimierte Datei wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server
   beschädigt.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

1) Die komprimierte Datei ist beschädigt, weil ein Fehler auf dem Band
vorliegt. Um festzustellen, ob dies das Problem ist, geben Sie bitte den
folgenden Befehl auf dem IBM Spectrum Protect-Server ein: audit volume
<Datenträgername> fix=no Falls ein Fehler gemeldet wird, könnten Sie die
Daten von diesem Datenträger auf einen neuen Datenträger verschieben
(siehe Befehl MOVE DATA) und die Zurückschreibung wiederholen. 2) Es
liegen Kommunikationsfehler zwischen dem IBM Spectrum Protect-Server und
dem IBM Spectrum Protect-Client vor und dies führt dazu, dass die Datei
während der Übertragung beschädigt wird. Wenn Sie einen
Gigabit-Ethernet-Adapter auf dem Server verwenden, aktualisieren Sie
bitte den Kartentreiber (AIX-Plattform) oder fügen Sie die
bereitgestellten, von SUN vorgeschlagenen Änderungen zu einigen
Systemnetzoptionen hinzu, die dieses Problem gelöst haben
(SUN-Plattform). 3) Bitte prüfen Sie mit Ihrer Netzunterstützung, ob es
während der Zurückschreibung zu Fehlern zwischen dem IBM Spectrum
Protect-Client/Server kommt, von dem die Dateibeschädigung ausgeht.

------------------------------------------------------------------------
ANS1272W

Die adaptive Subdateisicherung wurde auf dem Client konfiguriert, aber
der Server lässt diesen Sicherungstyp nicht zu. Die adaptive
Subdateisicherung wird für diese Operation nicht verwendet.



Explanation:

Die adaptive Subdateisicherung wurde vom Server zwangsweise abgemeldet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Definieren Sie den Server so, dass es Clients ermöglicht wird,
Subdateien zu sichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS1273I

Microsoft Windows-Hotfix 'Hotfixnummer' ist nicht installiert.



Explanation:

Diese Nachricht wird unter Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows
Vista und Windows Server 2008 ausgegeben. Dieser Hotfix umfasst neue
API-Erweiterungen für Windows für das korrekte und sichere Laden von
externen Bibliotheken. Weitere Informationen zu dem Hotfix finden Sie
auf der Microsoft-Unterstützungsseite, http://support.microsoft.com.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Unter Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista und Windows
Server 2008 müssen Sie das Paket KB2533623 anwenden, bevor Sie die
Momentaufnahmedifferenzsicherung ausführen. Werden Operationen des
Clients für Sichern/Archivieren, die OpenSSL verwenden, aufgrund von
OpenSSL-bezogenen Fehlern nicht erfolgreich ausgeführt, installieren Sie
den Hotfix und wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1274E

Fehler beim Laden von WINSOCK.DLL



Explanation:

Fehler beim Laden der Windows-Socket-Unterstützungsdatei in den
Hauptspeicher. Dieser Fehler tritt nur bei Verwendung der
TCP/IP-Übertragung auf.

System action:

Die Verbindung zum Server schlägt fehl.

User response:

Da dieser Fehler durch Speicherknappheit verursacht werden kann, müssen
aktive Anwendungen beendet werden. Anschließend die Operation
wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den Systemadministrator
verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1275E

Fehler beim Laden von Funktionen aus WINSOCK.DLL



Explanation:

Fehler beim Laden von Funktionen aus der
Windows-Socket-Unterstützungsdatei.

System action:

Die Verbindung zum Server schlägt fehl.

User response:

Da dieser Fehler durch Speicherknappheit verursacht werden kann, müssen
aktive Anwendungen beendet werden. Anschließend die Operation
wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den Systemadministrator
verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1276E

Beschädigte Sicherung der virtuellen Maschine erkannt. Der Dateibereich
auf dem IBM Spectrum Protect-Server muss gelöscht werden.



Explanation:

Aufgrund von APAR IT22660 ist die Sicherung auf dem IBM Spectrum
Protect-Server fehlerhaft.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wird übersprungen.

User response:

Fordern Sie vom IBM Spectrum Protect-Administrator die Löschung oder
Umbenennung der virtuellen Maschine auf dem IBM Spectrum Protect-Server
an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1277E

Die VMware vStorage-API hat zurückgemeldet, dass eine Datei für die
virtuelle Maschine nicht gefunden wurde.



Explanation:

Ein VMware vStorage-API-Fehler ist aufgetreten, weil eine Datei auf der
virtuellen Maschine nicht gefunden wurde.

System action:

Ein VMware vStorage-API-Fehler ist aufgetreten und die Sicherung der
virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die VMware-Protokolle auf mögliche Ursachen des Fehlers
und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1278W

Virtueller Mount-Punkt 'Dateibereichsname' ist ein Dateisystem. Er wird
als Dateisystem gesichert.



Explanation:

Ein virtueller Mount-Punkt, der ein Dateisystem ist, ist ungültig und
sollte gelöscht werden.

System action:

Der virtuelle Mount-Punkt wird ignoriert.

User response:

Löschen Sie den virtuellen Mount-Punkt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1279W

Virtueller Mount-Punkt 'Dateibereichsname' kann nicht in einem
Dateisystem verwendet werden, das vom automatischen Mount-Programm
bearbeitet wird, und wird ignoriert.



Explanation:

Virtuelle Mount-Punkte können nicht in einem Dateisystem verwendet
werden, das vom automatischen Mount-Programm bearbeitet wird. Sind
virtuelle Mount-Punkte in einem Dateisystem resident, das von einem
automatischen Mount-Programm verarbeitet wird, verfallen die gesicherten
Dateien unterhalb der virtuellen Mount-Punkte, wenn das Dateisystem
abgehängt wird.

System action:

Der virtuelle Mount-Punkt wird ignoriert.

User response:

Löschen Sie den virtuellen Mount-Punkt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1286E

Option -nasnodename für diese Operation erforderlich.



Explanation:

Der Benutzer hat einen auf NAS bezogenen Befehl ausgegeben und die
Option NASNodename fehlt.

System action:

Die Operation wurde abgebrochen.

User response:

Verwenden Sie die Option -nasnodename mit dem Befehl oder stellen Sie
die Option nasnodename in die Optionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS1287E

Datenträger konnte nicht gesperrt werden.



Explanation:

Der Systemaufruf zum Sperren des Datenträgers ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Bitte prüfen Sie, ob nicht eine andere Anwendung auf den Datenträger
zugreift. Wenn Anwendungen auf diesen Datenträger zugreifen, die während
der Sicherung nicht beendet werden können, führen Sie stattdessen eine
Online-Imagesicherung (Momentaufnahme) durch. Beim Zurückschreiben eines
Images muss IBM Spectrum Protect über die exklusive Benutzung des
Datenträgers verfügen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1288E

Die Option (-TYPE) ist für den Befehl SET EVENT erforderlich.



Explanation:

Es gibt keinen Standardwert für die Option -TYPE. Sie muss explizit mit
dem Befehl eingegeben werden.

System action:

Der aktuelle Befehl wird beendet.

User response:

Geben Sie den Befehl SET EVENT erneut ein, zusammen mit der Option TYPE
und dem Wert HOLD, RELEASE oder ACTIVATERETENTION.

------------------------------------------------------------------------
ANS1289W

Fehlerhafte Bereiche auf 'Datenträger' zwischen den Sektoren hoch:tief
und hoch:tief



Explanation:

Während der Imageoperation wurden auf dem Datenträger einige defekte
Sektoren innerhalb des angegebenen Bereichs festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Datenträgerdaten nicht beschädigt sind;
verwenden Sie dazu Systemtools wie z. B. chkdsk (Windows) oder fsck
(UNIX).

------------------------------------------------------------------------
ANS1299E

Es kann kein Verschlüsselungsschlüssel zum Speichern des Kennworts
generiert werden



Explanation:

Sie haben versucht, eine Operation zu starten, die zum Speichern des
Kennworts auf der IBM Spectrum Protect-Clientseite führen sollte. Der
Client konnte jedoch kein Verschlüsselungskennwort generieren,
höchstwahrscheinlich weil eine für FIPS aktivierte
Betriebssystemumgebung konfiguriert war.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Der IBM Spectrum Protect-Client unterstützt nicht die für FIPS (Federal
Information Processing Standard) aktivierte Betriebssystemumgebung für
lokal gespeicherte Kennwörter. Wenden Sie sich an Ihren
Systemadministrator, wenn Sie Unterstützung bei der Rekonfiguration der
für FIPS aktivierten Betriebssystemumgebung benötigen. Weitere
ausführliche Informationen zur FIPS-Unterstützung finden Sie in dem
folgenden Techdoc:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007756

------------------------------------------------------------------------
ANS1300E

Datei 'Dateiname' kann nicht wiederhergestellt werden, da eine
erforderliche Komponente nicht zurückgeschrieben wurde.



Explanation:

Zum Sichern dieser Datei wurde das Subdateisicherungsverfahren
verwendet. Während des Zurückschreibens konnte ein Teil der Datei nicht
vom Server angefordert werden.

System action:

Die in der Nachricht angezeigte Datei wird nicht zurückgeschrieben. Das
Zurückschreiben aller anderen Dateien wird fortgesetzt.

User response:

Versuchen Sie, die Datei erneut zurückzuschreiben, indem Sie sie in der
Benutzerschnittstelle zum Zurückschreiben auswählen. Sie können auch das
Clientfehlerprotokoll und das Serveraktivitätenprotokoll auf Nachrichten
überprüfen, die sich auf die in der Nachricht angegebenen Datei
beziehen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1301E

Diese Operation kann aufgrund eines Fehlers auf dem IBM Spectrum
Protect-Server nicht fortgesetzt werden. Verständigen Sie zwecks
Unterstützung Ihren IBM Spectrum Protect-Serveradministrator.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Server hat eine Fehlerbedingung festgestellt,
die die Fortsetzung der IBM Spectrum Protect-Clientoperation verhindert.
Ihr IBM Spectrum Protect-Serveradministrator kann das IBM Spectrum
Protect-Serveraktivitätenprotokoll auf weitere Details zu dem Fehler
überprüfen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Verständigen Sie zwecks Unterstützung Ihren IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator. Der Administrator kann das IBM Spectrum
Protect-Serveraktivitätenprotokoll auf weitere Informationen zu den
Bedingungen überprüfen, die zu diesem Fehler geführt haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1302E

Keine Objekte auf dem Server stimmen mit der Abfrage überein



Explanation:

Keine Objekte auf dem Server stimmen mit der ausgeführten
Abfrageoperation überein. Wenn dieses Objekt Teil eines auf einem Knoten
generierten Sicherungssatzes ist und der Knotenname auf dem Server
geändert wird, stimmen keine Sicherungssatzobjekte, die vor der
Namensänderung generiert wurden, mit dem neuen Knotennamen überein.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, dass die Namen richtig eingegeben wurden. Wenn das Objekt
Teil eines Sicherungssatzes ist, der vor einer Knotennamensänderung
generiert wurde, müssen Sie sicherstellen, dass der Knotenname derselbe
ist wie für den Knoten, für den der Sicherungssatz generiert wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1303E

Client hat Transaktion beendet



Explanation:

Das Client-System hat die Operation mit dem Server sowie die laufende
Transaktion beendet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Sitzung erneut starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1304W

Es konnte keine aktive Sicherungsversion gefunden werden.



Explanation:

Es wurde ein Versuch unternommen, ein Objekt als verfallen zu markieren,
aber der IBM Spectrum Protect-Server konnte keine aktive
Sicherungsversion des Objekts finden. Dieser Nachricht wird die
Nachricht ANS1228E vorangestellt, die den Objektnamen angibt. Diese
Nachricht könnte beispielsweise ausgegeben werden, wenn zwei separate
Clientprozesse gleichzeitig dasselbe Dateisystem sichern. Wenn einer der
beiden Prozesse eine Datei als verfallen markiert, macht der IBM
Spectrum Protect-Server diese Datei inaktiv. Wenn der zweite Prozess
nachfolgend versucht, dieselbe Datei als verfallen zu markieren, wird
der IBM Spectrum Protect-Server keine aktive Version der Datei finden,
sodass der zweite Prozess diese Nachricht für jene Datei ausgibt.

System action:

Das Objekt wird nicht als verfallen markiert. Die Verarbeitung wird mit
dem nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

*  Prüfen Sie die Konsolausgabe, das Planungsprotokoll oder das
   Fehlerprotokoll und suchen Sie die Nachricht ANS1228E, die dieser
   Nachricht unmittelbar vorangeht. ANS1228E identifiziert das Objekt,
   das nicht als verfallen markiert werden konnte.

*  Untersuchen Sie die Umstände, unter denen der Fehler aufgetreten ist,
   und bewerten Sie, ob diese Umstände das Vorkommen dieser Nachricht
   erklären. Beispiel: Diese Nachricht könnte angezeigt werden, wenn
   mehrere Instanzen des Clients versuchen würden, das Dateisystem
   gleichzeitig zu sichern.

*  Falls die Ursache für das Auftreten dieser Nachricht nicht bestimmt
   werden kann und die Nachricht auftritt, wenn die Operation wiederholt
   wird, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die IBM
   Unterstützung.Versuchen Sie außerdem, für diese Nachrichtennummer
   unter http://www.ibm.com nach möglichen Lösungen zu suchen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1305E

Der IBM Spectrum Protect-Server hat keine Daten für das Objekt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat versucht, eine Zurückschreibung oder einen
Abruf für ein Objekt durchzuführen, dem keine Daten zugeordnet sind.
Wenn eine Fehlerberichtigung möglich ist, liegt sie beim IBM Spectrum
Protect-Server.

System action:

IBM Spectrum Protect beendet die aktuelle Operation.

User response:

Bitten Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator, das IBM Spectrum
Protect-Aktivitätenprotokoll auf alle Nachrichten in Bezug auf diesen
Fehler zu überprüfen, die dazu beitragen können, das Problem zu
identifizieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1306E

Sie haben ein falsches Kennwort eingegeben.



Explanation:

Sie haben ein falsches aktuelles Kennwort eingegeben oder Sie haben ein
neues Kennwort eingegeben, das die auf dem Server definierten
Anforderungen für die Kennwortlänge nicht erfüllt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Sitzung mit dem korrekten Kennwort. Schlägt dies
fehl oder haben Sie Ihr Kennwort vergessen, bitten Sie den IBM Spectrum
Protect-Administrator, ein neues Kennwort zuzuordnen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1307E

Knoten bereits im Gebrauch



Explanation:

Der Knoten, auf dem das System läuft, ist bereits durch eine andere
Operation auf dem Server im Gebrauch. Dies kann durch einen anderen
Client oder durch Aktivitäten auf dem Server verursacht werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation später wiederholen oder den Systemadministrator
verständigen, um zu erfahren, welche anderen Operationen für den
Benutzerknoten ausgeführt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1308E

Verfallsdatum muß später als das heutige Datum sein



Explanation:

Das Verfallsdatum für Archivierung muß nach dem heutigen Datum liegen.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die aktuelle Operation abgebrochen.

User response:

Die Archivierung der Datei mit einem Verfallsdatum, das nach dem
heutigen Datum liegt, wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1309I

Die angeforderten Daten sind offline.



Explanation:

Für die Zurückschreibungs- oder Abrufoperation müssen eine oder mehrere
der angeforderten Dateien von Offlinespeichermedien (in der Regel
Bändern) zurückgerufen werden. Die Wartezeit hängt von den
Offlinespeicherverwaltungsmaßnahmen an Ihrem Standort ab.

System action:

IBM Spectrum Protect wartet, bis Offlinespeichermedien verfügbar werden,
und setzt danach die Verarbeitung fort.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1310E

Objekt für Server-Begrenzungen zu groß



Explanation:

Das Objekt ist zu groß. Die Server-Konfiguration verfügt über keinen
Datenspeicherbereich, der das Objekt akzeptiert.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Den Systemadministrator verständigen, um die maximale Dateigröße
(Objektgröße) zu erfahren, für die der Server an diesem Standort
konfiguriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1311E

Server hat keinen Datenspeicherbereich mehr



Explanation:

Der Server hat keinen Speicherbereich mehr verfügbar, um das Objekt zu
speichern.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Sie können eine der folgenden Aktionen durchführen:

*  Bitten Sie den Systemadministrator, dem Speicherpool Speicherbereich
   hinzuzufügen.

*  Geben Sie für den IBM Spectrum Protect-Client COMPRESSALWAYS=NO und
   COMPRESSIon=YES in der Optionsdatei (DSM.OPT) an. Dann wird die Datei
   in dekomprimiertem Zustand erneut gesendet, wenn sie während der
   Komprimierung anwächst.

*  Bei API-Anwendungen sollten Sie in der Dokumentation der Anwendung
   nachschlagen, um Empfehlungen in Bezug auf Komprimierung zu erhalten.

*  Das Platten-Caching im Plattenspeicherpool ausschalten und bei jedem
   Plattenpooldatenträger den Befehl MOVE DATA eingeben, um die
   Cache-Bitdateien zu löschen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1312E

Server-Datenträger laden nicht möglich



Explanation:

Laden von Server-Datenträgern nicht möglich. Beim Warten auf das Laden
eines Offline-Datenträgers ist es beim Server zu einer
Zeitlimitüberschreitung gekommen.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Operation später wiederholen, wenn die Server-Datenträger geladen werden
können. Stellen Sie sicher, dass der auf dem Server für diesen Knoten
definierte Wert für MAXNUMMP (maximale Anzahl Mount-Punkte) größer als 0
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1313E

Größenschätzung überschritten



Explanation:

Die Gesamtmenge der Daten für eine Sicherungs- oder
Archivierungsoperation überschreitet die geschätzte Menge, die
ursprünglich an den Server zwecks Zuordnung von Datenspeicherbereich
gesendet wurde. Dies geschieht, wenn viele Dateien übermäßig anwachsen,
während die Sicherungs- oder Archivierungsoperation im Gange ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen,
welche anderen Prozesse auf der Client-Maschine laufen, die große
Datenmengen generieren. Diese Operationen inaktivieren, während die
Sicherungs- oder Archivierungsoperation ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1314E

Dateidaten derzeit auf dem Server nicht verfügbar



Explanation:

Die Dateidaten sind derzeit auf dem Server nicht verfügbar. Es wurde
versucht, eine Zurückschreibungs- oder Abrufoperation auszuführen.
Mögliche Ursachen:

*  Die Daten wurden auf dem Server beschädigt

*  Der Server hat einen Lesefehler gefunden

*  Die Datei ist vorübergehend von einer Wiederherstellungsoperation auf
   dem Server betroffen

*  Der Server forderte einen Banddatenträger an, der als nicht verfügbar
   markiert ist

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen, damit er den Fehler mit Hilfe der
Server-Konsole oder des Aktivitätenprotokolls herausfindet. Überprüfen,
ob ein Banddatenträger angefordert wurde, der nicht verfügbar ist. Ein
Banddatenträger wurde möglicherweise als nicht verfügbar markiert, wenn
früher Lesefehler aufgetreten sind oder der Datenträger dem Bandarchiv
entnommen wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1315W

Unerwartete Wiederholungsanforderung. Der IBM Spectrum Protect-Server
hat beim Schreiben der Daten einen Fehler festgestellt.



Explanation:

Keine.

System action:

Wenn die aktuelle Operation eine weitere Wiederholung unterstützt,
unternimmt der Client einen erneuten Versuch, die Operation auszuführen.
Andernfalls wird die Verarbeitung gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1316E

Der Server hat nicht genug Speicherbereich für das
Wiederherstellungsprotokoll, um die aktuelle Operation fortzusetzen



Explanation:

Der Server hat keinen Speicherbereich mehr für das
Wiederherstellungsprotokoll.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Dies ist ein temporärer Fehler. Die Operation später wiederholen oder
den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1317E

Der Server hat nicht genug Speicherbereich für die Datenbank, um die
aktuelle Operation fortzusetzen



Explanation:

Der Server hat keinen Speicher mehr für den Datenbankbereich.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1318E

Der Server hat nicht genug Speicher, um die aktuelle Operation
fortzusetzen.



Explanation:

Der Server hat keinen Speicher mehr.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Dies ist ein temporärer Fehler. Die Operation später wiederholen oder
den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1319E

Beim Versuch, den Dateibereich Dateibereichsname umzubenennen, ist ein
Fehler auf dem IBM Spectrum Protect-Server aufgetreten.



Explanation:

Keine.

System action:

Da der Dateibereich nicht umbenannt werden kann, wird die Operation
gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll und das IBM Spectrum
Protect-Serveraktivitätenprotokoll auf andere Nachrichten, die beim
Identifizieren des Problems behilflich sein können. Kann das Problem
nicht gelöst werden, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die
technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1320E

Der angegebene Dateibereich ist auf dem Server nicht vorhanden. Der
Dateibereich wurde möglicherweise von einem anderen Client oder einem
Administrator gelöscht.



Explanation:

Der angegebene Dateibereich ist auf dem Server nicht vorhanden. Der
Dateibereich wurde von Ihrem Systemadministrator gelöscht oder er wurde
von einem anderen Client gelöscht, der den Knotennamen Ihres Clients
verwendet hat.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Den Dateibereichsnamen auf Korrektheit überprüfen und die Operation
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1321S

Offene Registrierung fehlgeschlagen, da der angegebene Knotenname im
Server definiert ist



Explanation:

Die offene Registrierung ist fehlgeschlagen, da auf dem Server ein
Knoten mit demselben Namen definiert ist.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Die Operation mit einem anderen Knotennamen wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1322S

Offene Registrierung fehlgeschlagen, da keine Standarddomäne vorhanden
ist.



Explanation:

Die offene Registrierung ist fehlgeschlagen, da es keine
Standardmaßnahmendomäne gibt, in die der Benutzer seinen Knoten stellen
könnte.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1323S

Offene Registrierung fehlgeschlagen, da angegebener Knotenname ungültig
ist



Explanation:

Die offene Registrierung ist fehlgeschlagen, da der angegebene
Knotenname ungültige Zeichen aufweist.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Die Operation mit einem anderen Knotennamen, der keine ungültigen
Zeichen hat, wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1326S

Der IBM Spectrum Protect-Server hat derzeit für diese Datei keinen
Speicherbereich im Speicherpool. Dies ist möglicherweise ein temporärer
Zustand.



Explanation:

Diese Nachricht wird normalerweise ausgegeben, wenn der Speicherpool, in
den die Daten gestellt werden, nicht über ausreichende Kapazität zum
Speichern der Daten verfügt, der Speicher aber bald verfügbar sein wird.
So kann z. B. eine Speicherpoolumlagerung ausreichend Kapazität zum
Speichern der Daten freigeben.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation zu einem späteren Zeitpunkt. Schlägt dies
fehl, verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und
fordern Sie mehr Speicherbereich für den Speicherpool an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1327W

Die Momentaufnahmeoperation für 'Datenträgername' ist mit dem
Fehlercode: Rückkehrcode fehlgeschlagen.



Explanation:

Es konnte keine Momentaufnahme des angegebenen Datenträgers erstellt
werden.

System action:

Die Momentaufnahmeverarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Kann das
Problem nicht gelöst werden, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1328W

Fehler beim Generieren der Deltadatei für 'Dateiname'. Der Rückkehrcode
ist Rückkehrcode.



Explanation:

Es ist ein Fehler aufgetreten, der die Erstellung der Deltadatei
verhindert hat. Mögliche Ursachen für diesen Fehler sind:

*  Die Basisdatei kann nicht zum Lesen geöffnet werden.

*  Die Datei, die gesichert wird, kann nicht zum Lesen geöffnet werden.

*  Die Deltadatei kann nicht zum Schreiben geöffnet werden.

*  Die Datei, die gesichert wird, ist auf eine Größe von mehr als 2 GB
   angewachsen.

*  Eine Speicherdateizuordnung der Datei kann nicht erstellt werden.

System action:

Es wird eine Gesamtsicherung der Datei durchgeführt und eine neue
Version der Referenzdatei im Subdateicache gespeichert.

User response:

Wenn die Nachricht den Rückkehrcode 4504 angibt, überprüfen Sie das
Verzeichnis für den Deltasubdateicache auf restliche Deltadateien. Das
Verzeichnis für den Deltasubdateicache wird durch die Clientoption
SUBFILECACHEPATH angegeben. Durchsuchen Sie das Verzeichnis nach Dateien
mit dem Namen \".dXXXXXXXX\", wobei \"XXXXXXXX"\ für eine achtstellige
Zahl steht. Wenn keine Sicherungsoperationen ausgeführt werden, sollten
in SUBFILECACHEPATH keine Dateien mit diesem Namen stehen. Wenn keine
Sicherungsoperationen ausgeführt werden und diese Dateien existieren,
können sie gefahrlos entfernt werden. Wenn Sie weiterhin diese Nachricht
empfangen, im Verzeichnis für den Subdateicache aber keine restlichen
Deltadateien stehen und die Datei nicht größer als 2 GB ist,
verständigen Sie zwecks weiterer Hilfe die technische Unterstützung von
IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1329S

Server hat keinen Datenspeicherbereich mehr



Explanation:

Der Server hat keinen Speicherbereich mehr verfügbar, um das Objekt zu
speichern.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Dem Systemadministrator melden, dass ein Speicherpool auf dem Server
voll ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1330S

Dieser Knoten hat eine anstehende wiederanlauffähige
Zurückschreibungssitzung. Die angeforderte Operation kann erst
ausgeführt werden, wenn diese Sitzung beendet ist oder abgebrochen wird.



Explanation:

Diese Operation kann nicht ausgeführt werden, da eine wiederanlauffähige
Zurückschreibungssitzung anstehend ist. Die Operation ist nicht
zulässig, da die wiederanlauffähige Sitzung und die aktuelle Operation
denselben Dateibereich betreffen.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Einen Befehl 'query restore' ausgeben, um den Konflikt anzuzeigen. Den
Befehl zum Abbrechen der Zurückschreibung ausgeben, um alle nicht
benötigten wiederanlauffähigen Zurückschreibungssitzungen zu löschen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1331E

Nur ein in IBM Spectrum Protect berechtigter Benutzer kann diese Aktion
ausführen.



Explanation:

Zum Ausführen dieser Aktion muß der Benutzer in IBM Spectrum Protect
berechtigt sein. Benutzer ist nicht kennwortberechtigt, und für diese
Aktion ist eine Berechtigung erforderlich.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Der Benutzer muß der Root oder der Eigner der ausführbaren Datei sein,
und das Bit zum Definieren der aktuellen Benutzer-ID ('s' Bit) muß auf
'On' gesetzt sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1332E

Führen Sie die Version '... für Administratoren' der Anwendung aus.



Explanation:

Der Benutzer muss Root oder Systemadministrator sein und die zur
Verfügung gestellten Autorisierungstools verwenden, um IBM Spectrum
Protect zu starten.

System action:

IBM Spectrum Protect wird beendet.

User response:

Der Benutzer muss sich als Root anmelden oder Systemadministrator sein
und eines der folgenden Autorisierungstools verwenden, um IBM Spectrum
Protect zu starten:

*  "IBM Spectrum Protect Backup for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler for Administrators"

*  "IBM Spectrum Protect Scheduler Daemon for Administrators"

------------------------------------------------------------------------
ANS1333E

Der ferne Knoten ist auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht korrekt
konfiguriert.



Explanation:

Der ferne Knoten ist auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht korrekt
konfiguriert.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der ferne Knoten korrekt konfiguriert und unter
Verwendung von TLS mit dem IBM Spectrum Protect-Server verbunden ist.
Damit wird die Konfiguration des fernen Knotens validiert und
sichergestellt, dass die mit dem fernen Knoten verbundenen Informationen
an den Server gesendet werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1334W

Der Datenträgermountpunkt 'DateibereichsnamePfadnameVerz-Name' wurde
nicht zurückgeschrieben, weil das Zielverzeichnis nicht leer ist.



Explanation:

Datenträgermountpunkte können nur zurückgeschrieben werden, wenn das
Zielverzeichnis noch nicht existiert oder wenn das Zielverzeichnis
existiert, aber leer ist. Wenn das Zielverzeichnis existiert und nicht
leer ist oder bereits ein Junctionpunkt ist, kann der
Datenträgermountpunkt nicht zurückgeschrieben werden.

System action:

Der Datenträgermountpunkt wird nicht zurückgeschrieben. Die Verarbeitung
wird mit dem nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Korrigieren Sie den Konflikt mit dem nicht leeren Verzeichnis und
wiederholen Sie die Operation. Dies ist besonders wichtig, wenn diese
Nachricht für einen Datenträgermountpunkt ausgegeben wird, der in SYSVOL
resident ist, da eine unvollständige SYSVOL-Zurückschreibung zu
Problemen mit der Systemstabilität führen kann. Die
Referenzinformationen für den Befehl RESTORE im Clienthandbuch enthalten
weitere Informationen über das Zurückschreiben von
Datenträgermountpunkten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1335E

Die RSM-Datenbankdateien konnten nicht zurückgeschrieben werden.



Explanation:

Keine.

System action:

Die RSM-Datenbank wird nicht zurückgeschrieben. Ansonsten wird die
Verarbeitung fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Führen Sie
einen Warmstart des Systems durch und wiederholen Sie anschließend die
RSM-Zurückschreibungsoperation. Kann das Problem nicht gelöst werden,
verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische
Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1336I

Der RSM-Service muß neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam
werden.



Explanation:

RSM-Datenbankdateien wurden aus dem Server zurückgeschrieben und
importiert. Der RSM-Service muß neu gestartet werden, damit die
Aktualisierungen wirksam werden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1337I

Der RSM-Service wird neu gestartet...



Explanation:

RSM-Datenbankdateien wurden aus dem Server zurückgeschrieben und
importiert. Der Prozess wird jetzt den RSM-Service stoppen und dann
erneut starten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1338I

Neustart des RSM-Service ist beendet.



Explanation:

RSM-Datenbankdateien wurden aus dem Server zurückgeschrieben und
importiert. Der Prozess hat den RSM-Service für den Benutzer erneut
gestartet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1339E

Neustart des RSM-Service fehlgeschlagen. Den RSM-Service manuell neu
starten.



Explanation:

RSM-Datenbankdateien wurden aus dem IBM Spectrum Protect-Server
zurückgeschrieben und importiert. Der Prozess hat versucht, den
RSM-Service für den Benutzer erneut zu starten. Dabei ist jedoch ein
Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den RSM-Service manuell neu starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1340E

Beim Sichern der RSM-Datenbank ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Beim Sichern der RSM-Datenbankdateien ist ein Fehler aufgetreten. Die
Datenbank wird nicht gesichert.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1341E

Ein ungültiges Zeichen erscheint im Operanden: Operand.



Explanation:

Der Operand enthält ein Zeichen, das in der aktuellen Locale und
Codepage ungültig ist. Es kann nicht in sein internes Breitzeichenformat
übersetzt werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Ändern Sie die Locale der Workstation, sodass sie mit der Sprache
übereinstimmt, in der der Operand aufgezeichnet wird, und wiederholen
Sie den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS1342E

Client-Cache ist gesperrt; Operation kann nicht fortgesetzt werden.



Explanation:

Der Client-Cache ist derzeit durch einen anderen Prozeß gesperrt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Programmfehler dem Kundendienst melden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1343E

Die Option 'angegebene Option' kann nur eingegeben werden, wenn 'andere
Option' eingegeben wurde.



Explanation:

Der Befehl ist fehlgeschlagen, da die angegebene Option (angegebene
Option) eingegeben wurde, aber die andere Option (andere Option) nicht
eingegeben wurde.

System action:

Der Befehl wird beendet.

User response:

Führen Sie den Befehl ohne die angegebene Option aus. Führen Sie
alternativ den Befehl mit der anderen hinzugefügten Option aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1344E

Job wird im Hintergrund ausgeführt. Schlüssel kann nicht angefordert
werden.



Explanation:

Werden Jobs im Hintergrund ausgeführt, kann der Client den Schlüssel
nicht anfordern.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Job im Vordergrund ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1345E

Keine Objekte auf dem Server stimmen mit
'ObjektnameObjektnameObjektname' überein



Explanation:

Die angegebene Datei hat keine Übereinstimmung auf dem Server.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Sichern Sie die Datei und wiederholen Sie die Operation. Bleibt der
Fehler bestehen, den Systemadministrator verständigen, damit er den
Fehler mit Hilfe der Server-Konsole bestimmt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1346E

Die Operation Imagemomentaufnahme ist fehlgeschlagen.
SNAPSHOTCACHELocation hat nicht genug Speicher für diese
Momentaufnahmeimagesicherung.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen. SNAPSHOTCACHELocation zeigt auf einen Standort,
der nicht den erforderlichen Speicherbereich enthält, um die
Momentaufnahme durchzuführen. Der Grund dafür kann eine unerwartet hohe
Plattenaktivität sein, die mehr Änderungen generiert als zu diesem
bestimmten Zeitpunkt im verfügbaren Speicherbereich enthalten sein
können, oder die Option SNAPSHOTCACHELocation muss geändert werden, weil
der angegebene Standort nicht groß genug ist, um die normale Anzahl
Änderungen für den Datenträger zu handhaben. Ein anderer Grund für
diesen Fehler könnte sein, dass die angegebene Option SNAPSHOTCACHESize
nicht für einen Wert definiert wurde, der groß genug ist, um die normale
Anzahl Änderungen für den Datenträger während einer
Momentaufnahmeimagesicherung zu bearbeiten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, müssen Sie den Wert für SNAPSHOTCACHESize
erhöhen und/oder den Wert für SNAPSHOTCACHELocation ändern.

------------------------------------------------------------------------
ANS1347E

Die Operation Imagemomentaufnahme ist fehlgeschlagen. Der Prozentsatz an
zu verwendendem Speicherbereich, der über SNAPSHOTCACHESize angegeben
ist, wurde überschritten.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen. Der Prozentsatz an dem über die Option
SNAPSHOTCACHESize zugeteilten Speicherbereich reichte nicht aus, um
diese Momentaufnahmeimagesicherung auszuführen. Dies könnte an einem
unerwarteten Anstieg der Plattenaktivität liegen, der mehr Änderungen
generiert als zu diesem bestimmten Zeitpunkt im zugeteilten
Speicherbereich enthalten sein können. Ein anderer Grund für diesen
Fehler könnte sein, dass der für SNAPSHOTCACHESize angegebene Wert nicht
groß genug ist, um das übliche Ausmaß an Änderungen an dem Datenträger
bei der Momentaufnahmeimagesicherung zu handhaben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, vergrößern Sie den Wert für
SNAPSHOTCACHESize oder ändern Sie (unter Windows) den Wert für
SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1348E

Auf Grund von Schreibaktivitäten auf dem Datenträger können die Optionen
SNAPSHOTFSIDLEWait und SNAPSHOTFSIDLERetries nicht berücksichtigt
werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen. Der Logical Volume Snapshot Agent war nicht in
der Lage, die Optionen SNAPSHOTFSIDLEWait und SNAPSHOTFSIDLERetries zu
berücksichtigen, bevor er die Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers gestartet hat.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, ändern Sie bitte die Optionen
SNAPSHOTFSIDLEWait und SNAPSHOTFSIDLERetries so ab, dass sie besser in
die normalen Plattenschreibaktivitäten des zu sichernden Datenträgers
passen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1349E

Bei der LVSA-Momentaufnahmeverarbeitung ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Während der Momentaufnahmeverarbeitung ist ein nicht behebbarer Fehler
aufgetreten. Dieser kann von einer Vielzahl von Fehlern verursacht
worden sein. Das Fehler- und das Systemereignisprotokoll sollten auf
weitere Nachrichten überprüft werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll und das Systemereignisprotokoll
nach anderen Fehlern, die beim Identifizieren des Problems helfen
könnten. Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische
Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1350E

Der LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) ist derzeit mit dem Ausführen
einer Momentaufnahme auf demselben Datenträger beschäftigt.



Explanation:

Ein anderer IBM Spectrum Protect-Prozess führt bereits eine
Momentaufnahme dieses Datenträgers aus.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Bitte warten Sie, bis der andere IBM Spectrum Protect-Prozess mit dem
Datenträger fertig ist und wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1351E

Sitzung zurückgewiesen: Alle Serversitzungen sind derzeit im Gebrauch



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat alle verfügbaren Sitzungen im Gebrauch und kann
zurzeit keine neue Sitzung akzeptieren.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen, damit er die Anzahl der gleichzeitig
ablaufenden aktiven Sitzungen auf dem Server erhöht.

------------------------------------------------------------------------
ANS1352E

Die Sitzung wird zurückgewiesen. Ihr Kennwort ist abgelaufen.



Explanation:

Das Kennwort für die IBM Spectrum Protect-Benutzer-ID ist abgelaufen. Es
kann sich um das Kennwort für den IBM Spectrum Protect-Knotennamen oder
um das Kennwort der Benutzer-ID mit Administratorberechtigung oder um
beide Kennwörter handeln.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen. Sie dürfen erst dann eine
Verbindung zum Server herstellen, wenn das Kennwort aktualisiert ist.

User response:

Aktualisieren Sie Ihr Kennwort. Dazu müssen unter Umständen das Kennwort
des Knotennamens und/oder das Kennwort der Administrator-ID aktualisiert
werden. Sie können den Befehl SET PASSWORD verwenden oder Ihren Knoten
oder Ihre Administrator-ID vom IBM Spectrum Protect-Administrator
aktualisieren lassen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1353E

Sitzung zurückgewiesen: Die Benutzer-ID ist falsch, hat keine
Administratorberechtigung oder ist dem Server nicht bekannt.



Explanation:

Die Benutzer-ID, bei der es sich entweder um einen IBM Spectrum
Protect-Knotennamen oder um eine Benutzer-ID mit
Administratorberechtigung handelt, ist dem Server nicht bekannt.
Mögliche Ursachen sind:

   Ihr Knotenname ist nicht beim IBM Spectrum Protect-Server
   registriert.
   Der Knotenname ist korrekt, verfügt jedoch nicht über eine
   entsprechende Administrator-ID mit demselben Namen und derselben
   Clienteignerberechtigung.
   Sie versuchen, auf eine Datei zuzugreifen, die auf einen anderen
   Knoten umgelagert wurde.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Führen Sie die folgenden Überprüfungen aus:

   Stellen Sie sicher, dass Ihre IBM Spectrum Protect-Benutzer-ID
   korrekt eingegeben wird.
   Überprüfen Sie die Administrator-ID, die Ihrem IBM Spectrum
   Protect-Knoten zugeordnet ist, und ob der IBM Spectrum
   Protect-Knotenname über eine übereinstimmende Administrator-ID mit
   Clienteignerberechtigung für den Knoten verfügt. Ist dies nicht der
   Fall, muss Ihr IBM Spectrum Protect-Administrator eine solche ID
   erstellen.
   Stellen Sie sicher, dass der Server die geschlossene Registrierung
   verwendet und der Knotenname beim Server registriert ist.
   Wird versucht, auf eine umgelagerte Datei zuzugreifen, muss der
   Knotenname mit dem Knoten übereinstimmen, der die Datei umgelagert
   hat.

------------------------------------------------------------------------
ANS1354E

Sitzung zurückgewiesen: Doppelte ID eingegeben



Explanation:

Ein anderer Prozess, der diesen Knotennamen verwendet, ist mit dem
Server bereits aktiv.

System action:

IBM Spectrum Protect kann keine Verbindung zum Server herstellen. Die
aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Wenn Sie über ein UNIX-basiertes System verfügen, stellen Sie sicher,
dass kein anderer Prozess unter demselben Namen in IBM Spectrum Protect
aktiv ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Knotenname für den
Server eindeutig ist, damit er nicht von einer anderen Person verwendet
werden kann. Den Systemadministrator fragen, wer der Eigner dieses
Knotennamens ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1355E

Sitzung zurückgewiesen: Server inaktiv.



Explanation:

Der Server befindet sich im inaktiven Status und ist für normale
Aktivitäten nicht zugänglich.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Führen Sie auf dem IBM Spectrum Protect-Server den Verwaltungsbefehl
ENABLE SESSIONS aus. Wiederholen Sie die Operation, wenn der Server in
den aktiven Status zurückkehrt. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1356E

Der Server ist nicht für offene Registrierung konfiguriert



Explanation:

Keine Berechtigung. Registrierung durch den Systemadministrator
erforderlich. Der Server ist nicht für offene Registrierung
konfiguriert.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Der Benutzer muß sich vom Systemadministrator einen Knoten und ein
Kennwort für IBM Spectrum Protect geben lassen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1357S

Sitzung zurückgewiesen: Veraltete Version des Client-Codes



Explanation:

Die Serverversion und die Clientversion stimmen nicht überein. Der
Client-Code befindet sich auf einer niedrigeren Stufe.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Fragen Sie Ihren Systemadministrator, welche Version von IBM Spectrum
Protect an Ihrem Standort auszuführen ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1358S

Sitzung zurückgewiesen: Veraltete Version des Server-Codes



Explanation:

Die Serverversion und die Clientversion stimmen nicht überein. Der
Server-Code befindet sich auf einer niedrigeren Stufe.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Fragen Sie Ihren Systemadministrator, welche Version von IBM Spectrum
Protect an Ihrem Standort auszuführen ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1359E

Sitzung zurückgewiesen: Angegebener Knotenname derzeit im Gebrauch



Explanation:

Der angegebene Knotenname ist auf dem Server im Gebrauch.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Der Server führt wahrscheinlich eine Task aus, die verhindert, daß der
Knoten eine Sitzung aufbaut. Die Operation später wiederholen oder den
Systemadministrator zu Rate ziehen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1360I

Komprimierte Daten angewachsen



Explanation:

Die Datei ist nach der Komprimierung größer als vor der Komprimierung.

System action:

Obwohl die Größe der Datei zugenommen hat, wird die Datei komprimiert.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1361E

Sitzung zurückgewiesen: Der angegebene Knotenname ist derzeit gesperrt.



Explanation:

Der angegebene Knotenname ist auf dem Server derzeit gesperrt.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Den Systemadministrator fragen, weshalb der Knotenname gesperrt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1362S

SLM_LICENSE_EXCEEDED: Client-Lizenzen für IBM Spectrum Protect
überschritten. Systemadministrator verständigen.



Explanation:

Durch das Hinzufügen einer neuen Registrierung wird die Anzahl der
Produktlizenzen für IBM Spectrum Protect überschritten.

System action:

Die Ausführung der Client-Registrierung oder Verbindungsanforderung wird
beendet.

User response:

Den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1363E

Sitzung zurückgewiesen: Der Server hat nicht genug Speicher, um eine
Verbindung herstellen zu können.



Explanation:

Der Server hat nicht genug Speicher, um zuzulassen, daß der Client eine
Verbindung mit dem Server herstellt.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Die Operation später wiederholen oder den Systemadministrator
verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1364E

Sitzung zurückgewiesen: Der Server hat nicht genug Speicher für das
Wiederherstellungsprotokoll, um eine Verbindung herstellen zu können.



Explanation:

Der Server hat keinen Speicherbereich mehr für das
Wiederherstellungsprotokoll.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Dies ist ein temporärer Fehler. Die Operation später wiederholen oder
den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1365E

Sitzung zurückgewiesen: Der Server hat nicht genug Speicher für den
Datenbankbereich, um eine Verbindung herstellen zu können.



Explanation:

Der Server hat keinen Speicher mehr für den Datenbankbereich.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1366E

Die Sitzung wird zurückgewiesen. Der IBM Spectrum Protect-Server hat
einen internen Fehler.



Explanation:

Der Client kann wegen eines internen Serverfehlers keine Verbindung zum
IBM Spectrum Protect-Server herstellen.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1367E

Der Client kann sich nicht beim IBM Spectrum Protect-Server anmelden,
weil der Server keine Anmeldungen von Unicode-Clients erlaubt.



Explanation:

Der Client darf keine Verbindung zum IBM Spectrum Protect-Server
herstellen.

System action:

Die Sitzung wird nicht gestartet.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, um
Unterstützung beim Konfigurieren eines funktionsfähigen IBM Spectrum
Protect-Clients für Ihre Umgebung zu bekommen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1368S

Sitzung zurückgewiesen: Server für diese Plattformart nicht lizenziert.
Systemadministrator verständigen.



Explanation:

Der Server ist für die anfordernde Client-Art nicht lizenziert.

System action:

Die Ausführung der Client-Registrierung oder Verbindungsanforderung wird
beendet.

User response:

Den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1369E

Sitzung zurückgewiesen: Die Sitzung wurde vom Serveradministrator
abgebrochen.



Explanation:

Der Serveradministrator hat die aktuelle Clientsitzung abgebrochen.

System action:

Die Ausführung der Clientverbindungsanforderung wird beendet.

User response:

Den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1370E

Die eingegebene Benutzer-ID hat nicht die richtige Berechtigungsstufe
für den Zugriff auf die Clientmaschine.



Explanation:

Die eingegebene Benutzer-ID kann auf diesen IBM Spectrum Protect-Client
nicht zugreifen.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Erteilen Sie dieser Benutzer-ID die Berechtigung auf dem IBM Spectrum
Protect-Server, damit sie auf diesen IBM Spectrum Protect-Client
zugreifen kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS1371E

Datei '' kann aus Subdateikomponenten nicht wiederhergestellt werden.



Explanation:

Beim Wiederherstellen dieser Datei aus ihren Subdateikomponenten ist ein
Fehler aufgetreten.

System action:

Die in der Nachricht angezeigte Datei wird nicht zurückgeschrieben. Das
Zurückschreiben aller anderen Dateien wird fortgesetzt.

User response:

Versuchen Sie, die Datei erneut zurückzuschreiben, indem Sie sie in der
Benutzerschnittstelle zum Zurückschreiben auswählen. Sie können auch das
Clientfehlerprotokoll und das Serveraktivitätenprotokoll auf Nachrichten
überprüfen, die sich auf die in der Nachricht angegebenen Datei
beziehen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1372E

Zwischen dem Clientknoten und dem auf dem IBM Spectrum Protect-Server
registrierten Knoten wurde eine Inkonsistenz festgestellt.



Explanation:

Der Benutzer hat wahrscheinlich die Knotenoption falsch codiert.
Beispielsweise könnte der Knoten, der beim IBM Spectrum Protect-Server
registriert ist, den Typ NAS aufweisen, in Wirklichkeit aber ein
Nicht-NAS-Client sein.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Knotenname in der Clientoptionsdatei
korrekt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Knoten des Typs NAS nur
zusammen mit der Option 'nasnodename' verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1373W

Der Befehl PRESNAPSHOTCMD für Datenträger Dateibereich wurde mit einem
Rückkehrcode ungleich Null beendet.



Explanation:

Der durch die Option PRESNAPSHOTCMD angegebene Befehl muss erfolgreich
abgeschlossen sein, damit die Operation der
Momentaufnahmesicherung/-archivierung ausgeführt werden kann. Wenn der
Befehl mit dem Rückkehrcode 0 (Null) beendet wurde, wurde er erfolgreich
ausgeführt. Wenn der Befehl mit einem anderen Rückkehrcode beendet
wurde, ist er fehlgeschlagen. Wenn der Befehl fehlgeschlagen ist, wird
die Sicherung dennoch ausgeführt, aber ohne den Nutzen der
Momentaufnahmetechnologie.

System action:

Der Client führt die Sicherungs-/Archivierungsoperation aus, aber ohne
eine Momentaufnahme zu verwenden.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das den Fehlschlag des
Befehls verursacht hat. Wenn ein Rückkehrcode ungleich Null für diesen
Befehl normal ist, sollten Sie in Betracht ziehen, den Befehl in ein
Script einzubinden, das immer mit dem Rückkehrcode Null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1374W

Der Befehl POSTSNAPSHOTCMD für Datenträger Dateibereich wurde mit einem
Rückkehrcode ungleich Null beendet.



Explanation:

Der mit der Option POSTSNAPSHOTCMD angegebene Befehl wurde mit einem
Rückkehrcode ungleich Null beendet. Die momentaufnahmebasierte
Sicherungsoperation hat einen Rückkehrcode von mindestens 8.

System action:

Die momentaufnahmebasierte Sicherungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das das Fehlschlagen des
Nach-Momentaufnahme-Befehls verursacht hat. Wenn ein Rückkehrcode
ungleich Null für diesen Befehl normal ist, sollten Sie in Betracht
ziehen, den Nach-Momentaufnahme-Befehl in ein Script einzubinden, das
immer mit dem Rückkehrcode Null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1375W

Datei DateisystemPfadDateiname vom Benutzer übersprungen



Explanation:

Sie haben angefordert, dass diese Datei während der aktuellen Operation
übersprungen werden soll.

System action:

Die Datei wird während der aktuellen Operation übersprungen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1376E

Fehler bei der Verarbeitung von 'Dateibereichsname PfadnameDateiname';
End-to-End-Digestprüfung ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Das verschlüsselte Digest der zurückgeschriebenen oder abgerufenen Daten
stimmte nicht mit dem während der Sicherungs- oder
Archivierungsoperation generierten Digest überein. Mögliche Ursachen
sind ein Übertragungsfehler, ein Datenverlust oder eine Hashkollision.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Zurückschreibungsoperation. Bleibt der Fehler
bestehen, benachrichtigen Sie für weitere Hilfe die technische
Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1377W

Der Client konnte keine Momentaufnahme von 'Datenträgername' erlangen.
Die Operation wird ohne Momentaufnahmeunterstützung fortgesetzt.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client konnte auf Grund einiger Ursachen keine
Momentaufnahme von dem Datenträger erstellen. Anstatt die Operation
fehlschlagen zu lassen, wird der IBM Spectrum Protect-Client eine
Sicherung ausführen, die nicht auf einer Momentaufnahme beruht.

System action:

Die Momentaufnahmeverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
gegebenenfalls beim Identifizieren des Problems behilflich sind.
Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1378E

Die Momentaufnahmeoperation ist fehlgeschlagen. SNAPSHOTCACHELocation
enthält nicht genug Speicherbereich für diese Momentaufnahmeoperation.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen.SNAPSHOTCACHELocation zeigt auf einen Standort,
der nicht den notwendigen Speicherbereich zum Verwalten der
Momentaufnahme enthält. Mögliche Fehlerursachen:

*  Eine unerwartete Plattenaktivität, die mehr Änderungen generiert als
   im verfügbaren Speicherbereich zu diesem bestimmten Zeitpunkt
   enthalten sein können.

*  SNAPSHOTCACHELocation ist nicht groß genug, um die gewöhnliche Menge
   an Änderungen für diesen Datenträger bearbeiten zu können.

*  Die Angabe für SNAPSHOTCACHESize wurde nicht auf einen Wert gesetzt,
   der groß genug ist, um die gewöhnliche Menge an Änderungen für diesen
   Datenträger während einer Operation der
   Momentaufnahmesicherung/-archivierung bearbeiten zu können.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, vergrößern Sie den Wert für
SNAPSHOTCACHESize oder ändern Sie den Wert für SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1379E

Die Momentaufnahmeoperation ist fehlgeschlagen. Der für
SNAPSHOTCACHELocation zu verwendende Prozentsatz an Speicherbereich, der
über SNAPSHOTCACHESize angegeben wird, wurde überschritten.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen.Der Prozentsatz an Speicherbereich, der über die
Option SNAPSHOTCACHESize zugeordnet wurde, war nicht ausreichend, um
diese Operation der Momentaufnahmesicherung/-archivierung ausführen zu
können. Mögliche Fehlerursachen:

*  SNAPSHOTCACHELocation ist nicht groß genug, um die gewöhnliche Menge
   an Änderungen für diesen Datenträger bearbeiten zu können.

*  Die Angabe für SNAPSHOTCACHESize wurde nicht auf einen Wert gesetzt,
   der groß genug ist, um die gewöhnliche Menge an Änderungen für diesen
   Datenträger während einer Operation der
   Momentaufnahmesicherung/-archivierung bearbeiten zu können.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, vergrößern Sie den Wert für
SNAPSHOTCACHESize oder ändern Sie den Wert für SNAPSHOTCACHELocation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1380W

Die Momentaufnahmeoperation ist fehlgeschlagen. Die Schreibaktivität des
Dateisystems hat verhindert, dass der Logical Volume Snapshot Agent die
Optionen SNAPSHOTFSIDLEWait und SNAPSHOTFSIDLERetries abdeckt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen. Der Logical Volume Snapshot Agent war nicht in
der Lage, die Optionen SNAPSHOTFSIDLEWait und SNAPSHOTFSIDLERetries zu
berücksichtigen, bevor er die Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers gestartet hat.

System action:

Die Momentaufnahmeverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, ändern Sie die Optionen SNAPSHOTFSIDLEWait
und SNAPSHOTFSIDLERetries so ab, dass sie besser in die normale
Plattenschreibaktivität des zu sichernden Datenträgers passen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1381W

Auf Datenträgern, die unformatiert oder mit FAT32 formatiert sind, kann
sich der Cachestandort für Momentaufnahme nicht auf demselben
Datenträger befinden, der gesichert wird.



Explanation:

Wenn sich der Cachestandort für Momentaufnahme auf demselben Datenträger
befindet, der gerade gesichert wird, muss der Datenträger mit NTFS
formatiert sein. Der standardmäßige Cachestandort befindet sich auf
demselben Datenträger, auf dem die Momentaufnahme ausgeführt wird. Die
Operation wird ohne Momentaufnahmeunterstützung fortgesetzt.

System action:

Der Client führt die Momentaufnahmeoperation nicht aus.

User response:

Geben Sie mit Hilfe der Option SNAPSHOTCACHELOCATION einen anderen
Cachestandort für Momentaufnahme an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1382E

Der Server lässt keine vom Client eingeleiteten Verbindungen für diesen
Knoten zu.



Explanation:

Auf Grund der Konfigurationsparameter für diesen Knoten auf dem Server
darf der Knoten keine Verbindungen einleiten. Der Server kann
Verbindungen zum Clientscheduler einleiten, wenn dieser im Modus mit
Bedienerführung ausgeführt wird.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, damit er vom Client
eingeleitete Sitzungen für Ihren Knoten aktiviert, oder aktualisieren
Sie die Option SESSIONINITIATION und führen Sie den Clientscheduler aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1383E

Falscher Serveranschluss.



Explanation:

Sie haben versucht, eine Sitzung des Clients für Sichern/Archivieren auf
dem Serveranschluss zu öffnen, der nur für Verwaltungssitzungen
definiert ist.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator und/oder verwenden Sie die
korrekten Werte für den TCP-Anschluss und den TCP-Verwaltungsanschluss.

------------------------------------------------------------------------
ANS1384E

Ein Objekt in der Transaktion wurde an eine ungültige Verwaltungsklasse
gebunden.



Explanation:

Eines der Objekte in der Transaktion ist an eine Verwaltungsklasse
gebunden, die nicht Teil der Maßnahme dieses Knotens ist, oder die Art
der Verwaltungsklasse wird für diese Version des Clients nicht
unterstützt.

System action:

Die aktuelle Operation wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass alle Objekte an eine gültige Verwaltungsklasse
gebunden sind, oder aktualisieren Sie den Client auf die korrekte
Versionsstufe.

------------------------------------------------------------------------
ANS1385E

Dieser Server unterstützt keine Sicherungsoperationen.



Explanation:

Dieser Server unterstützt nur Archivierungsoperationen, Sichern ist
nicht zulässig.

System action:

Die aktuelle Operation wird beendet.

User response:

Verwenden Sie mit diesem Server nur Archivierungsoperationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1386E

Das Löschen des Objekts: "fshlll" ist nicht zulässig.



Explanation:

Das Objekt ist entweder auf Halten gesetzt und kann nicht gelöscht
werden oder es befindet sich auf einem Server mit aktiviertem
Aufbewahrungsschutz und ist nicht verfallen.

System action:

Das Objekt wird übersprungen und die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie den Status des Objekts durch eine Abfrage, um
festzustellen, ob es auf Halten gesetzt ist oder wann es verfällt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1387E

Die Anzahl der Objekte in dieser Transaktion überschreitet die Werte für
TXNGROUPMAX.



Explanation:

In dieser Transaktion sind zu viele Objekte.

System action:

Die aktuelle Operation wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit weniger Objekten in der Transaktion
oder erhöhen Sie den Wert für TXNGROUPMAX auf dem Server.

------------------------------------------------------------------------
ANS1388E

fshlll ist bereits auf Halten gesetzt.



Explanation:

Das angegebene Objekt ist bereits auf Halten gesetzt und kann nicht
erneut auf Halten gesetzt werden.

System action:

Dieses Objekt wird übersprungen und die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Geben Sie eine Abfrage ein, um den Status der Objekte festzustellen, und
wiederholen Sie die Operation ohne das Objekt, das bereits auf Halten
gesetzt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1389W

Ungültige Option (Option) für den geplanten Befehl Funktion



Explanation:

Es gibt zwei mögliche Ursachen für diese Nachricht:

*  Die Option Option wurde für einen geplanten Befehl oder Unterbefehl
   (Funktion) angegeben, der diese Option nicht verwenden kann.

*  Die Option erscheint in einem geplanten Befehl, ist aber nur in der
   Anfangsbefehlszeile des Client-Schedulers gültig, nicht in Befehlen
   in einem Zeitplan vom Server.

System action:

Die Option wird ignoriert.

User response:

Die Veröffentlichung Client für Sichern/Archivieren Installations- und
Benutzerhandbuch enthält die korrekte Verwendung der benannten Option.
Der Systemadministrator sollte die ungültige Option aus der
Zeitplandefinition auf dem Server entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1395E

Der Zieldateibereich oder Laufwerkbuchstabe ist nicht verfügbar.
Folgendes Objekt wurde nicht verarbeitet: Dateibereich:
'Dateibereichsname'



Explanation:

Das System versucht, in einen Zielort zurückzuschreiben oder abzurufen,
der nicht erreicht werden kann. Der angegebene Dateibereichsname oder
Laufwerkbuchstabe ist ungültig oder nicht vorhanden, oder Sie geben
einen lokalen Freigabenamen an, der nicht aufgelöst werden kann.

System action:

Objekte, die Teil dieses Dateibereichs sind, werden nicht verarbeitet.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl und geben Sie einen anderen Zielort für das
Objekt an, das nicht verarbeitet wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1396E

Zugriff auf die angegebene Protokoll- oder Ablaufverfolgungsdatei
(Dateiname) verweigert.



Explanation:

Der Zugriff auf die angegebene Datei wird zurückgewiesen. Sie haben
einen Protokoll- oder Ablaufverfolgungsdateinamen angegeben, der vom
aktuellen Benutzer nicht geschrieben werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Datei- oder Verzeichnisnamen
angegeben haben, korrigieren Sie die Berechtigungen oder geben Sie einen
neuen Standort an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1397W

Die Momentaufnahme kann nicht gemacht werden, da SNAPSHOTCACHELocation
nicht genügend Speicherbereich für diese Momentaufnahmeoperation hat.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen. SNAPSHOTCACHELocation zeigt auf einen Standort,
der nicht den notwendigen Speicherbereich zum Erstellen der
Momentaufnahme enthält; wahrscheinlich ist der Datenträger voll. Die
Operation wird ohne Momentaufnahmeunterstützung fortgesetzt.

System action:

Der Client führt die Momentaufnahmeoperation nicht aus.

User response:

Ändern Sie den Wert für SNAPSHOTCACHELocation oder bereinigen Sie den
Datenträger, auf den SNAPSHOTCACHELocation zeigt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1398E

Initialisierungsfunktionen können eines der IBM Spectrum
Protect-Protokolle oder eine verwandte Datei nicht öffnen:
Protokollname. Fehlernummer = Fehlernummer, Ursache



Explanation:

Die Datei "Protokollname" konnte während der Initialisierung nicht
geöffnet werden. Das System definierte den Fehlercode Fehlernummer_Wert.
Lautet die angegebene Ursache "Zugriff verweigert", hat der aktuelle
Benutzer keine Berechtigung zum Schreiben in das Protokoll in dem
angegebenen Verzeichnis. Es ist auch möglich, dass an der angegebenen
Protokollposition kein Speicherplatz verfügbar ist.

Auf Unix-Systemen darf das Protokoll nicht in das Stammverzeichnis
gestellt werden. Wird dies versucht, ist ein Fehler "Zugriff verweigert"
die Folge.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Setzen Sie die Umgebungsvariable DSM_LOG (oder DSMI_LOG) auf ein
Verzeichnis, in das der aktuelle Benutzer schreiben kann. Sie können
auch die Option ERRORLOGNAME verwenden, um eine Datei anzugeben, für die
der aktuelle Benutzer Schreibberechtigung hat.

------------------------------------------------------------------------
ANS1399W

Der LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) ist derzeit mit dem Ausführen
einer Momentaufnahme auf demselben Datenträger beschäftigt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen, da ein anderer Prozess bereits eine
Momentaufnahme dieses Datenträgers ausführt. Die Operation wird ohne
Momentaufnahmeunterstützung fortgesetzt.

System action:

Die Momentaufnahmeverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Warten Sie, bis der andere IBM Spectrum Protect-Prozess mit dem
Datenträger fertig ist und wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1400W

Der Cachestandort für Momentaufnahme ist ungültig.



Explanation:

Der Cachestandort für die Momentaufnahme muss auf einen lokalen
Datenträger zeigen, der mit NTFS formatiert ist. Der standardmäßige
Cachestandort befindet sich auf demselben Datenträger, auf dem die
Momentaufnahme ausgeführt wird. Die Operation wird ohne
Momentaufnahmeunterstützung fortgesetzt.

System action:

Die Momentaufnahmeverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie mit Hilfe der Option SNAPSHOTCACHELOCATION einen anderen
Cachestandort für Momentaufnahme an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1401W

Der virtuelle Datenträger für Momentaufnahme ist nicht zugänglich.



Explanation:

Der Logical Volume Snapshot Agent (LVSA) kann während einer für OFS
aktivierten Sicherungs-/Archivierungsoperation nicht auf den logischen
Datenträger zugreifen, weil IBM Spectrum Protect möglicherweise über
Terminal Services gestartet wurde. Die Operation wird ohne
Momentaufnahmeunterstützung fortgesetzt.

System action:

Die Momentaufnahmeverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie nicht Terminal Services für die Momentaufnahme.
Wiederholen Sie die Operation auf der lokalen Maschine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1402W

Die Momentaufnahme wird auf fernen Laufwerken, Wechseldatenträgern oder
SAN-Laufwerken nicht unterstützt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen, da die Unterstützung offener Dateien nur auf
lokalen fixierten Datenträgern einschließlich Mountpunkten unterstützt
wird. Die Operation wird ohne Momentaufnahmeunterstützung fortgesetzt.

System action:

Der Client führt die Momentaufnahmeoperation nicht aus.

User response:

Um Vorteile aus der Unterstützung offener Dateien zu ziehen, können Sie
gegebenenfalls die Operation auf der lokalen Maschine wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1403E

Fehler beim Laden einer erforderlichen Dateiname-DLL



Explanation:

Beim Laden einer Dynamic Link Library (DLL) ist ein Fehler aufgetreten.
Das Laden der DLL ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Prüfen Sie, ob Ihre Systemsoftware auf dem neuesten Stand ist und alle
für den IBM Spectrum Protect-Client erforderlichen DLLs vorhanden sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS1404E

Fehler beim Laden einer oder mehrerer Funktionen aus einer
erforderlichen Dateiname-DLL



Explanation:

Beim Laden einer Funktion einer Dynamic Link Library (DLL) ist ein
Fehler aufgetreten. Das Laden der DLL ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Prüfen Sie, ob Ihre Systemsoftware auf dem neuesten Stand ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1405I

Service 'Servicename' muss erneut gestartet werden.



Explanation:

Der Service muss erneut gestartet werden, damit die zurückgeschriebenen
Änderungen wirksam werden.

System action:

Die Änderungen werden nicht wirksam.

User response:

Starten Sie den Service erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS1407W

Der Wert von Option DiskBuffSize wird ignoriert, da Lan-Free aktiviert
ist.



Explanation:

Da Lan-Free aktiviert ist, wird der Wert von Option DiskBuffSize auf den
Standardwert zurückgesetzt

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1408W

Vorherige Änderungen wurden nicht festgeschrieben. Die Maschine muss neu
gestartet werden, bevor die Momentaufnahme gemacht werden kann.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme des angegebenen
Datenträgers erstellen, da eine vorherige Operation einen Neustart der
Maschine erforderlich machte, damit die Änderungen wirksam werden, aber
die Maschine wurde nicht neu gestartet. Die Operation wird ohne
Momentaufnahmeunterstützung fortgesetzt.

System action:

Der Client führt die Momentaufnahmeoperation nicht aus.

User response:

Starten Sie die Maschine neu und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1409I

Eine Gesamtsicherung für die virtuelle Maschine VM-Name wird ausgeführt,
da die Option include.resetcbt für die virtuelle Maschine angegeben
wurde.



Explanation:

Die VM wurde in einer include.resetcbt-Anweisung angegeben. Eine
Gesamtsicherung wird ausgeführt und CBT (Changed Block Tracking =
Überwachung geänderter Blöcke) wird zurückgesetzt.

System action:

CBT (Changed Block Tracking = Überwachung geänderter Blöcke) wird
zurückgesetzt und eine Gesamtsicherung wird für diese virtuelle Maschine
ausgeführt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS1410E

Zugriff auf Netzpfad nicht möglich.



Explanation:

Zugriff auf Netzpfad kann wegen eines möglichen Netzfehlers nicht
erfolgen.

System action:

Der Client wird beendet.

User response:

Sicherstellen, daß das Netz aktiv ist und ein Zugriff auf den Pfad mit
einem Systembefehl erfolgen kann. Die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1411E

Übertragungssitzung wurde beendet.



Explanation:

Eine Übertragungssitzung wurde wegen eines möglichen Netzfehlers
abgebrochen.

System action:

Der Client wird beendet.

User response:

Sicherstellen, daß das Netz aktiv ist, und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1412E

Verzeichnis oder Datei verfügt über fehlerhafte EA-Daten oder
inkonsistente Daten.



Explanation:

Verzeichnis oder Datei verfügt über fehlerhafte EA-Daten oder
inkonsistente Daten.

System action:

Der Client wird beendet.

User response:

Das fehlerhafte Verzeichnis oder die fehlerhafte Datei auf ungültige
Ein-/Ausgabedaten überprüfen. Das Verzeichnis an eine neue Position
kopieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1413W

Datei 'DateibereichsnamePfadnameDateiname' wird vom System nicht als
Plattendatei erkannt und kann nicht verarbeitet werden. Die Datei wird
übersprungen.



Explanation:

Der Client kann Dateitypen, die nicht vom Typ 'Platte' sind (z. B.
'Zeichen', 'Pipe') nicht verarbeiten. Diese Nachricht wird
normalerweise, aber nicht immer, für Dateinamen ausgegeben, die in der
Regel für das Betriebssystem reserviert sind. In der Windows-Umgebung
gehören zu den reservierten Namen AUX, CON, NUL, PRN, COMx oder LPTx,
wobei 'x' eine beliebige Ziffer von 1 bis 9 sein kann (beispielsweise
COM1, LPT3, etc.). .

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Sie sollten die Datei entweder löschen, wenn Sie sie nicht benötigen,
oder aber mit einer EXCLUDE-Anweisung in den Client-Optionen verhindern,
dass der Client versucht, die Datei zu verarbeiten. In der
Windows-Umgebung werden normale Löschbefehle wahrscheinlich nicht
funktionieren. Sie müssen dem Dateinamen die Zeichen '\\.\'
voranstellen. Beispielsweise wird "del c:\mydir\lpt4" nicht
funktionieren, wohl aber "del \\.\c:\mydir\lpt4".

------------------------------------------------------------------------
ANS1414W

Keine ausreichende Berechtigung zum Löschen geöffneter Gruppe auf dem
Server.



Explanation:

Auf dem IBM Spectrum Protect-Server ist eine geöffnete Imagegruppe
vorhanden, die auf Grund fehlender Löschberechtigungen für Sicherungen
auf diesem Knoten nicht gelöscht werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Bitten Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator um Erteilung der
Löschberechtigungen für Sicherungen auf Ihrem Knoten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1417W

Geschützte Systemstatusdatei 'Dateiname' wird im Dateibereich des
Laufwerks, nicht im Dateibereich des Systemstatus gesichert.



Explanation:

Dateien, die durch Microsoft Windows File Protection (WFP) oder
Microsoft Windows Resource Protection (WRP) geschützt werden, sind Teil
des Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS) System Writer, der Teil
des Systemstatus ist. Diese Dateien werden normalerweise als Teil des
Systemstatus und nicht als Teil des Dateisystems gesichert, in dem sich
die Dateien befinden. Ein Fehler in der Betriebssystemumgebung hat
verhindert, dass die im Nachrichtentext genannte geschützte Datei als
Systemstatusdatei aufgelistet und als Teil des Systemstatus gesichert
wurde. Die Bedingungen, die zu dieser Nachricht geführt haben, sind
nicht normal. Um sicherzustellen, dass die Datei geschützt ist, wird sie
als Teil des Dateisystems gesichert, in dem sie sich befindet.

System action:

Die Datei wird als Teil des Dateisystems gesichert, in dem sie sich
befindet.

User response:

Es ist möglich, das System mit den Dateisystem- und
Systemstatussicherungen zurückzuschreiben. Die Fehler, die verhindert
haben, dass die Systemstatusdateien ordnungsgemäß aufgelistet wurden,
müssen jedoch behoben werden. Verwenden Sie unter Microsoft Windows 2008
und Microsoft Windows 2008 R2 den Unterbefehl LIST WRITERS DETAILED des
DiskShadow-Dienstprogramms, um die Systemstatusdateien aufzulisten. In
anderen Versionen von Microsoft Windows können Sie das
vshadow-Dienstprogramm mit der Option -wm2 verwenden, um die
Systemstatusdateien aufzulisten. Bestätigen Sie, dass die in dieser
Nachricht angegebene Datei nicht aufgelistet wird. Anm.: vshadow ist ein
Dienstprogramm, das Sie von Microsoft anfordern können. Nachdem Sie
bestätigt haben, dass die Datei nicht aufgelistet wird, bitten Sie die
technische Unterstützung für das Betriebssystem um Unterstützung bei der
Diagnose und Behebung des Fehlers, der verhindert, dass die Datei als
Teil des Systemstatus ordnungsgemäß aufgelistet wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1418E

Authentifizierungsfehler. Das Administrator- und/oder Knotenkennwort für
Knotenname ist abgelaufen.



Explanation:

Die Sitzungsauthentifizierung mit dem Server ist fehlgeschlagen, da
entweder das Administratorkennwort oder das Knotenkennwort für den
Knoten abgelaufen ist.

System action:

Die Verarbeitung der aktuellen Operation wird gestoppt.

User response:

Aktualisieren Sie das Administrator- und/oder Knotenkennwort für den
angegebenen Knoten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1420E

Datenträgerzuordnungsdokument (tsmvolmap.txt) nicht gefunden.



Explanation:

Bei der Ausführung von VSS Automated System Recovery (ASR) ist ein
Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie dsmerror.log auf weitere
Informationen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Lassen Sie das Fehlerprotokoll von Ihrem Systemadministrator überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1421E

Das Imageobjekt 'Objekttyp' wurde auf dem Server nicht gefunden.



Explanation:

Das angegebene Imageobjekt mit dem Typ Objekttyp konnte auf dem Server
nicht gefunden werden. Die Operation kann ohne dieses Objekt nicht
ausgeführt werden.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die möglicherweise die Fehlerursache angeben. Führen Sie alle in den
Nachrichten vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen durch und wiederholen Sie
dann die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1423W

'Dateisystem' ist ein virtueller Mountpunkt. Die Umlagerung wird für
virtuelle Mountpunkte nicht unterstützt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect HSM unterstützt keine virtuellen Mountpunkte
innerhalb von verwalteten Dateisystemen. Dateien im Ordner für den
virtuellen Mountpunkt können nicht umgelagert werden.

System action:

IBM Spectrum Protect versucht, die aktuelle Operation fortzusetzen.

User response:

Verwenden Sie keine virtuellen Mountpunkte innerhalb von Dateisystemen,
die von HSM verwaltet werden. Verwenden Sie stattdessen
Einschluss-/Ausschlussregeln.

------------------------------------------------------------------------
ANS1424W

Fehlgeschlagene Imageoperation für Datenträger Dateibereichsname wird
wiederholt.



Explanation:

Die Transaktion für die Imageoperation für den Datenträger
Dateibereichsname ist auf Grund der in früheren Nachrichten
beschriebenen Ursache fehlgeschlagen.

System action:

Die angeforderte Imageoperation wird wiederholt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1425E

Die Imageoperation für Datenträger Dateibereichsname kann wegen eines
schwer wiegenden Fehlers nicht wiederholt werden.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Imageoperation für den angegebenen Datenträger ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1426E

Fehler beim Erstellen der Verzeichnisstruktur für die Registrysicherung.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client verwendet eine
Zwischenverzeichnisstruktur auf der Clientmaschine als Teil des
Sicherungsprozesses für die Windows-Registry. Der Client konnte diese
Zwischenverzeichnisstruktur nicht erstellen, folglich konnte die
Windows-Registry nicht gesichert werden. Dieses Problem kann auftreten,
wenn Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, um die
Sicherungsoperationen auszuführen, wenn der Client keinen Speicher mehr
vom System zuordnen kann oder wenn eine Komponente innerhalb der
Verzeichnisstruktur bereits als Datei existiert.

System action:

Die Windows-Registry wird nicht gesichert.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
gegebenenfalls protokolliert wurden, als diese Nachricht geschrieben
wurde, und führen Sie, falls vorhanden, die von diesen Nachrichten
vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen durch. Stellen Sie sicher, dass das
Konto, unter dem die Operation ausgeführt wird, ausreichende
Berechtigungen aufweist. Stellen Sie sicher, dass das System über
genügend Speicher zum Ausführen des Prozesses verfügt. Entfernen Sie das
Verzeichnis ADSM.SYS aus dem Stammverzeichnis Ihres Systemlaufwerks und
wiederholen Sie dann die Operation. Bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie zwecks weiterer Hilfe die IBM Unterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1427I

Sicherung des Registers erfolgreich ausgeführt.



Explanation:

Die Sicherung des Registers war erfolgreich.

System action:

Keine.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1428E

Sicherung des Registrys fehlgeschlagen.



Explanation:

Keine.

System action:

Das Registry wird nicht gesichert.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1429I

Zurückschreibung des Registers erfolgreich ausgeführt.



Explanation:

Die Zurückschreibung des Registers war erfolgreich.

System action:

Keine.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1430W

Die Maschine muss einen Warmstart ausführen, damit die Änderungen
wirksam werden.



Explanation:

Durch die Zurückschreibungsoperation wurden Änderungen vorgenommen, die
erst dann wirksam werden, wenn ein Warmstart für die Maschine
durchgeführt wird. Wichtiger Hinweis: Bis zum Ausführen des Warmstarts
könnten das System oder seine Anwendungen instabil sein.

System action:

Keine.

User response:

Führen Sie nach dem Ende der Zurückschreibungsoperation so bald wie
möglich einen Warmstart der Maschine durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS1431E

Zurückschreibung des Registrys fehlgeschlagen.



Explanation:

Keine.

System action:

Das Registry wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1432E

Schlüsselwort nach Schlüsselwort 'Schlüsselwort' erwartet.



Explanation:

Ein Registerbefehl wurde falsch eingegeben.

System action:

Die Registerfunktion wird nicht aufgerufen.

User response:

Befehl in der Befehlsreferenz nachschlagen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1433E

Überzähliges Argument 'Eingabe' nach Schlüsselwort 'Schlüsselwort'



Explanation:

Ein Registerbefehl wurde falsch eingegeben.

System action:

Die Registerfunktion wird nicht aufgerufen.

User response:

Befehl in der Befehlsreferenz nachschlagen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1434E

Ungültiges Argument 'Eingabe' nach Schlüsselwort 'Schlüsselwort'



Explanation:

Ein Registerbefehl wurde falsch eingegeben.

System action:

Die Registerfunktion wird nicht aufgerufen.

User response:

Befehl in der Befehlsreferenz nachschlagen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1435E

Fehler beim Sichern eines Registerschlüssels.



Explanation:

Keine.

System action:

Das Registry wird nicht gesichert.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1436E

Fehler beim Ersetzen eines Registerschlüssels.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Registerschlüssel wird vom Server zurückgeschrieben, kann im
Registry aber nicht aktiviert werden. Der aktuelle Registerschlüssel
bleibt aktiv.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1437I

Sicherung des Ereignisprotokolls erfolgreich ausgeführt.



Explanation:

Die Sicherung des Ereignisprotokolls war erfolgreich.

System action:

Keine.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1438E

Sicherung der Ereignisprotokolle fehlgeschlagen.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Ereignisprotokolle werden nicht gesichert.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1439I

Zurückschreibung des Ereignisprotokolls erfolgreich ausgeführt.



Explanation:

Die Zurückschreibung des Ereignisprotokolls war erfolgreich.

System action:

Keine.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1440E

Zurückschreibung der Ereignisprotokolle fehlgeschlagen.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Ereignisprotokolle werden nicht zurückgeschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1441E

Schlüsselwort nach Schlüsselwort 'Schlüsselwort' erwartet.



Explanation:

Ein Ereignisprotokollbefehl wurde falsch eingegeben.

System action:

Die Ereignisprotokollfunktion wird nicht aufgerufen.

User response:

Befehl in der Befehlsreferenz nachschlagen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1442E

Überzähliges Argument 'Eingabe' nach Schlüsselwort 'Schlüsselwort'



Explanation:

Ein Ereignisprotokollbefehl wurde falsch eingegeben.

System action:

Die Ereignisprotokollfunktion wird nicht aufgerufen.

User response:

Befehl in der Befehlsreferenz nachschlagen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1443E

Ungültiges Argument 'Eingabe' nach Schlüsselwort 'Schlüsselwort'



Explanation:

Ein Ereignisprotokollbefehl wurde falsch eingegeben.

System action:

Die Ereignisprotokollfunktion wird nicht aufgerufen.

User response:

Befehl in der Befehlsreferenz nachschlagen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1444E

Fehler beim Erstellen der Verzeichnisstruktur für die
Ereignisprotokollsicherung



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client verwendet eine
Zwischenverzeichnisstruktur auf der Clientmaschine als Teil des
Sicherungsprozesses für das Windows-Ereignisprotokoll. Der Client konnte
diese Zwischenverzeichnisstruktur nicht erstellen, folglich konnten die
Windows-Ereignisprotokolle nicht gesichert werden. Dieses Problem kann
auftreten, wenn Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, um
die Sicherungsoperationen auszuführen, wenn der Client keinen Speicher
mehr vom System zuordnen kann oder wenn eine Komponente innerhalb der
Verzeichnisstruktur bereits als Datei existiert.

System action:

Die Windows-Ereignisprotokolle werden nicht gesichert.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
gegebenenfalls protokolliert wurden, als diese Nachricht geschrieben
wurde, und führen Sie, falls vorhanden, die von diesen Nachrichten
vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen durch. Stellen Sie sicher, dass das
Konto, unter dem die Operation ausgeführt wird, ausreichende
Berechtigungen aufweist. Stellen Sie sicher, dass das System über
genügend Speicher zum Ausführen von IBM Spectrum Protect verfügt.
Entfernen Sie das Verzeichnis ADSM.SYS aus dem Stammverzeichnis Ihres
Systemlaufwerks und wiederholen Sie dann die Operation. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Hilfe die IBM
Unterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1445E

FEHLER: NAS-Imageobjekt konnte nicht erstellt werden.



Explanation:

Die Erstellung des NAS-Imageobjekts ist aus einem der folgenden Gründe
fehlgeschlagen:

*  Ein nicht berechtigter Benutzer hat den NAS-Befehl aufgerufen.

*  NAS-Operationen werden auf der aktuellen Plattform nicht unterstützt.

*  Die NAS-Plug-in-Bibliothek kann nicht gefunden werden.

System action:

Die angeforderte NAS-Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Die Operation wiederholen, nachdem die Ursache für den Fehler beseitigt
wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1446E

VSS ASR-Sicherungsdokument (ASRBackupDoc.xml) nicht gefunden.



Explanation:

Bei der Ausführung von VSS Automated System Recovery (ASR) ist ein
Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie dsmerror.log auf weitere
Informationen. Mögliche Ursachen für den Fehler sind:

*  Sie versuchen, eine Maschine wiederherzustellen, auf der ein
   traditionelles Betriebssystem, wie beispielsweise Windows XP oder
   Windows 2003, ausgeführt wird. Die VSS ASR-Zurückschreibung wird für
   traditionelle Betriebssysteme nicht unterstützt.

*  Sie versuchen, eine ASR-Wiederherstellung mit einer Sicherung
   auszuführen, die von einem Client mit einer Version vor Version 6.2.2
   erstellt wurde. Diese Sicherungen verfügen nicht über die Datei
   ASRBackupDoc.xml.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Lassen Sie das Fehlerprotokoll von Ihrem Systemadministrator überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1447W

Die Datei, die das gespeicherte Kennwort für die angegebene
Servername-Zeilengruppe enthält, kann aufgrund eines internen Fehlers
nicht geöffnet werden.



Explanation:

Ein interner Fehler ist im IBM Spectrum Protect for Space
Management-Client aufgetreten. Die Datei, in der die IBM Spectrum
Protect-Berechtigungsnachweise gespeichert werden, kann nicht geöffnet
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator oder Kundendienst verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1448E

Der Befehl Befehl wird vom aktuellen Server nicht unterstützt.



Explanation:

Der Server, mit dem der Client verbunden ist, unterstützt den Befehl
nicht.

1. Wenn der Befehl "set event" ist, unterstützt der Server keine
   ereignisgesteuerten Richtlinien. Dieser Befehl erfordert, dass der
   Server ereignisgesteuerte Richtlinien unterstützt. Diese
   Unterstützung ist nur auf den IBM Spectrum Protect-Serverversionen
   5.2.2 und höher verfügbar.

2. Wenn die Nachricht einen anderen Befehl anzeigt, ist der Server so
   konfiguriert, dass er Aufbewahrungsschutz für Archivierung
   unterstützt. Er kann dann keine Operationen verarbeiten, die dieser
   Funktion nicht zugeordnet sind.

System action:

Der Befehl wird übersprungen und die andere Verarbeitung wird
fortgesetzt.

User response:

Melden Sie sich an einem entsprechenden Server an und wiederholen Sie
den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS1449W

Es wurde ein nicht kritischer, unerwarteter Fehler festgestellt. Das
Löschen einer Momentaufnahme (Gruppe/Datenträger) ist fehlgeschlagen.
Mögliche Ursache: Die Momentaufnahme ist nicht mehr vorhanden. Prozess
wird fortgesetzt... IBM Spectrum Protect-Momentaufnahme-ID:
Momentaufnahme-ID IBM Spectrum Protect-Funktionsname : Funktionsname IBM
Spectrum Protect-Funktion : Funktionsbeschreibung IBM Spectrum
Protect-Rückkehrcode : TSM-RC IBM Spectrum Protect-Datei : Dateiname
(Zeilennummer)



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS1450W

Die Option -FILENAME wurde ohne Dateiname angegeben. Die Ausgabe wird in
Dateiname geschrieben.



Explanation:

Die Option -FILENAME wurde angegeben, aber der Dateiname wurde
übergangen.

System action:

Die Ausgabe wird in die Standarddatei geschrieben.

User response:

Geben Sie den Befehl erneut ein und geben Sie einen gültigen Dateinamen
an oder verwenden Sie die Informationen, die in die Standarddatei
geschrieben wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1453W

Die Option IMAGEGAPSIZE wird für Nicht-NTFS-Dateisysteme nicht
unterstützt. Der gesamte Datenträger wird gesichert.



Explanation:

Keine.

System action:

Der gesamte Datenträger wird gesichert.

User response:

Das Clienthandbuch enthält weitere Informationen über die Option
IMAGEGAPSIZE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1454W

Es konnten keine Informationen über belegte Blöcke für Name erhalten
werden. Der gesamte Datenträger wird gesichert.



Explanation:

Keine.

System action:

Der gesamte Datenträger wird gesichert.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1455E

Der Wert der Option -vmname 'Wert der Option vmname' hätte zur Folge,
dass mehrere virtuelle Maschinen mit identischem Namen zurückgeschrieben
werden würden. Differenzieren Sie die Namen der zurückgeschriebenen
virtuellen Maschinen mithilfe der Schlüsselwörter '*', <time> oder
<timestamp>.



Explanation:

Im Befehl zum Zurückschreiben der virtuellen Maschine wurden mindestens
zwei virtuelle Maschinen angegeben. Der Wert der Option -vmname hätte
zur Folge, dass die zurückgeschriebenen virtuellen Maschinen identische
Namen hätten.

System action:

Die Zurückschreibung wurde gestoppt.

User response:

Verwenden Sie die Schlüsselwörter '*', '<time>' oder '<timestamp>' in
der Option -vmname, so dass jede virtuelle Maschine mit einem anderen
Namen zurückgeschrieben wird. Wird die Option -vmname nicht angegeben,
wird jede virtuelle Maschine mit dem ursprünglichen Namen
zurückgeschrieben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1458I

OBF-Datei für Datenträger Name ist zu klein für serverunabhängige
Datenübertragung.



Explanation:

Die OBF-Datei für den Datenträger ist zu klein, um eine
serverunabhängige Datenübertragung einleiten zu können. Somit wird diese
Datei nicht über einen serverunabhängigen Datenpfad übertragen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1459E

VSS Automated System Recovery (ASR) ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei der Ausführung von VSS Automated System Recovery (ASR) ist ein
Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie dsmerror.log auf weitere
Informationen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Lassen Sie das Fehlerprotokoll von Ihrem Systemadministrator überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1461E

Fehler beim Verarbeiten von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname': Nicht
unterstützter Verschlüsselungstyp.



Explanation:

Die Dateien, die Sie zurückzuschreiben oder abzurufen versuchen, wurden
von einer späteren Version des IBM Spectrum Protect-Clients gesichert
oder archiviert. Das Dateiverschlüsselungsverfahren wird vom aktuellen
Client nicht unterstützt.

System action:

Das Objekt wird übersprungen.

User response:

Sie müssen die Datei mit der jüngsten Version des IBM Spectrum
Protect-Clients zurückschreiben oder abrufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1463E

Unerwarteter Fehler in der Kryptografiebibliothek.



Explanation:

In der Kryptografiebibliothek ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Das Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll für ANS1467E, um die Fehlerursache
festzustellen. Prüfen Sie, ob Ihr IBM Spectrum Protect-Client korrekt
installiert ist. Falls notwendig, installieren Sie den Client und/oder
die API erneut. Bleibt der Fehler trotzdem bestehen, wenden Sie sich an
die technische Unterstützung von IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1464S

ICC-Verschlüsselungsbibliothek kann nicht geladen werden.



Explanation:

Der Prozess verwendet eine Verschlüsselungsbibliothek, die automatisch
mit dem Client installiert und zur Laufzeit geladen wird. Der Client
kann nicht fortfahren, wenn die Bibliothek nicht geladen ist.

System action:

Der Client wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll für ANS1467E, um die Fehlerursache
festzustellen. Prüfen Sie, ob Ihr IBM Spectrum Protect-Client
ordnungsgemäß installiert ist. Falls notwendig, installieren Sie den
Client und/oder die API erneut. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie die technische Unterstützung für IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1465E

Unzulässige Kombination von Optionen ERRORLOGMAX und ERRORLOGRETENTION
angegeben.



Explanation:

Es wurden Werte sowohl für die Option ERRORLOGMAX als auch für die
Option ERRORLOGRETENTION angegeben. Diese Optionen schließen sich
gegenseitig aus.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie für die Option ERRORLOGMAX einen Wert ungleich null an, wenn
bei Erreichen des angegebenen Maximalwerts ein Umlauf des
Fehlerprotokolls erfolgen soll. Verwenden Sie die Option
ERRORLOGRETENTION, wenn die Größe des Fehlerprotokolls nach einem
zeitbasierten Zeitplan begrenzt werden soll.

------------------------------------------------------------------------
ANS1466E

Unzulässige Kombination von Optionen SCHEDLOGMAX und SCHEDLOGRETENTION
angegeben.



Explanation:

Es wurden Werte sowohl für die Option SCHEDLOGMAX als auch für die
Option SCHEDLOGRETENTION angegeben. Diese Optionen schließen sich
gegenseitig aus.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie für SCHEDLOGMAX einen Wert ungleich Null an, wenn Sie wollen,
dass das IBM Spectrum Protect-Schedulerprotokoll umbricht, wenn es den
angegebenen Maximalwert erreicht. Verwenden Sie SCHEDLOGRETENTION, wenn
Sie wollen, dass das Schedulerprotokoll nach einem zeitbasierten Plan in
seiner Größe begrenzt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1467E

ICC-Routine ICC-Routine hat zurückgegeben: majRC = majRC, minRC = minRC,
Beschr. = 'Beschr.'.



Explanation:

In der ICC-Kryptografiebibliothek ist ein Fehler aufgetreten. Diese
Nachricht meldet Rückkehrcodes und eine Fehlerbeschreibung, mit denen
das Personal der technischen Unterstützung von IBM Spectrum Protect die
Fehlerursache ermitteln kann.

System action:

Der Client wird beendet.

User response:

Prüfen Sie, ob Ihr IBM Spectrum Protect-Client korrekt installiert ist.
Falls notwendig, installieren Sie den Client und/oder die API erneut.
Bleibt der Fehler trotzdem bestehen, wenden Sie sich an die technische
Unterstützung von IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1468E

Das Sichern der ASR-Dateien ist fehlgeschlagen. Es werden keine Dateien
gesichert.



Explanation:

Beim Sichern der Dateien, die für die automatische
Systemwiederherstellung (ASR - Automated System Recovery) benötigt
werden, ist ein Fehler aufgetreten. Es wurden keine Dateien gesichert.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, das Fehlerprotokoll zu überprüfen.
Prüfen Sie, ob das Windows-Konto, von dem aus Sie diesen Befehl
ausführen, über Administratorberechtigung verfügt, und wiederholen Sie
den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS1469E

Fehler beim Verarbeiten von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname';
Ungültiger Chiffrierschlüssel.



Explanation:

Der Schlüssel, den Sie eingegeben haben, stimmt nicht mit dem Schlüssel
überein, der beim Sichern für das Verschlüsseln der Datei verwendet
wurde. Die Datei kann erst dann zurückgeschrieben werden, wenn der
übereinstimmende Schlüssel eingegeben wird.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Zurückschreibungsoperation und stellen Sie den
korrekten Schlüssel zur Verfügung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1470E

Für die Unterstützung der ACL und von erweiterten Attributen
erforderliche GPFS-Funktionen konnten nicht geladen werden: Pfadname
überspringen



Explanation:

Die GPFS-Funktionen, mit denen die GPFS-ACL und die erweiterten
Attribute bearbeitet werden, wurden nicht geladen.

System action:

Das Objekt wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem nächsten
Objekt fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die GPFS-Software auf dem System installiert
ist, und wiederholen Sie die Operation. Stellen Sie unter Linux sicher,
dass ein entsprechender symbolischer Link für die gemeinsam genutzte
GPFS-Bibliothek libgpfs.so im Verzeichnis /usr/lib/ erstellt wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1471E

Die Erstellung der ASR-Systeminformationsdatei ist fehlgeschlagen. Die
ASR-Sicherung ist nicht erfolgreich.



Explanation:

Beim Sichern der Systeminformationsdatei (asr.sif), die für die
automatische Systemwiederherstellung (ASR - Automated System Recovery)
benötigt wird, ist ein Fehler aufgetreten. Die ASR-Sicherung ist nicht
erfolgreich.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, das Fehlerprotokoll zu überprüfen.
Prüfen Sie, ob das Windows-Konto, von dem aus Sie diesen Befehl
ausführen, über Administratorberechtigung verfügt, und ob Sie Zugriff
auf das Zwischenspeicherverzeichnis für Systemobjekte <Systemlaufwerk>
:\adsm.sys haben. Wiederholen Sie den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS1472E

Es konnte kein Eintrag zur ASR-Systeminformationsdatei hinzugefügt
werden. Die ASR-Sicherung ist nicht erfolgreich.



Explanation:

Beim Hinzufügen eines Eintrags zur Systeminformationsdatei (asr.sif),
die für die automatische Systemwiederherstellung (ASR - Automated System
Recovery) benötigt wird, ist ein Fehler aufgetreten. Die ASR-Sicherung
ist nicht erfolgreich.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, das Fehlerprotokoll zu überprüfen.
Prüfen Sie, ob das Windows-Konto, von dem aus Sie diesen Befehl
ausführen, über Administratorberechtigung verfügt, und wiederholen Sie
den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS1473E

Sitzung zurückgewiesen: TCP/IP-Verbindungsfehler für Shared Memory



Explanation:

Der Versuch, mit Hilfe des Shared Memory-Protokolls eine Verbindung zum
lokalen Server herzustellen, ist während der anfänglichen
TCP/IP-Übertragung fehlgeschlagen. Dieser Fehler kann auftreten, wenn
der Server an dem korrekten Anschluß nicht empfangsbereit ist oder der
Server nicht aktiv ist.

System action:

Sitzung zurückgewiesen. Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen oder warten, bis der Server wieder aktiv ist,
und dann die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, für
weitergehende Hilfe den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1474E

Fehler bei Verwendung des Shared-Memory-Protokolls



Explanation:

Beim Lesen oder Schreiben von Daten unter Verwendung des
Shared-Memory-Übertragungsprotokolls ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die angeforderte Operation nicht ausführen.

User response:

Das Ablaufverfolgungsprotokoll auf zusätzliche Informationen überprüfen
und die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, für
weitergehende Hilfe den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1475E

Unzureichende Berechtigung für Verbindung mit Shared Memory-Region



Explanation:

Der Benutzer, der den Befehl ausgibt, ist nicht berechtigt, eine
Verbindung zum Shared Memory-Segment herzustellen. Wenn das Shared
Memory-Segment vom Server erstellt wird, ist dessen Eigner die gültige
Benutzer-ID des Server-Prozesses (dsmserv). Nur Prozesse, die unter
dieser Benutzer-ID oder dem Root ausgeführt werden, können eine
Verbindung zu dem Segment (und folglich zu dem Server) herstellen.

System action:

Die Sitzung wird zurückgewiesen und die Verarbeitung gestoppt.

User response:

Falls möglich, den Befehl unter der Benutzer-ID des Prozesses ausführen,
der dsmserv ausführt. Andernfalls für weitergehende Hilfe den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1476E

CLUSTERNODE ist auf YES gesetzt, aber der Clusterinformationsdämon ist
nicht gestartet.



Explanation:

Der Clusterinformationsdämon HACMP muss gestartet sein, damit die Option
CLUSTERNODE angegeben werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Starten Sie den Clusterinformationsdämon HACMP.

------------------------------------------------------------------------
ANS1477E

CLUSTERNODE ist auf YES gesetzt, aber die Clusterladebibliothek ist
ungültig.



Explanation:

Die Ladebibliothek, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt, um den
Clusternamen zu erhalten, ist nicht gültig. Mögliche Ursache ist eine
veraltete Ladebibliothek, die nicht die richtigen Routinen enthält, die
dieses Produkt erwartet.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die neueste Clustersoftware auf dem System
installiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1478E

CLUSTERNODE ist auf YES gesetzt, aber die Clustersoftware ist auf diesem
System nicht verfügbar.



Explanation:

Die Ladebibliothek, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt, um den
Clusternamen zu erhalten, ist auf diesem System nicht verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Clustersoftware auf dem System installiert
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1479E

CLUSTERNODE ist auf YES gesetzt, aber diese Maschine ist nicht Teil
einesClusters.



Explanation:

Diese Maschine ist nicht Teil eines Clusterknotens. Mögliche Ursachen
sind, dass der Clusterservice nicht korrekt konfiguriert ist oder dass
der Cluster im Initialisierungsprozess steht.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Clustersoftware ordnungsgemäß konfiguriert
ist. Wenn der Cluster im Initialisierungsprozess ist, die Operation zu
einem späteren Zeitpunkt wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1480E

CLUSTERNODE ist auf YES gesetzt, aber der Clusterservice ist auf diesem
System nicht aktiviert.



Explanation:

Der Clusterservice wurde auf diesem System nicht aktiviert.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Aktivieren Sie den Clusterservice auf dem System.

------------------------------------------------------------------------
ANS1481E

Die Option CLUSTERNODE wird auf diesem System nicht unterstützt.



Explanation:

Diese Option wird auf diesem System nicht unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Inaktivieren Sie die Option CLUSTERNODE in der lokalen Optionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS1482E

Unerwarteter Fehler (Rückkehrcode) beim Versuch des Programms, den
Clusternamen vom System abzurufen.



Explanation:

Beim Versuch des Programms, den Clusternamen vom Clusterservice
abzurufen, ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Der Fehlercode ist
der Ursachencode, der direkt von dem in dieser Betriebssystemumgebung
verwendeten Clusterservice zur Verfügung gestellt wird.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Schlagen Sie in der Dokumentation zu Ihrer Clustering-Software eine
Erläuterung des Ursachencodes nach. Stellen Sie sicher, dass Ihr
Clustering-Service betriebsbereit ist und wiederholen Sie anschließend
die IBM Spectrum Protect-Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1483I

Bereinigen des Planungsprotokolls gestartet.



Explanation:

Das Bereinigen des Planungsprotokolls hat begonnen.

System action:

Das Planungsprotokoll wird bereinigt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1484I

Bereinigen des Planungsprotokolls erfolgreich beendet.



Explanation:

Das Bereinigen des Planungsprotokolls wurde ohne Fehler beendet.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1487E

Beim Sichern des WMI-Repositorys ist ein Fehler aufgetreten. Die
Datenbank wird nicht gesichert.



Explanation:

Das Windows-Ereignisprotokoll und das Fehlerprotokoll enthalten
möglicherweise weitere Informationen zu diesem Fehler.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Untersuchen Sie das Windows-Ereignisprotokoll und das Fehlerprotokoll
auf Nachrichten bezüglich WMI. Stellen Sie sicher, dass der Service
'Windows Management Instrumentation' gestartet ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1489E

Der WMI-Service konnte nicht gestoppt werden. Es werden keine Dateien
zurückgeschrieben.



Explanation:

Beim Stoppen des WMI-Service (Windows Management Instrumentation) ist
ein Fehler aufgetreten. Die Datenbank wird nicht zurückgeschrieben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Untersuchen Sie das Windows-Ereignisprotokoll und das
Clientfehlerprotokoll auf Nachrichten bezüglich WMI (Windows Management
Instrumentation). Sie müssen die WMI-Aktivität möglicherweise in den
Wartemodus versetzen oder einen Warmstart der Maschine durchführen, um
Ressourcen frei zu setzen, die verhindern, dass der WMI-Service gestoppt
wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1490W

Dateispezifikation 'Dateispezifikation' ignoriert. Es wurde bereits eine
Dateiliste angegeben.



Explanation:

Ein Argument (Dateispezifikation), das keine Option ist, wurde erkannt,
nachdem -FILELIST verarbeitet wurde.

System action:

Das Argument wird ignoriert.

User response:

Es kann entweder eine Option -FILELIST, oder es können explizite
Dateispezifikationen in diesem Befehl vorhanden sein, jedoch nicht
beides.

------------------------------------------------------------------------
ANS1492S

Ungültiger virtueller Mountpunkt Dateibereichsname: Datei nicht
gefunden.



Explanation:

Die angegebene Option VIRTUALMOUNTPOINT in der Systemoptionsdatei ist
ungültig, da sie im Dateisystem nicht nicht gefunden wurde.

System action:

Der Prozess versucht, die aktuelle Operation fortzusetzen.

User response:

Überprüfen Sie den virtuellen Mountpunkt in der Systemoptionsdatei und
stellen Sie sicher, dass er im Dateisystem vorhanden ist. Wiederholen
Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1493S

Ungültiger virtueller Mountpunkt Dateibereichsname: Zugriff verweigert.



Explanation:

Die angegebene Option VIRTUALMOUNTPOINT in der Systemoptionsdatei ist
ungültig, da der Zugriff auf diesen Mountpunkt verweigert wird.

System action:

Der Prozess versucht, die aktuelle Operation fortzusetzen.

User response:

Prüfen Sie den Wert der Option VIRTUALMOUNTPOINT in der
Systemoptionsdatei und stellen Sie sicher, dass der virtuelle Mountpunkt
zugänglich ist. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1494S

Ungültiger virtueller Mountpunkt Dateibereichsname: Symbolische
Verbindung.



Explanation:

Die angegebene Option VIRTUALMOUNTPOINT in der Systemoptionsdatei ist
ungültig, da es sich um eine symbolische Verbindung handelt und die
Option FOLLOWSYMBOLIC nicht definiert ist.

System action:

Der Prozess versucht, die aktuelle Operation fortzusetzen.

User response:

Setzen Sie die Option FOLLOWSYMBOLIC in der Benutzeroptionsdatei auf
YES. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1495S

Ungültiger virtueller Mountpunkt Dateibereichsname: Sonstiger Fehler, RC
= Rückkehrcode.



Explanation:

Die angegebene Option VIRTUALMOUNTPOINT in der Systemoptionsdatei ist
ungültig.

System action:

Der Prozess versucht, die aktuelle Operation fortzusetzen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der virtuelle Mountpunkt ein Verzeichnis und
von der Shell aus zugänglich ist, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1496W

Beim Verarbeiten der Client-Optionsdatei doppelte
Einschluss-/Ausschlussoption 'Option Dateiname' gefunden. Dies kann zu
unerwarteten Ergebnissen führen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat während der Verarbeitung der
Client-Optionsdatei eine doppelte Anweisung gefunden, die zu
unerwarteten Ergebnissen führen könnte.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie, ob Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten haben. Falls
nicht, müssen Sie die Client-Optionsdatei korrigieren, indem Sie die
doppelte Optionsanweisung entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1497W

Beim Verarbeiten der vom Server übergebenen Client-Optionen doppelte
Einschluss-/Ausschlussoption 'Option Dateiname' gefunden. Dies kann zu
unerwarteten Ergebnissen führen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat während der Verarbeitung der Client-Optionen
durch den Server eine doppelte Anweisung gefunden, die zu unerwarteten
Ergebnissen führen könnte.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie, ob Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten haben. Falls
nicht, müssen Sie entweder die Client-Optionsdatei oder die vom Server
übergebenen Client-Optionen korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1498E

Die IIS-Services konnten nicht gestoppt werden. Es werden keine Dateien
zurückgeschrieben.



Explanation:

Beim Stoppen der IIS-Services (Internet Information Services) ist ein
Fehler aufgetreten. Die Metadatenbank wird nicht zurückgeschrieben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Untersuchen Sie das Windows-Ereignisprotokoll und das
Clientfehlerprotokoll auf Nachrichten bezüglich Internet Information
Services (IIS). Sie müssen die IIS-Aktivität möglicherweise in den
Wartemodus versetzen oder einen Warmstart der Maschine durchführen, um
Ressourcen frei zu setzen, die verhindern, dass der IIS-Service gestoppt
wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1499E

Erstellung des Inhaltsverzeichnisses fehlgeschlagen.



Explanation:

Beim Erstellen des Inhaltsverzeichnisses ist auf dem Server ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Das Inhaltsverzeichnis wurde nicht erstellt.

User response:

Dieser Abbruchcode zeigt an, dass beim Erstellen eines
Inhaltsverzeichnisses auf dem Server ein Problem auftrat. Der
Systemadministrator muss das Aktivitätenprotokoll auf dem Server
konsultieren, um die Ursache festzustellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1500E

Das Modul dsmtca wurde im Installationsverzeichnis nicht gefunden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann das Modul dsmtca im entsprechenden Verzeichnis
nicht finden.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Installieren Sie das Produkt erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS1501E

Die Ausführungs-/Eignerberechtigungen für 'dsmtca' sind ungültig



Explanation:

Die Ausführungs-/Eignerberechtigungen für 'dsmtca' sind ungültig.

System action:

IBM Spectrum Protect wird beendet.

User response:

Lassen Sie die Installationsanweisungen für den Client von Ihrem
Systemadministrator überprüfen, um sicherzustellen, dass die
Berechtigungen für 'dsmtca' korrekt definiert sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS1502E

Der Zugriff für die Ausführung des Moduls dsmtca oder dsmenc wird
verweigert.



Explanation:

Der Benutzer des Clients für Sichern/Archivieren verfügt nicht über die
Berechtigung zum Ausführen des Moduls dsmtca oder dsmenc.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1503E

Kein gültiges Kennwort für Server 'Servername' verfügbar. Der
Administrator für Ihr System muss den Client für Sichern/Archivieren
ausführen und das Kennwort eingeben, um es lokal zu speichern.



Explanation:

Die Datei, die das gespeicherte Kennwort für den angegebenen Server
Servername enthält, ist nicht verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Der Administrator für das System muss ein neues Kennwort definieren und
speichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS1504E

Fehler beim Starten des Prozesses dsmtca oder dsmenc.



Explanation:

Beim Starten des Prozesses dsmtca oder dsmenc ist ein Fehler
aufgetreten; speziell die Funktion fork() ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Wahrscheinlich ein Systemfehler. Bleibt der Fehler bestehen, einen
Neustart der Datenstation ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1505W

Es wird eine Imagesicherung des gesamten Datenträgers für
Datenträgername ausgeführt. Der Wert Imageabstandsgröße der Option
IMAGEGAPSIZE wird ignoriert, da diese Stufe des Betriebssystems keine
Imagesicherung belegter Blöcke unterstützt. Führen Sie ein Upgrade auf
AIX 5.3 Wartungsstufe 7 oder höher durch, um eine Imagesicherung
belegter Blöcke auszuführen.



Explanation:

AIX 5.3 Wartungsstufe 7 oder höher verfügt über einige notwendige
Programmkorrekturen, die zur Unterstützung von Imagesicherungen belegter
Blöcke erforderlich sind.

System action:

Der gesamte Datenträger wird gesichert.

User response:

Führen Sie ein Upgrade auf AIX 5.3 Wartungsstufe 7 oder höher durch, um
eine Imagesicherung belegter Blöcke auszuführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1506E

Der IBM Spectrum Protect-Prozess 'dsmtca' hat eine ungültige Anforderung
empfangen.



Explanation:

Der Prozess dsmtca oder dsmenc wurde vom Client für Sichern/Archivieren
aufgerufen und hat in dem Aufruf ein unbekanntes Anforderungsargument
empfangen.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Es ist möglich, dass der Prozess dsmtca oder dsmenc fälschlicherweise
von einem anderen Prozess als dem Client für Sichern/Archivieren
aufgerufen wurde. Ist dies der Fall, handelt es sich hier um einen
internen Fehler. Tritt das Problem erneut auf, verständigen Sie Ihren
IBM Servicemitarbeiter.

------------------------------------------------------------------------
ANS1507E

Diese Aktion erfordert IBM Spectrum Protect-Administratorberechtigung
auf diesem System.



Explanation:

Es wurde versucht, eine Aktion auszuführen, die vom IBM Spectrum
Protect-Administrator ausgeführt werden muss (z. B. offene
Registrierung, Löschen eines Dateibereichs oder Kennwortaktualisierung).

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Ist die Aktion erforderlich, muss sie vom Administrator ausgeführt
werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1508E

Fehler beim Zuordnen von Semaphors.



Explanation:

Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Semaphors, die Sie zuordnen
wollen, nicht mehr ausreichen.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Bitten sie Ihren Systemadministrator um Hilfe und vergrößern Sie
möglicherweise die Zahl der Semaphors in Ihrem System.

------------------------------------------------------------------------
ANS1509E

Fehler beim Setzen von Semaphor-Wert oder Warten auf Semaphor.



Explanation:

Beim Versuch, ein Semaphor zu definieren oder auf ein Semaphor zu
warten, ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Wahrscheinlich ein Systemfehler. Bleibt der Fehler bestehen, einen
Neustart der Workstation ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1510W

Der angegebene Sicherungssatz ist entweder nicht vorhanden oder enthält
keine Dateidaten.



Explanation:

Der angegebene Sicherungssatz ist entweder nicht vorhanden oder enthält
für den angegebenen Knotennamen keine Dateidaten. Der Befehl restore
backupset ist auf Sicherungssätze begrenzt, die Dateidaten enthalten.
Zum Zurückschreiben einer Imagesicherung aus einem Sicherungssatz
verwenden Sie den Befehl restore image.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wenn ein falscher Sicherungssatzname angegeben wurde, wiederholen Sie
den Befehl mit dem richtigen Sicherungssatznamen. Wenn Sie versuchen,
ein Image aus einem Sicherungssatz zurückzuschreiben, schlagen Sie wegen
der korrekten Syntax im Befehl restore image nach.

------------------------------------------------------------------------
ANS1511I

Ungültige Sitzungsnummer für Zurückschreibung eingegeben. Erneut
versuchen.



Explanation:

Es wurde eine Nummer eingegeben, die in der Liste der
wiederanlauffähigen Zurückschreibungen nicht angezeigt ist. Die Nummer,
die Sie eingegeben haben, ist entweder kleiner als eins oder größer als
die höchste angezeigte Eintragsnummer.

System action:

Der Client fordert zur Eingabe einer gültigen Auswahl auf.

User response:

Eine Nummer aus der Liste oder zum Verlassen 'Q' eingeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1512E

Geplantes Ereignis 'Ereignis' fehlgeschlagen. Rückkehrcode = Wert.



Explanation:

Es wurde mindestens eine Fehlerbedingung festgestellt, die verhindert
hat, dass der Zeitplan erfolgreich ausgeführt wurde. Dieser Nachricht
gehen andere Nachrichten voraus, die die während der Operation
festgestellten Fehler anzeigen.

System action:

Das geplante Ereignis ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die Zeitplan- und Fehlerprotokolldatei auf Nachrichten,
die angeben, welche Fehler während der Operation festgestellt wurden.
Korrigieren Sie die Bedingungen, die die Ausgabe dieser Nachrichten
verursacht haben. Die jeweiligen Maßnahmen zur Fehlerbehebung hängen von
den Fehlern ab, die festgestellt wurden.

Um weitere Informationen zu Rückkehrcodes zu erhalten, suchen Sie nach
"client return codes" (Clientrückkehrcodes) in den Produktinformationen
(www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7/).

------------------------------------------------------------------------
ANS1513E

Das Objekt 'Objektname' wird beim Umbenennen übersprungen.
Fehlerbedingung.



Explanation:

IBM Spectrum Protect überspringt das angegebene Objekt beim Umbenennen,
da das Objekt mit demselben Langnamen, aber mit anderen Attributen, auf
dem Server vorhanden ist.

System action:

Die Sicherungsoperation wird fortgesetzt. Das angegebene Objekt verfällt
bei der nächsten Teilsicherung.

User response:

Das Objekt wird übersprungen, wenn eine der folgenden Bedingungen
zutrifft:

   Das Objekt für den ausgeschriebenen Namen (LN) hat ein früheres
   Einfügedatum als das Objekt für den Kurznamen (SN).
   Die Verwaltungsklassen für LN und SN stimmen nicht überein.
   Die Kopiengruppen für LN und SN stimmen nicht überein.
   LN und SN haben verschiedene Eigner.
   Das Erstellungsdatum für LN und SN stimmt nicht überein.
   Das Kurznamenattribut für LN stimmt nicht mit SN überein.

Wenn der Fehler nicht bestimmt werden kann, den Kundendienst
informieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1514W

Kennwörter für Chiffrierschlüssel sind nicht identisch.



Explanation:

Die Kennwörter für den Schlüssel sind unterschiedlich.

System action:

Der Prozess erlaubt die Wiederholung.

User response:

Geben Sie das korrekte Kennwort ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1515E

Laden eines Inhaltsverzeichnisses fehlgeschlagen.



Explanation:

Beim Laden des Inhaltsverzeichnisses ist auf dem Server ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Das Inhaltsverzeichnis wurde nicht geladen.

User response:

Dieser Abbruchcode zeigt an, dass beim Laden eines Inhaltsverzeichnisses
auf dem Server ein Problem auftrat. Der Systemadministrator muss das
Aktivitätenprotokoll auf dem Server konsultieren, um die Ursache
festzustellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1519E

Ihr Knoten hat nicht die Berechtigung, Sicherungsdateien zu löschen



Explanation:

Der Server erlaubt Ihrem Knoten nicht, Sicherungsdateien zu löschen.

System action:

Die Sicherungsdateien wurden nicht durch den Prozess gelöscht.

User response:

Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1520E

Fehler beim Schreiben in das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll:
Fehlernummer = Fehlernummer_Wert,



Explanation:

Beim Schreiben in das Protokoll dsmerror.log oder dsierror.log wurde ein
Fehler festgestellt. Das System definierte den Fehlercode
Fehlernummer_Wert. Es ist möglich, dass am angegebenen Protokollstandort
kein Speicherbereich verfügbar ist.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Setzen Sie die Umgebungsvariable DSM_LOG (oder DSMI_LOG) auf ein
Verzeichnis mit genügend Speicherbereich zum Schreiben der
Protokolldaten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1521E

Fehler beim Schreiben in ein IBM Spectrum Protect-Protokoll oder in eine
zugehörige Datei: Dateiname, Fehlernummer = Fehlernummer_Wert, Grund



Explanation:

Beim Schreiben in eine Protokolldatei oder in eine zugehörige Datei
namens Dateiname wurde ein Fehler festgestellt. Das System definierte
den Fehlercode Fehlernummer_Wert. Grund ist die Systemerläuterung dieses
Fehlercodes. Unter anderem ist es möglich, dass am angegebenen
Protokollstandort kein Speicherbereich verfügbar ist.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Setzen Sie die Umgebungsvariable DSM_LOG (oder DSMI_LOG) auf ein
Verzeichnis mit genügend Speicherbereich zum Schreiben der
Protokolldaten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1522W

Der Typ des filespace -Dateisystems ist zu alt und kann nur
wiederhergestellt werden



Explanation:

Das Dateisystem ist veraltet, und der Client für Sichern/Archivieren
unterstützt nur die Wiederherstellung.

System action:

Für dieses Dateisystem kann nur die Wiederherstellung ausgeführt werden.

User response:

Dieses Dateisystem wird nicht mehr von Apple unterstützt, daher kann nur
die Wiederherstellungsoperation für dieses Dateisystem ausgeführt
werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1523E

Fehler beim Verbinden zum Service TSA/SMDR.



Explanation:

Während eines Aufrufs des Service TSA/SMDR wurde ein Fehler
festgestellt. Diese Nachricht folgt normalerweise auf vorherige
Nachrichten, die weiterführende Informationen über das Problem
enthalten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Lesen Sie für weitere Informationen die vorherigen Nachrichten in
dsmerror.log. Falls diese Nachrichten beim Identifizieren der Ursache
des Problems nicht hilfreich sind, wenden Sie sich für weitere
Unterstützung an Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1528I

Der Prozess konvertiert die Protokolldatei Protokolldatei vom Modus
'Kontinuierlich' (Bereinigen) in den Modus 'Umlauf'. Dieser Prozess kann
unter Umständen mehrere Minuten dauern.



Explanation:

Die Protokolldatei Protokolldatei war zuvor im Modus 'Kontinuierlich'.
In diesem Modus wird die Größe nur durch Verwendung der Option
ERRORLOGRETENTION oder SCHEDLOGRETENTION gesteuert. Dies ist das erste
Mal, dass die Option ERRORLOGMAX oder SCHEDLOGMAX für dieses Protokoll
angegeben wurde. Daher ist es erforderlich, sein Format zu ändern die
alten Daten zu sichern.

System action:

Die Übergangsverarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1529I

Der Prozess konvertiert die Protokolldatei Protokolldatei vom Modus
'Umlauf' in den Modus 'Kontinuierlich' (Bereinigen). Dieser Prozess kann
unter Umständen mehrere Minuten dauern.



Explanation:

Die Protokolldatei Protokolldatei war zuvor im Modus 'Umlauf'. In diesem
Modus wird die Größe durch Verwendung der Option ERRORLOGMAX oder
SCHEDLOGMAX gesteuert. Dies ist das erste Mal, dass die Option
ERRORLOGMAX oder SCHEDLOGMAX nicht für dieses Protokoll angegeben wurde.
Daher ist es erforderlich, sein Format zu ändern und die alten Daten zu
sichern.

System action:

Die Übergangsverarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1530I

Anzahl Protokollsätze verarbeitet.



Explanation:

Dies ist lediglich ein Fortschrittsbericht, um Ihnen mitzuteilen, dass
der Prozess noch weiterläuft.

System action:

Die Übergangsverarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1532E

Proxy zurückgewiesen: Diesem Knoten wurde keine Proxy-Berechtigung
erteilt.



Explanation:

Dem Knoten wurde keine Proxy-Berechtigung erteilt, um auf den Knoten
zuzugreifen, der durch die Option ASNODENAME benannt ist. Der IBM
Spectrum Protect-Admistrator muss zuerst die Proxy-Berechtigung
erteilen.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Der IBM Spectrum Protect-Serveradministrator muss die Proxy-Berechtigung
für diesen Knoten erteilen. Siehe Administratorbefehl "Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS1533E

Proxy zurückgewiesen: Der Knotenname, den Sie in der Option ASNODENAME
angegeben haben, ist gesperrt.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Administrator hat den Knoten, den Sie in der
Option ASNODENAME angegeben haben, gesperrt.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Der IBM Spectrum Protect-Serveradministrator muss den Knoten entsperren,
bevor Sie auf ihn zugreifen können. Versuchen Sie die Operation später
oder verständigen Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1534E

Proxy zurückgewiesen: Der IBM Spectrum Protect-Server verfügt nicht mehr
über genügend Speicher.



Explanation:

Es ist nicht genug Speicher verfügbar, um diese Operation fortzusetzen.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie Ihren Systemadministrator, damit er die Speicherkapazität auf dem
Server erhöht.

------------------------------------------------------------------------
ANS1535E

Proxy zurückgewiesen: Die Optionen ASNODENAME und NODENAME haben
denselben Wert.



Explanation:

Die Optionen ASNODENAME und NODENAME dürfen nicht denselben Wert haben.

System action:

Die aktuelle Operation wird abgebrochen.

User response:

Verwenden Sie die Option ASNODENAME nur für den Zugriff auf einen
anderen Knoten. Es ist nicht notwendig, die Option ASNODENAME für den
Zugriff auf Ihren eigenen Knoten zu definieren. Entfernen Sie die Option
ASNODENAME aus Ihrer Optionsdatei; es sei denn, Sie versuchen
tatsächlich, auf einen Knoten zuzugreifen, für den Ihnen mit dem
Verwaltungsbefehl "Grant Proxynode" die Zugriffsberechtigung erteilt
wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1536E

Proxy zurückgewiesen: Der Server hat einen internen Fehler.



Explanation:

Der Client kann wegen eines internen Serverfehlers nicht an den Knoten
weiterleiten, der durch die Option ASNODENAME angegeben ist.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Sofort den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1537E

Die Option ASNODENAME ist mit der Option FROMNODE nicht gültig.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Option ASNODENAME aus der Optionsdatei oder verwenden
Sie nicht die Option FROMNODE.

------------------------------------------------------------------------
ANS1538E

Die versuchte Operation kann mit der Option ASNODENAME nicht aufgerufen
werden.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Option ASNODENAME und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1539E

Die Option ASNODENAME kann nicht mit der Option CLUSTERNODE verwendet
werden.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Option ASNODENAME und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1540E

Die Option 'Optionsname' erfordert eine Einheit zum Versetzen von Daten,
die für Tags aktiviert ist.



Explanation:

Die Clientoption 'VMTAGDATAMOVER' muss auf YES gesetzt werden, damit IBM
Kategorien und Tags auf virtuelle Maschinen angewendet werden können.
Die aktive Einheit zum Versetzen von Daten ist nicht für Tags aktiviert.

System action:

Die Operation der Einheit zum Versetzen von Daten wird gestoppt.

User response:

Aktivieren Sie die Tagging-Unterstützung auf dieser Einheit zum
Versetzen von Daten, indem Sie die Option 'VMTAGDATAMOVER' auf 'YES'
setzen, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1541E

Die Operation erfordert eine Einheit zum Versetzen von Daten, die für
Tags aktiviert ist.



Explanation:

Die Clientoption 'VMTAGDATAMOVER' muss auf YES gesetzt werden, damit IBM
Kategorien und Tags auf virtuelle Maschinen angewendet werden können.
Die aktive Einheit zum Versetzen von Daten ist nicht für Tags aktiviert.

System action:

Die Operation der Einheit zum Versetzen von Daten wird gestoppt.

User response:

Aktivieren Sie die Tagging-Unterstützung auf dieser Einheit zum
Versetzen von Daten, indem Sie die Option 'VMTAGDATAMOVER' auf 'YES'
setzen, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1544E

Bei der WAS-Verarbeitung ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Keine.

System action:

Keine.

User response:

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Knoten anzuzeigen, die
gesichert werden können: dsmc query was -wastype=local Stellen Sie
sicher, dass die Ergebnisse für Ihre Umgebung korrekt sind, und
wiederholen Sie anschließend die Operation. Bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische
Unterstützung von IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS1545W

IT22692: Größen der logischen Datei stimmen nicht überein: (umgelagert)
Größe_der_umgelagerten_Datei != (lokal) Größe_der_lokalen_Datei für
(Dateipfad)



Explanation:

Der Befehl dsmreconcile wird im Problemerkennungsmodus von APAR IT22692
(Angabe von 'testflag HSM_IT22692_DETECTION' in Datei dsm.opt)
ausgeführt. In diesem Modus wird diese Warnung für jede Datei
zurückgemeldet, die potenziell von dem Problem in APAR IT22692 betroffen
war.

System action:

Die Abstimmungsverarbeitung wird mit dem nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Warten Sie, bis die Abstimmungsverarbeitung beendet ist, und führen Sie
dann die folgenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung für jede Datei aus, die
in dieser Warnung angegeben ist: - Liegt eine Sicherungskopie vor,
schreiben Sie diese zurück und überschreiben Sie dabei die betroffene
Datei: root> dsmc restore /betroffene_Datei -repl=yes - Liegt keine
Sicherungskopie vor, heben Sie die Verknüpfung der betroffenen Datei(en)
auf und schreiben Sie den(die) entsprechenden Stub(s) mithilfe des
Befehls dsmmigundelete zurück: root> rm /betroffene_Datei1
/betroffene_Datei2 /betroffene_Datein root> dsmmigundelete /HSM-DS - Um
sicherzustellen, dass der Rest der vorumgelagerten Dateien am Ende keine
durch IT22692 beschädigten Dateidaten enthält, führen Sie ein Restubbing
aller vorhandenen vorumgelagerten Dateien durch: root> dsmmigrate
-stubpremigrated -R /HSM-DS

------------------------------------------------------------------------
ANS1546W

IBM Spectrum Protect konnte das WebSphere-Konfigurationsrepository nicht
sperren.



Explanation:

Keine.

System action:

Das Sperren des WebSphere-Konfigurationsrepositorys ist fehlgeschlagen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der WebSphere-Server aktiv ist. Wenn der Server
bereits aktiv ist, stellen Sie sicher, dass das Repository entsperrt
ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Knoten sichern. Zum
Abrufen einer Liste der verfügbaren Knoten, die gesichert werden können,
geben Sie Folgendes ein: 'dsmc q was -wastype=local'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1547W

IBM Spectrum Protect konnte das WebSphere-Konfigurationsrepository nicht
entsperren.



Explanation:

Keine.

System action:

Das Entsperren des WebSphere-Konfigurationsrepositorys ist
fehlgeschlagen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der WebSphere-Server aktiv ist. Wenn das
Repository gesperrt ist, entsperren Sie es und wiederholen Sie die
Operation. Stellen Sie sicher, dass der richtige Knoten gesichert wird.
Zum Abrufen einer Liste der verfügbaren Knoten, die gesichert werden
können, führen Sie folgenden Befehl aus: 'dsmc q was -wastype=local'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1548E

Auf dieser Maschine ist keine WebSphere-Version installiert, die
unterstützt wird.



Explanation:

Auf dieser Maschine ist keine WebSphere-Version installiert, die
unterstützt wird. Die einzige Version von WebSphere, die unterstützt
wird, ist 5.0.x.

System action:

Keine.

User response:

Installieren Sie WebSphere 5.0 auf dieser Maschine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1549E

Keine Anwendungsserverinstanzen gefunden. Sicherung kann nicht
ausgeführt werden.



Explanation:

Der Anwendungsserver ist auf dieser Maschine nicht installiert.

System action:

Die Sicherung wird nicht ausgeführt.

User response:

Installieren Sie den Anwendungsserver.

------------------------------------------------------------------------
ANS1550E

Es wurden keine Instanzen des Netzwerkbereitstellungsmanagers zum
Sichern gefunden.



Explanation:

Der Bereitstellungsmanager ist auf dieser Maschine nicht installiert.

System action:

Die Sicherung wird nicht ausgeführt.

User response:

Installieren Sie den Netzwerkbereitstellungsmanager.

------------------------------------------------------------------------
ANS1551E

Die maximale Anzahl der Suchantworten wurde überschritten.



Explanation:

Die Suchergebnisse für das lokale Dateisystem haben die maximal
zulässige Anzahl überschritten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Grenzen Sie die Suchkriterien ein, um weniger Ergebnisse zurückzugeben,
oder erhöhen Sie das konfigurierte Maximum.

------------------------------------------------------------------------
ANS1552E

Das zulässige Zeitlimit für die lokale Dateisystemsuche wurde
überschritten.



Explanation:

Die lokale Dateisystemsuche wurde nicht in der zugeordneten Zeit
abgeschlossen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Grenzen Sie die Suchkriterien ein oder erhöhen Sie das konfigurierte
Zeitlimit.

------------------------------------------------------------------------
ANS1553W

Benutzername und Kennwort, die Data Protection for WebSphere zur
Verfügung gestellt wurden, sind ungültig.



Explanation:

Keine.

System action:

Data Protection for WebSphere kann nicht ausgeführt werden.

User response:

Führen Sie den Befehl dsmc set WASPassword aus, um Benutzername und
Kennwort von WebSphere-Sicherheit zu definieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1556E

Definition von WAS-Benutzer und -Kennwort fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Kennwortprüfung für den WAS-Benutzer und das WAS-Kennwort ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die WAS-Kennwortprüfung ist fehlgeschlagen.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl set WASPassword mit den korrekten Werten für
Benutzer und Kennwort.

------------------------------------------------------------------------
ANS1557W

Der WAS-Server war nicht aktiv und die Kennwortdatei wurde ohne Prüfung
gesichert.



Explanation:

Wenn der WAS-Server inaktiv ist, ist es nicht möglich, eine Verbindung
zum Server herzustellen und das vom Benutzer eingegebene Kennwort zu
prüfen. Das Kennwort wurde trotzdem gesichert, aber es wurde keine
Überprüfung ausgeführt.

System action:

Mit dem Befehl 'set WAS password' wurde das Kennwort nicht geprüft. Das
Kennwort wurde trotzdem gesichert, aber es wurde keine Überprüfung
ausgeführt. Das Kennwort ist möglicherweise falsch.

User response:

Es gibt zwei Optionen:

*  Versuchen Sie eine Sicherung. Wenn die Sicherung eine Übernahme
   ausführt und im Fehlerprotokoll eine Nachricht über ein falsches
   Kennwort steht, war das eingegebene Kennwort falsch.

*  Starten Sie den WAS-Server und wiederholen Sie den Befehl 'set
   password'. Da der Server jetzt aktiv ist, wird die Überprüfung normal
   ausgeführt und der Benutzer benachrichtigt, wenn ein
   korrektes/falsches Kennwort eingegeben wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1560W

Der WebSphere-Server ist nicht aktiv.



Explanation:

Der WebSphere-Server ist nicht aktiv. Der WAS-Server ist für
Sicherungsoperationen aktiv.

System action:

Der WebSphere-Server ist nicht aktiv.

User response:

Starten Sie den WAS-Server und wiederholen Sie die Sicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1562E

WAS-Zurückschreibung während EAR-Erweiterung fehlgeschlagen.



Explanation:

Eine EAR-Erweiterung wird für einen WebSphere Application Server
ausgeführt, nachdem die Dateien zurückgeschrieben wurden.

System action:

Die WAS-Zurückschreibung ist fehlgeschlagen.

User response:

Wiederholen Sie die Zurückschreibung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1565E

Es wurde kein WebSphere EARExpander gefunden. Kopieren Sie das Tool
EARExpander aus dem WebSphere-Basisverzeichnis bin in das Verzeichnis
bin der Instanz und führen Sie anschließend die
Zurückschreibungsoperation erneut aus.



Explanation:

Die EAR-Dateien werden für eine Instanz des Anwendungsservers erweitert
und das Tool EARExpander ist im Verzeichnis bin der Instanz nicht
vorhanden.

System action:

Es wurde kein WebSphere EARExpander gefunden.

User response:

Kopieren Sie das Tool WAS EARExpander aus dem
Basisinstallationsverzeichnis bin in das Verzeichnis bin der Instanz.
Führen Sie anschließend die WAS-Zurückschreibungsoperation erneut aus,
nachdem das Tool EARExpander kopiert wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1566E

Die WebSphere-Version auf der Maschine stimmt mit der WebSphere-Version,
die gesichert wurde, nicht überein. Die beiden Versionen müssen für eine
WAS-Zurückschreibungsoperation übereinstimmen.



Explanation:

Die WebSphere-Version auf der Maschine stimmt mit der WebSphere-Version,
die gesichert wurde, nicht überein. Die beiden Versionen müssen für eine
WAS-Zurückschreibungsoperation übereinstimmen.

System action:

Die WAS-Zurückschreibungsoperation ist fehlgeschlagen.

User response:

Installieren Sie die korrekte WebSphere-Version auf der Maschine, bevor
Sie die Zurückschreibungsoperation ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1568E

Der Clientakzeptor versuchte, seine Werte für 'tcpport' und 'tcpip
address' ohne Verwendung der Option TCPCADADDRESS zu registrieren.



Explanation:

Der Clientakzeptor hat die Anschluss- und Adressinformationen an den
Server gesendet; es gab jedoch ein Problem beim Registrieren der
Informationen beim Server. Das Problem ist aufgetreten, weil kein
Standardwert für die TCP/IP-Adresse (tcpip address) zur Verfügung
gestellt wurde. Der Server konnte keinen Standardwert für tcpip address
feststellen, weil die Übertragungsmethode nicht tcpip war.

System action:

Der Server kann die Informationen für den Clientakzeptor nicht
registrieren. Die Clientakzeptorverarbeitung wird fortgesetzt, aber
einige Funktionen des Clientakzeptors funktionieren möglicherweise nicht
ordnungsgemäß.

User response:

Verwenden Sie TCPCADADDRESS in der Clientoptionsdatei, um die korrekte
TCP/IP-Adresse für diesen Clientakzeptor anzugeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1569E

Der Clientakzeptor versuchte, seine Werte für 'tcpport' und 'tcpip
address' zu registrieren, aber die TCP/IP-Adresse wurde in die
Loopback-Adresse aufgelöst und vom Server zurückgewiesen.



Explanation:

Der Clientakzeptor hat die Anschluss- und Adressinformationen an den
Server gesendet; es gab jedoch ein Problem beim Registrieren der
Informationen beim Server. Das Problem ist aufgetreten, weil der Server
festgestellt hat, dass die zur Verfügung gestellte Adresse in die
Loopback-Adresse aufgelöst wurde.

System action:

Der Server hat die Informationen für den Clientakzeptor nicht
registriert. Die Clientakzeptorverarbeitung wird fortgesetzt, aber
einige Funktionen des Clientakzeptors funktionieren möglicherweise nicht
ordnungsgemäß.

User response:

Verwenden Sie TCPCADADDRESS in der Clientoptionsdatei, um die korrekte
TCP/IP-Adresse für diesen Clientakzeptor anzugeben. Die Loopback-Adresse
ist nicht gültig.

------------------------------------------------------------------------
ANS1570E

Die Registrierung dieser Clientakzeptorinstanz im Server ist
fehlgeschlagen. Der Clientakzeptorprozess wird fortgesetzt.



Explanation:

Der Clientakzeptor konnte wegen eines Fehlers keine Adressinformationen
im Server registrieren. In der unmittelbar vor dieser Nachricht
angezeigten Nachricht sollte das Problem genauer angegeben sein.

System action:

Der Server hat die Informationen für den Clientakzeptor nicht
registriert. Der Clientakzeptorprozess wird fortgesetzt, aber einige
Funktionen des Clientakzeptors werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß
ausgeführt.

User response:

Überprüfen Sie die unmittelbar vor dieser Nachricht angezeigten
Nachrichten, um den aufgetretenen Fehler zu ermitteln.

------------------------------------------------------------------------
ANS1571E

Die Option Zeit kann ohne Angabe der Option Datum nicht verwendet
werden.



Explanation:

Wenn die Zeitoption to/from/pit (bis/von/nach Zeitpunkt) angegeben wird,
MUSS auch die entsprechende Datumsangabe to/from/pit angegeben werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Entfernen Sie entweder die Zeitoption to/from/pit oder fügen Sie die
entsprechende Datumsoption to/from/pit hinzu.

------------------------------------------------------------------------
ANS1572E

Von der Serverabfrage wurde ein unerwarteter Fehler empfangen;
RC=Rückkehrcode.



Explanation:

Ein unerwarteter Fehler wurde vom Client empfangen. Dies könnte durch
Netzprobleme oder einen Programmierfehler verursacht worden sein.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Prüfen Sie, ob Ihr Übertragungsweg richtig funktioniert und wiederholen
Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1573E

FROMDATE und TODATE können nicht mit PITDATE verwendet werden.



Explanation:

Die Option PITDATE gibt andere und unverträgliche Datumsauswahlkriterien
als die Optionen FROMDATE und TODATE an. Deshalb können diese Optionen
nicht kombiniert werden.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation wird nicht ausgeführt.

User response:

Stellen Sie fest, ob Sie die Funktionalität von PITDATE oder die von
FROMDATE und TODATE erfordern und wiederholen Sie dann die Operation.
Wenn Sie Dateien nach einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit
zurückschreiben wollen, verwenden Sie PITDATE und PITTIME. Wenn Sie
Dateien aus einem angegebenen Datumsbereich zurückschreiben wollen,
verwenden Sie FROMDATE, TODATE, FROMTIME und TOTIME. Das Handbuch zum
IBM Spectrum Protect-Client für Ihr Betriebssystem enthält weitere
Informationen über diese Optionen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1574E

Journalabfrage ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Der Journaldämon konnte die angeforderte Journalabfrage nicht
verarbeiten.

System action:

Die Journalsicherungsverarbeitung wird unterbrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung. Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des
Journaldämons auf die Fehlerursache. Die Sicherung anderer Dateisysteme
in der Domäne wird fortgesetzt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1575E

Kommunikationsfehler für Journaldämon.



Explanation:

Bei der Kommunikation mit dem Journaldämon ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Journalsicherungsverarbeitung wird unterbrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung. Überprüfen Sie die Fehlerprotokolle des
Journaldämons und des Clients auf die Fehlerursache.

------------------------------------------------------------------------
ANS1577I

Der Windows-Konsolereignishandler hat das Konsolereignis 'Ereignis'
empfangen.



Explanation:

Von einem IBM Spectrum Protect-Prozess oder -Programm wurde ein
Konsolereignis empfangen. Es können folgende Ereignisse empfangen
werden:

*  Strg-C - Dies zeigt an, dass entweder der Benutzer die Sequenz Strg-c
   eingegeben hat oder dass einer der Windows-Services gestoppt wurde.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1578E

Der angegebene Pfad 'Pfad' ist nicht gültig zum Sichern oder
Archivieren.



Explanation:

Der angegebene Pfad ist ein spezielles Dateisystem oder Teil eines
speziellen Dateisystems. Spezielle Dateisysteme enthalten dynamische
Informationen, die vom Betriebssystem generiert werden; sie sollten
nicht gesichert oder archiviert werden. Das Handbuch zum IBM Spectrum
Protect-Client enthält eine vollständige Liste der speziellen
Dateisysteme für Ihr Betriebssystem.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt, wenn es andere Dateisysteme zum
Sichern gibt.

User response:

Geben Sie keine speziellen Dateisysteme zum Sichern oder Archivieren an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1579E

GSKit-Funktion Funktionsname fehlgeschlagen mit Fehlercode: Sitzung



Explanation:

Eine GSKit-Funktion ist mit dem angegebenen Fehlercode fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Schlüsseldatenbank für die
SSL-Kommunikation wie in der Dokumentation beschrieben konfiguriert
haben. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie die IBM Spectrum
Protect-Kundenunterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1580W

Eine Anweisung Include.Fs mit definiertem Leistungsalgorithmus ist für
das angegebene Laufwerk bereits vorhanden. Soll die Anweisung ersetzt
werden?



Explanation:

Der Benutzer hat versucht, einen doppelten Eintrag Include.Fs auf einem
Laufwerk zu erstellen, dem bereits ein Leistungsalgorithmus zugeordnet
ist. Dies ist auf den Profileditor in der MFC-GUI anwendbar.

System action:

Der Benutzer kann die Anweisung durch eine neue ersetzen oder diese
Operation abbrechen.

User response:

Der Benutzer wird aufgefordert, die Anweisung durch eine neue zu
ersetzen; er kann aber auch Nein sagen, um diese Operation abzubrechen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1581W

'Objektname' wurde als 'Temp-Name ' zurückgeschrieben. Zum Abschluss der
Zurückschreibung ist ein Warmstart erforderlich.



Explanation:

Es wurde eine Systemdatei zurückgeschrieben, die nicht sofort ersetzt
werden kann. Die Datei wird beim nächsten Warmstart des Betriebssystems
ersetzt. Wichtiger Hinweis: Bis zum Ausführen des Warmstarts werden die
Änderungen nicht wirksam.

System action:

Der Client hat die Datei mit einem temporären Namen zurückgeschrieben
und das Betriebssystem angewiesen, beim nächsten Booten des
Betriebssystems die Originaldatei durch die zurückgeschriebene Datei zu
ersetzen.

User response:

Führen Sie nach dem Ende der Zurückschreibungsoperation so bald wie
möglich einen Warmstart der Maschine durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS1582E

Der Web-Client wird bei einer Verbindung zu IBM Spectrum Protect-Servern
der Version 8.1.2 und höher nicht mehr unterstützt.



Explanation:

Die Web-Client-Funktionalität wird nicht mehr unterstützt und steht bei
Verbindungen zu IBM Spectrum Protect-Servern der Version 8.1.2 und höher
nicht zur Verfügung.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Verwenden Sie eine der anderen unterstützten Clientschnittstellen, um
Ihre IBM Spectrum Protect-Operationen auszuführen. Weitere Informationen
zu den unterstützten Clientschnittstellen finden Sie in der IBM Spectrum
Protect-Dokumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1583E

Das Plug-in-Modul des Hardware-Dienstprogramms wurde nicht gefunden oder
konnte nicht geladen werden.



Explanation:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

System action:

Keine.

User response:

Führen Sie den Befehl "dsmc show plugins" über die Eingabeaufforderung
des Befehlszeilenclients aus, um die auf dem System verfügbaren Plug-ins
anzuzeigen, und überprüfen Sie den Pfad, der zum Laden der Plug-ins
verwendet wird. Ist der Plug-in-Pfad verfügbar und das Plug-in des
Hardware-Dienstprogramms (libPiHDW.a) vorhanden, stellen Sie sicher,
dass die Variable LIBPATH auf den Bibliothekspfad des Hardwareprodukts
gesetzt ist. Beispiel: LIBPTH=/usr/opt/db2_08_01/lib.

------------------------------------------------------------------------
ANS1584E

Fehler beim Laden der Systembibliothek 'libdevmapper.so', die für
Imageoperationen für LVM2-Datenträger erforderlich ist.



Explanation:

Die Systembibliothek libdevmapper.so, die für LVM2-Imageoperationen
erforderlich ist, konnte nicht geladen werden. Dieser Fehler kann
auftreten, wenn die Bibliothek im System nicht vorhanden ist oder sich
in einem früheren Stadium als erforderlich befindet. Dieser Fehler tritt
auch auf, wenn die Bibliothek vom IBM Spectrum Protect-Clientprozess
nicht geöffnet werden kann.

System action:

Die Imageoperationen für LVM2-Datenträger sind nicht verfügbar.

User response:

Überprüfen Sie die installierten Pakete und die Bibliotheksversionen im
System. Wenn korrekte Versionen installiert sind, suchen Sie nach
zugriffsrelevanten Problemen. Sind diese Bibliotheken nicht in Ihrem
System installiert, wenden Sie sich an den Händler Ihres
Linux-Betriebssystems. Lesen Sie außerdem Technote 1452629:
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21452629

------------------------------------------------------------------------
ANS1587W

Lesen der erweiterten Attribute für Objekt vollständiger_Objektname
aufgrund von Fehlernummer Fehlernummerwert nicht möglich; Ursache:
Erläuterung_für_Fehlernummer



Explanation:

Die erweiterten Attribute des Objekts konnten nicht gelesen werden. Das
System hat den Fehlercode 'Fehlernummerwert' und die Ursache
'Erläuterung_für_Fehlernummer' definiert. Wenn
'Erläuterung_für_Fehlernummer' die Ursache "Zugriff verweigert" oder
"Berechtigung verweigert" enthält, hat der aktuelle Benutzer nicht die
Berechtigung zum Lesen der erweiterten Attribute des Objekts.

System action:

Das Objekt wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem nächsten
Objekt fortgesetzt.

User response:

Der Fehler wird erwartet, wenn die Operation versucht, erweiterte
Attribute eines Objekts zu lesen, für das Sie nicht der Eigner sind oder
auf das Sie keinen Zugriff haben. Gibt die Ursache einen
Ein-/Ausgabefehler an, führen Sie eine Konsistenzprüfung für das
Dateisystem aus und wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler
bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische
Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1588W

E/A-Fehler beim Lesen des Dateiattributs Attr_Name für: Dateiname.
Fehlernummer = Fehlernummerwert,



Explanation:

Das Attribut Attr_Name der Datei Dateiname konnte nicht abgerufen
werden. Das System hat den Fehlercode Fehlernummerwert definiert. Lautet
der angegebene Grund "Zugriff verweigert", hat der aktuelle Benutzer
nicht die Berechtigung, die Dateiattribute zu lesen.

System action:

Die Verarbeitung wird ohne Sicherung des angegebenen Dateiattributs
fortgesetzt.

User response:

Korrigieren Sie die Bedingung, die den physischen Fehler verursacht.

------------------------------------------------------------------------
ANS1589W

Schreiben der erweiterten Attribute für vollständiger_Objektname
aufgrund von Fehlernummer Fehlernummerwert nicht möglich; Ursache:
Erläuterung_für_Fehlernummer



Explanation:

Die erweiterten Attribute des Objekts konnten nicht geschrieben werden.
Das System hat den Fehlercode 'Fehlernummerwert' und die Ursache
'Erläuterung_für_Fehlernummer' definiert. Wenn die Ursache "Zugriff
verweigert" oder "Berechtigung verweigert" lautet, hat der aktuelle
Benutzer nicht die Berechtigung zum Schreiben der erweiterten Attribute
des Objekts.

System action:

Die Verarbeitung wird ohne Zurückschreibung der erweiterten Attribute
fortgesetzt.

User response:

Der Fehler wird erwartet, wenn die Operation versucht, erweiterte
Attribute in ein Objekt zu schreiben, für das Sie nicht der Eigner sind
oder auf das Sie keinen Zugriff haben. Gibt die Ursache einen
Ein-/Ausgabefehler an, führen Sie eine Konsistenzprüfung für das
Dateisystem aus und wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler
bestehen, fordern Sie weitere Unterstützung bei der technischen
Unterstützung von IBM an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1590W

E/A-Fehler beim Schreiben des Dateiattributs Attr_Name für: Dateiname.
Fehlernummer = Fehlernummerwert,



Explanation:

Das Attribut Attr_Name der Datei Dateiname konnte nicht definiert
werden. Das System hat den Fehlercode Fehlernummerwert definiert. Lautet
der angegebene Grund "Zugriff verweigert", hat der aktuelle Benutzer
nicht die Berechtigung, die Dateiattribute zu definieren.

System action:

Die Verarbeitung wird ohne Zurückschreibung des angegebenen
Dateiattributs fortgesetzt.

User response:

Korrigieren Sie die Bedingung, die den physischen Fehler verursacht.

------------------------------------------------------------------------
ANS1592E

SSL-Protokoll konnte nicht initialisiert werden.



Explanation:

Der Prozess konnte das SSL-Protokoll nicht initialisieren.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf Nachrichten bezüglich GSKit.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Schlüsseldatenbank für die
SSL-Kommunikation wie in der Dokumentation beschrieben konfiguriert
haben. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie die IBM Spectrum
Protect-Kundenunterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1593E

Schlüsseldatenbank kann nicht geöffnet werden.



Explanation:

Der Prozess konnte die Schlüsseldatei, die das Serverzertifikat für die
SSL-Kommunikation enthalten soll, nicht öffnen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Schlüsseldatenbank für die
SSL-Kommunikation wie in der Dokumentation beschrieben konfiguriert
haben. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie die IBM Spectrum
Protect-Kundenunterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1594E

Das Kennwort für die Schlüsseldatenbank ist falsch oder nicht verfügbar.



Explanation:

Der Client konnte die Zertifikatsschlüsseldatenbank mit dem
gespeicherten Kennwort nicht öffnen oder das gespeicherte Kennwort
konnte nicht gelesen werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Schlüsseldatenbank für die
SSL-Kommunikation wie im Installations- und Benutzerhandbuch für den
Client beschrieben konfiguriert wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass
die Stashdatei, dsmcert.sth, vom aktuellen Benutzer gelesen werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS1595E

Fehlerhaftes Serverzertifikat.



Explanation:

Der Prozess konnte die SSL-Verbindung zum Server wegen eines
fehlerhaften Zertifikats nicht öffnen. Dieser Fehler tritt normalerweise
auf, wenn das Serverzertifikat vom Client nicht verifiziert werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Schlüsseldatenbank für die
SSL-Kommunikation wie in der Dokumentation beschrieben konfiguriert
haben. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Zertifikat von dem IBM
Spectrum Protect-Server importieren, zu dem Sie eine Verbindung
herstellen wollen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1596E

SSL-Protokoll wird nicht unterstützt.



Explanation:

Das SSL-Protokoll wird auf dieser Plattform nicht unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die IBM Spectrum Protect-Dokumentation enthält eine Liste der
unterstützten Plattformen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1597E

Die Optionen -pick und -deltype=all sind zusammen nicht gültig.



Explanation:

Mit -deltype=all wird eine vollständige Verzeichnisbaumstruktur
gelöscht. Sie können -pick nicht verwenden, um einzelne Objekte aus der
Baumstruktur auszuwählen. Die Option -pick ist nur mit -deltype=active
oder -deltype=inactive gültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit einer gültigen Kombination von
Optionen. Wollen Sie eine vollständige Baumstruktur löschen, verwenden
Sie -deltype=all, aber nicht -pick. Wollen Sie auswählen, welche
Sicherungsversionen Sie löschen wollen, geben Sie -deltype=active oder
-deltype=inactive an und verwenden Sie die Option -pick. Verwenden Sie
außerdem -subdir=yes, wenn Sie in der Dateiauswahl Dateien in den
Unterverzeichnissen der Dateispezifikation einschließen wollen. Weitere
Informationen finden Sie im Clienthandbuch oder in der Hilfe für die
Befehlszeile.

------------------------------------------------------------------------
ANS1598E

-deltype=all ist für diese Dateispezifikation nicht gültig.



Explanation:

Mit -deltype=all wird eine vollständige Verzeichnisbaumstruktur
gelöscht. Sie müssen ein vollständiges Platzhalterzeichenverzeichnis
angeben, wenn Sie -deltype=all verwenden wollen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit einer gültigen Kombination von
Optionen. Wollen Sie alle Sicherungsversionen einer vollständigen
Verzeichnisbaumstruktur löschen, verwenden Sie -deltype=all und eine
Dateispezifikation, die vollständig Platzhalterzeichen aufweist. Wollen
Sie Sicherungsversionen von teilweise qualifizierten Dateinamen löschen,
verwenden Sie -deltype=inactive oder -deltype=active. Verwenden Sie
außerdem -subdir=yes, wenn Sie Sicherungsversionen in den
Unterverzeichnissen der Dateispezifikation löschen wollen. Weitere
Informationen finden Sie im Clienthandbuch oder in der Hilfe für die
Befehlszeile.

------------------------------------------------------------------------
ANS1599E

Die SSL-Laufzeitbibliothek kann nicht geladen werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die für das SSL-Protokoll notwendige
SSL-Laufzeitbibliothek nicht dynamisch laden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der IBM Spectrum Protect-Client richtig
installiert ist. Versuchen Sie, die Client-Software erneut zu
installieren. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie die IBM
Spectrum Protect-Kundenunterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1600E

Die Data Protection for Lotus Domino-Bibliothek kann nicht geladen
werden.



Explanation:

Die Data Protection for Lotus Domino-Bibliothek konnte nicht geladen
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Domino-Plug-in korrekt konfiguriert ist und
überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf der Clientmaschine auf weitere
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1601E

Die Verarbeitung des Domino-Plug-in ist wegen eines internen Fehlers
fehlgeschlagen.



Explanation:

Ein interner Fehler des Domino-Plug-in ist aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf der Clientmaschine auf weitere
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1602E

Die Verarbeitung des Domino-Plug-in ist fehlgeschlagen, weil die
Vorgabendatei nicht gefunden wurde.



Explanation:

Die Data Protection for Lotus Domino-Vorgabendatei wurde nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Die Data Protection for Lotus for Domino-Konfigurationsdatei
(Standardname domdsm.cfg) wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie das
Fehlerprotokoll auf der Clientmaschine auf weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1603E

Die Verarbeitung des Domino-Plug-in ist wegen eines internen
TCP/IP-Fehlers fehlgeschlagen.



Explanation:

Ein TCP/IP-Fehler ist aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf der Clientmaschine auf weitere
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1604E

Die Verarbeitung des Domino-Plug-in ist beim Starten des
dsmdomp-Adressraums fehlgeschlagen.



Explanation:

Der dsmdomp-Adressraum konnte nicht gestartet werden. Dies ist
wahrscheinlich ein Installationsfehler.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis lotus/bin über eine symbolische
Verbindung zum Verzeichnis tools für dsmdomp verfügt und das Verzeichnis
lotus/notes über eine symbolische Verbindung zur ausführbaren Datei für
dsmdomp. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an Ihren
Systemadministrator, um weitere Hilfe zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1605E

Die Verarbeitung des Domino-Plug-in ist beim Initialisieren der
Datenübertragung mit dem dsmdomp-Adressraum fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Initialisierung der Datenübertragung des Domino-Plug-in ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Der dsmdomp-Adressraum ist während seiner Initialisierung
fehlgeschlagen. Dies ist wahrscheinlich ein Installationsfehler. Stellen
Sie sicher, dass das Verzeichnis lotus/bin über eine symbolische
Verbindung zum Verzeichnis tools für dsmdomp verfügt und das Verzeichnis
lotus/notes über eine symbolische Verbindung zur ausführbaren Datei für
dsmdomp. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an Ihren
Systemadministrator, um weitere Hilfe zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1606E

Die Domino-Plug-in-Operation ist beim Starten des dsmdomp-Adressraums
fehlgeschlagen.



Explanation:

Der dsmdomp-Adressraum konnte nicht gestartet werden.

System action:

Die Data Protection for Domino-Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Der Adressraum dsmdomp ist bei seiner Initialisierung fehlgeschlagen.
Dies ist wahrscheinlich ein Installationsfehler. Stellen Sie sicher,
dass das Verzeichnis lotus/bin eine symbolische Verbindung zum
Toolsverzeichnis für dsmdomp hat und dass das Verzeichnis lotus/notes
eine symbolische Verbindung zur ausführbaren dsmdomp-Datei hat.
Untersuchen Sie die Datei /tmp/dsmdomp*, um weitere Informationen zu
erhalten. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1607E

Ein in der Plug-in-Bibliothek gefundenes Plug-in wird von der aktuellen
Stufe des IBM Spectrum Protect-Clients nicht unterstützt.



Explanation:

Das Plug-in wird nicht geladen und die Verarbeitung wird fortgesetzt.

System action:

Das Plug-in wird nicht geladen und die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Dies ist wahrscheinlich ein Installationsfehler. Stellen Sie sicher,
dass das Plug-in-Verzeichnis gültige Plug-in-Bibliotheken enthält, und
dass die richtige Stufe des IBM Spectrum Protect-Clients installiert
wurde. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1608E

Die Verarbeitung des Domino-Plug-in ist mit folgender Nachricht
fehlgeschlagen: Nachricht



Explanation:

Ein Verarbeitungsfehler des Domino-Plug-in ist aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Beheben Sie den Fehler, der das Fehlschlagen der Verarbeitung
verursachte.

------------------------------------------------------------------------
ANS1609E

Domino-Plug-in-Prozess fehlgeschlagen. Folgende Nachrichten sind dem
Fehler zugeordnet. Nachricht.



Explanation:

Ein Verarbeitungsfehler des Domino-Plug-in ist aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Beheben Sie den Fehler, der das Fehlschlagen der Verarbeitung
verursachte.

------------------------------------------------------------------------
ANS1611E

Eine Plug-in-Operation ist auf Grund eines internen Fehlers
fehlgeschlagen.



Explanation:

Es ist ein interner Plug-in-Fehler aufgetreten.

System action:

Die Plug-in-Operation wird gestoppt.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, führen Sie das Programm mit aktivierter
Ablaufverfolgung aus und verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung
Ihren Systemadministrator und IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1612E

Die Verarbeitung des Domino-Plug-in ist wegen eines IBM Spectrum
Protect-API-Fehlers fehlgeschlagen.



Explanation:

Ein IBM Spectrum Protect-API-Fehler ist aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf der Clientmaschine auf weitere
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1613E

Die IBM Spectrum Protect-API konnte nicht geladen werden.



Explanation:

Die IBM Spectrum Protect-API konnte nicht geladen werden.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf der Clientmaschine auf weitere
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1614E

Die Probelizenz für das Domino-Plug-in ist verfallen.



Explanation:

Die erkannte Probelizenz ist verfallen.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Dieses Produkt ist für die Verwendung nicht mehr gültig. Eine gültige
Lizenz muss erworben werden, bevor das Produkt ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1615E

Die Verarbeitung des Domino-Plug-in ist wegen eines Lizenzfehlers
fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Lizenzprüfung für das Domino-Plug-in ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Prüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1616E

Die Verarbeitung des Domino-Plug-in ist fehlgeschlagen, weil die Lotus
Domino-API nicht geladen werden konnte.



Explanation:

Die Lotus Domino-API konnte nicht geladen werden.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Lotus Domino Server korrekt installiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1617E

Die Domino-Plug-in-Operation ist aufgrund eines Data Protection for
Domino-API-Fehlers fehlgeschlagen.



Explanation:

Ein Data Protection for Domino-API-Fehler ist bei einer
Domino-Plug-in-Operation aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie die folgenden IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokolle auf
weitere Informationen.

Das API-Fehlerprotokoll (dsierror.log) und das Protokoll der Data
Protection for Domino-Aktivitäten (domdsm.log). Die Standardposition
dieser Protokolle ist das Installationsverzeichnis von Data Protection
for Domino.

Das Fehlerprotokoll des Clients für Sichern/Archivieren (dsmerror.log),
das Fehlerprotokoll des Web-Clients (dsmwebcl.log) und das Protokoll der
Scheduleraktivitäten (dsmsched.log). Die Standardposition dieser
Protokolle ist das Installationsverzeichnis des Clients für
Sichern/Archivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1618E

Eine Domino-Plug-in-Operation wird bereits ausgeführt. Bitte warten Sie,
bis die Operation beendet ist.



Explanation:

Eine Domino-Plug-in-Operation wird gerade ausgeführt.

System action:

Die Domino-Plug-in-Operation stoppt.

User response:

Bitte warten Sie, bis die Domino-Plug-in-Operation beendet ist, bevor
Sie eine neue Domino-Plug-in-Operation starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1619E

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsclient kann nicht mit der Version des
Domino-Plug-in arbeiten, die Sie installiert haben.



Explanation:

Die Version des Domino-Plug-in, die gegenwärtig auf dem System
installiert ist, ist älter als die Version, die zum Aufbau des IBM
Spectrum Protect-Anwendungsclients verwendet wird.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Installieren Sie eine Version des Domino-Plug-in, die der Stufe des IBM
Spectrum Protect-Anwendungsclients entspricht oder höher ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1621E

Die Sicherungsattribute auf dem Server für die lokale Sicherung von
'DateibereichsnamePfadnameDateiname', Objekt-ID -
'Objekt-ID':'Objekt-ID' Rückkehrcode 'Rückkehrcode' konnten nicht
aktualisiert werden.



Explanation:

Der Prozess konnte die Attribute für das genannte Sicherungsobjekt auf
dem Server nicht aktualisieren. Der Server spiegelt unter Umständen
nicht den korrekten Status der Sicherung wider.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die vorangehenden Fehlernachrichten im Fehlerprotokoll
auf weitere Informationen. Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1622I

Anzahl der auf dem Server bereinigten Sicherungsobjekte: 'Zahl' Anzahl
der zur Verfügung gestellten lokalen Momentaufnahmenressourcen:'Zahl'.



Explanation:

Beim Durchführen der Konsistenzprüfung für die Serverdatenbank und das
auf dem Clientsystem verwaltete lokale Repository wurden die gemeldeten
Inkonsistenzen gefunden. Inkonsistente Sicherungen können nicht
zurückgeschrieben werden; deshalb löscht IBM Spectrum Protect alle
inkonsistenten Sicherungsobjekte und gibt den belegten Speicherbereich
im lokalen Repository frei.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Details darüber, welche
Objekte auf dem Server gelöscht wurden. Ist die Anzahl ungewöhnlich
hoch, überprüfen Sie Ihre Konfiguration; bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1623W

Sicherung der NSF Db2-Datenbank wurde übersprungen. NFS Db2-Datenbanken
werden nicht unterstützt.



Explanation:

Diese Version des DP for Domino-Plug-ins unterstützt keine NSF
Db2-Datenbanken.

System action:

Die Sicherung der NSF Db2-Datenbanken wird übersprungen.

User response:

Schließen Sie NSF Db2-Datenbanken von der Sicherung aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1624E

'Wert' ist ein ungültiger Wert für Option 'Option' für Befehl 'Befehl'.



Explanation:

Der angegebene Optionswert ist in diesem Kontext nicht gültig.

System action:

Die Operation wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen gültigen Wert für die Option an. Informationen zu
gültigen Werten finden Sie in der Dokumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1626E

Ein unerwarteter Fehler wurde bei der Verarbeitung einer IBM Spectrum
Protect-Operation unter Verwendung einer Hardware- oder
Momentaufnahmefunktion festgestellt. IBM Spectrum Protect-Funktionsname
: Funktionsname IBM Spectrum Protect-Funktion : Funktionsbeschr. IBM
Spectrum Protect-Rückkehrcode : TSM-RC IBM Spectrum Protect-Datei :
Dateiname (Zeilennummer)



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS1632I

'Optionsname' nicht angegeben; Standardwert 'Standardwert' wird
angenommen.



Explanation:

Für die Option ist kein Wert angegeben; der Standardwert wird verwendet.

System action:

Die Operation wird unter Verwendung des Standardwerts für die Option
fortgesetzt.

User response:

Geben Sie einen gültigen Wert für die Option an, um den Standardwert zu
überschreiben. Informationen zu gültigen Werten finden Sie in der
Dokumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1647E

'Eingabespez.': Ungültiges Eingabespezifikationsformat.



Explanation:

Die angegebene Eingabe für diesen Befehl ist ungültig.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die mit dem Parameter angegebene Syntax korrekt
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1648W

Der Wert der Option PREViewsize ist größer als die angegebene Stubgröße.



Explanation:

Der angegebene Wert der CLI-Option PREViewsize darf nicht größer als die
Stubgröße der Datei sein.

System action:

Die Operation wurde gestoppt. Die Datei wird übersprungen.

User response:

Ändern Sie den Wert von PREViewsize entsprechend.

------------------------------------------------------------------------
ANS1649E

Die Option 'angegebene Option' ist mit der Option 'andere Option' nicht
konsistent.



Explanation:

Der Befehl ist fehlgeschlagen, weil die beiden Optionen nicht
gleichzeitig verwendet werden können.

System action:

Der Befehl wird gestoppt.

User response:

Führen Sie den Befehl aus, ohne beide Optionen anzugeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1650I

Befehl: Befehlszeichenfolge



Explanation:

Die in der Nachricht aufgeführte Befehlszeichenfolge wurde vom Client
für Sichern/Archivieren ausgegeben.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1651I

Gesichert: fshlll



Explanation:

Die Sicherungsoperation für das Objekt war erfolgreich.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1652I

Archiviert: fshlll



Explanation:

Die Archivierungsoperation für das Objekt war erfolgreich.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1653I

Aktualisiert: fshlll



Explanation:

Die Aktualisierungsoperation für das Objekt war erfolgreich.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1654E

Fehlgeschlagen: fshlll



Explanation:

Die Operation backup, archive, restore oder retrieve für das Objekt ist
fehlgeschlagen.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken. Informationen zu dem Fehler
enthält das Fehlerprotokoll des Clients für Sichern/Archivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1655I

Zurückgeschrieben: fshlll



Explanation:

Die Zurückschreibungsoperation für das Objekt war erfolgreich.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1656I

Abgerufen: fshlll



Explanation:

Die Abrufoperation für das Objekt war erfolgreich.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1657I

Abgelaufen: fshlll



Explanation:

Die aktive Version des Objekts ist in der IBM Spectrum Protect-Datenbank
abgelaufen.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1658I

Gelöscht: fshlll



Explanation:

Das Objekt wurde aus der IBM Spectrum Protect-Datenbank gelöscht.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1659I

Übersprungen: fshlll



Explanation:

Das Objekt wurde bei der Sicherungs- oder Archivierungsverarbeitung vom
Benutzer übersprungen.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1660I

Ausgeschlossen: fshlll



Explanation:

Das Objekt wurde von der Sicherungs- oder Archivierungsverarbeitung
ausgeschlossen.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1661I

Unverändert: fshlll



Explanation:

Das Objekt wurde seit Durchführung der letzten Teilsicherung nicht
geändert und muss nicht erneut gesendet werden.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1662I

Agentenknoten: 'Agentenknoten' Zielknoten: 'Zielknoten'



Explanation:

Informationen über Proxyknoten.

System action:

Keine

User response:

Keine

------------------------------------------------------------------------
ANS1663W

Die Option für Teilreserve (fractional_reserve) auf Datenträger
Datenträgername wurde auf weniger als 100 Prozent reduziert.



Explanation:

Wird der Wert für die Teilreserve auf weniger als 100 Prozent gesetzt,
empfiehlt Network Appliance ausdrücklich, dass Sie den Speicherverbrauch
und die Datenänderungsrate auf dem Datenträger aktiv überwachen, um
sicherzustellen, dass genügend Speicherbereich verfügbar ist, der für
Überschreibungen reserviert ist. Ist nicht genügend Speicherbereich für
Überschreibungen reserviert, schlagen Schreiboperationen für das aktive
Dateisystem fehl, und die Hostanwendung oder das Betriebssystem kann
abstürzen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Speicherverbrauch überwacht wird. Fragen
Sie Network Appliance nach Tools, mit denen der verfügbare
Speicherbereich auf Ihren Datenträgern überwacht werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS1664E

Die Momentaufnahmezurückschreibung (SnapRestore) für Datenträger
Datenträgername mit Momentaufnahmename Momentaufnahmename würde spätere
Momentaufnahmen löschen, die für andere Anwendungen oder für
Datenträgerklone erforderlich sind.



Explanation:

ONTAP löscht neuere Momentaufnahmen eines Datenträgers, wenn eine
bestimmte Momentaufnahme für die Momentaufnahmezurückschreibung
verwendet wird.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie vor einer Momentaufnahmezurückschreibung sicher, dass neuere
Momentaufnahmen nicht in anderen Anwendungen oder in Datenträgerklonen
verwendet werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1665W

IBM Spectrum Protect for ACS hat keine Momentaufnahmen für Datenträger
Datenträgername auf dem N series-Dateiserver gefunden.



Explanation:

Für diesen Datenträger wurden keine Momentaufnahmen auf dem N
series-Dateiserver gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1666W

IBM Spectrum Protect for ACS hat keine Informationen zu dem N
series-Datenträger Datenträgername gefunden.



Explanation:

Die Abfrage von Informationen zu diesem Datenträger hat keine Daten
zurückgegeben.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1667E

Der Momentaufnahmename Momentaufnahmename für Datenträger
Datenträgername wurde in der Liste der Momentaufnahmen auf dem N
series-Dateiserver nicht gefunden.



Explanation:

Die Momentaufnahme mit diesem Namen ist nicht vorhanden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1668E

'Laufwerkname1' ist keine lokale Festplatte.



Explanation:

Das angegebene Dateisystem ist eine Platte im Netz oder ein gemeinsam
genutzter Netzbereich. Da die Option CLUSTERNODE auf YES gesetzt ist,
kann das Dateisystem nicht gesichert oder archiviert werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wenn die Option CLUSTERNODE fälschlicherweise auf YES gesetzt ist,
ändern Sie die Option auf NO und wiederholen die Operation. Andernfalls
schlagen Sie im Clienthandbuch nach, um weitere Informationen über das
Konfigurieren des IBM Spectrum Protect-Clients zur Ausführung in einer
Clusterumgebung zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1669W

Der Befehl Befehl Unterbefehl kann nur im Windows WinPE-Modus ausgeführt
werden.



Explanation:

Der Befehl Befehl Unterbefehl wird unter einem gegenwärtig ausgeführten
Betriebssystem nicht unterstützt. Sie müssen einen Warmstart in den
Windows WinPE-Modus durchführen, um diesen Befehl ausführen zu können.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1670E

Die Dateispezifikation ist ungültig. Geben Sie einen gültigen Network
Appliance oder N-Series NFS-Datenträger (AIX, Linux) oder
CIFS-Datenträger (Windows) an.



Explanation:

Die Dateispezifikation ist ungültig. Eine Teilsicherung unter Verwendung
der Momentaufnahmedifferenz mit der Option -SNAPDIFF kann nur für
Network Appliance oder N-Series NFS-Datenträger unter AIX und Linux
sowie für CIFS-Datenträger unter Windows ausgeführt werden. Geben Sie
weder Network Appliance- noch N-Series-Qtrees an oder einen Pfad
innerhalb des Network Appliance- oder N-Series-Datenträgers an. Es
werden nur vollständige Datenträger unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Teilsicherung unter Verwendung der Option -SNAPDIFF.
Geben Sie einen gültigen Network Appliance oder N-Series NFS-Datenträger
unter AIX oder Linux oder einen CIFS-Datenträger unter Windows an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1672I

Die Clusterressource Ressourcenname konnte nicht abgehängt werden.
MS-Rückkehrcode Rückkehrcode. Fehler wird ignoriert.



Explanation:

Microsoft empfiehlt das Abhängen der Clusterressourcen während einer
autoritativen Clusterdatenbankzurückschreibung. Die Zurückschreibung
kann jedoch dennoch erfolgen, wenn die Ressourcen nicht abgehängt werden
können. Der Fehler wird ignoriert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion.

------------------------------------------------------------------------
ANS1673W

Cluster-Service auf Knoten Knotenname konnte nicht gestartet werden. Sie
müssen den Service manuell starten.



Explanation:

Die Clusterdatenbank wurde zurückgeschrieben. Während der
Zurückschreibung wurde der Cluster-Service abgehängt. IBM Spectrum
Protect konnte den Cluster-Service nicht erneut starten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Sie können den Service für diesen Knoten manuell starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1674I

Die Clusterdatenbank wurde zurückgeschrieben, aber der Cluster-Service
konnte auf einigen Knoten nicht gestartet werden. Verwenden Sie das Tool
'Failover-Cluster-Management', um die Knoten manuell zu starten.



Explanation:

Die Clusterdatenbank wurde zurückgeschrieben. Während der
Zurückschreibung wurden die Cluster-Services außer für den Knoten, der
zurückgeschrieben wurde, abgehängt. IBM Spectrum Protect konnte diese
Cluster-Services nicht automatisch starten. Sie müssen die Services
manuell starten. Die Knoten, für die die Services nicht gestartet werden
konnten, sind in der Clientfehlerprotokoll protokolliert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Sie können die Cluster-Services manuell starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1675W

Die Liste der Clusterknoten, die nach dem Zurückschreiben der
Clusterdatenbank erneut gestartet werden müssen, kann nicht abgerufen
werden. Der Aufruf 'Befehl' kehrte mit MS-Rückkehrcode Rückkehrcode
zurück. Nach Beendigung der Zurückschreibung müssen Sie den
Cluster-Service auf allen Knoten erneut starten.



Explanation:

Aufgrund eines Fehlers konnte IBM Spectrum Protect keine Liste der
Knoten im Cluster abrufen, die erneut gestartet werden müssen. Die
Cluster-Services auf diesen Knoten müssen manuell gestartet werden. Das
Clientfehlerprotokoll enthält abhängig davon, wo der Fehler aufgetreten
ist, möglicherweise weitere Informationen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Starten Sie manuell die Cluster-Services auf allen Knoten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1676W

Eine autoritative Clusterdatenbankzurückschreibung wird ausgeführt. Vor
und nach dem Zurückschreiben der Datei kann der Prozess scheinbar
blockiert sein. Der Grund liegt darin, dass der Prozess möglicherweise
den Cluster-Service starten muss, wenn er nicht aktiv ist, und er alle
Ressourcen abhängen muss. Nach dem Zurückschreiben der Clusterdatenbank
wird der Cluster-Service erneut gestartet, damit die Änderungen wirksam
werden. Der Cluster-Service auf allen anderen Knoten wurde ebenfalls
beendet. Sie werden erneut gestartet. Dies kann einige Minuten dauern.



Explanation:

Die Zurückschreibung scheint zu einem gewissen Zeitpunkt angehalten zu
sein, da IBM Spectrum Protect vor der Zurückschreibung sicherstellt,
dass der Cluster-Service auf dem Knoten, der die Zurückschreibung
ausführt, aktiv ist, und alle Ressourcen abgehängt sind. Nachdem die
Clusterdatenbank zurückgeschrieben wurde, befindet sich der
Cluster-Service auf dem Knoten, der die Zurückschreibung ausgeführt hat,
im Pausestatus. Der Cluster-Service auf anderen Knoten wurde beendet.
Alle Services müssen erneut gestartet werden. Können einige Services
nicht automatisch gestartet werden, können Sie versuchen, die Services
erneut zu starten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion.

------------------------------------------------------------------------
ANS1677W

IBM Spectrum Protect konnte aufgrund eines Fehlers die Platten für die
Schnellformatierung nicht definieren. Das Fehlerprotokoll enthält
weitere Details. Die Platten werden langsam formatiert, was einen
langsameren Zurückschreibungsprozess zur Folge hat.



Explanation:

Standardmäßig versucht IBM Spectrum Protect, den QuickFormat-Wert des
Schlüssels HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession so zu definieren, dass für alle
Platten eine Schnellformatierung ausgeführt wird. Aufgrund eines Fehlers
wird bei der erneuten Erstellung der Platten eine langsame Formatierung
ausgeführt. Dieser Prozess hat einen langsameren
Zurückschreibungsprozess zur Folge.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1678E

ASR-Pfad 'Pfad' nicht gefunden.



Explanation:

Sie haben ein Verzeichnis angegeben, das nicht vorhanden ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die Schreibweise und Punktuation überprüfen, besonders die Position der
Verzeichnisbegrenzer (d.h."\"). Korrigieren Sie die Syntax, wenn sie
falsch ist, und wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1679W

Die Aktualisierung des Registrys zur Identifizierung der Datenträger,
die zurückgeschrieben wurden, ist fehlgeschlagen. Dies hat keine
Auswirkungen auf die Datenträger, die bereits zurückgeschrieben wurden.
Das Fehlerprotokoll enthält weitere Details. Der Fehler wird ignoriert
und die Verarbeitung fortgesetzt.



Explanation:

Nach dem Zurückschreiben der kritischen Datenträger versucht IBM
Spectrum Protect, den Wert für RestoredVolumes des Schlüssels
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession zu aktualisieren, um die
Datenträger anzugeben, die zurückgeschrieben wurden. Aufgrund eines
Fehlers beim Zugriff auf das Registry wird der Fehler protokolliert, die
Verarbeitung wird jedoch fortgesetzt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1680E

Die Momentaufnahmedifferenzsicherung ist nur für Datenschutzdatenträger
(SnapVault- oder SnapMirror-Datenträger) verfügbar. Der Datenträger
'NetApp-Datenträger' ist kein SnapVault- oder SnapMirror-Datenträger.



Explanation:

Die NetApp-Lizenz erlaubt nur die Verwendung von
Momentaufnahmedifferenzsicherungen für Datenschutzdatenträger (SnapVault
oder SnapMirror).

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1681E

DSM_DIR wurde nicht definiert und die Option ASRFILESPATH nicht
angegeben.



Explanation:

Die ASR-Dateien können standardmäßig in den DSM_DIR-Pfad eingegeben oder
mit der Option ASRFILESPATH überschrieben werden. Beide Angaben wurden
nicht vorgenommen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Definieren Sie die Umgebungsvariable DSM_DIR oder geben Sie die Option
ASRFILESPATH im Befehl "RESTORE MACHINEASR" an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1682E

Der Datenträger 'NetApp-Datenträger' ist ein schreibgeschützter
Datenschutzdatenträger (SnapMirror- oder SnapVault-Datenträger).
Momentaufnahmen einer Momentaufnahmedifferenzsicherung können nicht auf
einem schreibgeschützten Datenträger erstellt werden. Die Optionen
USEEXISTINGBASE und DIFFSNAPSHOT=latest müssen angegeben werden, um
vorhandene Momentaufnahmen für die Verwendung durch die Sicherung
auszuwählen.



Explanation:

Der angegebene NetApp-Datenträger ist schreibgeschützt. Dies verhindert
die Erstellung von Momentaufnahmen, die von der
Momentaufnahmedifferenzsicherung verwendet werden. Die Optionen
USEEXISTINGBASE und DIFFSNAPSHOT=latest geben die Verwendung vorhandener
Momentaufnahmen an und können zusammen mit den Optionen BASESNAPSHOTNAME
und DIFFSNAPSHOTNAME verwendet werden.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Verwenden Sie entsprechende Optionen für die Angabe von vorhandenen
Momentaufnahmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1684W

Fehler "Platte voll" beim Zugriff auf den Subdateicache: Name der
Ausnahmebedingung



Explanation:

Beim Versuch, während einer Subdateiteilsicherung auf die angegebene
Subdateicachedatei zuzugreifen oder darin zu schreiben, ist der Fehler
"Platte voll" aufgetreten. Das Clientfehlerprotokoll enthält
detaillierte Informationen.

System action:

Die Verarbeitung wird ohne Subdatei fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1685E

Teilsicherung unter Verwendung der Momentaufnahmedifferenz ist nur für N
series/NetApp-Dateiserverdatenträger verfügbar. ist kein
NetApp-Datenträger.



Explanation:

Eine NAS NFS/CIFS-Teilsicherung unter Verwendung der
Momentaufnahmedifferenz kann für den geladenen oder zugeordneten
Datenträger nicht ausgeführt werden, da der Datenträger kein N
series/NetApp-Dateiserverdatenträger ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Teilsicherung unter Angabe eines vollständigen NAS
NFS- oder CIFS-Datenträgers.

------------------------------------------------------------------------
ANS1686I

Single Instance Store-Link 'Dateiname' wird als normale Datei
zurückgeschrieben oder abgerufen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect schreibt SIS-Links (Single Instance Store) als
normale Dateien zurück. Ist die zurückgeschriebene Version ein Duplikat
der Kopie im SIS Common Store, wird der SIS-Link schließlich vom SIS
Groveler erneut erstellt.

System action:

Der Prozess erstellt normale Dateien anstelle des Analysepunkts.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1687E

VSS-Sofortzurückschreibungsoperation ist fehlgeschlagen. Untersuchen Sie
die Fehlerprotokolldatei des IBM Spectrum Protect-Clients
(DSMERROR.LOG), das Windows-Anwendungsereignisprotokoll, das
Windows-Systemereignisprotokoll und die Protokolldatei des VSS-Providers
(falls anwendbar) auf weitere Details. Der VSS-Provider-Dokumentation
können Sie die Bedeutung des Fehlercodes entnehmen.



Explanation:

Der VSS-Hardware-Provider ist bei der Ausführung einer
Zurückschreibungsoperation für eine Kopie auf Datenträgerebene
fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Versuchen Sie, die Fehlerursache zu bestimmen, indem Sie die Application
Client-Protokolldatei, die Fehlerprotokolldatei des Clients
(DSMERROR.LOG), das Windows-Anwendungsereignisprotokoll, das
Windows-Systemereignisprotokoll und die Protokolldatei des VSS-Providers
(falls anwendbar) untersuchen. Weitere Anweisungen für
Windows-VSS-Operationen befinden sich im IBM Spectrum Protect-Handbuch
'Fehlerbestimmung'. Korrigieren Sie den Fehler und wiederholen Sie die
Operation. Bleibt dieser Fehler bestehen, benachrichtigen Sie den
Kundendienst.

------------------------------------------------------------------------
ANS1688I

Attribute für Dateien mit freien Bereichen für 'Dateiname' können nicht
korrekt gesichert werden, da der Datenträger, von dem die Datei
gesichert wird, keine Dateien mit freien Bereichen unterstützt.



Explanation:

Wenn der Datenträger, von dem eine Datei gesichert wird, keine Dateien
mit freien Bereichen unterstützt, können die zugeordneten Bereiche für
die Datei mit freien Bereichen nicht gesichert werden. Dies gilt auch,
wenn für eine Datei das Attribut für Dateien mit freien Bereichen
angegeben ist. Ein Beispiel, in dem dies auftreten kann, ist eine Datei
mit freien Bereichen, die auf einem NAS-Datenträger erstellt wird, aber
der Datenträger über CIFS gesichert wird, wobei CIFS keine Dateien mit
freien Bereichen unterstützt.

System action:

Das Attribut für Dateien mit freien Bereichen und die zugeordneten
Bereiche für die Datei werden nicht gesichert. Wird die Datei
zurückgeschrieben, ist die zurückgeschriebene Datei keine Datei mit
freien Bereichen.

User response:

Es ist keine Aktion erforderlich, wenn das Attribut für Dateien mit
freien Bereichen und die zugeordneten Bereiche nicht gesichert werden
müssen. Müssen das Attribut für Dateien mit freien Bereichen und die
zugeordneten Bereiche gesichert werden, muss der Datenträger, von dem
IBM Spectrum Protect die Datei sichert, Dateien mit freien Bereichen
unterstützen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1689E

Das Registry wurde nach der VSS ASR-Zurückschreibung nicht aktualisiert.



Explanation:

Bei der Aktualisierung des Registrys nach der Ausführung von VSS
Automated System Recovery (ASR) ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen
Sie dsmerror.log auf weitere Informationen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Lassen Sie das Fehlerprotokoll von Ihrem Systemadministrator überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1690E

Die Momentaufnahmedifferenzsicherung ist nur für Datenschutzdatenträger
(SnapVault- oder SnapMirror-Datenträger) verfügbar. Der Datenträger
'NetApp-Datenträger' ist kein SnapVault- oder SnapMirror-Datenträger.



Explanation:

Die NetApp-Lizenzvereinbarung für die Verwendung von
Momentaufnahmedifferenzsicherungen erlaubt nur die Sicherung von
Datenschutzdatenträgern (SnapVault oder SnapMirror).

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1691I

Die Option 'Option', die in der Optionsdatei 'Dateiname' in der Zeile
Zeilennummer gefunden wurde, wird nicht unterstützt und wird vom Client
ignoriert.



Explanation:

Die angegebene Option ist gültig, aber sie wird auf der aktuellen
Plattform nicht unterstützt und wird vom Client ignoriert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Sie können die Nachricht ignorieren oder die Option aus der Optionsdatei
entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1692E

Das Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig.



Explanation:

Der Client konnte die SSL-Verbindung zum Server nicht öffnen, da das
Serverzertifikat nicht vertrauenswürdig war.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Schlüsseldatenbank für die
SSL-Kommunikation wie in der Dokumentation beschrieben konfiguriert
wurde. Verwendet der IBM Spectrum Protect-Server ein selbst signiertes
Zertifikat, stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Zertifikat aus dem
Server importieren, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Verwendet der Server ein Zertifikat, das von einem Aussteller signiert
wurde, stellen Sie sicher, dass das Stammzertifikat des Ausstellers in
die Clientschlüsseldatenbank importiert wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1693E

Der Zeitraum für die Zertifikatsgültigkeit ist falsch.



Explanation:

Der Client konnte eine SSL-Verbindung zum Server nicht öffnen, da der
Zeitraum für die Zertifikatsgültigkeit falsch ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Melden Sie diesen Fehler dem IBM Spectrum Protect-Serveradministrator.
Auf dem Server muss das korrekte Zertifikat installiert sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1694E

Die Zertifikatsidentität konnte nicht überprüft werden.



Explanation:

Der Prozess konnte eine SSL-Verbindung zum Server nicht öffnen, da die
Zertifikatsidentität nicht überprüft werden konnte. Dieser Fehler tritt
auf, wenn die Besitzinformationen des Zertifikats nicht mit dem IBM
Spectrum Protect-Domänennamen oder der IP-Adresse übereinstimmen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Domänenname oder die IP-Adresse des Servers
(der Wert der Option TCPSERVERADDRESS) korrekt ist. Bleibt der Fehler
bestehen, melden Sie ihn Ihrem IBM Spectrum Protect-Serveradministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1695E

Das Zertifikat ist nicht gültig.



Explanation:

Der Prozess konnte eine SSL-Verbindung zum Server aufgrund eines
ungültigen Zertifikats nicht öffnen. Der Client konnte die genaue
Fehlerursache nicht bestimmen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Eine genauere Analyse des Serverzertifikats und/oder der
Clientschlüsseldatenbank ist erforderlich. Weitere Informationen enthält
die IBM Spectrum Protect-Dokumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1696E

Nur der Root kann diese Aktion ausführen.



Explanation:

Der Benutzer muss der Root sein, um diese Aktion ausführen zu können.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Melden Sie sich als Root an und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1698I

Die im Befehl gefundene Option 'Optionsname' wird nicht unterstützt und
vom Client ignoriert.



Explanation:

Die angegebene Option ist gültig, aber sie wird auf der aktuellen
Plattform nicht unterstützt und wird vom Client ignoriert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Entfernen Sie die angegebene Option aus der Befehlszeile und versuchen
Sie es erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS1700W

Datenbank 'Datenbank' (Sicherungsdatum=Datum) wurde erfolgreich
wiederhergestellt.



Explanation:

Die angegebene Datenbank (die an dem angegebenen Datum gesichert wurde)
wurde erfolgreich wiederhergestellt.

System action:

Die angegebene Datenbank wurde mit der letzten gesicherten Version
wiederhergestellt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1704W

Option 'Optionsname' kann von der Anwendung nicht bereitgestellt werden
und wird ignoriert.



Explanation:

Eine von der API-Anwendung bereitgestellte Option. Die Option kann nicht
von einer Anwendung angegeben werden. Die Option kann nur in der
Optionsdatei dsm.sys angegeben werden.

System action:

Die bereitgestellte Option wird ignoriert. Die Verarbeitung wird
fortgesetzt.

User response:

Korrigieren Sie die Anwendungskonfiguration.

------------------------------------------------------------------------
ANS1705E

System Writer Writernamen sind nicht vorhanden.



Explanation:

Diese Writer sind wesentlicher Bestandteil des Betriebssystems. Wenn sie
nicht verfügbar sind, wird die Sicherung zwar erfolgreich ausgeführt,
aber die Daten für diese Writer werden nicht auf dem IBM Spectrum
Protect-Server gesichert. Dies kann zur Folge haben, dass der Computer
nach einer Zurückschreibung des Systemstatus nicht gebootet wird.

System action:

Die Systemstatussicherung wurde gestoppt.

User response:

Prüfen Sie mit dem Befehl 'vssadmin list writers', ob diese Writer
vorhanden sind. Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler
bestehen, wenden Sie sich zwecks weiterer Hilfe an Ihren
Systemadministrator oder IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1706E

Fehler beim Erstellen des Verzeichnisses 'Verzeichnis'.



Explanation:

Das System konnte das angegebene Verzeichnis nicht erstellen.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das System über die entsprechenden
Berechtigungen zum Erstellen dieses Verzeichnisses verfügt und starten
Sie dann die Operation erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS1707E

Feste Verbindung 'Name der neuen Datei' konnte für die vorhandene Datei
'Name der vorhandenen Datei' nicht erstellt werden. Microsoft
Windows-Rückkehrcode: 'Windows-Rückkehrcode' 'Windows-Fehlertext'



Explanation:

Einige Systemstatusdateien sind feste Verbindungen, die auf eine andere
Datei zeigen. Bei der Zurückschreibung des Systemstatus werden die
festen Verbindungen für die zurückgeschriebenen Systemstatusdateien von
IBM Spectrum Protect erneut erstellt. Ist zum Zeitpunkt der
Zurückschreibung eine Datei mit demselben Namen wie die feste Verbindung
bereits vorhanden, versucht IBM Spectrum Protect, die Datei durch die
feste Verbindung zu ersetzen. Diese Nachricht wird ausgegeben, wenn IBM
Spectrum Protect eine vorhandene Datei nicht durch eine feste Verbindung
ersetzen kann. Die Nachricht enthält den Namen der festen Verbindung,
den Namen der Systemstatusdatei, auf die die feste Verbindung zeigt, und
Informationen zum Microsoft Windows-Rückkehrcode. Die Informationen zum
Rückkehrcode geben an, warum die Datei nicht ersetzt werden konnte. Es
ist möglich, dass das Betriebssystem oder die Anwendungen ein
unerwartetes Verhalten zeigen, wenn die feste Verbindung nicht erneut
erstellt werden kann.

System action:

Die feste Verbindung wird übersprungen und die Zurückschreibung des
Systemstatus fortgesetzt.

User response:

Verwenden Sie die in der Nachricht bereitgestellten Informationen zum
Microsoft Windows-Rückkehrcode, um die zugrunde liegende Fehlerursache
zu bestimmen. Auf der Basis der zugrunde liegenden Fehlerursache und des
Grunds für das Zurückschreiben des Systemstatus können Sie entweder den
zugrunde liegenden Fehler korrigieren und die Zurückschreibung erneut
ausführen oder versuchen, die feste Verbindung manuell zu erstellen. Da
diese Fehlernachricht eine ungewöhnliche und nicht erwartete Bedingung
darstellt, sollten Sie sorgfältig auf die möglichen Konsequenzen jeder
Auswahl achten. Die feste Verbindung kann wie folgt manuell erstellt
werden: Benennen Sie die Datei um, die denselben Namen wie die feste
Verbindung hat. Verwenden Sie dann das Microsoft Windows-Dienstprogramm
fsutil.exe wie folgt: FSUTIL HARDLINK CREATE Name der festen Verbindung
Name der ursprünglichen Datei

------------------------------------------------------------------------
ANS1708E

Die Sicherungsoperation ist fehlgeschlagen. Nur ein Root kann diese
Operation ausführen.



Explanation:

Sicherungen, die von Benutzern ohne Rootberechtigung eingeleitet werden,
werden vom IBM Spectrum Protect-Administrator inaktiviert.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Bitten Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator, Sicherungen durch
Benutzer ohne Rootberechtigung zu ermöglichen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1710I

Erneut gebunden: fshlll



Explanation:

Die aktive Version des Objekts wurde in der IBM Spectrum
Protect-Datenbank erneut an eine Verwaltungsklasse gebunden.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS1711E

Zugriff auf die Platte 'Plattenname' der VM 'VM-Name' während der
Sicherung ist nicht möglich.



Explanation:

Der Client kann nicht auf die VM-Platte zugreifen. Bei einer
Auslagerungssicherung kann dies vorkommen, wenn in der VM eine
RDM-Platte vorhanden ist und der Zugriff auf diese Platte auf dem
externen ESX-Host nicht möglich ist.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf die VM-Platte auf dem ESX-Host
möglich ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1712W

Die Operation für eine Momentaufnahme eines Momentaufnahmedatenträgers
'UNC-Datenträgerpfad' wird für den Plattenanbietertyp 'LUN-Anbietername'
(LUN-Anbietertyp) nicht unterstützt.



Explanation:

Die Funktionalität ist für diesen LUN-Typ nicht verfügbar.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Löschen Sie die LUN manuell auf der Speichereinheit oder dem Subsystem.

------------------------------------------------------------------------
ANS1714E

Für die virtuelle Maschine (VM-Name) ist bereits ein Dateibereich
vorhanden, jedoch mit einer anderen UUID der virtuellen Maschine als der
aktuellen UUID der virtuellen Maschine.



Explanation:

Eine virtuelle Maschine mit diesem Namen wurde gesichert, sie hat jedoch
eine andere UUID der virtuellen Maschine als die virtuelle Maschine, die
zum jetzigen Zeitpunkt gesichert wird. Dies kann vorkommen, wenn zwei
virtuelle Maschinen mit demselben Namen unter demselben
Datencenterknotennamen gesichert werden. In diesem Fall kann die
Sicherung nicht fortgesetzt werden, da der Client für
Sichern/Archivieren den Namen der virtuellen Maschine zur eindeutigen
Bezugnahme auf die virtuelle Maschine auf dem IBM Spectrum
Protect-Server verwendet.

Dies kann auch geschehen, wenn sich die UUID der virtuellen Maschine
nach einer vorherigen Sicherungsoperation geändert hat. Dies ist nach
den folgenden Ereignissen der Fall:

1. Die virtuelle Maschine VM_1 wird gesichert.

2. Die virtuelle Maschine VM_1 wird mit einem neuen Namen, VM_2,
   wiederhergestellt. VM_2 wird eine neue UUID zugeordnet.

3. Die virtuelle Maschine VM_1 wird gelöscht.

4. Die virtuelle Maschine VM_2 wird in VM_1 umbenannt.

System action:

Die Sicherung dieser virtuellen Maschine schlägt fehl. Der
Sicherungsprozess kann mit anderen virtuellen Maschinen fortgesetzt
werden.

User response:

Wenn zwei oder mehr virtuelle Maschinen mit demselben Namen im
Datencenterbestand vorhanden sind, können Sie eine der folgenden
Aktionen ausführen:

*  Benennen Sie die virtuellen Maschinen so um, dass alle Namen im
   Datencenterbestand eindeutig sind.

*  Sichern Sie virtuelle Maschinen mit demselben Namen auf
   unterschiedlichen IBM Spectrum Protect-Servern.

Hat sich die UUID der VM geändert, führen Sie einen Befehl BACKUP VM mit
der Option VMBACKUPUPDATEGUID aus. Durch die Option VMBACKUPUPDATEGUID
wird die UUID auf dem IBM Spectrum Protect-Server aktualisiert.

------------------------------------------------------------------------
ANS1715E

Für die virtuelle Maschine (VM-Name) ist bereits ein Dateibereich
vorhanden, jedoch mit einer anderen UUID der virtuellen Maschine
(VM-UUID) als der aktuellen UUID der virtuellen Maschine (VM-UUID).



Explanation:

Eine virtuelle Maschine mit diesem Namen wurde gesichert, sie hat jedoch
eine andere UUID der virtuellen Maschine als die virtuelle Maschine, die
zum jetzigen Zeitpunkt gesichert wird. Dies kann vorkommen, wenn zwei
virtuelle Maschinen mit demselben Namen unter demselben
Datencenterknotennamen gesichert werden. In diesem Fall kann die
Sicherung nicht fortgesetzt werden, da der Client für
Sichern/Archivieren den Namen der virtuellen Maschine zur eindeutigen
Bezugnahme auf die virtuelle Maschine auf dem IBM Spectrum
Protect-Server verwendet.

Dies kann auch geschehen, wenn sich die UUID der virtuellen Maschine
nach einer vorherigen Sicherungsoperation geändert hat. Dies ist nach
den folgenden Ereignissen der Fall:

1. Die virtuelle Maschine VM_1 wird gesichert.

2. Die virtuelle Maschine VM_1 wird mit einem neuen Namen, VM_2,
   zurückgeschrieben. VM_2 wird eine neue UUID zugeordnet.

3. Die virtuelle Maschine VM_1 wird gelöscht.

4. Die virtuelle Maschine VM_2 wird in VM_1 umbenannt.

System action:

Die Sicherung dieser virtuellen Maschine schlägt fehl. Der
Sicherungsprozess kann mit anderen virtuellen Maschinen fortgesetzt
werden.

User response:

Wenn zwei oder mehr virtuelle Maschinen mit demselben Namen im
Datencenterbestand vorhanden sind, können Sie eine der folgenden
Aktionen ausführen:

*  Benennen Sie die virtuellen Maschinen so um, dass alle Namen im
   Datencenterbestand eindeutig sind.

*  Sichern Sie virtuelle Maschinen mit identischen Namen auf
   unterschiedlichen IBM Spectrum Protect-Servern.

Hat sich die UUID der VM geändert, führen Sie einen Befehl BACKUP VM mit
der Option VMBACKUPUPDATEGUID aus. Durch die Option VMBACKUPUPDATEGUID
wird die UUID auf dem IBM Spectrum Protect-Server aktualisiert.

------------------------------------------------------------------------
ANS1716E

Bei einer Task des VMware vStorage-Web-Service wurde das zulässige
Zeitlimit überschritten.



Explanation:

Beim Warten auf die Ausführung einer angeforderten Web-Service-Task
durch den VMware vCenter- oder ESX-Host hat der IBM Spectrum
Protect-Client das zulässige Zeitlimit überschritten. Möglicherweise
sind nicht genügend Ressourcen vorhanden oder das System ist
ausgelastet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie den VMware vCenter- oder ESX-Host auf Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS1717E

Eine Task des VMware vStorage-Web-Service ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Eine Web-Service-Task des VMware vCenter- oder ESX-Hosts ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie den VMware vCenter- oder ESX-Host auf Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS1729E

Die übergebene Dateiliste 'Dateiliste' ist keine gültige
Eingabedateiliste. Übergeben Sie die Standarddateiliste oder die
Datenerfassungsdateiliste an den Befehl 'dsmrecall'.



Explanation:

Der Benutzer hat einen ungültigen Dateilistentyp an den Befehl
'dsmrecall' übergeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Übergeben Sie die Standarddateiliste oder die Datenerfassungsdateiliste
an den Befehl 'dsmrecall'.

------------------------------------------------------------------------
ANS1730E

Die IBM Spectrum Protect-Serverabfrage für Sortierinformationen ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

Mit dem bandoptimierten Rückruf konnten keine Sortierinformationen vom
IBM Spectrum Protect-Server abgerufen werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Verbindung zum IBM Spectrum Protect-Server, um
festzustellen, ob der IBM Spectrum Protect-Server verfügbar ist und die
korrekten Zugriffsberechtigungen für Sie konfiguriert sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS1731E

Der bandoptimierte Rückruf für Dateiliste 'Dateiliste' ist mit
Rückkehrcode = Code fehlgeschlagen.



Explanation:

Mit dem bandoptimierten Rückruf konnten keine Sortierinformationen vom
IBM Spectrum Protect-Server abgerufen werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie alle Fehlernachrichten, die vor dieser Nachricht stehen,
um Details zu dem Fehler zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1732W

Datei 'Datei' stammt aus einem anderen Dateisystem. Die Datei wird in
die folgende Liste der nicht verarbeiteten Dateien geschrieben:
'Dateiliste'.



Explanation:

Der Befehl 'dsmrecall' gibt ein Dateisystem an, das verarbeitet werden
soll. Dateien aus anderen Dateisystemen werden übersprungen und in eine
Liste der nicht verarbeiteten Dateien geschrieben.

System action:

Die Datei wird übersprungen und es werden Informationen in eine Liste
der nicht verarbeiteten Dateien geschrieben.

User response:

Stellen Sie sicher, dass alle Dateien in der Eingabedateiliste aus dem
korrekten Dateisystem stammen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1733I

Eine Datenerfassungsdatei wurde als 'Dateiliste' angegeben. Der
Sortierprozess wird übersprungen.



Explanation:

Eine Datenerfassungsdatei wurde als Eingabedateiliste übergeben. Eine
Sortierung ist nicht erforderlich, da die Datei bereits sortiert ist.
Nur der Rückruf wird gestartet.

System action:

Der Sortierprozess wird nicht gestartet. Nur der Rückruf wird gestartet.

User response:

Es ist keine weitere Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS1734W

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält mindestens eine unabhängige
Platte. Sicherungen werden in dieser Konfiguration nicht unterstützt.
Geben Sie die Option '-vmprocessvmwithindependent=yes' an, um diese
Platten von der Sicherung auszuschließen.



Explanation:

Unabhängige Platten sind von Momentaufnahmen nicht betroffen, daher wird
ihre Sicherung vom IBM Spectrum Protect-Client nicht unterstützt.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Schalten Sie die virtuelle Maschine aus und ändern Sie den Modus für die
unabhängige Platte oder entfernen Sie die unabhängigen Platten aus der
virtuellen Maschine. Sie können auch die Option
'-vmprocessvmwithindependent=yes' angeben, um diese Platten von der
Sicherung auszuschließen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1735W

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält mindestens eine physische Raw
Device Mapping (RDM). Sicherungen werden in dieser Konfiguration nicht
unterstützt. Geben Sie die Option '-vmprocessvmwithprdm=yes' an, um
diese Platten von der Sicherung auszuschließen.



Explanation:

Physische RDMs sind nicht in Momentaufnahmen eingeschlossen, daher wird
ihre Sicherung vom IBM Spectrum Protect-Client nicht unterstützt.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Schalten Sie die virtuelle Maschine aus und ändern Sie den Modus für die
RDMs in den virtuellen Modus oder entfernen Sie die RDMs aus der
virtuellen Maschine. Sie können auch die Option
'-vmprocessvmwithprdm=yes' angeben, um diese Platten von der Sicherung
auszuschließen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1736W

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' kann nicht gesichert werden, weil sie
mindestens eine Platte eines nicht unterstützten Typs enthält.



Explanation:

IBM Spectrum Protect unterstützt keine virtuellen Maschinen mit nicht
unterstützten Plattentypen.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Konvertieren Sie nicht unterstützte Platten in einen unterstützten Typ
oder entfernen Sie die nicht unterstützten Platten aus der virtuellen
Maschine oder schließen Sie die virtuelle Maschine von der Sicherung
aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1737E

Der Befehl PRESNAPSHOTCMD ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Der durch die Option PRESNAPSHOTCMD angegebene Befehl muss erfolgreich
ausgeführt werden, damit die VSS-Momentaufnahmesicherung ausgeführt
werden kann. Wenn der Befehl mit dem Rückkehrcode 0 (Null) beendet
wurde, wird er als erfolgreich ausgeführt angesehen. Wenn der Befehl mit
einem anderen Rückkehrcode beendet wurde, wird er als fehlgeschlagen
angesehen. Wenn der Befehl fehlgeschlagen ist, wird die
VSS-Momentaufnahmesicherung nicht ausgeführt.

System action:

Der Client führt die VSS-Momentaufnahmesicherungsoperation nicht aus.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das das Fehlschlagen des
Befehls verursacht hat. Wenn ein Rückkehrcode ungleich Null für diesen
Befehl normal ist, sollten Sie in Betracht ziehen, den Befehl in ein
Script einzubinden, das immer mit dem Rückkehrcode Null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1738W

Der Befehl POSTSNAPSHOTCMD ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Wenn der durch die Option POSTSNAPSHOTCMD angegebene Befehl mit einem
Rückkehrcode ungleich null beendet wurde, wird die
VSS-Momentaufnahmesicherungsoperation mit einer Warnstufe als Ergebnis
fortgesetzt. Das Ergebnis des Befehls POSTSNAPSHOTCMD ersetzt nicht ein
höheres Ergebnis des Befehls für die VSS-Momentaufnahmesicherung. Wenn
der Befehl für die VSS-Momentaufnahmesicherung z. B. mit dem Code 12
beendet wurde, wird der Rückkehrcode nicht durch einen niedrigeren
Rückkehrcode des Befehls POSTSNAPSHOTCMD geändert.

System action:

Die VSS-Momentaufnahmesicherung wird fortgesetzt, aber mit einem
Warnrückkehrcode von mindestens 8.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das das Fehlschlagen des
Befehls verursacht hat. Ziehen Sie in Erwägung, den Befehl in ein Script
einzubinden, das immer mit dem Rückkehrcode Null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1739E

Das Zurückschreiben eines Systemlaufwerks ist nicht zulässig.



Explanation:

Das Laufwerk, auf das zurückgeschrieben wird, enthält das
Betriebssystem.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation ohne Angabe eines Systemlaufwerks.

------------------------------------------------------------------------
ANS1740W

ACLs für Objekt Dateisystem Pfad Name können nicht gelesen werden.
Überprüfen Sie dsmerror.log auf weitere Informationen.



Explanation:

Die ACLs des Objekts werden nicht gelesen.

System action:

Das Objekt wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem nächsten
Objekt fortgesetzt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die möglicherweise die Fehlerursache angeben. Führen Sie die
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung (sofern vorhanden) aus und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1741W

Erweiterte Attribute für Dateisystem Pfad Name können nicht gelesen
werden. Überprüfen Sie dsmerror.log auf weitere Informationen.



Explanation:

Die erweiterten Attribute des Objekts werden nicht gelesen.

System action:

Das Objekt wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem nächsten
Objekt fortgesetzt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die möglicherweise die Fehlerursache angeben. Führen Sie die
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung (sofern vorhanden) aus und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1742E

Momentaufnahme konnte für Sicherung 'Sicherungsname' nicht verfügbar
gemacht werden.



Explanation:

Die Momentaufnahme konnte nicht verfügbar gemacht werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf weitere Details.

------------------------------------------------------------------------
ANS1743E

Verfügbarmachen der Momentaufnahme für Sicherung 'Sicherungsname' konnte
nicht zurückgenommen werden.



Explanation:

Das Verfügbarmachen der Momentaufnahme konnte nicht zurückgenommen
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf weitere Details.

------------------------------------------------------------------------
ANS1744E

Mindestens eine der Momentaufnahmen oder mindestens einer der
Momentaufnahmedatenträger, die für die Zurückschreibungsoperation
erforderlich sind, wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Datei
dsmerror.log auf weitere Details.



Explanation:

Mindestens eine der Momentaufnahmen, die für die Zurückschreibung
erforderlich sind, wurde auf dem System nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf weitere Details.

------------------------------------------------------------------------
ANS1745I

Für die zurückzuschreibende virtuelle Maschine ist mindestens eine
verteilte Anschlussgruppe vorhanden. Nach Abschluss der Zurückschreibung
ist für die Auswahl einer Anschlussnummer möglicherweise eine weitere
Konfiguration erforderlich.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wurde mit mindestens einer NIC-Karte gespeichert,
die von verteilten Anschlussgruppen gesichert wurde. Aufgrund von
Konflikten bei der Zurückschreibung wurde(n) die Anschlussnummer(n)
nicht gespeichert.

System action:

Die Zurückschreibung wird fortgesetzt.

User response:

Editieren Sie die Einstellungen für die virtuelle Maschine und wählen
Sie, falls erforderlich, einen Anschluss aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1746E

Es wurden keine verfügbaren LUNs gefunden. Bestätigen Sie, dass die
Speicheradapter auf dem Host korrekt konfiguriert sind und die LUNs
keiner anderen virtuellen Maschine zugeordnet sind.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wurde mit einer Raw Device Mapping-Platte
(RDM-Platte) gespeichert, die mit einer LUN gesichert wurde. Die
erforderliche LUN fehlt oder ist noch einer anderen virtuellen Maschine
zugeordnet.

System action:

Die virtuelle Maschine kann nicht zurückgeschrieben werden.

User response:

Bestätigen Sie, dass die Speicheradapter auf dem Host korrekt
konfiguriert sind und die LUNs keiner anderen virtuellen Maschine
zugeordnet sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS1747E

Kennwort für Chiffrierschlüssel ist nicht verfügbar.



Explanation:

Der Client kann keine verschlüsselten
Sicherungs-/Zurückschreibungsoperationen durch nicht berechtigte
Benutzer ausführen oder das Kennwort für Chiffrierschlüssel wurde vom
Administrator nicht gespeichert.

System action:

Objekte, die nicht ver- oder entschlüsselt werden können, werden
übersprungen.

User response:

Wenden Sie sich an den Administrator Ihres Systems, um verschlüsselte
Operationen für nicht berechtigte Benutzer zu konfigurieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1748E

Die virtuelle Maschine wurde mit einer Raw Device Mapping-Platte
(RDM-Platte) gespeichert, die mit einer LUN gesichert wurde. Die
erforderliche LUN fehlt oder ist noch einer anderen virtuellen Maschine
zugeordnet: LUN-UUID LUN.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wurde mit einer Raw Device Mapping-Platte
(RDM-Platte) gespeichert, die mit einer LUN gesichert wurde. Die
erforderliche LUN fehlt oder ist noch einer anderen virtuellen Maschine
zugeordnet.

System action:

Die virtuelle Maschine kann nicht zurückgeschrieben werden.

User response:

Suchen Sie nach der erforderlichen LUN und machen Sie sie für die
virtuelle Maschine verfügbar.

------------------------------------------------------------------------
ANS1749W

Objekt 'DateibereichsnameName der oberen EbeneName der unteren Ebene'
wurde mit einem ungültigen Attribut für den Dateisystemtyp gesichert.



Explanation:

Der Dateisystemtyp wird vom Client verwendet, um zu bestimmen, ob bei
einem Objektnamen die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss. Ein
falscher Dateisystemtyp kann zu einer falschen Sortierreihenfolge der
Serverbaumstruktur für Dateisysteme führen, bei denen die
Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss. Einige nicht geänderte
Dateien können schließlich verfallen und dann während einer
vollständigen Teilsicherung erneut gesichert werden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Es wird empfohlen, den entsprechenden Dateibereich auf dem IBM Spectrum
Protect-Server umzubenennen und die vollständige Teilsicherung zu
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1750I

Datenträgermountpunkt 'Datenträgermountpunkt' ist Datenträger
'Datenträger' zugeordnet. Momentaufnahmedatenträger wird zum Sichern von
'Datenträger' verwendet.



Explanation:

Der Datenträgermountpunkt ist einem Datenträger zugeordnet, für den eine
Momentaufnahme erstellt wurde. Derselbe Momentaufnahmedatenträger wird
verwendet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1751E

Fehler beim Verarbeiten von 'Dateibereichsname': Auf das Dateisystem
kann nicht zugegriffen werden.



Explanation:

Der Client ist nicht in der Lage, auf das Dateisystem zuzugreifen. Zwei
allgemein gültige Ursachen dafür sind, dass das Konto, unter dem der
Client ausgeführt wird, keinen Zugriff auf die Root des Dateisystems
hat, oder dass das Dateisystem nicht vorhanden ist.

System action:

Das Dateisystem, auf das nicht zugegriffen werden kann, wird
übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem nächsten Dateisystem
fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Nachrichten, die unter
Umständen zusätzliche Informationen über das Problem geben können, das
den Zugriff auf das Dateisystem verhindert. Korrigieren Sie den Fehler
und wiederholen Sie die Operation. Wenn das Konto keinen Zugriff auf das
Dateisystem hat, muss entweder der Systemadministrator Zugriff erteilen,
oder es muss ein Konto verwendet werden, das Zugriff auf das Dateisystem
hat. Wenn das Dateisystem nicht vorhanden ist, entfernen oder
korrigieren Sie die Dateisystemspezifikation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1752E

Auf das Dateisystem kann nicht zugegriffen werden.



Explanation:

Der Client ist nicht in der Lage, auf das Dateisystem zuzugreifen. Zwei
allgemein gültige Ursachen dafür sind, dass das Konto, unter dem der
Client ausgeführt wird, keinen Zugriff auf die Root des Dateisystems
hat, oder dass das Dateisystem nicht vorhanden ist.

System action:

Das Dateisystem, auf das nicht zugegriffen werden kann, wird ignoriert.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Nachrichten, die unter
Umständen zusätzliche Informationen über das Problem geben können, das
den Zugriff auf das Dateisystem verhindert. Korrigieren Sie den Fehler
und wiederholen Sie die Operation. Wenn das Konto keinen Zugriff auf das
Dateisystem hat, muss entweder der Systemadministrator Zugriff erteilen,
oder es muss ein Konto verwendet werden, das Zugriff auf das Dateisystem
hat. Wenn das Dateisystem nicht vorhanden ist, entfernen oder
korrigieren Sie die Dateisystemspezifikation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1753E

Der Dateibereich 'Dateibereichsname' wurde von einer älteren
Clientversion gesichert und kann nicht mit dieser Clientversion
zurückgeschrieben werden. Der Dateibereich wird übersprungen.



Explanation:

Das Sicherungssatzformat in früheren Clientversionen für SYSTEM STATE
und SYSTEM SERVICES ist mit der aktuellen Clientversion nicht
kompatibel. Diese Dateibereiche werden übersprungen. Die
Zurückschreibung erscheint unter Umständen angehalten zu sein, während
der Client die Objekte in diesen Dateibereichen überspringt. Die anderen
verbleibenden Dateibereichsdaten werden zurückgeschrieben.

System action:

Objekte in diesem Dateibereich werden übersprungen. Die anderen
verbleibenden Dateibereichsdaten werden zurückgeschrieben.

User response:

Schreiben Sie diesen bestimmten Dateibereich im Sicherungssatz mit einem
Client früherer Version zurück.

------------------------------------------------------------------------
ANS1754E

Dateibereich 'Dateibereichsname' kann nicht zurückgeschrieben werden,
wenn die Option ASNODENAME wirksam ist. Der Dateibereich wird
übersprungen.



Explanation:

Die Systemstatusdaten eines anderen Knotens sollten nicht auf einen
unterschiedlichen Knoten zurückgeschrieben werden. Diese Dateibereiche
werden übersprungen. Die Zurückschreibung erscheint unter Umständen
angehalten zu sein, während der Client die Objekte in diesen
Dateibereichen überspringt. Die anderen verbleibenden Dateibereichsdaten
werden zurückgeschrieben.

System action:

Objekte in diesem Dateibereich werden übersprungen. Die anderen
verbleibenden Dateibereichsdaten werden zurückgeschrieben.

User response:

Entfernen Sie die Option ASNODENAME, bevor Sie diesen spezifischen
Dateibereich im Sicherungssatz zurückschreiben oder verwenden Sie zum
Zurückschreiben den Knotennamen, mit dem die Systemstatusdaten gesichert
wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1755W

Bei der Kommunikation mit Active Directory ist ein Fehler aufgetreten.
Die Option USEDIRECTORY wird ignoriert und die Verarbeitung wird
fortgesetzt.



Explanation:

Der Prozess hat versucht, Active Directory nach IBM Spectrum
Protect-Serverparametern abzufragen, aber es ist ein Fehler aufgetreten.
Dieser Fehler kann durch Active Directory oder durch die IBM Spectrum
Protect-Serverkonfiguration verursacht werden.

System action:

IBM Spectrum Protect ignoriert die Option USEDIRECTORY und setzt die
Clientverarbeitung fort.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer korrekt für die Domäne mit Active
Directory konfiguriert ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr IBM
Spectrum Protect-Administrator den IBM Spectrum Protect-Server für Ihren
Knoten korrekt konfiguriert hat.

------------------------------------------------------------------------
ANS1756W

Das Journal für die 'Spezifikation für Sichern' wurde zurückgesetzt: Der
Serverdateibereich wurde gelöscht, seitdem die letzte Sicherung
ausgeführt wurde.



Explanation:

Der Client hat das Journal zurückgesetzt, weil der entsprechende
Serverdateibereich gelöscht wurde, seitdem die letzte Sicherung
ausgeführt wurde.

System action:

Das Journal ist zurückgesetzt, die aktuelle Sicherung wird das Journal
nicht verwenden, und das Journal wird erst dann zum Sichern verfügbar
sein, wenn eine vollständige Teilsicherung erfolgreich ausgeführt wird.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1757W

Das Journal für die 'Spezifikation für Sichern' wurde zurückgesetzt: Der
Serverdateibereich wurde gelöscht, seitdem die letzte Sicherung
ausgeführt wurde.



Explanation:

Der Client hat das Journal zurückgesetzt, weil der entsprechende
Serverdateibereich gelöscht wurde, seitdem die letzte Sicherung
ausgeführt wurde.

System action:

Das Journal ist zurückgesetzt, die aktuelle Sicherung wird das Journal
nicht verwenden, und das Journal wird erst dann zum Sichern verfügbar
sein, wenn eine vollständige Teilsicherung erfolgreich ausgeführt wird.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1758W

Das Journal für die 'Spezifikation für Sichern' wurde zurückgesetzt: Der
Serverdateibereich wurde gelöscht, seitdem die letzte Sicherung
ausgeführt wurde.



Explanation:

Der Client hat das Journal zurückgesetzt, weil der entsprechende
Serverdateibereich gelöscht wurde, seitdem die letzte Sicherung
ausgeführt wurde.

System action:

Das Journal ist zurückgesetzt, die aktuelle Sicherung wird das Journal
nicht verwenden, und das Journal wird erst dann zum Sichern verfügbar
sein, wenn eine vollständige Teilsicherung erfolgreich ausgeführt wird.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1759W

Das Journal für die 'Spezifikation für Sichern' wurde zurückgesetzt: Die
Maßnahmengruppe wurde aktualisiert, seitdem die letzte Sicherung
ausgeführt wurde.



Explanation:

Der Client hat das Journal für das angegebene Dateisystem zurückgesetzt,
weil die Knotenmaßnahmengruppe aktualisiert wurde, seitem die letzte
Sicherung ausgeführt wurde.

System action:

Das Journal ist zurückgesetzt, die aktuelle Sicherung wird das Journal
nicht verwenden, und das Journal wird erst dann zum Sichern verfügbar
sein, wenn eine vollständige Teilsicherung erfolgreich ausgeführt wird.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1760I

Das Journal für die 'Spezifikation für Sichern' ist für den Knoten
'Knotenname' und den Server 'Servername' aktiviert



Explanation:

Das Journal für das angegebene Dateisystem ist jetzt gültig und wird bei
der nächsten vollständigen Teilsicherung durch den angegebenen IBM
Spectrum Protect-Knoten und -Server verwendet.

System action:

Die nächste vollständige Teilsicherung des Dateisystems wird das Journal
verwenden.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1761I

Das Journal für die 'Spezifikation für Sichern' wird nach erfolgreicher
Fertigstellung der Sicherung aktiviert.



Explanation:

Für das Dateisystem, das gesichert wird, gibt es ein aktives, aber
ungültiges Journal. Sobald die Sicherung erfolgreich ausgeführt ist,
wird das Journal zur Verwendung durch die nächste vollständige
Teilsicherung des Dateisystems mit demselben IBM Spectrum Protect-Knoten
und -Server zur Verfügung stehen.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1763W

Der Momentaufnahmemountpunkt Momentaufnahmemountpunkt kann während des
Bereinigens der Momentaufnahme 'Momentaufnahme' des Datenträgers
'Datenträger' nicht abgehängt werden.Der Fehler ist 'Fehler'.Die
Operation wird fortgesetzt. Bitte hängen Sie manuell das Verzeichnis der
Momentaufnahmemountpunkte ab und entfernen es, und löschen Sie die
Momentaufnahme, nachdem die Sicherung abgeschlossen ist.



Explanation:

Während der Beendigungsphase der IBM Spectrum Protect-Clientoperation
war es aus irgendeinem Grund nicht möglich, die Momentaufnahme
abzuhängen. Die IBM Spectrum Protect-Operation wurde jedoch erfolgreich
ausgeführt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt und der Abhängefehler wird ignoriert.

User response:

Bereinigen Sie bitte die Momentaufnahmen manuell wie folgt:
Momentaufnahme abfragen: snapshot -q -c: <Quellen-DS>. Der Name der
Momentaufnahme hat das Format: tsmxxxxxxxxxx. Prüfen Sie, ob sie
angehängt ist: df -k | grep tsmxxxxxxxxxx. Momentaufnahme abhängen:
umount -f tsmxxxxxxxxxx. Momentaufnahmemountpunkt entfernen: rmdir
tsmxxxxxxxxxx. Momentaufnahme löschen: snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx.
Wenn das Löschen der Momentaufnahme mit "Einheit belegt" oder einem
anderen Fehler fehlgeschlägt, müssen Sie das Quellendateisystem der
Momentaufnahme abhängen: umount -f <Quellen-DS>. Löschen der
Momentaufnahme wiederholen: snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx. Prüfen, ob
logische Datenträger verbleiben: ls -l /dev/tsm*. Alle verbleibenden
logischen Datenträger entfernen: rmlv -f tsmxxxxxxxxxx.
Quellendateisystem wieder anhängen, falls es zuvor abgehängt wurde:
mount <Quellen-DS>.

------------------------------------------------------------------------
ANS1764W

Das Verzeichnis der Momentaufnahmemountpunkte Momentaufnahmemountpunkte
kann während des Bereinigens der Momentaufnahme 'Momentaufnahme' des
Datenträgers 'Datenträger' nicht entfernt werden.Der Fehler ist
'Fehler'. Die Operation wird fortgesetzt. Bitte entfernen Sie manuell
das Verzeichnis der Momentaufnahmen und löschen Sie die Momentaufnahme,
nachdem die Sicherung abgeschlossen ist.



Explanation:

Während der Beendigungsphase der IBM Spectrum Protect-Clientoperation
war es aus irgendeinem Grund nicht möglich, das Mountpunktverzeichnis
für die Momentaufnahme zu entfernen. Die IBM Spectrum Protect-Operation
wurde jedoch erfolgreich ausgeführt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt und der rmdir-Fehler wird ignoriert.

User response:

Bereinigen Sie bitte die Momentaufnahmen manuell wie folgt:
Momentaufnahme abfragen: snapshot -q -c: <Quellen-DS>. Der Name der
Momentaufnahme hat das Format: tsmxxxxxxxxxx. Prüfen Sie, ob sie
angehängt ist: df -k | grep tsmxxxxxxxxxx. Momentaufnahme abhängen:
umount -f tsmxxxxxxxxxx. Momentaufnahmemountpunkt entfernen: rmdir
tsmxxxxxxxxxx. Momentaufnahme löschen: snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx.
Wenn das Löschen der Momentaufnahme mit "Einheit belegt" oder einem
anderen Fehler fehlgeschlägt, müssen Sie das Quellendateisystem der
Momentaufnahme abhängen: umount -f <Quellen-DS>. Löschen der
Momentaufnahme wiederholen: snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx. Prüfen, ob
logische Datenträger verbleiben: ls -l /dev/tsm*. Alle verbleibenden
logischen Datenträger entfernen: rmlv -f tsmxxxxxxxxxx.
Quellendateisystem wieder anhängen, falls es zuvor abgehängt wurde:
mount <Quellen-DS>.

------------------------------------------------------------------------
ANS1765W

Die Momentaufnahme kann während der Bereinigung der Momentaufnahme
'Momentaufnahme' des Datenträgers 'Datenträger' nicht gelöscht werden.
Der Fehler ist Fehler. Die Operation wird fortgesetzt. Löschen Sie die
Momentaufnahme manuell, nachdem die Sicherung abgeschlossen ist.



Explanation:

Während einer Operation des Clients für Sichern/Archivieren war es aus
irgendeinem Grund nicht möglich, die Momentaufnahme zu löschen. Die
Operation wurde jedoch erfolgreich ausgeführt. Der Fehler kann durch
eine nicht erwartete Reihenfolge der Momentaufnahmebefehle verursacht
werden. Bei Anforderungen zum Löschen von Momentaufnahmen für ein
bestimmtes Dateisystem erwartet AIX JFS2 zuerst die Anforderung für die
älteste Momentaufnahme, dann die Anforderung für die zweitälteste
Momentaufnahme usw. Sind andere Prozesse vorhanden, die ältere
Momentaufnahmen für dasselbe Dateisystem verwenden, schlägt die
Löschanforderung fehl. Der Client für Sichern/Archivieren löscht
außerdem nur Momentaufnahmen, die von einem seiner eigenen Prozesse
erstellt wurden. Es werden keine älteren Momentaufnahmen gelöscht, die
von anderen Anwendungen oder Benutzern erstellt wurden. In diesem Fall
muss der Benutzer alle älteren Momentaufnahmen manuell löschen, damit
der nächste Befehl für die Sicherung/Archivierung erfolgreich ausgeführt
werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt und der Fehler beim Löschen der
Momentaufnahme wird ignoriert.

User response:

Bereinigen Sie die Momentaufnahmen wie folgt manuell: Momentaufnahme
abfragen: snapshot -q -c: <Quellen-DS> Der Name der Momentaufnahme hat
das folgende Format: tsmxxxxxxxxxx. Prüfen, ob die Momentaufnahme
bereitgestellt ist: df -k | grep tsmxxxxxxxxxx Bereitstellung der
Momentaufnahme aufheben: umount -f tsmxxxxxxxxxx Mountpunkt für die
Momentaufnahme entfernen: rmdir tsmxxxxxxxxxx Momentaufnahme löschen:
snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx Wenn die Löschoperation für die
Momentaufnahme mit "Einheit ausgelastet" oder einem anderen Fehler
fehlschlägt, heben Sie die Bereitstellung des Quellendateisystems auf:
umount -f <Quellen-DS> Löschen der Momentaufnahme wiederholen: snapshot
-d /dev/tsmxxxxxxxxxx Prüfen, ob logische Datenträger verbleiben: ls -l
/dev/tsm* Alle verbleibenden logischen Datenträger entfernen: rmlv -f
tsmxxxxxxxxxx Quellendateisystem erneut bereitstellen, wenn die
Bereitstellung zuvor aufgehoben wurde: mount <Quellen-DS>

------------------------------------------------------------------------
ANS1766E

Initialisierung von SSH2 ist fehlschlagen: RC=Fehlercode.



Explanation:

Bei der SSH2-Initialisierung ist ein Problem aufgetreten.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Netz-, DNS- und Verbindungseinstellungen auf dem
Zielhost und prüfen Sie, ob SSH ordnungsgemäß funktioniert.

------------------------------------------------------------------------
ANS1767E

Es kann kein logischer Momentaufnahmedatenträger mit dem Befehl:
'Befehl' erstellt werden. Fehler ist 'Fehler'.Bitte stellen Sie sicher,
dass die Datenträgergruppe über genügend freie Partitionen verfügt, um
die Zuordnungsanforderung zu erfüllen.



Explanation:

Während der Initialisierungsphase der IBM Spectrum
Protect-Clientoperation war es nicht möglich, einen logischen
Datenträger für die Momentaufnahme zu erstellen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt und der Fehler beim Erstellen des
logischen Momentaufnahmedatenträgers wird ignoriert. Die IBM Spectrum
Protect-Operation wird ohne die Momentaufnahme ausgeführt.

User response:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Datenträgergruppe über genügend freie
Partitionen verfügt, um die mklv-Zuordnungsanforderung zu erfüllen, und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1768E

IBM Spectrum Protect konnte keinen Speicher für eine neue Momentaufnahme
finden. IBM Spectrum Protect-Funktionsname : Funktionsname IBM Spectrum
Protect-Funktion : Funktionsbeschr. IBM Spectrum Protect-Rückkehrcode :
TSM-RC IBM Spectrum Protect-Datei : Dateiname (Zeilennummer)



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Vorherige Sicherungen stehen möglicherweise noch an. Bleibt der Fehler
bestehen, verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und
teilen Sie ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten
Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS1769E

NetApp-Dateiserver 'Servername' mit Data ONTAP-Version
'Version.Modifikation.Unterstufe' wird für die Ausführung von
Teilsicherungen unter Verwendung der Momentaufnahmedifferenz nicht
unterstützt.



Explanation:

Teilsicherungen unter Verwendung der Momentaufnahmedifferenz erfordern
Data ONTAP V7.3 oder höher. Wenn Sie jedoch ein Upgrade von Data ONTAP
V7.3.3 oder höher auf V8.0 durchführen, geht die Unterstützung für
Momentaufnahmedifferenzen für Unicode-Dateinamen verloren. Führen Sie
ein Upgrade auf Data ONTAP V8.1 oder höher durch.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Führen Sie ein Upgrade für den Dateiserver auf eine unterstützte Version
von Data ONTAP durch und wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1770E

Adresse 'TCP/IP-Adresse' kann nicht aufgelöst werden. Fehler =
Fehlercode, 'Fehlernachricht'



Explanation:

Das System konnte die TCP/IP-Adresse der Version 6 nicht abrufen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass es sich bei der angezeigten Adresse um eine
TCP/IP-Adresse der Version 6 handelt, die mit 'ping' oder 'ping6'
aufgelöst werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS1771W

Der Systemstatusdateibereich 'Dateibereichsname' kann nicht an eine
andere Position zurückgeschrieben werden.



Explanation:

Der Systemstatusdateibereich kann nicht an eine andere Position
zurückgeschrieben werden. Dieser Dateibereich wird übersprungen.

System action:

Objekte in dem Systemstatusdateibereich werden übersprungen. Die anderen
verbleibenden Dateibereiche werden zurückgeschrieben. Möglicherweise
scheint die Zurückschreibung angehalten zu sein, während der Client die
Objekte in diesem Dateibereich überspringt.

User response:

Schreiben Sie den Systemstatus an die ursprüngliche Position zurück.

------------------------------------------------------------------------
ANS1772E

Fehler beim Laden des Momentaufnahme-Plug-ins. Das Plug-in ist
möglicherweise nicht installiert.



Explanation:

Das Momentaufnahme-Plug-in konnte nicht geladen werden, möglicherweise,
weil das Plug-in nicht installiert ist.

System action:

Die Momentaufnahmesicherung wird gestoppt.

User response:

Installieren Sie auf der Linux 86/86_64-Plattform das Paket TIVsm-BAhdw,
sofern es noch nicht installiert ist. Wiederholen Sie die Operation. Auf
der AIX-Plattform installieren Sie die Dateigruppen hdw und snphdw,
falls noch nicht installiert. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1773I

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält eine oder mehrere unabhängige
Platten und diese Platten sind von der VM-Sicherung ausgeschlossen.



Explanation:

Sie können keine Momentaufnahme von unabhängigen Platten erstellen.
Geben Sie die Option '-vmprocessvmwithindependent=yes' an, um diese
Platten zu überspringen.

System action:

Die unabhängigen Platten der virtuellen Maschine werden nicht gesichert.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1774I

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält mindestens eine physische
RDM-Platte (Raw Device Mappings) und diese Platten sind bei der
VM-Sicherung ausgeschlossen.



Explanation:

Sie können keine Momentaufnahme von physischen RDM-Platten erstellen.
Geben Sie die Option '-vmprocessvmwithprdm=yes' an, um diese Platten zu
überspringen.

System action:

Die physischen RDM-Platten der virtuellen Maschine werden nicht
gesichert.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1780E

Initialisierung und Subskribierung für VSS für Ausgabeprogrammname
fehlgeschlagen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Erstellen von Ausgabeprogrammname unter
der Steuerung des Windows-Volumeschattenkopie-Dienstes (VSS) einen
Fehler festgestellt. Überprüfen Sie das IBM Spectrum
Protect-Fehlerprotokoll und das Anwendungsereignisprotokoll auf weitere
Informationen zu diesem Fehler.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen
Sie das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll und das
Windows-Ereignisprotokoll auf Informationen zu diesem Fehler.

Starten Sie den Windows-Volumeschattenkopie-Dienst (VSS) erneut und
wiederholen Sie die Operation.

In einigen Fällen ist ein Neustart der Maschine erforderlich, um den
VSS-Fehlerstatus zu löschen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1782E

Stoppen von Ausgabeprogrammname ist fehlgeschlagen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat einen Fehler festgestellt, während
Ausgabeprogrammname gestoppt wurde. Überprüfen Sie das IBM Spectrum
Protect-Fehlerprotokoll und das Anwendungsereignisprotokoll auf weitere
Informationen zu diesem Fehler.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen
Sie das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll und das
Windows-Ereignisprotokoll auf Informationen zu diesem Fehler.

Starten Sie den Windows-Volumeschattenkopie-Dienst (VSS) erneut und
wiederholen Sie dann die Operation.

In einigen Fällen ist ein Neustart der Maschine erforderlich, um den
VSS-Fehlerstatus zu löschen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1784E

Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz kann für 'Datenträgername'
nicht ausgeführt werden, da es sich nicht um einen vFiler-Datenträger
handelt.



Explanation:

Die Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz wird für
vFiler-Datenträger nicht unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Führen Sie eine Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz nur auf
normalen NetApp/N-Series-Datenträgern aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1787I

Die NIC der virtuellen Maschine wurde von einer verteilten virtuellen
Anschlussgruppe gesichert, es fehlt jedoch das Attribut portgroupKey.
Die NIC kann nicht zurückgeschrieben werden.



Explanation:

Für die NIC der virtuellen Maschine fehlt das erforderliche Attribut
portgroupKey.

System action:

Die virtuelle Maschine kann zurückgeschrieben werden, die NIC jedoch
nicht.

User response:

Nachdem die virtuelle Maschine zurückgeschrieben wurde, kann eine neue
NIC-Karte hinzugefügt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1788I

Für den ESX-Zielhost fehlt die erforderliche verteilte virtuelle
Anschlussgruppe; die NIC der virtuellen Maschinen kann nicht
zurückgeschrieben werden. Geben Sie eine neue Anschlussgruppe mit der
Option VMDEFAULTDVPORTGROUP an. Verfügt der ESXi-Zielserver über keine
Anschlussgruppen, verwenden Sie die Option VMDEFAULTNETWORK.



Explanation:

Die NIC der virtuellen Maschine wurde von einer verteilten virtuellen
Anschlussgruppe gesichert, für den ESX-Zielhost fehlt diese
Anschlussgruppe jedoch.

System action:

Die virtuelle Maschine kann zurückgeschrieben werden, die NIC jedoch
nicht.

User response:

Nachdem die virtuelle Maschine zurückgeschrieben wurde, kann eine neue
NIC-Karte hinzugefügt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1789I

Auf dem ESX-Zielhost wurde keine verteilte virtuelle Anschlussgruppe
gefunden. Die NIC der virtuellen Maschine kann nicht zurückgeschrieben
werden.



Explanation:

Die NIC der virtuellen Maschine wurde von einer verteilten virtuellen
Anschlussgruppe gesichert, für den ESX-Zielhost ist jedoch keine
Anschlussgruppe verfügbar.

System action:

Die virtuelle Maschine kann zurückgeschrieben werden, die NIC jedoch
nicht.

User response:

Nachdem die virtuelle Maschine zurückgeschrieben wurde, kann eine neue
NIC-Karte hinzugefügt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1790E

Datenträger 'Datenträgername' kann nicht gesichert werden, da
'nosnapdir=on' auf dem Dateiserver definiert ist.



Explanation:

Diese Nachricht wird ausgegeben, wenn die Option 'nosnapdir=on' für den
in der Nachricht angegebenen Datenträger definiert ist. Wenn diese
Option definiert ist, sind die Datenträgermomentaufnahmen ausgeblendet
und können demzufolge nicht gesichert werden.

System action:

Der in der Nachricht angegebene Datenträger wird nicht gesichert. Die
Verarbeitung wird mit dem nächsten Datenträger fortgesetzt.

User response:

Um den Datenträger zu sichern, ändern Sie den Datenträger auf dem
Dateiserver. Definieren Sie die Option 'nosnapdir=off'. Wiederholen Sie
dann die Sicherungsoperation für diesen Datenträger. Wird der
Datenträger nicht gesichert, entfernen Sie ihn aus der Einstellung
DOMAIN des Clients für Sichern/Archivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1794I

Die Option 'cifs.enable_share_browsing = off' ist auf dem Dateiserver
'Dateiservername' definiert.



Explanation:

Diese Nachricht wird ausgegeben, wenn die Option
'cifs.enable_share_browsing = off' auf dem in der Nachricht angegebenen
NAS-Dateiserver definiert ist.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Definieren Sie die Option 'cifs.enable_share_browsing = on'. Wiederholen
Sie anschließend die Momentaufnahmedifferenzsicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1795I

Die Operation wird ohne Verwendung des Momentaufnahmeproviders
fortgesetzt, da das Dateisystem 'Datenträgername' keine
Schreibberechtigungen hat.



Explanation:

Das Quellendateisystem für eine Momentaufnahme sollte über
Schreib-/Lesezugriff verfügen, da per Definition eine Momentaufnahme
eine zeitpunktgesteuerte Momentaufnahme eines sich ändernden
Dateisystems ist. Bei der Momentaufnahmeerstellung wird der
Dateisystemsuperblock aktualisiert. Dies erfordert es, dass das
Dateisystem über Schreib-/Lesezugriff verfügt.

System action:

Die Verarbeitung wird ohne Verwendung des Momentaufnahmeproviders
fortgesetzt.

User response:

Muss der Datenträger über den Momentaufnahmeprovider gesichert werden,
ändern Sie seine Berechtigungen in Schreib-/Lesezugriff.

------------------------------------------------------------------------
ANS1796I

Der Kurzname für 'vollständiger Pfadname' konnte nicht auf den
ursprünglichen Kurznamen 'Dateiname' gesetzt werden: Die
Windows-Funktion 'Funktionsname' ist mit dem Rückkehrcode Rückkehrcode
fehlgeschlagen. Ursache: 'Fehlertext'



Explanation:

Der Client kann den Kurznamen nicht für das angegebene Objekt
definieren. Dies ist normalerweise der Fall, weil der Kurzname bereits
durch ein anderes Objekt, das in demselben Verzeichnis gespeichert ist,
im Gebrauch ist. Eine andere mögliche Ursache ist, dass das Konto, unter
dem der Client ausgeführt wird, nicht über die Berechtigung
SE_RESTORE_NAME verfügt.

System action:

Der Kurzname für das angegebene Objekt wird nicht gesetzt. Das Objekt
behält den standardmäßigen Kurznamen bei. Ansonsten wird die
Verarbeitung fortgesetzt.

User response:

Diese Nachricht dient nur zur Information und kann ignoriert werden.
Wenn Sie es für erforderlich halten, dass das Objekt mit seinem
ursprünglichen Kurznamen zurückgeschrieben wird, müssen Sie das
unverträgliche Objekt verschieben oder löschen. Wechseln Sie an einer
Eingabeaufforderung des Betriebssystems in das Verzeichnis, das das
Objekt enthält, das Sie zurückschreiben wollen. Verwenden Sie
anschließend den Befehl \"dir /x\", um das unverträgliche Objekt zu
identifizieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über die
Berechtigung SE_RESTORE_NAME verfügen. Benötigen Sie Hilfe, verständigen
Sie Ihren Systemadministrator. Nachdem der Konflikt aufgelöst worden
ist, versuchen Sie, die Datei erneut zurückzuschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1797E

Beim Versuch, auf das Objekt 'Objektname' zuzugreifen, hat die Funktion
Funktionsname einen unerwarteten Fehler von der Microsoft-API
MS-Funktionsname empfangen: RC=Fehler. Der Fehler ist in der Datei
Dateiname (Zeilennummer) aufgetreten.



Explanation:

Während der Verarbeitung des Objekts ist ein Fehler aufgetreten. Der
Fehlercode zeigt die Fehlerursache an. Diese Informationen können für
die Fehlerdiagnose verwendet werden.

System action:

Abhängig vom Code lässt der IBM Spectrum Protect-Client die Operation
gegebenenfalls fehlschlagen.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1798W

Fehler beim Zugreifen auf verschlüsselte Daten des Objekts 'Objektname',
Objekt wird übersprungen. Windows-Systemfehlercode Fehler, Grund
'Fehlerursache'



Explanation:

Beim Verarbeiten von verschlüsselten Daten des Objekts ist ein Fehler
aufgetreten. Die aufgezeichneten Fehlerinformationen zeigen die Ursache
für den Fehler an. Mit Hilfe dieser Informationen kann der Fehler
diagnostiziert werden.

System action:

Das Objekt wird übersprungen.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1799I

Das Datum des letzten Zugriffs für 'vollständiger_Pfadname' konnte nicht
zurückgesetzt werden, da die Datei schreibgeschützt ist.



Explanation:

Die Option PRESERVELASTACCESSDATE YES ist aktiv, aber der IBM Spectrum
Protect-Client konnte das Datum des letzten Zugriffs für die angegebene
Datei nicht zurücksetzen, da für die Datei das Attribut
"schreibgeschützt" aktiviert ist. Der Client kann das Datum des letzten
Zugriffs für "schreibgeschützte" Dateien nicht zurücksetzen.

System action:

Das Datum des letzten Zugriffs wird für die angegebene Datei nicht
zurückgesetzt. Ansonsten wird die Verarbeitung fortgesetzt.

User response:

Diese Nachricht dient nur zur Information und kann ignoriert werden.
Gegebenenfalls können Sie das Attribut "schreibgeschützt" für die Datei
ausschalten, damit bei nachfolgenden Sicherungen das Datum des letzten
Zugriffs zurückgesetzt werden kann. Bevor Sie das Attribut ausschalten,
sollten Sie prüfen, ob dies keine Auswirkungen auf die Integrität der
Datei und der Anwendungen hat, die die Datei verwenden. Sie sollten
außerdem sicherstellen, dass das Ausschalten des Attributs keinen
Konflikt mit den Dateiverwaltungsmaßnahmen Ihrer Organisation
hervorruft.

------------------------------------------------------------------------
ANS1800W

Das Datum des letzten Zugriffs für 'vollständiger_Pfadname' konnte nicht
zurückgesetzt werden: Die Windows-Funktion 'Funcktionsname' ist mit dem
Rückkehrcode Rückkehrcode fehlgeschlagen



Explanation:

Die Option PRESERVELASTACCESSDATE YES ist aktiv, aber der IBM Spectrum
Protect-Client konnte das Datum des letzten Zugriffs für die angegebene
Datei nicht zurücksetzen. Die Nachricht beinhaltet den Namen der
Funktion, die fehlgeschlagen ist, und den Rückkehrcode von dieser
Funktion.

System action:

Das Datum des letzten Zugriffs wird für die angegebene Datei nicht
zurückgesetzt. Ansonsten wird die Verarbeitung fortgesetzt.

User response:

Wenn das Problem reproduzierbar ist, sollten Sie eine
SERVICE-Ablaufverfolgung erwerben, die eine Instanz dieses Problems
aufzeichnet. Führen Sie den Befehl QUERY SYSTEMINFO aus und erfassen Sie
die Datei dsminfo.txt. Fordern Sie die IBM-Unterstützung an und
berichten Sie den genauen Text dieser Fehlernachricht. Stellen Sie
sicher, dass Sie der Unterstützung die Dateien dsminfo.txt und
dsmerror.log und (falls verfügbar) die SERVICE-Ablaufverfolgung zur
Verfügung stellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1801E

Die neue ID kann nicht mit dem Server registriert werden.



Explanation:

Die Fehlerursache kann fehlender Clientsystemspeicher oder ein
Serverprotokollfehler sein. Das IBM Spectrum
Protect-Aktivitätenprotokoll kann eine entsprechende Fehlernachricht mit
weiteren Informationen zur Fehlerursache enthalten.

System action:

Die neue ID wird nicht mit dem Server registriert.

User response:

Überprüfen Sie Ihre Netzverbindung und wiederholen Sie die Operation.
Tritt der Fehler erneut auf, benachrichtigen Sie den Administrator Ihrer
Clientmaschine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1802E

Die Teilsicherung von 'Dateiname' wurde mit Fehlerzahl Fehlern beendet.



Explanation:

Diese Nachricht wird nach Beendigung einer Teilsicherungsoperation für
die genannte Dateispezifikation ausgegeben, wenn mindestens eins der
Objekte in dieser Dateispezifikation nicht gesichert werden konnte.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die anzeigen, warum die fehlerhaften Objekte nicht gesichert werden
konnten. Führen Sie alle in den Nachrichten vorgeschlagenen
Korrekturmaßnahmen durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS1803E

Archivierungsverarbeitung von 'Dateibereichsname' mit Fehlern beendet.



Explanation:

Diese Nachricht wird nach Beendigung einer Archivierungsoperation für
die benannte Dateispezifikation ausgegeben, wenn ein oder mehrere
Objekte in dieser Dateispezifikation nicht archiviert werden konnten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die die Ursachen dafür angeben, warum die einzelnen fehlgeschlagenen
Objekte nicht archiviert werden konnten. Führen Sie die
Korrekturmaßnahmen wie in den Nachrichten vorgeschlagen durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS1804E

Selektive Sicherungsverarbeitung von 'Dateibereichsname' mit Fehlern
beendet.



Explanation:

Diese Nachricht wird nach Beendigung einer selektiven
Sicherungsoperation für die benannte Dateispezifikation ausgegeben, wenn
ein oder mehrere Objekte in dieser Dateispezifikation nicht gesichert
werden konnten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die die Ursachen dafür angeben, warum die einzelnen fehlgeschlagenen
Objekte nicht gesichert werden konnten. Führen Sie alle
Korrekturmaßnahmen wie in den Nachrichten vorgeschlagen durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS1805E

Symbolische Verbindung 'Dateiname' kann nicht zurückgeschrieben werden.



Explanation:

Das Client-Betriebssystem kann keine symbolische Verbindung erstellen,
da die Verbindung auf einen Dateinamen zeigt, der nicht angegeben ist.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Die Zurückschreibung unter einem anderen Betriebssystem versuchen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1806W

Größe überschreitet maximal zulässige Dateigröße auf Ihrem System für
'DateibereichsnamePfadnameDateiname' von 'Dateigröße'.



Explanation:

Es wurde versucht, eine Datei zurückzuschreiben oder abzurufen, die den
Grenzwert für die maximale Dateigröße auf dem System überschritten hat.

System action:

Der Prozess kann die Datei nicht zurückschreiben oder abrufen.

User response:

Diese Datei auf einem System zurückschreiben oder abrufen, das die
Dateigröße unterstützt. Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1807E

Datei kann infolge Fehlers des Rückrufdämons nicht vom Server
zurückgerufen werden.



Explanation:

Datei kann nicht zurückgerufen werden. Der Rückrufdämon meldete einen
Fehler beim Versuch, eine Datei zurückzurufen. Weitere Informationen
sind im Fehlerprotokoll des Rückrufdämons enthalten. Dieser Fehler kann
auftreten, wenn der Server inaktiv ist, die Verbindung unterbrochen ist
oder die Datei auf dem Server nicht vorhanden ist. Es ist auch möglich,
daß der Umlagerungs-Server in der Systemoptionsdatei durch einen anderen
Server ersetzt wurde. Der Rückrufdämon überprüft die Systemoptionsdatei
nicht auf Änderungen, nachdem er gestartet wurde.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Prüfen, ob der Server aktiv ist, und die Operation wiederholen. Bleibt
der Fehler bestehen, das Fehlerprotokoll überprüfen. Außerdem sollte der
Workstationadministrator dsmreconcile für das Dateisystem ausführen und
prüfen, ob die Datei in der Datei .SpaceMan/orphan.stubs aufgeführt ist.
Wenn die Systemoptionsdatei geändert wurde, sind alle Rückrufdämone zu
stoppen und der Hauptrückrufdämon erneut zu starten, um die Änderungen
zu übernehmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1808E

Der Logical Volume Snapshot Agent befindet sich nicht auf dem korrekten
Stand. Es ist möglich, dass der Client auf einen neueren Stand
aufgerüstet wurde, aber der LVSA-Treiber nicht gleichzeitig aktualisiert
wurde. Verwenden Sie den Setup-Assistenten, um entweder die
Onlineimageunterstützung oder die Unterstützung offener Dateien zu
konfigurieren, und wählen Sie Logical Volume Snapshot Agent
aktualisieren aus.



Explanation:

Die ausgewählte Operation erfordert den aktuellen Stand des Logical
Volume Snapshot Agents. Aktualisieren Sie den LVSA mit Hilfe des
Setup-Assistenten.

System action:

Die ausgewählte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation, nachdem Sie den Logical Volume Snapshot
Agent aktualisiert haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1809W

Eine Sitzung mit dem IBM Spectrum Protect-Server wurde getrennt. Es wird
versucht, die Verbindung wiederherzustellen.



Explanation:

Diese Nachricht wird ausgegeben, nachdem die Sitzung mit dem IBM
Spectrum Protect-Server unerwartet verloren geht. Einige mögliche
Ursachen, wehalb diese Nachricht ausgegeben wird: - Es gibt ein Problem
mit dem Netz. - Der IBM Spectrum Protect-Server war abgeschaltet. - Der
IBM Spectrum Protect-Serveradministrator hat die Clientsitzung
abgebrochen.

System action:

Der Client versucht, die Verbindung mit dem Server wiederherzustellen.
Wenn der IBM Spectrum Protect-Serveradministrator die Sitzung
abgebrochen hat, wird der Versuch, die Verbindung wiederherzustellen,
fehlschlagen und Nachricht ANS1369E wird ausgegeben. Wenn der Versuch,
die Verbindung wiederherzustellen, erfolgreich ist, wird die
Verarbeitung fortgesetzt. Wenn der Versuch, die Verbindung
wiederherzustellen, fehlschlägt, wird der Client weiter versuchen, gemäß
den Clientoptionseinstellungen COMMRESTARTDURATION und
COMMRESTARTINTERVAL eine Verbindung wiederherzustellen.

User response:

Wenn die Sitzung vom IBM Spectrum Protect-Serveradministrator
abgebrochen wurde und Sie den Grund nicht wissen, oder wenn der Client
eine Sitzung mit dem IBM Spectrum Protect-Server nicht wiederherstellen
kann, wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an Ihren IBM
Spectrum Protect-Serveradministrator. Häufige Vorkommen der Nachricht
ANS1809W können ein Problem mit dem Netz anzeigen. Wenn diese Nachricht
wiederholt im Fehlerprotokoll dsmerror.log gefunden wird, untersuchen
Sie Ihr System auf mögliche Probleme im Netzbetrieb, wie z. B. eine
fehlerhafte Netzschnittstellenkarte oder ein Routerproblem. Ein häufig
auftretendes Problem ist die Leitungsgeschwindigkeit der Netzadapter:
Wenn die Netzadapter auf "auto-negotiate" (automatisches Verhandeln)
gesetzt sind, versuchen Sie, sie in "100%% full duplex" (100%%
Vollduplex) zu ändern. Bleibt der Fehler bestehen, bitten Sie als
vorläufige Maßnahme Ihren IBM Spectrum Protect-Serveradministrator, die
Einstellungen für die Optionen COMMTIMEOUT und IDLETIMEOUT auf dem IBM
Spectrum Protect-Server zu vergrößern. Dadurch wird unter Umständen die
Häufigkeit dieser Nachricht reduziert.

------------------------------------------------------------------------
ANS1810I

Eine Sitzung mit dem IBM Spectrum Protect-Server wurde
wiederhergestellt.



Explanation:

Die Sitzung mit dem Server wurde nach einem Verbindungsausfall
wiederhergestellt. Dieser Nachricht ist normalerweise die Nachricht
ANS1809W vorangestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine. Diese Nachricht dient nur zur Information.

------------------------------------------------------------------------
ANS1811S

IBM Spectrum Protect-Sitzung konnte nicht erneut aufgebaut werden.



Explanation:

Die Sitzung mit dem Server ist verlorengegangen. Versuche, die Sitzung
erneut aufzubauen, waren erfolglos. Zu den möglichen Ursachen gehören
unter anderem:

*  Der Server wurde angehalten.

*  Die Netzverbindung zum Server ist inaktiv.

*  Das Kommunikationsprogramm, mit dem IBM Spectrum Protect interagiert,
   hat einen Fehler festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die Netzverbindung zum Server überprüfen. Sicherstellen, daß der IBM
Spectrum Protect-Server aktiv ist. Sicherstellen, daß das
Kommunikationsprogramm, mit dem IBM Spectrum Protect interagiert,
korrekt arbeitet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1813E

Die Verarbeitung der Imagesicherung von 'Dateibereichsname' wurde mit
Fehlern beendet.



Explanation:

Die Operation Imagesicherung ist fehlgeschlagen. Dieser Nachricht gehen
normalerweise andere Nachrichten voraus, die die Art und Weise des
Fehlers anzeigen.

System action:

Der fehlerhafte Dateibereich wird übersprungen und die Verarbeitung wird
fortgesetzt.

User response:

Untersuchen Sie die Nachrichten, die dieser Nachricht vorangehen, und
das Fehlerprotokoll des IBM Spectrum Protect-Clients nach
weiterführenden Indikationen zu dem Problem. Eine allgemeine Ursache
ist, dass ein Band auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht angehängt
werden konnte, vielleicht auf Grund einer unzureichenden Anzahl
Mountpunkte. Bei einem Fehler mit dem Server verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1814E

Das geplante Ereignis 'Ereignisname' kann nicht gestartet werden



Explanation:

Das geplante Ereignis Ereignis ist auf dem Server nicht mehr gültig.
Entweder ist das Fenster abgelaufen oder der Zeitplan wurde gelöscht.

System action:

Der Client-Scheduler fragt den Server ab, um das nächste geplante
Ereignis zu erhalten.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zur Fehlerbehebung auf dem
Server Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1815E

Entweder ist das Fenster abgelaufen oder der Zeitplan wurde gelöscht



Explanation:

Das geplante Ereignis war auf dem Server nicht mehr gültig.

System action:

Der Client-Scheduler fragt den Server nach dem nächsten geplanten
Ereignis ab.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, den Systemadministrator verständigen, damit
er den Fehler auf dem Server korrigiert.

------------------------------------------------------------------------
ANS1816E

Ungültiger Planungsmodus



Explanation:

Der für das geplante Ereignis eingegebene Modus war nicht korrekt.

System action:

Das Ereignis findet nicht statt.

User response:

Den korrekten Planungsmodus eingeben und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1817E

Zeitplanfunktion kann nur von einem in IBM Spectrum Protect berechtigten
Benutzer ausgeführt werden.



Explanation:

Der Versuch, die Zeitplanfunktion zu verwenden, ist wegen falscher
Berechtigung fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den in IBM Spectrum Protect berechtigten Benutzer nach Informationen
über die Zeitplanfunktion fragen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1818E

Der Befehl SCHEDULE ist im Modus LOOP (interaktiv) nicht zulässig.



Explanation:

Der Befehl SCHEDULE darf nur in der anfänglichen Befehlszeile angegeben
werden. Geben Sie den Befehl HELP SCHED ein, um eine vollständige
Beschreibung des Befehls SCHEDULE aufzurufen.

System action:

Der Client führt keine geplanten Ereignisse aus.

User response:

Starten Sie den Scheduler über die Eingabeaufforderung des
Betriebssystems. Beispiel: dsmc schedule Windows-Clients können auch den
Client-Scheduler-Service verwenden. Lesen Sie im Clienthandbuch die
Informationen zur Verwendung des Befehls SCHEDULE und zur Verwendung der
Funktionen des IBM Spectrum Protect-Client-Schedulers.

------------------------------------------------------------------------
ANS1819E

Der IBM Spectrum Protect-Server kann die Adresse für diesen Knoten nicht
registrieren.



Explanation:

Dies ist eine seltene Situation und normalerweise ein Hinweis auf ein
Problem mit dem IBM Spectrum Protect-Server.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Bitten Sie Ihren IBM
Spectrum Protect-Serveradministrator, das IBM Spectrum
Protect-Serveraktivitätenprotokoll auf Nachrichten zu überprüfen, die
ein Problem auf dem Server anzeigen könnten. Versuchen Sie, alle
angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1820E

Vor Befehlszeilenoptionen muß ein '-' stehen



Explanation:

Es wurde eine Option ohne Begrenzer '-' angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl mit einem Strich vor jeder Option erneut eingeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1821E

'Befehl' POSTSCHEDULECMD/PRESCHEDULECMD kann nicht gestartet werden



Explanation:

Die angeforderte Aktion erforderte die Erstellung eines neuen Prozesses.
Entweder wurde eine Option oder eine Zeitplan"aktion" eingegeben, die
die Ausführung eines Betriebssystembefehls angefordert hat.

System action:

Die Anforderung wird ignoriert.

User response:

Die Anforderung aus der Optionsdatei oder dem auf dem Server definierten
Zeitplan entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1822E

Zu viele Objekte wurden für die Zurückschreibung ausgewählt. Bitte
wählen Sie weniger als max_Objekte Objekte aus.



Explanation:

Die Zurückschreibung kann nicht ausgeführt werden, da zu viele Objekte
ausgewählt wurden.

System action:

Die Zurückschreibung wird nicht ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation, nachdem Sie die Anzahl der ausgewählten
Objekte reduziert haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1823E

Die Option TESTFLAGS oder TRACEFLAGS gibt einen unbekannten
Markierungsnamen 'Schlüsselwort' an oder der zur Verfügung gestellte
Wert ist für das benannte Schlüsselwort ungültig.



Explanation:

Entweder ist der Name der Testmarkierung oder der Name der
Tracemarkierung falsch buchstabiert oder der für die Markierung zur
Verfügung gestellte Wert ist ungültig.

System action:

Wenn bei der Clientinitialisierung die Option TESTFLAGS oder TRACEFLAGS
in der Clientoptionsdatei oder auf der Befehlszeile angegeben wurde,
wird das Clientprogramm nicht gestartet. Wenn die Option vom
Befehlszeilenclient während der Ausführung im Modus LOOP (interaktiv)
angegeben wurde, wird die Operation nicht ausgeführt.

User response:

Korrigieren Sie die Markierungsnamen für TESTFLAGS oder TRACEFLAGS oder
korrigieren Sie den in der Nachricht angezeigten Wert für das
Schlüsselwort TESTFLAG. Diese Optionen werden normalerweise auf
Anweisung der technischen Unterstützung von IBM oder wie im IBM Spectrum
Protect-Handbuch zur Fehlerbestimmung (Problem Determination Guide)
angegeben verwendet. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Markierungsnamen
Sie verwenden sollen, überprüfen Sie das IBM Spectrum Protect-Handbuch
zur Fehlerbestimmung auf zusätzliche Informationen oder verständigen Sie
zwecks weiterer Hilfe die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1824E

Ungültiger Name für Ablaufverfolgungsdatei (Name zu lang).



Explanation:

Eine Option TRACEFILE in den Vorgabendateien verwendete einen zu langen
Dateinamen.

System action:

Das Client-Programm wurde nicht initialisiert.

User response:

Den Dateinamen, der als Option TRACEFILE verwendet wird, so ändern, daß
er nicht länger als 255 Zeichen ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1827W

Verzeichnisse können nicht ausgewählt werden, wenn derzeit das
Inhaltsverzeichnis auf dem Server geladen ist.



Explanation:

Das Inhaltsverzeichnis, das derzeit auf dem Server für diesen
Datenträger geladen ist, enthält keine Objekte, die der einzigen
Sicherung nach Zeitpunkt entsprechen. Es enthält einen unvollständigen
Zeitpunkt oder mehrere Zeitpunkte.

System action:

Das Verzeichnis wird nicht für die Zurückschreibung ausgewählt.

User response:

Um ein vollständiges Verzeichnis zum Zurückschreiben auswählen zu
können, müssen Sie im Dialog "Nach Zeitpunkt" die Auswahl "Neuestes
verwenden" oder "Nach Zeitpunkt verwenden" treffen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1828E

Anzeigegröße zu klein für die Option PICK.



Explanation:

Auf einer Workstation mit einem Bildschirm, der kleiner ist als 20
Zeichen horizontal und 10 Zeilen vertikal, kann die Option PICK nicht
verwendet werden.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Operation nicht ausgeführt.

User response:

Die Operation wiederholen und dabei eine Workstation benutzen, die einen
Bildschirm mit der Mindestgröße besitzt, oder die Option PICK nicht
verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1831E

Kennwort abgelaufen. Der Administrator für dieses System muß IBM
Spectrum Protect ausführen, um das Kennwort zu aktualisieren.



Explanation:

Das Kennwort ist abgelaufen.

System action:

IBM Spectrum Protect wird beendet.

User response:

Der Administrator für dieses System muß das Kennwort aktualisieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS1832W

Die Option 'Option' wird nicht mehr unterstützt und wird vom IBM
Spectrum Protect-Client in diesem Release ignoriert.



Explanation:

Die angegebene Option wird in Zukunft nicht mehr verwendet und wird in
diesem Release vom Client ignoriert. Diese Option wird im nächsten
Release entfernt und ist nicht mehr gültig.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Entfernen Sie die Option aus der Optionsdatei. Lesen Sie auch in der
Dokumentation, ob diese Option durch eine neue Option ersetzt wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS1834S

Schreiben in Datei 'Dateiname' zum Speichern von Kennwörtern nicht
möglich



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann in die angegebene Datei Dateiname nicht
schreiben.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Zugriffsberechtigungen und Plattenspeicherplatz überprüfen. Ist dies
nicht erfolgreich, den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1835E

PASSWORDACCESS ist GENERATE, aber für Server 'Server-Name' wird ein
Kennwort benötigt. Entweder ist das Kennwort nicht lokal gespeichert,
oder es wurde auf dem Server geändert.



Explanation:

Entweder ist das Kennwort nicht lokal gespeichert, oder es wurde auf dem
Server geändert.

System action:

IBM Spectrum Protect fordert das Kennwort an, wenn IBM Spectrum Protect
im Vordergrund läuft.

User response:

Wird IBM Spectrum Protect als Hintergrundprozeß ausgeführt, müssen alle
IBM Spectrum Protect-Befehle vom Vordergrund aus ausgegeben werden. Das
Kennwort als Antwort auf die Eingabeaufforderung eingeben. Dann den im
Hintergrund laufenden IBM Spectrum Protect-Befehl erneut ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1836I

PVU-Hardware-Scan-Infodatei 'Dateiname', Fehlernummer, Ursache. kann
nicht verarbeitet werden.



Explanation:

Die Datendatei, die nur der internen Verwendung dient, war nicht lesbar.

System action:

Es werden keine Prozessor-Value-Unit-Informationen (PVU-Informationen)
an den IBM Spectrum Protect-Server gesendet. Die Verarbeitung wird
fortgesetzt.

User response:

Es ist keine Benutzeraktion erforderlich. Die normale Verarbeitung ist
hiervon nicht betroffen. Korrigieren Sie alle
Dateizugriffsberechtigungsfehler und wiederholen Sie den Befehl. Wenn
die Datei vorhanden ist, löschen Sie die Datei und wiederholen Sie den
Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS1837S

Dateibereich Dateibereichsname wird ignoriert. Die Verarbeitung wird
fortgesetzt.



Explanation:

Der angegebene Dateibereich in der Systemoptionsdatei ist ungültig.

System action:

Der Prozess versucht, die aktuelle Operation fortzusetzen.

User response:

Den Dateibereich in der Systemoptionsdatei überprüfen und einen gültigen
Dateibereich verwenden. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1838E

Beim Öffnen der benutzerdefinierten Optionsdatei 'Dateibereichsname' ist
ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Die angegebene Optionsdatei konnte nicht gefunden oder geöffnet werden.

System action:

Der Prozess versucht, die Standardoptionsdatei zu öffnen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Optionsdatei vorhanden und
gültig ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1839E

Kennwort kann nicht gelesen werden.



Explanation:

Bei der Definition der zu lesenden Eingabedatei (z. B. Workstation) ist
ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Attribute der Workstation überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1852E

Rückruf fehlgeschlagen: Abweichung 'Abweichung' und Lesegröße 'Größe'
liegen außerhalb der Dateigröße 'Dateigröße'.



Explanation:

Es wurde versucht, eine Leseoperation über das Dateiende hinaus
auszuführen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Leseoperation muss innerhalb der Dateigröße ausgeführt werden. Bei
der Bestimmung der Werte für die Abweichung und die Lesegröße werden
alle Werte als Byte verarbeitet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1853E

Server konnte das Inhaltsverzeichnis nicht laden. Status: Status



Explanation:

Es ist ein Fehler aufgetreten, als der Server versuchte, ein
Inhaltsverzeichnis auf Dateiebene für einen NDMP-Datenträger zu laden.
Es können keine Abfragen auf Dateiebene für den Datenträger ausgeführt
werden, solange das Problem nicht gelöst ist.

System action:

Das Inhaltsverzeichnis wird nicht geladen.

User response:

Überprüfen Sie das Serveraktivitätenprotokoll, um die Fehlerursache
festzustellen. Wiederholen Sie die Operation, nachdem Sie den Fehler
korrigiert haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1862W

Für diesen Datenträger sind auf dem Server keine
Inhaltsverzeichnisangaben verfügbar.



Explanation:

Auf dem Server existieren keine Objekte für den ausgewählten
Datenträger, die mit Inhaltsverzeichnisangaben gesichert wurden. In
Folge dessen können keine Abfragen auf Dateiebene für den Datenträger
ausgeführt werden.

System action:

Keine.

User response:

Werden Angaben auf Dateiebene gewünscht, müssen Sie bei der Sicherung
die Option TOC verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS1865E

Sitzung zurückgewiesen: Verbindungsfehler mit benannten Pipes



Explanation:

Der Versuch, mit Hilfe der Übertragung durch benannte Pipes eine
Verbindung zum Server herzustellen, ist fehlgeschlagen. Dieser Fehler
kann auftreten, wenn in den Optionsdateien ein falscher Name für
benannte Pipes (NAMEDPIPENAME) angegeben wurde oder wenn der
Systemadministrator eine Sicherungsoperation abgebrochen hat.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen oder warten, bis der Server wieder aktiv ist,
und dann die Operation wiederholen. Sicherstellen, daß der in der Option
NAMEDPIPENAME angegebene Wert derselbe ist wie der, der vom Server
verwendet wird. Bleibt der Fehler bestehen, für weitergehende Hilfe den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1867E

Der Server hat eine CRC für den Verbtyp CRC-Verb generiert, der nicht
mit dem empfangenen Verb Empfangenes Verb übereinstimmt.



Explanation:

Eine zyklische Blockprüfung (Cyclic Redundancy Check - CRC) zwischen der
IBM Spectrum Protect-Client- und -Serverkommunikation ist
fehlgeschlagen.

System action:

Das aktuelle Objekt wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem
nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Dies ist ein ungewöhnlicher Zustand und könnte auf einen
Kommunikationsfehler zwischen dem IBM Spectrum Protect-Client und
-Server hinweisen. Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler
bestehen, verständigen Sie IBM zwecks weiterer Unterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS1871W

Die Server-CRC-Version ist Server-CRC-Version; sie stimmt nicht mit der
Clientversion Client-CRC-Version überein.



Explanation:

Dies ist eine seltene Situation. Server und Client verwenden
unterschiedliche Versionen für die Algorithmen der zyklischen
Blockprüfung (Cyclic Redundancy Check - CRC).

System action:

Die Verarbeitung wird ohne CRC-Prüfung fortgesetzt.

User response:

Clients dürfen höchstens eine ältere Version unter der Version des IBM
Spectrum Protect-Servers sein. Stellen Sie sicher, dass Client und
Server auf kompatibler Stufe stehen. Der Befehlszeilenclient zeigt
sowohl die Client- als auch die Serverversion an, wenn der Client
gestartet und mit dem Server verbunden wird. Der Befehl QUERY SESSION
zeigt ebenfalls die Serverversion an. In der GUI können Sie mit Hilfe
des Menüpunkts \"Hilfe/Produktinformation\" die Clientversion und mit
Hilfe des Menüpunkts \"Datei/Verbindungsdaten\" die Serverversion
identifizieren. Wenn die Client- und Serverversionen nicht kompatibel
sind, kann der IBM Spectrum Protect-Serveradministrator die CRC-Prüfung
für Ihren Knoten ausschalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS1873E

Unbekannter Fehler beim Verarbeiten des Systemobjekts
'Systemobjektname': Funktion 'Funktionsname' mit Fehlern Fehler
fehlgeschlagen



Explanation:

Beim Verarbeiten eines Systemobjekts ist ein unbekannter Fehler
aufgetreten. Die aufgezeichneten Fehlerinformationen geben den Grund des
Fehlers an. Diese Informationen können für die Fehlerdiagnose verwendet
werden.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die aktuelle Operation beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1877E

Die syntaktisch analysierte Zeichenfolge ist für die IBM Spectrum
Protect-Verarbeitung zu lang und wurde abgeschnitten, um einen
Pufferüberlauf zu verhindern.



Explanation:

Dies ist ein seltener Zustand. Eine sehr lange Zeichenfolge müsste vom
Benutzer in einer Befehlszeile, in der Datei dsm.opt oder in einer
Dateiliste eingegeben werden. Diese Zeichenfolge überschreitet die
maximale Eingabegröße für Zeichenfolgen von 1024 Byte.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Zeichenfolge auf die maximal mögliche Länge
von 1024 abgeschnitten und anschließend die Operation fortgesetzt. Die
Operation kann später auf Grund dieses Abschneidens fehlschlagen.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
gegebenenfalls protokolliert wurden, nachdem diese Nachricht geschrieben
wurde, und führen Sie die von diesen Nachrichten vorgeschlagenen
Korrekturmaßnahmen durch. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie
zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1878E

Unbekannter Fehler beim Verarbeiten des Systemobjekts
'Systemobjektname':Service 'Servicename' und abhängige Services konnten
nicht gestoppt werden.



Explanation:

Beim Verarbeiten eines Systemobjekts ist ein unbekannter Fehler
aufgetreten. Der in der Nachricht aufgelistete Service und alle seine
abhängigen Services konnten nicht gestoppt werden. Die Verarbeitung kann
erst dann abgeschlossen werden, wenn der Service gestoppt ist.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die aktuelle Operation beendet.

User response:

Stoppen Sie den Service manuell und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1882E

Service 'Servicename' konnte nicht gestoppt werden; Fehler Fehler



Explanation:

Der Service konnt vom Programm nicht gestoppt werden.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die aktuelle Operation beendet.

User response:

Stoppen Sie den Service manuell und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1891W

SUBDIR ist bei Verwendung von FILELIST keine gültige Option, SUBDIR wird
ignoriert.



Explanation:

Bei Angabe von FILELIST ist jeder Eintrag ein einzelnes Objekt, somit
trifft SUBDIR nicht zu.

System action:

Die Option SUBDIR wird ignoriert.

User response:

Sie können in diesem Befehl entweder -FILELIST oder SUBDIR verwenden,
aber nicht beides.

------------------------------------------------------------------------
ANS1892W

Befehl Expire ist für den IBM Spectrum Protect-Journaldateibereich
'Dateibereich' nicht zulässig.



Explanation:

Sie können Dateien vom Server in einem IBM Spectrum
Protect-Journaldateibereich nicht als verfallen markieren.

System action:

Der Befehl expire funktioniert nicht für diese Dateispezifikation.

User response:

Wenn Sie diese Dateispezifikation als verfallen markieren wollen, müssen
Sie sie aus dem lokalen Dateisystem entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1895I

Höchster Makrorückkehrcode war Rückkehrcodewert.



Explanation:

Diese Nachricht wird ausgegeben, nachdem alle Befehle in einem
Clientmakro beendet wurden. Der Rückkehrcode stellt den höchsten
Rückkehrcode dar, der während der Verarbeitung des Makros ausgegeben
wurde. In der Reihenfolge ihrer zunehmenden Wertigkeit haben die
Rückkehrcodes folgende Bedeutung:

   0 - Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt
   4 - Eine oder mehrere Dateien wurden übersprungen
   8 - Eine oder mehrere Warnungen wurden ausgegeben
   12 - Eine oder mehrere Fehlernachrichten (außer für übersprungene
   Dateien) wurden ausgegeben

System action:

Keine.

User response:

Bei allen Rückkehrcodes außer 0 sollte der Benutzer gegebenenfalls die
Ergebnisse der Clientoperation(en) prüfen und notfalls Diagnose- und
Reparaturaktionen unternehmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1898I

***** Anzahl Dateien verarbeitet *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die angegebene Anzahl Dateien verarbeitet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1899I

***** Anzahl Dateien untersucht *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die angegebene Anzahl Dateien untersucht.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1900I

Rückkehrcode ist Rückkehrcodewert.



Explanation:

Der Rückkehrcode wurde für den vorangehenden Clientbefehl ausgegeben. In
der Reihenfolge ihrer zunehmenden Wertigkeit haben die Rückkehrcodes
folgende Bedeutung:

   0 - Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt
   4 - Eine oder mehrere Dateien wurden übersprungen
   8 - Eine oder mehrere Warnungen wurden ausgegeben
   12 - Eine oder mehrere Fehlernachrichten (außer für übersprungene
   Dateien) wurden ausgegeben

Der Rückkehrcode zeigt die Nachricht mit der höchsten Wertigkeit an, die
bei Ausführung des Clientbefehls ausgegeben wurde. Bei geplanten
Ereignissen wird das Ereignis als erfolgreich angesehen, wenn der
Rückkehrcode 0, 4 oder 8 ist. Das Ereignis wird als fehlgeschlagen
angesehen, wenn der Rückkehrcode 12 ist.

System action:

Keine.

User response:

Bei allen Rückkehrcodes außer 0 sollte der Benutzer gegebenenfalls die
Ergebnisse der Clientoperation prüfen und notfalls Diagnose- und
Reparaturaktionen unternehmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1901I

Höchster Rückkehrcode war Rückkehrcodewert.



Explanation:

Diese Nachricht zeigt den höchsten Rückkehrcode aller ausgeführten
Clientbefehle an. In der Reihenfolge ihrer zunehmenden Wertigkeit haben
die Rückkehrcodes folgende Bedeutung:

   0 - Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt
   4 - Eine oder mehrere Dateien wurden übersprungen
   8 - Eine oder mehrere Warnungen wurden ausgegeben
   12 - Eine oder mehrere Fehlernachrichten (außer für übersprungene
   Dateien) wurden ausgegeben

System action:

Keine.

User response:

Bei allen Rückkehrcodes außer 0 sollte der Benutzer gegebenenfalls die
Ergebnisse der Clientoperation(en) prüfen und notfalls Diagnose- und
Reparaturaktionen unternehmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1902E

Der Befehl PRESCHEDULECMD ist fehlgeschlagen. Das geplante Ereignis wird
nicht ausgeführt.



Explanation:

Der durch die Option PRESCHEDULECMD angegebene Befehl muss erfolgreich
abgeschlossen sein, damit das geplante Ereignis ausgeführt wird. Wenn
der Befehl mit dem Rückkehrcode 0 (Null) beendet wurde, wird er als
erfolgreich ausgeführt angesehen. Wenn der Befehl mit einem anderen
Rückkehrcode beendet wurde, wird er als fehlgeschlagen angesehen. Wenn
der Befehl fehlgeschlagen ist, wird das geplante Ereignis nicht
ausgeführt.

System action:

Der Client führt das geplante Ereignis nicht aus, und der Rückkehrcode
des geplanten Ereignisses ist 12.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das den Fehlschlag des
Befehls verursacht hat. Wenn es nicht notwendig ist, dass der Befehl vor
dem Start des geplanten Ereignisses beendet ist, sollten Sie die
Verwendung der Option PRENSCHEDULECMD erwägen, bei der es nicht
erforderlich ist, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wird. Wenn ein
Rückkehrcode ungleich Null für diesen Befehl normal ist, sollten Sie in
Betracht ziehen, den Befehl in ein Script einzubinden, das immer mit dem
Rückkehrcode Null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1903W

Der Befehl POSTSCHEDULECMD ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Wenn der durch die Option POSTSCHEDULECMD angegebene Befehl mit einem
Rückkehrcode ungleich Null beendet wird, wird das geplante Ereignis als
erfolgreich abgeschlossen, aber mit einer Warnstufe als Ergebnis
angesehen. Beachten Sie, dass das Ergebnis des Befehls POSTSCHEDULECMD
kein höheres Ergebnis vom geplanten Clientbefehl überlagert. Wenn der
geplante Clientbefehl z. B. mit dem Rückkehrcode 12 beendet wurde, wird
das geplante Ereignis als mit dem Rückkehrcode 12 beendet angesehen,
unabhängig vom Ausgang des Befehls POSTSCHEDULECMD.

System action:

Der Rückkehrcode des geplanten Ereignisses ist mindestens 8.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das das Fehlschlagen des
Befehls verursacht hat. Wenn es nicht notwendig ist, dass der Befehl vor
Übergabe des Ergebnisses des geplanten Ereignisses beendet ist, sollten
Sie die Verwendung der Option POSTNSCHEDULECMD erwägen. Wenn ein
Rückkehrcode ungleich null für diesen Befehl normal ist, sollten Sie in
Betracht ziehen, den Befehl in ein Script einzubinden, das immer mit dem
Rückkehrcode null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1904E

Die Archivierungsbeschreibung darf keine Platzhalterzeichen, wie z. B.
'?' oder '*', enthalten.



Explanation:

Beschreibungen von Archivierungsdateien dürfen keine Platzhalterzeichen
enthalten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Eine Archivierungsbeschreibung ohne Platzhalterzeichen eingeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1906I

Bei Verwendung von FROMNODE muss ein Ziel für diese Operation angegeben
werden.



Explanation:

Sie müssen ein Ziel mit einem Befehl zum Zurückschreiben/Abrufen
angeben, wenn die FROMNODE-Verarbeitung verwendet wird.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl zum Zurückschreiben/Abrufen unter Angabe
eines Ziels.

Beispielsweise mit dem Windows-Client für Sichern/Archivieren:

restore -fromnode=cougar \\cougar\d$\projx\* d:\projx\

Oder mit den UNIX- und Linux-Clients für Sichern/Archivieren:

restore -fromn=node1 -fromo=ann "/home/proj/*" /home/gillis/

------------------------------------------------------------------------
ANS1907E

Beim Versuch, eine Objektmischoperation auf dem Server auszuführen, ist
ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Für NetWare-Clients: Der IBM Spectrum Protect-Server kann keine
Konvertierung von NetWare-Langnamen ausführen. Für UNIX- oder
Windows-Imagesicherung: Die Gruppe, in der zugeordnete Imagekomponenten
gespeichert wurden, konnte nicht geschlossen werden.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Für NetWare: Es ist möglich, dass eine neuere Version des IBM Spectrum
Protect-Servers die Konvertierung ausführen kann. Verständigen Sie
zwecks weiterer Hilfe Ihren IBM Spectrum Protect-Serveradministrator.
Für Unix oder Windows: Dieser Fehler zeigt ein Berechtigungsproblem an.
Verständigen Sie zwecks weiterer Hilfe Ihren IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator. Kann das Problem dennoch nicht gelöst
werden, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische
Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1908I

Der geplante Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.



Explanation:

Der geplante Befehl wurde mit dem Rückkehrcode Null beendet, was als
Erfolg zu werten ist.

System action:

Das geplante Ereignis ist erfolgreich. Der Rückkehrcode für das Ereignis
ist 0.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1909E

Der geplante Befehl ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Der geplante Befehl wurde mit einem Rückkehrcode ungleich Null beendet,
was als Fehler zu werten ist.

System action:

Das geplante Ereignis ist fehlgeschlagen. Der Rückkehrcode für das
Ereignis ist 12.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das den Fehlschlag des
Befehls verursacht hat. Wenn ein Rückkehrcode ungleich Null für diesen
Befehl normal ist, sollten Sie in Betracht ziehen, den Befehl in ein
Script einzubinden, das immer mit dem Rückkehrcode Null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS1912E

Ungültige Gruppe von Registrierungsschlüsseln angegeben.



Explanation:

Die angegebene Gruppe von Registrierungsschlüsseln ist ungültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1913E

Ungültiger Registerunterschlüssel angegeben.



Explanation:

Der angegebene Registerunterschlüssel ist ungültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1914E

Der angegebene Unterschlüssel ist für die angegebene Gruppe ungültig.



Explanation:

Der angegebene Registerunterschlüssel ist für die angegebene Gruppe von
Registrierungsschlüsseln ungültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1915E

Zu viele Argumente für den Befehl BACKUP REGISTRY angegeben.



Explanation:

Es wurden zu viele Argumente für den Befehl BACKUP REGISTRY angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1916E

Zu viele Argumente für den Befehl RESTORE REGISTRY angegeben.



Explanation:

Es wurden zu viele Argumente für den Befehl RESTORE REGISTRY angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1917E

Zu wenig Argumente für den Befehl BACKUP REGISTRY angegeben.



Explanation:

Es wurden zu wenig Argumente für den Befehl BACKUP REGISTRY angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1918E

Zu wenig Argumente für den Befehl RESTORE REGISTRY angegeben.



Explanation:

Es wurden zu wenig Argumente für den Befehl RESTORE REGISTRY angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1919E

Das angegebene Ereignisprotokoll ist ungültig.



Explanation:

Das angegebene Ereignisprotokoll ist ungültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1920E

Zu viele Argumente für den Befehl BACKUP EVENTLOG angegeben.



Explanation:

Es wurden zu viele Argumente für den Befehl BACKUP EVENTLOG angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1921E

Zu viele Argumente für den Befehl RESTORE EVENTLOG angegeben.



Explanation:

Es wurden zu viele Argumente für den Befehl RESTORE EVENTLOG angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1922E

Zu wenig Argumente für den Befehl BACKUP EVENTLOG angegeben.



Explanation:

Es wurden zu wenig Argumente für den Befehl BACKUP EVENTLOG angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1923E

Zu wenig Argumente für den Befehl RESTORE EVENTLOG angegeben.



Explanation:

Es wurden zu wenig Argumente für den Befehl RESTORE EVENTLOG angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1924E

Das angegebene Systemobjekt ist ungültig.



Explanation:

Das angegebene Systemobjekt ist ungültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1925E

Die angegebene Systemobjektart ist ungültig.



Explanation:

Die angegebene Systemobjektart ist ungültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1926E

Die angegebene Systemobjektart ist nur in Windows NT gültig.



Explanation:

Die angegebene Systemobjektart ist nur in Windows NT gültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1928E

Vom Server eingeleitete Sitzungen sind im Modus LAN-frei nicht
verfügbar.



Explanation:

Es wurde eine unzulässige Kombination der Optionen
SESSIONINIT=serveronly und ENABLELANFREE=yes angegeben. Diese
Kombination ist nicht zulässig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie vom Client eingeleitete Sitzungen oder inaktivieren Sie
LAN-frei.

------------------------------------------------------------------------
ANS1929E

Fehler beim Sichern des Registerschlüssels.



Explanation:

Der aktive Registerschlüssel kann nicht in das
Zwischenspeicherverzeichnis ADSM.SYS kopiert werden.

System action:

Die Registrysicherungsoperation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie den auf der Windows-Bootpartition verfügbaren Speicher,
um sicherzustellen, dass genügend Platz vorhandem ist, um eine Kopie des
Windows-Registrys aufzunehmen. Dies kann unter Umständen mehrere
Megabyte freien Speicherbereichs erfordern. Überprüfen Sie zusätzlich
die Windows-Berechtigungen im Zwischenspeicherverzeichnis ADSM.SYS und
stellen Sie sicher, dass der Windows-Benutzer, mit dem Sie IBM Spectrum
Protect ausführen, vollständigen Zugriff auf dieses Verzeichnis und
seinen Inhalt hat.

------------------------------------------------------------------------
ANS1930W

Die Sicht IBM Spectrum Protect-Express-Client wird mit einem IBM
Spectrum Protect-Enterprise-Server nicht unterstützt. Die Option
CLIENTVIEW wird ignoriert.



Explanation:

Die Sicht IBM Spectrum Protect-Express-Client wird nur unterstützt, wenn
Sie sich mit einem IBM Spectrum Protect-Express-Server verbinden. Wird
eine Verbindung von einem IBM Spectrum Protect-Express-Client zu einem
IBM Spectrum Protect-Enterprise-Server hergestellt, wird die Option
CLIENTVIEW ignoriert und stattdessen die Sicht IBM Spectrum
Protect-Standard-Client angezeigt.

System action:

Die Option CLIENTVIEW wird ignoriert und es wird die Sicht IBM Spectrum
Protect-Enterprise-Client angezeigt.

User response:

Wenn Sie beabsichtigen, den IBM Spectrum Protect-Enterprise-Server zu
verwenden, müssen Sie die Option CLIENTVIEW auf den Wert STANDARD
aktualisieren. Andernfalls müssen Sie die Option TCPSERVERADDRESS so
aktualisieren, dass sie auf Ihren IBM Spectrum Protect-Express-Server
zeigt.

------------------------------------------------------------------------
ANS1931E

Fehler beim Sichern eines oder mehrerer Ereignisprotokolle.



Explanation:

Beim Sichern eines oder mehrerer Ereignisprotokolle wurde ein Fehler
festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1932E

Fehler beim Ersetzen eines oder mehrerer Registerschlüssel.



Explanation:

Die Registerschlüssel, die gerade ersetzt werden, werden exklusiv von
einem anderen Prozess verwendet. Die Registerschlüssel wurden zuvor
zurückgeschrieben, aber das System wurde nicht neu gestartet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Dieser Fehler tritt auf, weil der bzw. die Registerschlüssel, die gerade
ersetzt werden, exklusiv von einem anderen Prozess verwendet werden.
Dies kann vorkommen, wenn die Registerschlüssel zuvor zurückgeschrieben
wurden, das System aber nicht neu gestartet wurde. Führen Sie einen
Warmstart des Systems durch und wiederholen Sie die
Zurückschreibungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1933E

Fehler beim Zugriff auf Datei oder Einheit 'Name'.



Explanation:

Beim Zugriff auf die Datei oder Einheit ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Operation für den Sicherungssatz wird nicht beendet.

User response:

Sicherstellen, daß die Datei oder Einheit vorhanden ist, und auf die
Datei oder Einheit zugegriffen werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS1934E

Sicherungssatz 'Name' nicht gefunden.



Explanation:

Der Name des Sicherungssatzes wurde auf dem Server nicht gefunden.

System action:

Die Operation für den Sicherungssatz wird nicht verarbeitet.

User response:

Sicherstellen, daß der Name des Sicherungssatzes korrekt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS1935E

Zu viele Argumente für den Befehl BACKUP NTDS angegeben.



Explanation:

Es wurden zu viele Argumente für den Befehl BACKUP NTDS angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1936E

Zu wenig Argumente für den Befehl BACKUP NTDS angegeben.



Explanation:

Es wurden zu wenig Argumente für den Befehl BACKUP NTDS angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1937E

Kein NTDS-Server-Namen für den Befehl BACKUP NTDS angegeben.



Explanation:

Es wurde kein NTDS-Server-Name für den Befehl BACKUP NTDS angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Einen NTDS-Server-Namen in dem Befehl angeben und die Operation
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1938E

NT Active Directory wird in dieser Betriebssystemstufe nicht
unterstützt.



Explanation:

NT Active Directory wird in dieser Betriebssystemstufe nicht
unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Active Directory installieren, bevor eine Sicherungsoperation ausgeführt
wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1939E

FRS-Sicherung fehlgeschlagen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Sichern von Dateien unter der Steuerung
des Dateireplikationsservice (File Replication Service, FRS) von Windows
2000 einen Fehler festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll des Windows
2000-Dateireplikationsservice, um sicherzustellen, daß der
Dateireplikationsservice richtig funktioniert. Starten Sie den Service
erneut und wiederholen Sie die Sicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1940E

FRS-Zurückschreibung fehlgeschlagen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Zurückschreiben von Dateien unter der
Steuerung des Dateireplikationsservice (File Replication Service, FRS)
von Windows 2000 einen Fehler festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll des Windows
2000-Dateireplikationsservice, um sicherzustellen, daß der
Dateireplikationsservice richtig funktioniert. Starten Sie den Service
erneut und wiederholen Sie die Operation zum Zurückschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1941E

Sicherung des Systemdatenträgers fehlgeschlagen



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Sichern von Dateien des Systemdatenträgers
von Windows 2000 einen Fehler festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll des Windows
2000-Dateireplikationsservice, um sicherzustellen, daß der
Systemdatenträger erfolgreich initialisiert wurde. Starten Sie den
Service erneut und wiederholen Sie die Sicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1942E

Zurückschreibung des Systemdatenträgers fehlgeschlagen



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Zurückschreiben von Dateien unter der
Steuerung des Dateireplikationsservice (File Replication Service, FRS)
von Windows 2000 einen Fehler festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll des Windows
2000-Dateireplikationsservice, um sicherzustellen, daß der
Systemdatenträger erfolgreich initialisiert wurde. Starten Sie den
Service erneut und wiederholen Sie die Operation zum Zurückschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1943E

Die Operation wird nicht unterstützt: Server-Version nicht auf dem
aktuellen Stand.



Explanation:

Die Operation kann nicht ausgeführt werden, da die Server-Version nicht
auf dem aktuellen Stand ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Verwenden Sie die korrekte Server-Version.

------------------------------------------------------------------------
ANS1944E

Fehler beim Zugriff auf Datei oder Einheit



Explanation:

Beim Zugriff auf die Datei oder Einheit ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Operation für den Sicherungssatz wird nicht beendet.

User response:

Sicherstellen, dass die Datei oder Einheit vorhanden ist, und auf die
Datei oder Einheit zugegriffen werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS1945E

Der lange Namensbereich wurde aus dem lokalen Dateibereich entfernt.
Wenn Sie die Operation zum Sichern/Archivieren fortsetzen wollen, müssen
Sie Ihren Dateibereich auf dem Server umbenennen.



Explanation:

Der Prozess hat festgestellt, dass der Servernamensbereich NTW:LONG
lautet, aber der lokale Datenträger unterstützt keine Langnamen. Wenn
Sie den Datenträger mit Kurznamen sichern wollen, müssen Sie den
Dateibereich auf dem Server umbenennen. Wenn Sie mit Langnamen sichern
wollen, müssen Sie dem fraglichen Datenträger die Unterstützung langer
Namensbereiche hinzufügen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Fügen Sie dem Datenträger die Unterstützung langer Namensbereiche hinzu
oder benennen Sie den entsprechenden Serverdateibereich um (bzw.
entfernen Sie ihn).

------------------------------------------------------------------------
ANS1946W

Datei ist vorhanden, wird übersprungen



Explanation:

Der Client hat versucht, die angegebene Datei zurückzuschreiben oder
abzurufen, aber die Datei war im Zielstandort für die Zurückschreibung
bereits vorhanden und der Benutzer hat die Wahl getroffen, die
vorhandene Datei nicht zu ersetzen.

System action:

Die Datei wird übersprungen, eine Nachricht wird in dsmerror.log
protokolliert und die Zurückschreibungs- oder Abrufverarbeitung wird mit
dem nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Die Datei wurde übersprungen, entweder weil REPLACE NO aktiv war und
bewirkt hat, dass alle vorhandenen Dateien und Verzeichnisse
übersprungen werden, oder weil REPLACE PROMPT aktiv war und der Benutzer
bei der Eingabeaufforderung die Wahl getroffen hat, diese Datei oder
alle vorhandenen Verzeichnisse und Dateien zu überspringen. Es ist keine
zusätzliche Aktion erforderlich, wenn die Entscheidung, die Datei zu
überspringen, absichtlich getroffen wurde. Andernfalls können Sie die
Operation wiederholen und dabei entweder REPLACE ALL (vorhandene
Verzeichnisse und Dateien automatisch ersetzen) oder REPLACE PROMPT (den
Benutzer zur Eingabe auffordern, ob die Datei ersetzt werden soll)
angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1947W

Das folgende Verzeichnis ist vorhanden und wird übersprungen:
Dateibereichsname Verzeichnispfad Verzeichnisname



Explanation:

Der Client hat versucht, das angegebene Verzeichnis zurückzuschreiben
oder abzurufen. Das Verzeichnis war an der Zielposition für die
Zurückschreibung vorhanden und der Benutzer hat ausgewählt, dass das
vorhandene Verzeichnis nicht ersetzt werden soll.

Das Verzeichnis kann übersprungen werden, da die Option REPLACE=NO
definiert ist. Dies hat zur Folge, dass alle vorhandenen Dateien und
Verzeichnisse übersprungen werden. Das Verzeichnis kann übersprungen
werden, da die Option REPLACE=PROMPT definiert ist und der Benutzer
auswählt, dass dieses Verzeichnis bei Aufforderung übersprungen werden
soll.

System action:

Das Verzeichnis wird übersprungen, eine Nachricht wird in der
Protokolldatei dsmerror.log protokolliert und die Zurückschreibungs-
oder Abrufverarbeitung wird mit dem nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Es ist keine weitere Aktion erforderlich.

Um die Dateien zu ersetzen, wiederholen Sie die Operation und definieren
Sie die Option REPLACE=ALL. Sie können REPLACE=PROMPT definieren und bei
Aufforderung auswählen, dass das Verzeichnis ersetzt werden soll.

------------------------------------------------------------------------
ANS1948E

Die Microsoft Volume Shadow Copy-Systemkomponenten konnten nicht
abgefragt werden.



Explanation:

Bei IBM Spectrum Protect ist ein Fehler aufgetreten, während die System
Writer unter der Steuerung des Windows Volume Shadow Copy Service
abgefragt wurden. Das Fehlerprotokoll und das Windows-Ereignisprotokoll
enthalten möglicherweise weitere Informationen zu diesem Fehler.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen
Sie das Fehlerprotokoll und das Windows-Ereignisprotokoll auf
Informationen in Bezug auf diesen Fehler. Möglicherweise müssen Sie den
Volume Shadow Copy Service erneut starten; wiederholen Sie anschließend
die Operation. Gegebenenfalls ist ein Warmstart der Maschine
erforderlich, um den Volume Shadow Copy-Fehlerstatus zu beheben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1949E

Die Momentaufnahmeinitialisierung von Microsoft Volume Shadow Copy ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei IBM Spectrum Protect ist ein Fehler aufgetreten, während der
Microsoft Volume Shadow Copy Service für die Sicherung oder
Zurückschreibung initialisiert wurde. Das Fehlerprotokoll und das
Windows-Ereignisprotokoll können weitere Informationen zu diesem Fehler
enthalten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen
Sie das Fehlerprotokoll und das Windows-Ereignisprotokoll auf
Informationen in Bezug auf diesen Fehler. Verwenden Sie den
Windows-Befehl 'vssadmin list writers', um den Status des Volume Shadow
Copy Service festzustellen. Sie können einen Warmstart der Maschine
durchführen, um den Fehlerstatus für den Volume Shadow Copy Service zu
beseitigen. Ist das System ein Domänencontroller und ist der Active
Directory-Service gestoppt, wird durch einen Neustart des Active
Directory-Services das Problem behoben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1950E

Sicherung mit Microsoft Volume Shadow Copy ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei IBM Spectrum Protect ist ein Fehler aufgetreten, während eine
Sicherungsoperation mit Microsoft Volume Shadow Copy Service ausgeführt
wurde. Das Fehlerprotokoll und das Windows-Ereignisprotokoll enthalten
möglicherweise weitere Informationen zu diesem Fehler.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll und das Windows-Ereignisprotokoll auf
Informationen in Bezug auf diesen Fehler. Starten Sie alle fehlerhaften
Systemservices erneut, die im Windows-Ereignisprotokoll angegeben sind.
Starten Sie den Volume Shadow Copy Service erneut. Sie können den
Windows-Befehl 'vssadmin list writers' verwenden, um den Status des
Volume Shadow Copy Service festzustellen. Gegebenenfalls ist ein
Warmstart der Maschine erforderlich, um den Volume Shadow
Copy-Fehlerstatus zu beseitigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1951E

Zurückschreibung mit Microsoft Volume Shadow Copy ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei IBM Spectrum Protect ist ein Fehler aufgetreten, während eine
Zurückschreibung mit dem Volume Shadow Copy Service ausgeführt wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll und das Windows-Ereignisprotokoll auf
Informationen in Bezug auf diesen Fehler. Starten Sie alle fehlerhaften
Systemservices erneut, die im Windows-Ereignisprotokoll angegeben sind.
Starten Sie den Volume Shadow Copy Service erneut. Sie können den
Windows-Befehl 'vssadmin list writers' verwenden, um den Status des
Volume Shadow Copy Service festzustellen. Gegebenenfalls ist ein
Warmstart der Maschine erforderlich, um den Volume Shadow
Copy-Fehlerstatus zu beseitigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1952E

Ungültiges Ziel für symbolische Verbindung 'Dateiname' eingegeben



Explanation:

Sie haben eine Spezifikation für einen Zurückschreibungs-/Abrufzielort
(Dateiname) eingegeben, die eine symbolische Verbindung darstellt. Beim
Zurückschreiben in eine symbolische Verbindung müssen Sie sicherstellen,
dass die Option followsymbolic auf yes gesetzt ist. Überprüfen Sie
außerdem, wohin diese symbolische Verbindung zeigt. Sie können in eine
symbolische Verbindung zurückschreiben/abrufen, die auf ein vorhandenes
Objekt zeigt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie eine korrekte Dateispezifikation ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS1954E

Sicherungsverarbeitung von 'Dateibereichsname' mit Fehlern beendet.



Explanation:

Diese Nachricht zeigt an, dass die Dateisystemsicherung abgeschlossen
ist, dass aber während der Sicherungsverarbeitung Fehler festgestellt
wurden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in
Bezug auf Fehler beim Sichern des Dateisystems. Führen Sie alle
Korrekturmaßnahmen wie in den Nachrichten vorgeschlagen durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS1956E

Zu wenig Argumente für den Befehl BACKUP GROUP angegeben.



Explanation:

Es wurden zu wenig Argumente für den Befehl BACKUP GROUP angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Korrigieren Sie den Befehl und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1957E

'Showmembers' und 'inactive' sind Parameter, die sich bei einer Abfrage
gegenseitig ausschließen.



Explanation:

'Showmembers' und 'inactive' sind Parameter, die sich bei einer Abfrage
gegenseitig ausschließen. < /p>

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Geben Sie einen der sich gegenseitig ausschließenden Parameter in der
Abfrage an.

------------------------------------------------------------------------
ANS1958W

Keine Basisgruppe gefunden, es wird eine Gesamtsicherung versucht.



Explanation:

Eine Differenzsicherung erfordert die vorherige Ausführung einer
Gesamtsicherung. < /p>

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt und es wird eine Gesamtsicherung
versucht.

User response:

Keine. Führen Sie eine Gesamtsicherung aus, bevor Sie eine
Differenzsicherung versuchen.

------------------------------------------------------------------------
ANS1959I

Vorherige unvollständige Gruppe 'Name' wird entfernt. ID: hoch-niedrig



Explanation:

Eine vorherige Gruppensicherung ist fehlgeschlagen, ohne dass die
temporären Gruppen korrekt bereinigt wurden.

System action:

Die vorherigen unvollständigen Gruppen werden entfernt und die
Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1971E

Der ferne Clientagent (dsmagent) konnte nicht gestartet werden.



Explanation:

Der ferne Clientagent kann nicht gestartet werden. Dieser
Fehlernachricht gehen normalerweise andere Nachrichten voraus oder
folgen ihr nach.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Verifizieren Sie, dass der
Web-Client korrekt installiert ist. Versuchen Sie, alle angezeigten
Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die Operation.
Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1972E

Die Verbindung zum fernen Clientagenten (dsmagent) ist fehlgeschlagen.
Entweder konnte die Portnummer nicht gelesen werden oder sie ist
ungültig.



Explanation:

Beim Versuch, die Portnummer zu lesen, ist ein Fehler aufgetreten. Es
kann keine Verbindung zum fernen Clientagenten hergestellt werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Verifizieren Sie, dass der
Web-Client korrekt installiert ist. Versuchen Sie, alle angezeigten
Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die Operation.
Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1973I

Das VSS-Ausgabeprogramm für das Systemobjekt 'Name' ist nicht vorhanden.
Die Zurückschreibung wird übersprungen.



Explanation:

Microsoft Volume Shadow Copy Service (Datenträgerspiegelkopie) kann kein
Ausgabeprogramm für diese Systemkomponente ermitteln. Entweder ist die
Komponente nicht installiert oder nicht aktiv.

System action:

Das Objekt wird übersprungen.

User response:

Installieren Sie oder aktivieren Sie den betroffenen Systemservice und
Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1974W

Fehler beim Entfernen der vorherigen unvollständigen Gruppen-ID:
oberer_Wert-unterer_Wert



Explanation:

Eine vorherige Gruppensicherung ist fehlgeschlagen, ohne dass die
temporären Gruppen korrekt bereinigt wurden, und der Fehler kann immer
noch nicht bereinigt werden.

System action:

Die vorherigen unvollständigen Gruppen bleiben bestehen und die
Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS1975W

IBM Spectrum Protect-Serverfehler Ursache beim Schließen und Umbenennen
der Gruppe



Explanation:

Beim Schließen und Umbenennen der temporären Gruppe wurde ein Fehler
festgestellt.

System action:

Die Sicherung ist nicht erfolgreich.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die korrekte Berechtigung zum
Aktualisieren der Gruppe verfügt, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1976E

Der angegebene Systemservice ist ungültig.



Explanation:

Der angegebene Systemservice ist ungültig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Korrigieren Sie den Befehl und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS1977E

Dsmcad-Zeitplanaufruf war nicht erfolgreich. Dieser Befehl wird in 10
Minuten erneut ausgeführt.



Explanation:

Dsmcad war nicht in der Lage, die gültigen Schedulerinformationen aus
dem Prozess dsmc schedule abzurufen. Dies könnte an Problemen während
der Schedulerinitialisierung, z. B. falscher Optionssyntax, liegen.

System action:

Dsmcad wird versuchen, den Scheduler in 10 Minuten erneut aufzurufen, um
die gültigen Informationen abzurufen.

User response:

Überprüfen Sie die Konsole und die Fehlerprotokolle, um festzustellen,
welche Art Fehler während des dsmc-Prozesses aufgetreten ist, und
korrigieren Sie den Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS1978E

Der IBM Spectrum Protect-Server ist nicht auf dem neuesten Stand und
unterstützt die angeforderte Funktion nicht. Das Fehlerprotokoll enthält
die Versionsnummer.



Explanation:

Die Funktion, die verwendet werden soll, erfordert einen aktuelleren IBM
Spectrum Protect-Server.

System action:

Die Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Rüsten Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Server auf eine Stufe auf, die
diese Funktion unterstützt. Das Fehlerprotokoll enthält die
Versionsnummer.

------------------------------------------------------------------------
ANS1979E

Der IBM Spectrum Protect-Speicheragent ist nicht auf dem neuesten Stand
und unterstützt die angeforderte Funktion nicht. Das Fehlerprotokoll
enthält die Versionsnummer.



Explanation:

Die Funktion, die verwendet werden soll, erfordert einen aktuelleren IBM
Spectrum Protect-Speicheragenten.

System action:

Die Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Rüsten Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Speicheragenten auf eine Stufe
auf, die diese Funktion unterstützt. Das Fehlerprotokoll enthält die
Versionsnummer.

------------------------------------------------------------------------
ANS1980E

Der IBM Spectrum Protect-Server und der IBM Spectrum
Protect-Speicheragent sind nicht auf dem neuesten Stand und unterstützen
nicht die angeforderte Funktion. Das Fehlerprotokoll enthält die
Versionsnummer.



Explanation:

Die Funktion, die verwendet werden soll, erfordert einen aktuelleren IBM
Spectrum Protect-Server und IBM Spectrum Protect-Speicheragenten.

System action:

Die Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Rüsten Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Server und IBM Spectrum
Protect-Speicheragenten auf eine Stufe auf, die diese Funktion
unterstützt. Das Fehlerprotokoll enthält die Versionsnummer.

------------------------------------------------------------------------
ANS1981E

Server : Version Ver, Release Rel, Stufe Stu.UStu Speicheragent: Version
SA-Ver, Release SA-Rel, Stufe SA-Stu.SA-UStu



Explanation:

Diese Nachricht liefert Zusatzinformationen zu den Nachrichten über den
veralteten Stand.

System action:

Die Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Diese Nachricht liefert Zusatzinformationen zu den Nachrichten über den
veralteten Stand.

------------------------------------------------------------------------
ANS1986E

Die Initialisierungsfunktionen können die angegebene
Ablaufverfolgungsdatei nicht öffnen.



Explanation:

Die Datei konnte während der Initialisierung nicht geöffnet werden. Der
angegebene Pfad ist möglicherweise falsch. Es ist außerdem möglich, dass
der aktuelle Benutzer nicht die Berechtigung hat, in die
Ablaufverfolgungsdatei im angegebenen Verzeichnis zu schreiben. Es ist
ebenfalls möglich, dass am Standort der Ablaufverfolgungsdatei kein
Speicherbereich verfügbar ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Option TRACEFILE auf einen gültigen Pfad
zeigt und dass der Benutzer über ordnungsgemäße Berechtigungen verfügt,
um in die angegebene Datei zu schreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1987E

Eine Zieldateispezifikation ist mit diesem Befehl nicht zulässig.



Explanation:

Von allen Zurückschreibungsbefehlen für Systemobjekte erlaubt nur der
Befehl RESTORE ASR die Eingabe einer Zieldateispezifikation.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie den Befehl ohne eine Zieldateispezifikation erneut aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1989E

Die Initialisierungsfunktionen können die angegebene
Fehlerprotokolldatei nicht öffnen.



Explanation:

Die Fehlerprotokolldatei konnte während der Initialisierung nicht
geöffnet werden. Der angegebene Pfad ist möglicherweise falsch. Es ist
außerdem möglich, dass der aktuelle Benutzer nicht die Berechtigung hat,
in die Protokolldatei im angegebenen Verzeichnis zu schreiben. Es ist
ebenfalls möglich, dass am angegebenen Standort der Protokolldatei kein
Speicherbereich verfügbar ist.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Option LOGFILE auf einen gültigen Pfad
zeigt und dass der Benutzer über ordnungsgemäße Berechtigungen verfügt,
um in die angegebene Datei zu schreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1990W

Auf den Datenträgermountpunkt von 'Dateisystemname' kann nicht
zugegriffen werden. Der IBM Spectrum Protect-Rückkehrcode ist 'RC'.



Explanation:

Der Client ist nicht in der Lage, auf den Datenträgermountpunkt
zuzugreifen. Die allgemein gültigen Ursachen dafür sind, dass das Konto,
unter dem der Client ausgeführt wird, keinen Zugriff auf den
Datenträgermountpunkt hat, oder dass der Datenträger an einen
Clusterdatenträger angehängt ist, der gegenwärtig nicht verfügbar ist.

System action:

Der Mountpunkt, auf den nicht zugegriffen werden kann, wird
übersprungen, und die Verarbeitung wird mit dem nächsten Mountpunkt bzw.
Datenträger fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Nachrichten, die unter
Umständen zusätzliche Informationen über das Problem geben können, das
den Zugriff auf den Datenträgermountpunkt verhindert. Stellen Sie
sicher, dass der IBM Spectrum Protect-Client unter einem Konto
ausgeführt wird, das Zugriff auf den Datenträgermountpunkt hat. Stellen
Sie sicher, dass der Mountpunkt nicht auf einen Clusterdatenträger
zugreift. Der Microsoft KB Artikel 280297 enthält weitere Informationen
darüber, wie ein Datenträgermountpunkt auf einem Cluster-Server
konfiguriert wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1991E

Beim Verarbeiten des Registerschlüssels 'Schlüsselname', Datenwert
'Wertname', ist ein Fehler aufgetreten. Das Clientfehlerprotokoll
enthält weitere Informationen über diesen Fehler.



Explanation:

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten, als der Client versuchte, das
Windows-Registry zu lesen oder zu aktualisieren. Weitere Informationen
in Bezug auf den Fehler werden normalerweise in das Fehlerprotokoll
gestellt.

System action:

Unter Umständen - je nach Fehler - wird die Operation nicht korrekt
ausgeführt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die
gegebenenfalls protokolliert wurden, als diese Nachricht geschrieben
wurde, und führen Sie die von diesen Nachrichten vorgeschlagenen
Korrekturmaßnahmen durch. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie
zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS1995W

Objekte unterschiedlichen Typs können nicht gleichzeitig gelöscht
werden.



Explanation:

Das Löschen von Objekten unterschiedlichen Typs ist nicht zulässig.
Beispiel: Das gleichzeitige Löschen von Sicherungssätzen und regulären
Dateiobjekten ist nicht möglich.

System action:

Es findet keine Verarbeitung statt.

User response:

Wählen Sie für die Durchführung von Löschoperationen Objekte des
gleichen Typs aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS1996W

Die Auflistung der Datenträgermountpunkte für den Datenträger
'Dateisystemname' ist fehlgeschlagen. Windows-Systemfehlercode: Fehler;
Ursache: 'Fehlerursache'.



Explanation:

Der Client konnte den angegebenen Datenträger nicht nach
Datenträgermountpunkten durchsuchen. Die aufgezeichneten
Fehlerinformationen geben die Fehlerursache an. Eine allgemeine
Fehlerursache besteht darin, dass das Konto, unter dem der Client
ausgeführt wird, keinen Zugriff auf den Datenträger hat.

System action:

Die Verarbeitung wird mit dem nächsten Datenträger fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Client unter einem Konto ausgeführt wird,
das Zugriff auf den Datenträger und die Datenträgermountpunkte hat.
Korrigieren Sie den Zustand, der den Fehler verursacht, und wiederholen
Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich zwecks
weiterer Hilfe an Ihren Systemadministrator oder IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS1997W

Für die VSS-Komponente Komponentenname' wurden zuvor keine Dateien
gesichert.



Explanation:

Sie haben versucht, die Microsoft VSS-Systemstatuskomponente (VSS -
Volume Shadow Copy Services) zurückzuschreiben, die keine Dateidaten
enthält. Dies ist nicht notwendigerweise ein Fehler.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
während der Sicherung aufgetreten sind. Die Protokolle können die
Ursache des Fehlers angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS1998W

Transaktionsbytelimit 'Name' wird vom Server nicht unterstützt. Der Wert
wird auf Grenzwert zurückgesetzt



Explanation:

Der Wert für TXNBYTELIMIT ist größer als vom Server unterstützt wird.
Der Wert wird auf einen unterstützten Grenzwert zurückgesetzt.

System action:

TXNBYTELIMIT wird zurückgesetzt und die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Setzen Sie die Option auf einen Wert, der vom Server unterstützt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS1999E

Die Verarbeitung des Operationstyps Operationstyp von
'Dateibereichsname' wurde gestoppt.



Explanation:

Der Client hat eine Bedingung festgestellt, bei der er die Verarbeitung
des angegebenen Dateibereichs nicht fortsetzen kann. Das IBM Spectrum
Protect-Clientfehlerprotokoll bzw. -Planungsprotokoll sollte zusätzliche
Nachrichten in Bezug auf diesen Fehler enthalten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das IBM Spectrum Protect-Clientfehlerprotokoll und
-Planungsprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in Bezug auf diesen
Fehler. Führen Sie alle Fehlerberichtigungsmaßnahmen aus, die von den
zugehörigen Nachrichten gegebenenfalls vorgeschlagen werden, und
wiederholen Sie anschließend die Operation. Bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS2025W

Objekt 'Objektname' wurde aus DB entfernt (Fix IT19964).



Explanation:

Fix für APAR IT19964

System action:

Keine

User response:

Keine

------------------------------------------------------------------------
ANS2026W

Auf Datenträger 'Datenträgername' wurden defekte Sektoren festgestellt.



Explanation:

Defekte Sektoren werden bei Operationen zur
Imagesicherung/-zurückschreibung übersprungen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Datenträgerdaten nicht beschädigt sind;
verwenden Sie dazu Systemtools wie z. B. chkdsk (Windows) oder fsck
(Unix).

------------------------------------------------------------------------
ANS2027E

GSKit-Funktion Funktionsname fehlgeschlagen mit Fehlercode: Während des
SSL/TLS-Handshakes konnte der Client keiner unterstützten
SSL/TLS-Protokollversion für die Verwendung mit dem Server zustimmen.
Sitzung



Explanation:

Eine GSKit-Funktion ist mit GSK_ERROR_BAD_MESSAGE fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Schlüsseldatenbank für die
SSL-Kommunikation wie in der Dokumentation beschrieben konfiguriert
haben. Mögliche Probleme: Während des SSL/TLS-Handshakes konnte der
Client keiner unterstützten SSL/TLS-Protokollversion für die Verwendung
mit dem Server zustimmen. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie
die IBM Spectrum Protect-Kundenunterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2032I

Die VM-Clientzurückschreibung überspringt die nicht unterstützte
unabhängige Platte: vmdk



Explanation:

Die VMware vStorage-APIs unterstützen nicht die Erstellung von
Momentaufnahmen von unabhängigen Platten. Es wurden keine Sicherungen
erstellt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2033W

'Name der symbolischen Verbindung' ist eine symbolische Verbindung zu
einer Datei oder einem Verzeichnis in einem anderen Dateisystem.



Explanation:

Der Operand in der dsmls-Dateispezifikation oder die verwendete
Dateiliste enthält eine symbolische Verbindung zu einer Datei oder einem
Verzeichnis in einem anderen Dateisystem. Die Verarbeitung kann zu einem
falschen Status des Objekts führen, auf das die symbolische Verbindung
verweist.

System action:

Der Status von Objekten wird angezeigt.

User response:

Verwenden Sie dsmls mit dem vollständig qualifizierenden Pfad zu den
Objekten, um den korrekten Status von Objekten anzuzeigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2036W

Die Bereinigungsfunktionen können eine der IBM Spectrum
Protect-Bereinigungsdateien nicht öffnen: Protokollname. Fehlernummer =
Fehlernummerwert,



Explanation:

Die Datei "Protokollname" konnte während des Bereinigens nicht geöffnet
werden. Das System hat den Fehlercode Fehlernummerwert definiert. Lautet
der angegebene Grund "Zugriff verweigert", hat der aktuelle Benutzer
nicht die Berechtigung, in die Datei im angegebenen Verzeichnis zu
schreiben. Es ist ebenfalls möglich, dass am angegebenen Standort der
Datei kein Speicherbereich verfügbar ist, oder dass ein von einer
anderen Benutzer-ID gestarteter anderer IBM Spectrum Protect-Prozess zur
gleichen Zeit eine Bereinigung ausführt.

System action:

Das Bereinigen wird gestoppt, die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Setzen Sie die Umgebungsvariable DSM_LOG (oder DSMI_LOG) auf ein
Verzeichnis, in das der aktuelle Benutzer schreiben kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS2037W

Das Bereinigen des Planungsprotokolls ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Funktion zum Bereinigen des Planungsprotokolls wurde mit Fehlern
beendet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf mögliche Ursachen für den Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2038W

Ungültige Option 'Optionsname' von der Clientoptionsgruppe des IBM
Spectrum Protect-Servers empfangen.



Explanation:

Der Client hat eine ungültige Option von der Clientoptionsgruppe des IBM
Spectrum Protect-Servers empfangen. Obwohl die meisten Syntaxprüfungen
für Optionen der Clientoptionsgruppe vom Server durchgeführt werden,
gibt es dennoch Fehler, die nur vom Client erkannt werden können. Zu
diesen Fehlern gehören:

*  Optionswert ist nicht korrekt.

*  Optionen, die durch neuere Versionen des IBM Spectrum Protect-Clients
   gesperrt wurden.

*  Fehlende eckigen Klammern oder Verzeichnisbegrenzer.

*  Einschluss- und Ausschlussmuster, die zu komplex sind.

System action:

Die Option wird vom IBM Spectrum Protect-Client ignoriert.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren IBM Spectrum Protect-Serveradministrator, um
festzustellen, ob die Option aus der Clientoptionsgruppe entfernt werden
kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS2039E

Ungültige Zieldateispezifikation 'Dateiname' eingegeben.



Explanation:

Die Zieldateispezifikation muss mit einem Verzeichnisbegrenzer enden,
wenn eine Dateilistenzurückschreibung ausgeführt wird oder wenn die
Zurückschreibungsspezifikation für mehr als eine Datei gilt oder wenn
die Option SUBDIR YES wirksam ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie ein Ziel an, das mit einem Verzeichnisbegrenzer endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2040E

Bei einem Kommunikationsversuch mit dem fernen Client macht eine
Versionsprüfung sichtbar, dass die Versionen nicht übereinstimmen. Die
Version ist ferne_Version, erwartet wird jedoch lokale_Version.



Explanation:

Während der Initialisierung zwischen dem lokalen Client und dem fernen
Client macht eine Versionsprüfung sichtbar, dass die Versionen nicht
übereinstimmen. Ursache ist in der Regel ein Upgrade eines Clientmoduls
ohne gleichzeitiges Upgrade anderer Clientmodule, die zu einer
Produktlösung gehören.

System action:

Die aufrufende Prozedur kehrt zurück und die Steuerung wird wieder an
den Benutzer übergeben.

User response:

Überprüfen Sie die Versionen aller IBM Spectrum Protect-Clientprodukte,
die miteinander kommunizieren, und stellen Sie sicher, dass deren
Versionen, Releases und Stufen alle übereinstimmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2041E

Die Unterstützung für die Momentaufnahmedifferenzierung ist auf dem
angegebenen NetApp-Dateiserver nicht verfügbar.



Explanation:

Die Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz kann nicht ausgeführt
werden, weil die erforderliche Unterstützung auf dem angegebenen
NetApp-Dateiserver nicht verfügbar ist.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2042W

'Symbolische Verbindung' ist eine symbolische Verbindung zu einer Datei
oder einem Verzeichnis in einem anderen Dateisystem. ACLs
(Zugriffssteuerungslisten) oder erweiterte Attribute werden
möglicherweise nicht gesichert.



Explanation:

Der Sicherungs- oder Archivierungsoperand enthält eine symbolische
Verbindung zu einer Datei oder einem Verzeichnis in einem anderen
Dateisystem. Die Verarbeitung kann einen Verlust von ACLs oder anderen
erweiterten Attributen verursachen, weil sie möglicherweise nicht
verarbeitet werden.

System action:

Die Dateidaten werden gesichert. Die Verarbeitung wird mit dem nächsten
Objekt fortgesetzt.

User response:

Wenn Sie sicherstellen müssen, dass ACLs und andere erweiterte Attribute
erfolgreich gesichert werden, verwenden Sie keine symbolischen
Verbindungen für die Sicherung von Dateien in anderen Dateisystemen mit
anderen Dateisystemtypen. Verwenden Sie stattdessen IBM Spectrum
Protect, um das andere Dateisystem direkt zu verarbeiten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2043I

Die Schablone der virtuellen Maschine 'Name' wurde bereits gesichert.



Explanation:

Schablonen virtueller Maschinen werden übersprungen, wenn seit der
letzten Sicherung keine Änderung aufgetreten ist.

System action:

Diese Schablone der virtuellen Maschine wird bei der Verarbeitung
übersprungen.

User response:

Führen Sie eine immer inkrementelle vollständige Sicherung durch, um
diese Schablone der virtuellen Maschine zu sichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2044E

Die virtuelle Schablonenmaschine 'Name' kann nicht zurückgeschrieben
werden, wenn der IBM Spectrum Protect-Knoten der Einheit zum Versetzen
von Daten auf dem vStorage-Sicherungsserver direkt mit einem
ESX/ESXi-Host verbunden ist.



Explanation:

Die VMware vStorage-API unterstützt Operationen von virtuellen
Schablonenmaschinen nicht, wenn eine direkte Verbindung zu einem
ESX/ESXi-Host besteht.

System action:

Die Verarbeitung wird für diese virtuelle Schablonenmaschine gestoppt.

User response:

Operationen von Schablonen virtueller Maschinen werden unterstützt, wenn
der IBM Spectrum Protect-Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten
direkt mit einem ESX/ESXi-Host verbunden ist. Ändern Sie VMCHOST
dahingehend, dass die IBM Spectrum Protect-Einheit zum Versetzen von
Daten mit einem vCenter-Server verbunden wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2045E

Die Option VMENABLETEMPLATEBACKUPS ist nicht angegeben. Die Schablone
der virtuellen Maschine 'Name' kann nicht gesichert werden.



Explanation:

Die Option VMENABLETEMPLATEBACKUPS muss auf YES gesetzt werden, damit
eine Schablone einer virtuellen Maschine bei einer Sicherungsoperation
berücksichtigt wird. Der Standardwert ist NO.

System action:

Die Verarbeitung wird für diese virtuelle Schablonenmaschine gestoppt.

User response:

Verwenden Sie die Option -vmenabletemplatebackups=yes und wiederholen
Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2046S

Fehler 'Fehlertext' (Fehlernummer=Fehlernummer) ist beim Versuch
aufgetreten, in das Prüfprotokoll 'Dateiname' zu schreiben. Die
Prüfprotokollfunktion ist inaktiviert.



Explanation:

Beim Schreiben in das Prüfprotokoll wurde ein Fehler festgestellt (z. B.
es gibt keinen ausreichenden Speicherplatz auf der Platte).

System action:

Die Prüfprotokollfunktion wird für den Rest der Operation inaktiviert.
Der Rückkehrcode für die Operation wird auf 12 gesetzt, um anzuzeigen,
dass der Inhalt des Prüfprotokolls unvollständig ist.

User response:

Falls es sich hierbei um die Bedingung 'Kein Speicher mehr' handelt,
müssen Sie entweder Speicherplatz auf dem Datenträger freigeben oder
versuchen, das Prüfprotokoll auf einen Datenträger mit mehr
Speicherplatz zu schreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2047E

Beim Verarbeiten einer Systemstatus-/Systemservicesanforderung wurde ein
unerwarteter Fehler festgestellt. IBM Spectrum Protect-Funktionsname :
Funktionsname IBM Spectrum Protect-Funktion : Funktionsbeschreibung IBM
Spectrum Protect-Rückkehrcode : TSM-RC IBM Spectrum Protect-Erläuterung
: TSM-Nachricht IBM Spectrum Protect-Datei : Dateiname (Zeilennummer)



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung des Systemstatus wird gestoppt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS2048W

Der benannte Datenstrom des Objekts 'Objektname Pfadname Dateiname' ist
beschädigt.



Explanation:

Ein oder mehrere benannte Datenströme der Datei sind beschädigt.

System action:

Der benannte Datenstrom wird nicht zurückgeschrieben/abgerufen.

User response:

Die Sicherungskopie des benannten Datenstroms ist beschädigt. Die Datei
wird so weit wie möglich zurückgeschrieben, aber sie sollte untersucht
werden, um zu verifizieren, dass sie verwendbar ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2049W

Benannter Datenstrom des Objekts 'Objektname' ist möglicherweise
beschädigt.



Explanation:

Ein oder mehrere benannte Datenströme der Datei sind unter Umständen
beschädigt.

System action:

Der benannte Datenstrom wird so gut es geht zurückgeschrieben/abgerufen.

User response:

Die Sicherungskopie des benannten Datenstroms ist unter Umständen
beschädigt. Die Datei wird so gut es geht zurückgeschrieben; es sollte
aber geprüft werden, ob sie verwendbar ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2050E

IBM Spectrum Protect muss zur Eingabe des Kennworts auffordern. Dies ist
aber nicht möglich, weil der Prozess im Hintergrund ausgeführt wird.



Explanation:

Ist PASSWORDACCESS=PROMPT angegeben oder ist das lokal gespeicherte
Kennwort falsch, versucht IBM Spectrum Protect, den Benutzer zur Eingabe
des Kennworts aufzufordern. Der Versuch, den Benutzer zur Eingabe
aufzufordern, schlägt fehl, da der Prozess im Hintergrund ausgeführt
wird. Wird ein Prozess im Hintergrund ausgeführt, ist die Aufforderung
zur Eingabe nicht zulässig.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Definieren Sie bei RUNASSERVICE=YES nicht PASSWORDACCESS=PROMPT.
Verwenden Sie PASSWORDACCESS=GENERATE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2051W

Das lokale Momentaufnahmenrepository wurde auf Standort nicht gefunden.



Explanation:

Das angegebene Verzeichnis für den Standort der lokalen Momentaufnahme
ist nicht vorhanden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Ein neues lokales Momentaufnahmenrepository wird im angegebenen
Verzeichnis erstellt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2052E

Informationen über das Plattensubsystem fehlen.



Explanation:

Das lokale Momentaufnahmenrepository konnte auf Grund fehlender
Informationen über das Plattensubsystem nicht initialisiert werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die Anwendung stellt sicher, dass das Plattensubsystem ordnungsgemäß
initialisiert wird. Suchen Sie nach vorangehenden Fehlernachrichten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2053E

Es ist ein Speicherzuordnungsfehler aufgetreten in Datei Dateiname,
Zeilennummer Zeilennummer.



Explanation:

Es war keine ausreichende Speicherkapazität verfügbar, um die
Verarbeitung fortzusetzen.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Ihr System über genügend realen und virtuellen
Speicher verfügt. Schließen Sie Anwendungen, die Sie nicht benötigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2054E

Betriebssystemfehler Fehlernummer: Nachrichtentext.



Explanation:

Die Anwendung hat bei der Ausführung einer Systemfunktion einen
unerwarteten Nachrichtenfehler festgestellt. Der entsprechende
Betriebssystemfehler und der Nachrichtentext werden angezeigt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die spezifische Fehlernachricht.

------------------------------------------------------------------------
ANS2055I

Der lokale Momentaufnahmemanager konnte nicht gesperrt werden.



Explanation:

Das lokale Repository wird von einer anderen Anwendung gesperrt. Dieser
Prozess wird fortgesetzt, wenn die andere Anwendung das lokale
Repository entsperrt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2056I

Es werden maximal Zeitlimit Sekunden gewartet, bis die Sperre von der
anderen Anwendung freigegeben wird.



Explanation:

Während das lokale Repository von einer anderen Anwendung gesperrt ist,
wartet das Programm eine bestimmte Zeit lang, bevor es fortgesetzt wird.
In der mySAP-Umgebung beträgt diese Zeit 1 Stunde.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2057E

Lokaler Momentaufnahmemanager nicht initialisiert.



Explanation:

Das lokale Momentaufnahmenrepository wurde ohne vorherige
Initialisierung verwendet.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Das System stellt normalerweise sicher, dass das lokale Repository
initialisiert wird. Suchen Sie nach vorangehenden Fehlernachrichten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2058E

Der Datencontainer mit der ID DCID konnte im lokalen Repository nicht
aktualisiert werden.



Explanation:

Während einer FlashCopy-Sicherung wird der Zielgruppensatz im lokalen
Repository mit den entsprechenden Eigenschaften aktualisiert. Bei diesem
Prozess ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Suchen Sie nach vorangegangenen Fehlernachrichten wie
Hauptspeicherzuordnungsfehler oder anderer Systemfehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2059E

Es kann kein Zieldatencontainer gefunden werden, der dem
Quellendatencontainer entspricht.



Explanation:

Während der Ausführung einer Momentaufnahmesicherung oder
Hardwarefunktion versucht der Prozess, einen Zieldatencontainer zu
finden, der dem Quellendatencontainer entspricht, um die Operation
auszuführen. Es konnte kein übereinstimmender Zieldatencontainer
gefunden werden.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Lesen Sie die Regeln zum Auswählen eines von mehreren
Zieldatencontainern. Diese Nachricht wird beispielsweise angezeigt, wenn
der Benutzer versucht, eine FlashCopy-Sicherung des Typs 'INCR' zu
starten, wenn alle Zielgruppen für den FlashCopy-Typ 'COPY' verwendet
werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Zieldatenträger für das
Sicherungssystem verfügbar sind und die Syntax für die folgenden
Konfigurationsdateiparameter korrekt ist: 1. shark_target_volume 2.
shark_copy_service_code 3. java_home_directory 4.
primary_copyservices_servername 5. shark_username 6. shark_password

------------------------------------------------------------------------
ANS2060W

Keinen Datenträger im Zieldatencontainer DCID gefunden, der mit der
Quelle Quellendatenträger übereinstimmt.



Explanation:

Diese Warnung zeigt an, dass für die spezifische Quelle kein
Zieldatenträger in diesem Zieldatencontainer gefunden werden konnte, der
für eine FlashCopy-Operation übereinstimmt. Werden mehrere
Zieldatencontainer verwendet, wird die Verarbeitung mit dem Überprüfen
des nächsten Zieldatencontainers fortgesetzt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2061W

Der Zieldatencontainer mit der ID DCID wurde im lokalen Repository nicht
gefunden.



Explanation:

Eine Abfrage des Datencontainers mit der angegebenen ID konnte nicht
befriedigt werden, weil die Zielgruppe nicht im lokalen Repository
existiert.

System action:

Die Verarbeitung kann gegebenenfalls fortgesetzt werden.

User response:

Die Anwendung, die die Abfrage anfordert, entscheidet, ob der Fehler das
Programm beenden sollte. Suchen Sie nach Folgenachrichten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2062W

Es konnte kein Zieldatencontainer im Status Status gefunden werden, der
die angeforderten Kriterien erfüllt.



Explanation:

Ein Datencontainer im angegebenen Status, der die von der Anwendung
angeforderten spezifischen Kriterien erfüllt, wurde im lokalen
Repository nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung kann gegebenenfalls fortgesetzt werden.

User response:

Welche Kriterien übermittelt worden sind, ist anwendungsspezifisch.
Suchen Sie nach Folgenachrichten. Die Anwendung entscheidet, ob diese
Warnung das Programm beenden sollte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2063W

Das lokale Momentaufnahmenrepository existiert bereits im Verzeichnis
Standort.



Explanation:

Eine Anwendung versuchte, das lokale Repository in einem Verzeichnis zu
erstellen, das schon existiert.

System action:

Die Verarbeitung kann gegebenenfalls fortgesetzt werden.

User response:

Die Anwendung entscheidet, ob diese Warnung das Programm beenden sollte.
Suchen Sie nach Folgenachrichten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2064I

Das lokale Momentaufnahmenrepository wird im Verzeichnis Standort
erstellt.



Explanation:

Das lokale Momentaufnahmenrepository, das Informationen über den Status
der Datencontainer enthält, wird erstellt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2065I

Das lokale Momentaufnahmenrepository konnte im Verzeichnis Standort
nicht erstellt werden.



Explanation:

Beim Erstellen des lokalen Momentaufnahmenrepositorys ist ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Suchen Sie nach einer Fehlernachricht des Betriebssystems.

------------------------------------------------------------------------
ANS2066E

Die .fct-Datei Dateiname kann nicht gelesen werden.



Explanation:

Die .fct-Datei, die die Zieldatencontainer enthält, wurde nicht gefunden
oder ist nicht zugänglich.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie den Namen, den Pfad und die Berechtigung der Datei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2067E

Die Ausnahmebedingung CLsmException wurde ausgelöst. Grund: Text.



Explanation:

Beim Verarbeiten einer Funktion des lokalen Momentaufnahmenrepositorys
ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie den bestimmten Grund.

------------------------------------------------------------------------
ANS2068E

Keine Ziel-LUNs wurden für den Datencontainer DCID in der .fct-Datei
Dateiname gefunden.



Explanation:

Das Programm sucht in der .fct-Datei für jeden spezifischen
Datencontainer nach einer Liste von Einträgen mit dem Kennsatz
<PRÄFIX>ZIEL-DATENTRÄGER; dabei ist das Präfix vom Hardwaretyp abhängig.
Entweder haben Sie einen falschen Kennsatz für die Zieldatenträger des
angegebenen Datencontainers oder dieser Datencontainer in der .fct-Datei
verfügt über keine Ziel-LUNs.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Dieser Fehler kann nur vorkommen, wenn die Anwendung nicht über eine GUI
verfügt, bei der der Benutzer die Eingabe der Zieldatencontainer zur
Verfügung stellt und das Format automatisch überprüft wird. Wenn dies
der Fall ist, überprüfen Sie bitte das Format der .fct-Datei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2069E

Die Datei Dateiname des lokalen Momentaufnahmenrepositorys kann nicht
gelesen werden.



Explanation:

Das System bewahrt einige Informationen über den Status der
Datencontainer lokal in einer Datei auf. Diese Datei wurde nicht
gefunden oder ist nicht zugänglich.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie den Namen, den Pfad und die Berechtigung der Datei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2070E

Die Repositorystatusdatei Dateiname ist leer oder hat ein falsches
Format.



Explanation:

Das System bewahrt einige Informationen über den Status der
Datencontainer lokal in einer Datei auf. Diese Datei wurde zwar
gefunden, aber das erwartete Format der Daten ist nicht korrekt.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Normalerweise stellt das System sicher, dass das Format dieser Datei
korrekt ist. Suchen Sie nach einem vorangehenden Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2071E

Der Datencontainer DCID konnte nicht in das lokale
Momentaufnahmenrepository eingelegt werden.



Explanation:

Das System bewahrt einige Informationen über den Status der
Datencontainer lokal in einer Datei auf. Beim Einlegen eines Eintrags
für einen neuen Datencontainer ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Dieser Fehler ist unerwartet. Suchen Sie nach einem vorangehenden
Fehler. Wenn Sie keinen anderen Fehler finden, erfassen Sie die
Protokolle und Traces und wenden Sie sich an die Unterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2072E

Ein unerwarteter Fehler wurde bei der Verarbeitung einer IBM Spectrum
Protect-Operation unter Verwendung einer Hardware- oder
Momentaufnahmefunktion festgestellt. IBM Spectrum Protect-Funktionsname
: Funktionsname IBM Spectrum Protect-Funktion : Funktionsbeschr. IBM
Spectrum Protect-Rückkehrcode : TSM-RC IBM Spectrum Protect-Datei :
Dateiname (Zeilennummer)



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS2073E

Die Datei Dateiname des lokalen Momentaufnahmenrepositorys konnte nicht
zum Schreiben geöffnet werden.



Explanation:

Das System bewahrt einige Informationen über den Status der
Datencontainer im lokalen Momentaufnahmenrepository auf. Beim Öffnen
einer Datei dieses Repositorys ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie die Berechtigungsgenehmigung dieser Datei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2074E

Die vom Benutzer eingegebene FlashCopy-Zieldatei 'FC-Zieldatei' kann
nicht geöffnet werden.



Explanation:

Die FlashCopy-Zieldatei, die vom Benutzer zur Verfügung gestellt wurde,
kann nicht gelesen werden.

System action:

Die Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Führen Sie das Clientkonfigurationsdienstprogramm aus und stellen Sie
eine gültige FlashCopy-Zielbenutzereingabedatei zur Verfügung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2075E

Es sind keine Datenträgerinhaltsverzeichnisdaten für den Datenträger
verfügbar. Der Datenträger kann nicht gesichert werden.



Explanation:

Der Typ des Datenträgerplattenkennsatzes ist nicht VTOC. Es ist möglich,
dass Ihre Platte mit einem EFI-Kennsatz formatiert wird. Der IBM
Spectrum Protect-Client unter Solaris unterstützt gegenwärtig nur
VTOC-Plattenkennsätze.

System action:

Der Datenträger wird nicht gesichert.

User response:

Sichern Sie keine Datenträger, die mit einem Nicht-VTOC-Plattenkennsatz
formatiert sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2076E

Programmname: Speicherverwaltung kann nicht für Dateisystem
'Dateisystem' hinzugefügt werden. Die Länge des Dateisystemnamens
überschreitet die maximale Länge von 'maximale Länge', die in einem
DMAPI-Attribut gespeichert werden kann.



Explanation:

Die DMAPI hat eine Begrenzung hinsichtlich der Größe von Daten, die in
einem DMAPI-Attribut gespeichert werden kann. Wenn die Länge des
Dateisystemnamens diesen Grenzwert überschreitet, kann der IBM Spectrum
Protect-Client dem Dateisystem keine Speicherverwaltung hinzufügen.

System action:

Die Speicherverwaltung kann nicht zum Dateisystem hinzugefügt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Länge des Dateisystemnamens den
DMAPI-Grenzwert nicht überschreitet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2077E

Programmname: Abstimmung für Dateisystem 'Dateisystem' kann für den
ausgewählten Modus in einer Umgebung ohne Überwachungsdämon nicht
gestartet werden. Verwenden Sie stattdessen die
'Zwei-Wege-OrphanCheck-Abstimmung'.



Explanation:

Das IBM Spectrum Protect-Clientabstimmungsprogramm kann im Modus
'orphancheck' oder 'stubrestore' nicht gestartet werden, wenn das
HSM-System ohne die Ausführung des Überwachungsdämons konfiguriert ist.

System action:

Die Abstimmung kann in einer Umgebung ohne Überwachungsdämon nicht
ausgeführt werden.

User response:

Haben Sie eine Umgebung ohne Überwachungsdämon konfiguriert, müssen Sie
die 'Zwei-Wege-OrphanCheck-Abstimmung' verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2078E

Systemstatussicherung ist nicht zulässig, wenn CLUSTERNODE auf YES
gesetzt ist.



Explanation:

Ist die Option CLUSTERNODE auf YES gesetzt, ist der Befehl für die
Systemstatussicherung nicht gültig.

System action:

Die Systemstatussicherung wird gestoppt.

User response:

Wenn die Option CLUSTERNODE fälschlicherweise auf YES gesetzt ist,
ändern Sie die Option auf NO und wiederholen die Operation. Andernfalls
schlagen Sie im Handbuch des Clients für Sichern/Archivieren nach, um
weitere Informationen zum Konfigurieren des Clients zur Ausführung in
einer Clusterumgebung zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2079E

Fehler bei Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname': Fehler
beim Durchsuchen der Momentaufnahme



Explanation:

Diese Nachricht wird ausgegeben, wenn der IBM Spectrum Protect-Client
keine Daten aus einer Momentaufnahme lesen kann, die für die Sicherung
verwendet wird. Wenn Sie die Microsoft-VSS-Momentaufnahmesicherung (VSS
= Volume Shadowcopy Service, Volumeschattenkopiedienst) ausführen, ist
eine mögliche Ursache, dass das Betriebssystem eine VSS-Momentaufnahme
gelöscht hat, weil der Schattenkopiespeicher nicht wachsen konnte. Wenn
Sie die Momentaufnahmedifferenzteilsicherung für normale
NetApp/N-Series-Datenträger ausführen, ist eine mögliche Ursache, dass
die Basismomentaufnahme versehentlich vom NetApp-Dateiserver entfernt
wurde.

System action:

Die Sicherungsverarbeitung für das Dateisystem wird gestoppt.

User response:

Wenn Sie eine auf einer VSS-Momentaufnahme basierende Sicherung
ausgeführt haben, überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll und das
Microsoft Windows-Systemereignisprotokoll auf andere Nachrichten, die
beim Identifizieren des Problems behilflich sein können. Wenn keine
Ursachen für den Fehler gefunden werden, wiederholen Sie die Operation.
Der Fehler könnte durch temporäre Ein-/Ausgabekonflikte zwischen VSS und
anderen Ein-/Ausgabeaktivitäten der Systemplatte verursacht werden. Wenn
Sie eine Momentaufnahmedifferenzteilsicherung ausgeführt haben, wenden
Sie sich an Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, um zu überprüfen,
ob die Basismomentaufnahme versehentlich gelöscht wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2080W

Der Wert 'Wert' für die Option 'Option' wird nicht mehr unterstützt und
wird vom IBM Spectrum Protect-Client in diesem Release ignoriert.



Explanation:

Der angegebene Optionswert wird in Zukunft nicht mehr verwendet und wird
in diesem Release vom Client ignoriert. Dieser Optionswert wird im
nächsten Release entfernt und ist nicht mehr gültig.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Aktualisieren Sie den Optionswert oder entfernen Sie die Option aus der
Optionsdatei. Lesen Sie auch in der Dokumentation, ob diese Option durch
eine neue Option ersetzt wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2083W

Es wurden keine der Eingabespezifikation entsprechenden vApps gefunden.



Explanation:

Eine der angegebenen Eingabe oder dem VAPP-Wert in der Option DOMAIN.VCD
entsprechende vApp wurde nicht gefunden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der VAPP-Wert in der Option DOMAIN.VCD korrekt
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2084I

Neue vApp wird erstellt



Explanation:

Während der Zurückschreibung wird versucht, die Ziel-vApp zu erstellen.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2085E

Die virtuelle Maschine ist als fehlertolerante virtuelle Maschine
konfiguriert. Daher kann sie nicht gesichert werden.



Explanation:

vSphere gestattet keine Momentaufnahme oder Sicherung fehlertoleranter
virtueller Maschinen mit vStorage API for Data Protection.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Damit eine fehlertolerante virtuelle Maschine mit vStorage API for Data
Protection gesichert werden kann, müssen Sie zunächst die Fehlertoleranz
inaktivieren. Nach Beendigung der Sicherung können Sie die
Fehlertoleranz wieder aktivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS2088E

Sitzung zurückgewiesen: Der Client verwendet nicht Unicode.



Explanation:

Der Server kann die Clientsitzung nicht akzeptieren, weil der Client
nicht Unicode verwendet und der Knoten bereits einen
Unicode-Dateibereich enthält. Der Server zeichnet auf, ob der Client
Unicode-Daten verwendet und gestattet dem Knoten nicht, dieses Attribut
zu ändern.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich von einem Client mit einer Plattform, die Unicode-Daten
verwendet, beim Server an. Zum Beispiel die ursprüngliche Plattform, mit
der die vorhandenen Dateibereiche für diesen Knoten erstellt wurden.
Wenn für den Clientknoten ein Wechsel zu der Plattform erforderlich ist,
deren Verwendung momentan versucht wird, können Sie sich auch an den
Serveradministrator wenden, um die vorhandenen Dateibereiche, die
Unicode-Daten enthalten, entfernen zu lassen. Versuchen Sie anschließend
erneut, die Knotenverbindung herzustellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2089E

Die Zeichenfolge Zeichenfolge kann nicht in Unicode konvertiert werden.



Explanation:

Ein Objekt enthält eine Mehrbytefolge, die für die aktuelle
Ländereinstellung ungültig ist.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Ländereinstellung für die zu verarbeitenden
Objekte geeignet ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2090I

Der Ordner der virtuellen Maschine wurde in diesem Pfad nicht gefunden:
'Name'.



Explanation:

Das Ziel verfügt nicht über den ursprünglichen Bestandspfad, der mit der
virtuellen Maschine gespeichert wurde. Daher wird die virtuelle Maschine
auf die höchste Ebene des ESX/ESXi-Bestands zurückgeschrieben.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2091I

Die Ressource der virtuellen Maschine wurde in diesem Pfad nicht
gefunden: 'Name'.



Explanation:

Das Ziel verfügt nicht über den ursprünglichen Ressourcenpfad, der mit
der virtuellen Maschine gespeichert wurde. Daher wird die virtuelle
Maschine auf die höchste Ebene des ESX/ESXi-Bestands zurückgeschrieben.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2092I

Der Zurückschreibungsprozess überschreibt den ursprünglichen
Bestandspfad, der mit dieser virtuellen Maschine gespeichert wurde.



Explanation:

Durch Angabe der Option -datacenter oder -host wird der ursprüngliche
Bestandspfad, der mit der virtuellen Maschine gespeichert wurde,
überschrieben. Daher wird die virtuelle Maschine auf die höchste Ebene
des ESX/ESXi-Bestands zurückgeschrieben.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2093E

Der Agent des fernen Dateisystems ist nicht auf dem neuesten Stand und
unterstützt diese Operation nicht. KNOTENNAME : Knoten
MULTIPLIKATORKNOTENNAME: Multiplikatorknoten Hostname : Host
TCP/IP-Adresse : TCP-Adr:TCP-Port Version : Version.Release.Stufe..Mod



Explanation:

Keine.

System action:

Die Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Führen Sie ein Upgrade des Agenten des fernen Dateisystems auf einen
Stand durch, der unterstützt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2097E

Es kann mit dem IBM Spectrum Protect-Server als Zielknoten 'Ziel' unter
Verwendung des Agentenknotens 'Agent' keine Sitzung aufgebaut werden.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Multiplikatorknotenname auf dem Server
existiert und der Agentenknoten die ordnungsgemäße Berechtigung für den
aufgeführten Zielknoten hat.

------------------------------------------------------------------------
ANS2100E

Die Sicherung der virtuellen Maschine 'Name der virtuellen Maschine'
kann nicht fortgesetzt werden, weil während der Sicherung ein ungültiger
Plattenbereich aufgetreten ist.



Explanation:

Während einer Sicherung der virtuellen Maschine hat mindestens eine
virtuelle Festplatte einen ungültigen Plattenbereich für die Sicherung
angezeigt, z. B. Länge null, eine Länge größer als die Plattengröße,
eine ungültige Startposition oder negative Werte.

System action:

Die Sicherung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie, ob der Speicher der virtuellen Maschine korrekt
konfiguriert ist und korrekt funktioniert und ob alle Speicherhardware
ordnungsgemäß mit der virtuellen Maschine verbunden ist. Wiederholen Sie
den Befehl. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie die IBM
Spectrum Protect-Kundenunterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2101E

Komprimierte Daten sind angewachsen.



Explanation:

Die Größe der Daten nimmt nach der Komprimierung zu.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Die Anwendung muss die Transaktion abbrechen.

Inaktivieren Sie die Komprimierung und versuchen Sie, das Objekt erneut
zu senden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2102E

Verarbeitung der Dateiliste nicht gestartet



Explanation:

Ein Fehler ist aufgetreten, bevor die Verarbeitung der Dateiliste
gestartet wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die möglicherweise die Fehlerursache angeben. Führen Sie die
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung (sofern vorhanden) aus und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2104E

Nach der Verarbeitung der Dateiliste ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Nach der Beendigung der Dateilistenverarbeitung ist ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten,
die möglicherweise die Fehlerursache angeben. Führen Sie die
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung (sofern vorhanden) aus und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2105I

Nicht verarbeiteter Dateilisteneintrag: Dateilisteneintrag



Explanation:

Bei einer Dateilistenoperation ist ein Fehler aufgetreten. Dieser
Eintrag aus der Dateiliste wurde nicht verarbeitet.

System action:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

User response:

Diese Nachricht dient nur zu Prüfzwecken.

------------------------------------------------------------------------
ANS2106I

Verbindung zum primären IBM Spectrum Protect-Server primärer Server ist
fehlgeschlagen



Explanation:

Bei dem Versuch, eine Verbindung zum primären Server herzustellen, ist
ein Kommunikationsfehler aufgetreten. Der Knoten ist für die Replikation
konfiguriert und versucht, eine Verbindung zum sekundären Server
herzustellen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Serveradministrator, um zu
überprüfen, ob der primäre Server verfügbar ist. Ist der primäre Server
verfügbar, prüfen Sie das Fehlerprotokoll auf Kommunikationsfehler und
beheben Sie alle Konfigurationsprobleme. Ist der IBM Spectrum
Protect-Server nicht verfügbar, ermöglichen Sie eine Übernahme des
Knotens auf dem sekundären Server gemäß der Konfiguration des
Administrators des primären IBM Spectrum Protect-Servers.

------------------------------------------------------------------------
ANS2107I

Es wird versucht, eine Verbindung zum sekundären Server sekundärer
Server unter sekundärer Server : TCP/IP-Port herzustellen.



Explanation:

Der Knoten ist für die Replikation konfiguriert und versucht, eine
Verbindung zum sekundären Server herzustellen. Die Adresse und der Port
des sekundären Servers werden vom Administrator des primären IBM
Spectrum Protect-Servers konfiguriert und in der Optionsdatei
gespeichert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Serveradministrator, um zu
überprüfen, ob der primäre Server verfügbar ist. Wenn der primäre Server
verfügbar ist, suchen Sie im IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll nach
Übertragungsfehlern und beheben Sie alle Konfigurationsprobleme. Wenn
der IBM Spectrum Protect-Server nicht verfügbar ist, ermöglichen Sie
eine Übernahme des Knotens auf dem sekundären Server gemäß der
Konfiguration des Administrators des primären IBM Spectrum
Protect-Servers.

------------------------------------------------------------------------
ANS2108I

Verbindung zum sekundären Server sekundärer Server hergestellt.



Explanation:

Der Knoten ist für die Replikation konfiguriert und hat eine Verbindung
zum sekundären Server hergestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2110I

Verbindung zum sekundären IBM Spectrum Protect-Server sekundärer Server
ist fehlgeschlagen



Explanation:

Bei dem Versuch, eine Verbindung zum sekundären Server herzustellen, ist
ein Kommunikationsfehler aufgetreten. Der Knoten ist für die Replikation
konfiguriert. Es wurde versucht, eine Verbindung zum sekundären Server
herzustellen, dieser Versuch ist jedoch fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Serveradministrator, um zu
überprüfen, ob der sekundäre Server verfügbar ist. Ist der sekundäre
Server verfügbar, prüfen Sie das Fehlerprotokoll auf
Kommunikationsfehler und beheben Sie alle Konfigurationsprobleme.

------------------------------------------------------------------------
ANS2111E

Der Eintrag REPLSERVERNAME für die angegebene Option MYREPLICATIONSERVER
wurde nicht gefunden.



Explanation:

Für die Option MYREPLICATIONSERVER muss ein übereinstimmender Eintrag
REPLSERVERNAME in der Optionsdatei vorhanden sein. Außerdem müssen
REPLSERVERGUID, REPLTCPPORT und REPLTCPSERVERADDRESS angegeben werden.
Diese Optionen werden normalerweise vom IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator definiert und während der Anmeldung beim
primären Server in der Optionsdatei gespeichert.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Bearbeiten Sie die Optionsdatei manuell und korrigieren oder entfernen
Sie die Optionen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2112I

Sekundärer Server ist mit Lesezugriff konfiguriert. Sicherungs- und
Archivierungsoperationen werden nicht unterstützt, wenn sich der
sekundäre Server im Lesezugriffsmodus befindet.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat eine Sitzung mit einem Server
aufgebaut, der mit Lesezugriff konfiguriert ist. Der IBM Spectrum
Protect-Server ist als Replikationsserver konfiguriert und akzeptiert
keine Daten von diesem Knoten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Der IBM Spectrum Protect-Client kann für Zurückschreibungs-, Abruf- und
Abfrageoperationen verwendet werden. Sicherungs- und
Archivierungsbefehle schlagen fehl. Der IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator kann mit dem Befehl 'Update Node'
Sicherungs- und Archivierungsoperationen für den Knoten aktivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS2113E

Der Befehl ist nicht aktiviert, wenn eine Verbindung zum sekundären
Server im Übernahmemodus besteht.



Explanation:

Für den IBM Spectrum Protect-Client fand eine Übernahme statt und er hat
eine Sitzung mit einem sekundären Server aufgebaut. Der IBM Spectrum
Protect-Server ist als Replikationsserver konfiguriert und akzeptiert
keine Daten von diesem Knoten. Befehle, mit denen Daten auf dem Server
gespeichert werden, sind inaktiviert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Sie können den IBM Spectrum Protect-Client für Zurückschreibungs-,
Abruf- und Abfrageoperationen verwenden. Sicherungs- und
Archivierungsoperationen schlagen fehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS2114W

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz hat die VSS-Manifestdateien
nicht von der virtuellen Maschine (VM) 'VM' kopiert.



Explanation:

Die VSS-Manifestdateien werden auf der Gastmaschine nicht gefunden.

System action:

Die VSS-Manifestdateien können nicht kopiert werden. Stellen Sie sicher,
dass der VSS- und SQL Writer-Dienst auf der virtuellen Gastmaschine
ausgeführt werden.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2115I

Verbindungsdaten des Replikationsservers gespeichert: Verbindungsdaten



Explanation:

Dieser Knoten ist für die Replikation konfiguriert. Die Verbindungsdaten
des Replikationsservers wurden in der Optionsdatei gespeichert. Die
Replikationsserveroptionen werden vom IBM Spectrum Protect-Administator
definiert, während der Anmeldung an den Client gesendet und in der
Optionsdatei gespeichert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2116W

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz hat die VSS-Manifestdateien
nicht von der virtuellen Maschine (VM) 'VM' gesichert.



Explanation:

Während der Sicherung der Dateien, die für den Anwendungsschutz benötigt
werden, ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Sicherung dieser virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf weitere Informationen.
Wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2117E

Der Quellendatenträger hat den Subtyp Einheitentyp und das Ziel hat den
Subtyp Einheitentyp. Das Ziel muss größer als die Quelle sein.



Explanation:

Logische Datenträger aus skalierbaren Datenträgergruppen (Subtyp DS_LVZ)
enthalten keinen LVCB (Logical Volume Control Block). Das heißt, dass
der erste Block Benutzerdaten enthält. AIX LVM-Datenträger aus
Originaldatenträgergruppen (Subtyp LVM) enthalten einen Logical Volume
Control Block (LVCB) im ersten Block (512 Byte) des Datenträgers. Wird
auf einen Datenträger mit dem Subtyp LVM zurückgeschrieben, muss der
erste Block übersprungen werden, damit der vorhandene LVCB des
Zieldatenträgers beibehalten wird. Das heißt, dass die
Zurückschreibungsoperation beim zweiten Block des Datenträgers mit dem
Schreiben beginnt. Dies bedeutet bei zwei Datenträgern mit identischer
Größe (ein Datenträger mit dem Subtyp DS_LVZ und der andere Datenträger
mit dem Subtyp LVM), dass der zweite Datenträger über einen
512-Byte-Block weniger verfügt, in dem Benutzerdaten gespeichert werden.
Wenn Sie einen Datenträger mit dem Subtyp DS_LVZ in einen Datenträger
mit dem Subtyp LVM zurückschreiben, reicht es daher nicht aus, dass der
Zieldatenträger dieselbe Größe wie der Quellendatenträger hat. Der
Zieldatenträger muss mindestens einen 512-Block größer als der
Quellendatenträger sein.

System action:

Die Operation zum Zurückschreiben wird nicht ausgeführt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die logischen Quellen- und Zieldatenträger
denselben Typ haben, oder wählen Sie einen größeren Zieldatenträger aus
oder vergrößern Sie den Zieldatenträger.

------------------------------------------------------------------------
ANS2118I

Während der Speicherung von Werten für die Knotenreplikationsübernahme
in der Optionsdatei ist ein Schreibfehler aufgetreten.



Explanation:

Ein Schreibfehler wird häufig durch unzureichende Zugriffsberechtigungen
für die Optionsdatei verursacht, aber auch durch unzureichenden
verfügbaren Plattenspeicherplatz. Die Verbindungsdaten des
Replikationsservers können nicht gespeichert werden und eine Übernahme
ist nicht möglich.

System action:

Die Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die lokale Platte auf mögliche Ursachen des
Schreibfehlers und stellen Sie fest, ob der konfigurierte Zugriff auf
die Optionsdatei ausreicht.

------------------------------------------------------------------------
ANS2119I

Ein Rückkehrcode wegen ungültiger Replikationsserveradresse mit RC-Wert
= RC-Wert wurde vom Server empfangen.



Explanation:

Ein Rückkehrcode wegen ungültiger Replikationsserveradresse zeigt an,
dass der Server keine Verbindungsdaten anfordern konnte.

System action:

Möglicher Serverfehler.

User response:

Überprüfen Sie das Serverprotokoll auf weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2120W

Das vom Server Replikationsserver aufgelistete Datum der letzten
Speicheroperation (Serverfestschreibungsdatum UTC) stimmt nicht mit dem
vom Client gespeicherten Datum der letzten Speicheroperation
(Clientfestschreibungsdatum UTC) für den Dateibereich Dateibereich
überein.



Explanation:

Das auf dem Server aufgelistete Datum der letzten Speicheroperation
stimmt nicht mit dem Datum überein, das lokal auf dem Client gespeichert
wurde. Falls eine Verbindung zum Replikationsserver besteht, wurde die
Replikation wahrscheinlich vor der letzten Speicheroperation vom Client
auf den primären Server ausgeführt. Folglich ist die Replikation nicht
auf dem neuesten Stand. Falls eine Verbindung zum primären Server
besteht, wurde die vorherige Sicherung wahrscheinlich von einer anderen
Maschine ausgeführt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Serveradministrator. Beim
Zurückschreiben aus einem Replikat, das nicht auf dem neuesten Stand
ist, kann es zu Datenverlust kommen. Wenn der primäre Server nicht
wiederhergestellt werden kann, könnte eine Gesamtsicherung in dem
Replikat angemessen sein. Falls eine Verbindung zum primären Server
besteht, kann die Nachricht ignoriert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2122E

Der Name der virtuellen Maschine 'VM-Name' endet mit einem Punkt. Die
Sicherung/Zurückschreibung solcher Maschinen wird nicht unterstützt.



Explanation:

Der angegebene Name der virtuellen Maschine endet mit einem Punkt, was
für Sicherungs- und Zurückschreibungsoperationen virtueller Maschinen
nicht unterstützt wird.

System action:

Die Sicherung für die angegebene virtuelle Maschine schlägt fehl.

User response:

Benennen Sie die virtuelle Maschine um und entfernen Sie dabei den Punkt
am Ende.

------------------------------------------------------------------------
ANS2123W

Geben Sie den folgenden Befehl aus, um ein verschlüsseltes Kennwort zu
speichern: dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'vCloud Director-Hostname'
'Benutzer-ID' 'Kennwort'.



Explanation:

Die Option VCDPW wurde entweder in einer Optionsdatei oder als
Befehlszeileneintrag gefunden. Diese beiden Eingabemethoden sind zwar
zulässig, stellen jedoch ein Sicherheitsrisiko dar, weil das Kennwort in
Klartext und nicht verschlüsselt vorliegt.

System action:

Die Option wird akzeptiert und das VCD-Kennwort wird in der aktuellen
Sitzung verwendet.

User response:

Geben Sie den folgenden Befehl aus, um ein verschlüsseltes Kennwort zu
speichern: dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'VirtualCenter-Hostname'
'Benutzer-ID' 'Kennwort'

------------------------------------------------------------------------
ANS2124W

Die Replikationstabelle des Clientknotens ist durch einen anderen
Prozess gesperrt.



Explanation:

Die Replikationstabelle des Clientknotens wird von einem anderen Prozess
verwendet. Die Verwendung ist nur durch jeweils einen Prozess möglich.

System action:

Dieser Prozess verwendet nicht die Replikationstabelle des
Clientknotens.

User response:

Sie können Prozesse, die die Replikationstabelle des Clientknotens
verwenden, serialisieren. Sie können auch den aktuellen Prozess neu
konfigurieren, damit er zur Vermeidung von Konflikten einen anderen
Tabellenpfad verwendet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2126E

Der Organisations-VDC-Knoten, der Momentaufnahmen des Organisations-VDC
'Org-VDC-Name' der Organisation 'Organisationsname' enthält, wurde nicht
gefunden.



Explanation:

Der Organisations-VDC-Knoten enthält die zurückzuschreibenden
Sicherungsdaten. Die angegebene Organisation und das angegebene
Organisations-VDC sind diesem Organisations-VDC-Knoten nicht zugeordnet.
Daher kann die Zurückschreibungsoperation nicht fortgesetzt werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Organisation das angegebene
Organisations-VDC und die angegebene vApp korrekt sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2127E

Die Momentaufnahmedaten, die zum Zurückschreiben von 'vApp-Name'
benötigt werden, können nicht vom IBM Spectrum Protect-Server abgerufen
werden.



Explanation:

Die erforderlichen Momentaufnahmedaten konnten nicht vom IBM Spectrum
Protect-Server abgerufen werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach Informationen darüber, warum
die Daten nicht abgerufen wurden. Wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie im IBM Support Portal
unter http://www.ibm.com/support/entry/portal/ nach weiteren
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2128E

Die Erstellung einer zurückgeschriebenen Version der vApp 'vApp-Name'
ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Erstellungsoperation für eine zurückgeschriebene vApp in der vCloud
ist fehlgeschlagen. Die Daten, die der vApp-Momentaufnahme zugeordnet
sind, sind möglicherweise nicht vollständig.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach Informationen darüber, warum
die Operation fehlgeschlagen ist. Wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie im IBM Support Portal
unter http://www.ibm.com/support/entry/portal/ nach weiteren
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2129E

Eine VM, für die Sie eine Umbenennung 'Umbenennen' versucht haben, ist
nicht in der Liste der zurückzuschreibenden VMs 'Liste' enthalten.



Explanation:

Die Option VMNAME für parallele Zurückschreibungen erfordert die Paarung
der Felder für den Namen und den neuen Namen. Sie können eine VM nur
umbenennen, wenn Sie einen Zurückschreibungsversuch für sie ausführen.

System action:

Die Operation wird nicht gestartet.

User response:

Überprüfen Sie die Syntax des Befehls und die Schreibweise der VMs, die
sie zurückzuschreiben versuchen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2135E

Der Knoten auf dem IBM Spectrum Protect-Server befindet sich im
Lesezugriffsmodus.



Explanation:

Der Server hat eine Speicheroperation auf dem IBM Spectrum
Protect-Server verhindert. Die naheliegendste Erklärung hierfür ist,
dass eine Übernahme des Knotens auf dem sekundären Server stattgefunden
hat.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Serveradministrator, um zu
überprüfen, ob der primäre Server verfügbar ist. Ist der primäre Server
verfügbar, prüfen Sie das Fehlerprotokoll auf Kommunikationsfehler und
beheben Sie alle Konfigurationsprobleme.

------------------------------------------------------------------------
ANS2136E

Operation nicht zulässig. Der sekundäre Server meldet, dass der primäre
Server verfügbar ist. Beenden Sie den IBM Spectrum Protect-Client,
starten Sie ihn erneut und wiederholen Sie den Befehl.



Explanation:

Der Server hat eine Speicheroperation auf dem sekundären IBM Spectrum
Protect-Server verhindert. Der sekundäre Server meldet, dass der primäre
Server verfügbar ist. Es fand jedoch eine Übernahme des IBM Spectrum
Protect-Clients auf dem sekundären Server statt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Starten Sie den IBM Spectrum Protect-Client erneut und überprüfen Sie,
ob die Verbindung zum primären Server hergestellt wird. Kann der IBM
Spectrum Protect-Client keine Verbindung zum primären Server herstellen,
wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Serveradministrator, um zu
überprüfen, ob der primäre Server verfügbar ist. Ist der primäre Server
verfügbar, prüfen Sie das Fehlerprotokoll auf Kommunikationsfehler und
beheben Sie alle Konfigurationsprobleme.

------------------------------------------------------------------------
ANS2138E

Die Zurückschreibung der vApp-Merkmale für vApp 'vApp-Name' ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

Die vApp-Merkmale wurden nicht in die erstellte vApp zurückgeschrieben.
Dieser Fehler kann durch ein Problem in der gesicherten vApp oder in
ihren Metadaten verursacht werden.

System action:

Die Operation wird beendet. Es ist jedoch möglich, dass das
zurückgeschriebene Objekt nicht den vollständigen erwarteten Inhalt
aufweist.

User response:

Überprüfen Sie die gesicherten vApps in der vCloud. Suchen Sie außerdem
in der Datei dsmerror.log nach zusätzlichen Nachrichten in Bezug auf
dieses Problem. Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler
bestehen, suchen Sie im IBM Support Portal unter
http://www.ibm.com/support/entry/portal/ nach weiteren Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2143E

vApp-Prüfung fehlgeschlagen. Dateninkonsistenz wurde festgestellt.



Explanation:

Während der Prüfung einer vApp wurde eine Inkonsistenz in den
Sicherungsdaten festgestellt.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation wurde gestoppt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in
Bezug auf dieses Problem und wenden Sie sich an die technische
Unterstützung von IBM Spectrum Protect, falls weitere Hilfe benötigt
wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2145W

Warnung - Eine vorhandene virtuelle Maschine mit dem Namen 'Name' wird
gerade aktualisiert. Die Zurückschreibungsoperation wird fortgesetzt.



Explanation:

Die virtuelle Maschine ist vorhanden und wird mit den angegebenen
Platten aktualisiert.

System action:

Die virtuelle Maschine wird durch die Zurückschreibungsoperation
aktualisiert.

User response:

Es ist keine Benutzeraktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2146E

Der vCenter- oder ESX/ESXi-Zielhost wird von dieser Version von IBM
Spectrum Protect für die Sicherung virtueller Maschinen nicht mehr
unterstützt.



Explanation:

Der vCenter- oder ESX/ESXi-Zielhost wird von dieser Version von IBM
Spectrum Protect für die Sicherung virtueller Maschinen nicht mehr
unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird für diese virtuelle Maschine gestoppt.

User response:

Geben Sie einen anderen vCenter- oder ESX/ESXi-Zielhost an, den diese
Version von IBM Spectrum Protect unterstützt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2147E

Die virtuelle Maschine namens 'Name' ist auf dem Zielsystem bereits
vorhanden.



Explanation:

Die virtuelle Maschine kann nicht zurückgeschrieben werden, weil der
Name auf dem Zielsystem bereits vorhanden ist.

System action:

Die Verarbeitung wird für diese virtuelle Maschine gestoppt.

User response:

Verwenden Sie die Option -vmname, um die virtuelle Maschine
umzubenennen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2148I

Schablonen virtueller Maschinen können nicht im Teilsicherungsmodus
gesichert werden. Es wird in den vollständigen Modus (Full) gewechselt.



Explanation:

Als Sicherung von Schablonen virtueller Maschinen wird nur die
vollständige Sicherung unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird für diese virtuelle Schablonenmaschine im Modus
'Full' fortgesetzt.

User response:

Verwenden Sie den Modus 'Full', um diese Schablone der virtuellen
Maschine zu sichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2149E

Die Zurückschreibungsoperation für diese virtuelle Maschine auf den
ESX/ESXi-Zielhost wird nicht unterstützt, weil die Hardwareversion der
virtuellen Maschine nicht kompatibel ist.



Explanation:

Der ESX/ESXi-Zielhost unterstützt die Version der virtuellen Hardware
der virtuellen Maschine nicht. Folglich wird eine Zurückschreibung der
angegebenen virtuellen Maschine auf diesen Host nicht unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird für diese virtuelle Maschine gestoppt.

User response:

Geben Sie eine andere virtuelle Maschine zum Zurückschreiben an oder
einen anderen ESX/ESXi-Zielhost, der die Version der virtuellen Hardware
der virtuellen Maschine unterstützt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2150E

Definieren Sie HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES in der Datei dsm.opt, um die
HSM-Multiserverfunktion zu verwenden.



Explanation:

Definieren Sie HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES in der Datei dsm.opt, um die
HSM-Multiserverfunktion zu verwenden.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird gestoppt.

User response:

Definieren Sie HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES in der Datei dsm.opt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2155W

Datei 'Dateiname' wird übersprungen. Datei ist mit 'Servername'
verbunden.



Explanation:

Die Datei ist bereits mit einem anderen Server verbunden.

System action:

HSM setzt den normalen Betrieb fort.

User response:

Verwenden Sie den korrekten Server, um die Datei zu verarbeiten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2156E

Der Server 'Servername' wurde nicht der Umgebung hinzugefügt.



Explanation:

Der angeforderte IBM Spectrum Protect-Server wurde nicht der
Multiserverumgebung hinzugefügt. Es gibt mehrere Gründe für diesen
Fehler:

*  Das Dateisystem wird nicht von HSM verwaltet.

*  Die HSM-Verwaltung ist für das Dateisystem nicht aktiv.

*  Das Dateisystem verfügt über keinen Speicherbereich.

*  Der IBM Spectrum Protect-Standardserver für das Dateisystem wurde
   noch nicht zur Multiserverumgebung hinzugefügt.

*  Der IBM Spectrum Protect-Servername ist ungültig.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird gestoppt.

User response:

Beseitigen Sie die möglichen Fehlerursachen und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2157E

Der Server 'Servername' wurde nicht aus der Umgebung entfernt.



Explanation:

Der angeforderte IBM Spectrum Protect-Server wurde nicht der
Multiserverumgebung hinzugefügt. Es gibt mehrere Gründe für diesen
Fehler:

*  Das Dateisystem wird nicht von HSM verwaltet.

*  Die HSM-Verwaltung ist für das Dateisystem nicht aktiv.

*  Der IBM Spectrum Protect-Server ist der Standardserver für das
   Dateisystem und muss zuletzt entfernt werden.

*  Der IBM Spectrum Protect-Servername ist ungültig.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird gestoppt.

User response:

Beseitigen Sie die möglichen Fehlerursachen und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2158E

Der Server 'Servername' wurde nicht der Umgebung hinzugefügt. Sie müssen
zuerst den IBM Spectrum Protect-Standardserver ('Standardservername')
für dieses Dateisystem hinzufügen.



Explanation:

Der angeforderte IBM Spectrum Protect-Server wurde nicht der
Multiserverumgebung hinzugefügt. Der angeforderte IBM Spectrum
Protect-Server ist nicht der Standardserver für dieses Dateisystem.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird gestoppt.

User response:

Fügen Sie zuerst den IBM Spectrum Protect-Standardserver hinzu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2159I

Der Server 'Servername' wurde der Umgebung hinzugefügt.



Explanation:

Der angeforderte IBM Spectrum Protect-Server wurde der
Multiserverumgebung hinzugefügt.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2160I

Der Server 'Servername' wurde aus der Umgebung entfernt.



Explanation:

Der angeforderte IBM Spectrum Protect-Server wurde aus der
Multiserverumgebung entfernt.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2161E

Der Server 'Servername' ist kein gültiger IBM Spectrum Protect-Server
für diese Umgebung.



Explanation:

Der angeforderte IBM Spectrum Protect-Server wurde nicht der
Multiserverumgebung hinzugefügt.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsm.sys auf den korrekten IBM Spectrum
Protect-Servernamen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2162E

HSM kann nicht aus dem Dateisystem entfernt werden. Die IBM Spectrum
Protect-Multiserverliste ist nicht leer.



Explanation:

Die HSM-Verwaltung wurde nicht aus dem Dateisystem entfernt.

System action:

Die HSM-Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Entfernen Sie alle IBM Spectrum Protect-Server aus der Multiserverliste,
bevor Sie HSM entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2163E

Der IBM Spectrum Protect-Standardserver ('Servername') für das
Dateisystem wird entfernt.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Standardserver wird entfernt. Die IBM Spectrum
Protect-Serverliste für Multiserver ist nach diesem Schritt leer.

System action:

Die HSM-Verarbeitung wird ohne Multiserverunterstützung fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2165I

Der Server 'Servername' ist der Standardserver und wurde zuletzt
entfernt.



Explanation:

Der angeforderte IBM Spectrum Protect-Server wurde aus der
Multiserverumgebung entfernt.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2166I

Der IBM Spectrum Protect-Server 'Servername' ist nicht in der
Multiserverumgebung enthalten.



Explanation:

Der angeforderte IBM Spectrum Protect-Server ist nicht Teil der
Multiserverumgebung.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2167W

Attribut SERVERNAME kann nicht gelesen werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann das Attribut SERVERNAME nicht aus der Datei
lesen.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2168W

Attribut SERVERNAME kann nicht geschrieben werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann das Attribut SERVERNAME nicht in die Datei
schreiben.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2169E

Wird übersprungen - Angeforderter Server ist nicht in der
Multiserverumgebung für Dateisystem 'Dateisystem' enthalten.



Explanation:

Der angeforderte IBM Spectrum Protect-Server ist nicht Teil der
Multiserverumgebung.

System action:

Die HSM-Multiserververarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2170W

Wird übersprungen - Datei ist mit einem anderen Server verbunden.



Explanation:

Die Datei ist bereits mit einem anderen IBM Spectrum Protect-Server
verbunden.

System action:

HSM setzt den normalen Betrieb fort.

User response:

Verwenden Sie den korrekten Server, um die Datei zu verarbeiten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2171E

Die DMAPI-Version 'dmapi-Version' wird nicht unterstützt.



Explanation:

Die auf diesem Knoten installierte DMAPI-Version wird von dem
angegebenen IBM Spectrum Protect-Client nicht unterstützt.

System action:

Der betroffene HSM-Prozess wird aufgrund dieses Problems beendet.

User response:

Bestimmen Sie anhand der Dokumentation die unterstützten
DMAPI-Versionen. Installieren Sie eine unterstützte DMAPI und
wiederholen Sie den HSM-Befehl oder -Prozess.

------------------------------------------------------------------------
ANS2172E

Befehl wird in HSMBACKENDMODE TSMFREE nicht unterstützt.



Explanation:

Dieser Befehl wird mit einem externen HSM-Back-End nicht unterstützt.

System action:

Das Programm wird verlassen.

User response:

Verwenden Sie nicht den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS2173E

Datenträger 'Datenträgername' von vFiler 'vFiler-Name' wird unter
Verwendung von AIX NFS Version 4 angehängt. Diese Konfiguration wird für
Momentaufnahmedifferenzteilsicherungen nicht unterstützt.



Explanation:

Momentaufnahmedifferenzteilsicherungen werden für vFiler-Datenträger,
die unter Verwendung von AIX NFS Version 4 angehängt werden, nicht
unterstützt.

System action:

Die Momentaufnahmedifferenzteilsicherung schlägt fehl.

User response:

Dieses Problem wird durch NetApp BURT 630200 dokumentiert. Legen Sie
dafür den Fix an, sobald er von NetApp zur Verfügung gestellt wird.
Geben Sie "testflag snapdiffenablevfilernfs4" in der Datei dsm.opt an
und wiederholen Sie die Momentaufnahmedifferenzteilsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2174E

Unzulässige Kombination von Optionen HSMLOGMAX und HSMLOGRETENTION
angegeben.



Explanation:

Es wurden Werte sowohl für die Option HSMLOGMAX als auch für die Option
HSMLOGRETENTION angegeben. Diese Optionen schließen sich gegenseitig
aus.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie für HSMLOGMAX einen Wert ungleich null an, wenn Sie wollen,
dass ein Umlauf des IBM Spectrum Protect-HSM-Protokolls stattfindet,
wenn es den angegebenen Maximalwert erreicht. Verwenden Sie
HSMLOGRETENTION, wenn Sie wollen, dass das HSM-Protokoll nach einem
zeitbasierten Zeitplan in seiner Größe begrenzt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2175I

Daten von Server 'Servername' sollten mit dem Script
'dsmMultiServerRemove.pl' zurückgerufen werden.



Explanation:

Umgelagerte Dateien müssen zurückgerufen werden, bevor ein Server aus
der Multiserverkonfiguration entfernt werden kann.

System action:

Der Server wird nicht entfernt.

User response:

Ausführliche Informationen zum Script 'dsmMultiServerRemove.pl' finden
Sie in der Dokumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2176E

Die Beispieljournalkonfigurationsdatei '' konnte nicht in '' kopiert
werden.



Explanation:

Der Konfigurationsassistent für die IBM Spectrum
Protect-Journalsteuerkomponente hat versucht, eine neue
Journalkonfigurationsdatei durch Kopieren der
Beispielkonfigurationsdatei zu erstellen. Die
Beispielkonfigurationsdatei konnte jedoch nicht erfolgreich kopiert
werden.

System action:

Der Konfigurationsassistent für die IBM Spectrum
Protect-Journalsteuerkomponente wird gestoppt.

User response:

Kopieren Sie die Beispieljournalkonfigurationsdatei
"config\tsmjbbd.ini.smp" manuell in "baclient\tsmjbbd.ini" und rufen Sie
dann den Konfigurationsassistenten für die IBM Spectrum
Protect-Journalsteuerkomponente auf. Die Verzeichnisse "baclient" und
"config" befinden sich in dem Verzeichnis, in dem der IBM Spectrum
Protect-Client für Sichern/Archivieren installiert wurde. Beispiel:
"C:\Programme\Tivoli\TSM\baclient" und "C:\Programme\Tivoli\TSM\config".

------------------------------------------------------------------------
ANS2177E

Die vCloud vApp namens 'vApp-Name' ist auf dem Zielsystem bereits
vorhanden.



Explanation:

Der Befehl 'Restore vApp' unterstützt das Zurückschreiben einer vApp mit
einem bereits vorhandenen Namen nicht.

System action:

Die Zurückschreibung wurde nicht ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie den erforderlichen Befehl 'restore' und berücksichtigen
Sie dabei, dass der angegebene Name für die zurückgeschriebene vApp
nicht bereits verwendet wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2181I

Option primärer Server gespeichert.



Explanation:

Dieser Knoten ist für die Replikation konfiguriert. Die Option für den
Namen des primären Servers wird jetzt in der Optionsdatei gespeichert.
Die Replikationsserveroptionen werden vom IBM Spectrum
Protect-Administator definiert, während der Anmeldung an den Client
gesendet und in der Optionsdatei gespeichert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2182I

Option sekundärer Server gespeichert.



Explanation:

Dieser Knoten ist für die Replikation konfiguriert. Die Option für den
Replikationsserver wird jetzt in der Optionsdatei gespeichert. Die
Replikationsserveroptionen werden vom IBM Spectrum Protect-Administator
definiert, während der Anmeldung an den Client gesendet und in der
Optionsdatei gespeichert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2183E

Organisation 'Organisationsname' in vCloud Director nicht gefunden.



Explanation:

Die angegebene Organisation wird von vCloud Director nicht erkannt.

System action:

Die für die Organisation angeforderte Aktion wird abgebrochen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass eine Organisation mit dem angegebenen Namen in
der vCloud vorhanden ist. Bei Organisationsnamen muss die
Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2184E

Organisations-VDC 'Org-VDC-Name' in Organisation 'Organisationsname'
nicht gefunden.



Explanation:

Das angegebene Organisations-VDC gehört nicht zur angegebenen
Organisation.

System action:

Die für das Organisations-VDC angeforderte Aktion wird abgebrochen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass ein Organisations-VDC mit dem angegebenen Namen
in der angegebenen Organisation vorhanden ist. Bei Organisations- und
Organisations-VDC-Namen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2185E

Die Anmeldung bei vCloud Director auf 'vCD-Hostname' mit dem
Benutzernamen 'vCD-Benutzername' ist fehlgeschlagen: Authentifizierung
fehlgeschlagen.



Explanation:

Die in den Optionen VCDUser und VCDPass angegebenen
vCloud-Berechtigungsnachweise wurden von vCloud Director zurückgewiesen.

System action:

Es können keine vCloud-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Aktualisieren Sie die Optionen VCDUser und VCDPass mit gültigen
Berechtigungsnachweisen für vCloud Director.

------------------------------------------------------------------------
ANS2187E

Eine Verbindung zu vCloud Director auf 'vCD-Hostname' konnte nicht
hergestellt werden.



Explanation:

Es kann keine Verbindung zu vCloud Director auf dem Host hergestellt
werden, der durch die Optionen VCDHost und VCDPort angegeben ist.

System action:

Es können keine vCloud-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Werte der Optionen VCDHOst und VCDPort
gültig sind, dass die Netzkonnektivität zu dem Host vorhanden ist und
dass der vCloud Director-Service ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2188E

Die Laufzeitbibliothek für den vCloud-Schutz ist nicht installiert oder
konnte nicht geladen werden.



Explanation:

Die vCloud-Laufzeitbibliothek ist nicht installiert oder kann nicht
geladen werden.

System action:

Es können keine vCloud-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments vCloud-Laufzeitbibliothek installiert ist. Falls
erforderlich, installieren Sie IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS2189E

Die Laufzeitbibliothek für den vCloud-Schutz kann nicht initialisiert
werden.



Explanation:

Die Laufzeitbibliothek für vCloud-Schutz konnte nicht initialisiert
werden. Dieses Problem kann dadurch verursacht werden, dass die Java
Runtime nicht installiert ist.

System action:

Es können keine vCloud-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Java installiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2190E

In der Laufzeitbibliothek für den vCloud-Schutz ist ein interner Fehler
aufgetreten.



Explanation:

In der vCloud-Laufzeitbibliothek ist ein interner Fehler aufgetreten.

System action:

Es können keine vCloud-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach zusätzlichen Nachrichten in
Bezug auf dieses Problem. Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der
Fehler bestehen, suchen Sie im IBM Support Portal unter
http://www.ibm.com/support/entry/portal/ nach weiteren Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2191E

Bei der Erstellung des VSS-Standardverzeichnisse zur Zwischenspeicherung
'Pfad' ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client verwendet ein VSS-Verzeichnis zur
Zwischenspeicherung für die Speicherung von Dateien, die sich auf
VSS-Momentaufnahmeoperationen beziehen. Der IBM Spectrum Protect-Client
konnte diese Verzeichnisstruktur nicht erstellen.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client wurde gestoppt.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, fordern Sie weitere Unterstützung bei der
technischen Unterstützung von IBM an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2192E

Die Knotenkonfigurationsdaten konnten nicht von Knoten 'Knotenname'
gelesen werden.



Explanation:

Für diese vCloud-Operation sind Knotenzuordnungsinformationen
erforderlich. Die Zuordnungsinformationen sind jedoch entweder nicht
vorhanden oder können im angegebenen Knoten nicht gelesen werden.

System action:

Die Operation wird abgebrochen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie auf den richtigen Knoten zugreifen. Die
Knotenzuordnungsinformationen werden im Provider-VDC-Knoten gespeichert.
Falls erforderlich, klicken Sie auf der Konfigurationsseite auf
'Konfigurationsassistenten ausführen', um die Knotenzuordnung zu
korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS2193E

Der erforderliche Dateibereich für die Sicherung der vApp 'vApp-Name'
ist nicht vorhanden.



Explanation:

Für die angegebene vApp-Sicherung ist kein Dateibereich vorhanden.

System action:

Die Zurückschreibung wurde nicht ausgeführt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die angegebene vApp korrigieren ist.
Wiederholen Sie anschließend die Zurückschreibungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2194E

Die Momentaufnahmedaten sind für vApp 'vApp-Name' unvollständig.



Explanation:

In der gesicherten vApp wurden inkonsistente Daten gefunden. Die
angegebene vApp kann nicht zurückgeschrieben werden.

System action:

Die Zurückschreibung wurde nicht ausgeführt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach zusätzlichen Nachrichten in
Bezug auf dieses Problem. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie im IBM
Support Portal unter http://www.ibm.com/support/entry/portal/ nach
weiteren Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2195E

Die Anzahl der für die Zurückschreibung verfügbaren virtuellen Maschinen
weicht von der Anzahl ab, die gemäß den Metadaten der vApp 'vApp-Name'
erwartet wird.



Explanation:

In den Metadaten der vApp wurden inkonsistente Daten gefunden. Die
angegebene vApp kann nicht zurückgeschrieben werden. Es wurden mehr
virtuelle Maschinen gesichert als jetzt zum Zurückschreiben zur
Verfügung stehen. Das kann wegen unvollständiger Knotenreplikation
passieren oder wenn ein Dateibereich gelöscht wurde.

System action:

Die Zurückschreibung wurde nicht ausgeführt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach Nachrichten in Bezug auf
dieses Problem. Führen Sie eine Detailabfrage für diese vApp durch, um
festzustellen, ob alle Sicherungen virtueller Maschinen vorhanden sind.
Wenn die Knotenreplikation eingesetzt wird, stellen Sie sicher, dass sie
ordnungsgemäß funktioniert. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie im
IBM Support Portal unter http://www.ibm.com/support/entry/portal/ nach
weiteren Informationen. Wenden Sie sich an den IBM Spectrum
Protect-Administrator, um weitere Informationen zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2196W

Für die folgende Platte wird eine inkompatible Plattenkonfiguration
erkannt: 'Plattenname'. Die einzelne Datenbankzurückschreibung wird für
die folgende Datenbank nicht unterstützt: 'Datenbankname'.



Explanation:

Mindestens eine Datenbankdatei in dieser Operation befindet sich auf
dynamischen oder GPT-Platten (GPT = GUID Partition Table). In dieser
Konfiguration wird die einzelne Datenbankzurückschreibung nicht
unterstützt.

System action:

Die vollständige VM-Sicherung wird fortgesetzt.

User response:

Führen Sie eine vollständige VM-Zurückschreibung durch, um den
vorherigen Status der Umgebung wiederherzustellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2197E

Der Prüftest der vApp 'vApp-Name' zeigt an, dass Daten der virtuellen
Maschine in der vApp unvollständig sind. Die vApp kann nicht
zurückgeschrieben werden.



Explanation:

In der virtuellen Maschine für die angegebene vApp wurden inkonsistente
Daten gefunden. Die angegebene vApp kann nicht zurückgeschrieben werden.
Das kann wegen unvollständiger Knotenreplikation passieren oder wenn ein
Dateibereich gelöscht wurde.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach zusätzlichen Nachrichten in
Bezug auf dieses Problem. Führen Sie eine Detailabfrage für diese vApp
durch, um festzustellen, ob alle Sicherungen virtueller Maschinen
vorhanden sind. Wenn die Knotenreplikation eingesetzt wird, stellen Sie
sicher, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Bleibt der Fehler bestehen,
führen Sie eine vollständige (FULL) neue Sicherung durch und suchen Sie
im IBM Support Portal unter http://www.ibm.com/support/entry/portal/
nach weiteren Informationen. Wenden Sie sich an den IBM Spectrum
Protect-Administrator, um weitere Informationen zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2198I

Die Sicherung der VMware vCloud Director vApp 'vApp-Name' in
Organisations-VDC 'Org-VDC-Name' der Organisation 'Organisationsname'
wurde erfolgreich ausgeführt. Virtuelle Maschinen: Anz. gesicherter VMs
von Anz. VMs in vApp virtuellen Maschinen erfolgreich gesichert.



Explanation:

Die Sicherungsoperation ist beendet. Die Anzahl der gesicherten
virtuellen Maschinen und die Gesamtzahl der virtuellen Maschinen in der
vApp werden angezeigt.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Wenn die Anzahl der gesicherten virtuellen Maschinen kleiner als die
Gesamtzahl in der vApp ist, überprüfen Sie die Fehlerprotokolle auf
weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2200I

***** Cache gefüllt: Anzahl Dateien *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect: Die angegebene Anzahl Dateien wurden zum
Plattencache hinzugefügt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2201I

***** Cache überprüft: Anzahl Dateien *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect: Die angegebene Anzahl Dateien wurden im
Plattencache überprüft.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2202E

Fehler "Platte voll" beim Zugriff auf den Plattencache.



Explanation:

Beim Versuch, während einer Plattencacheteilsicherung auf die angegebene
Plattencachedatei zuzugreifen oder darin zu schreiben, ist der Fehler
"Platte voll" aufgetreten. Das Clientfehlerprotokoll enthält
detaillierte Informationen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Dieser Fehler kann behoben werden, indem Speicherbereich in dem
Dateisystem freigegeben wird, das die Cachedatei enthält, oder indem
eine andere Position für die Cachedatei angegeben wird. Verwenden Sie
die Option diskcachelocation, um die Position der Cachedatei anzugeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2203E

Fehler beim Zugriff auf den Plattencache



Explanation:

Beim Versuch, während einer Plattencacheteilsicherung auf die angegebene
Plattencachedatei zuzugreifen, ist ein Fehler aufgetreten. Das
Clientfehlerprotokoll enthält detaillierte Informationen. IBM Spectrum
Protect.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2204E

Plattencache neu gestartet



Explanation:

Die Länge eines Objektnamens überschritt während einer
Plattencacheteilsicherung die Länge des konfigurierten
Plattencacheschlüssels. Die Sicherung muss neu gestartet werden; IBM
Spectrum Protect.

System action:

Die Sicherung wird mit einer größeren Schlüssellänge neu gestartet,
damit der Objektname untergebracht werden kann.

User response:

Keine erforderlich. Der Name des Objekts, das den Fehler verursacht hat,
kann in der Datei dsmerror.log gefunden werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2206W

Der Benutzer muss Rootberechtigung haben, um die speichereffiziente
Sicherungsmethode des Plattencaches verwenden zu können. Die Operation
wird mit der speichereffizienten Sicherungsmethode ohne Plattencaching
fortgesetzt.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Operation wird ohne Verwendung des Plattencaching fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2213W

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist mit einer ungültigen Anzahl
Momentaufnahmeversuche konfiguriert, die mit dem Tag 'Tag' für die
Kategorie 'Kategorie' angegeben ist.



Explanation:

Es wurde eine ungültige Anzahl Momentaufnahmeversuche für die
Momentaufnahmeversuche mit Stilllegung oder ohne Stilllegung im Tagwert
angegeben. Der Maximalwert, der angegeben werden kann, ist 10 für jeden
Typ des Momentaufnahmeversuchs. Der Mindestwert, der angegeben werden
kann, ist 0. Beide Zahlen können nicht 0 sein.

System action:

Die Operation wird mit der Standardanzahl von Versuchen mit Stilllegung
und ohne Stilllegung (2,0) fortgesetzt.

User response:

Ändern Sie das Zahlenpaar in dem Tag, sodass die Anzahl der Versuche mit
Stilllegung und ohne Stilllegung zwischen 0 und 10 liegt und beide
Zahlen nicht 0 sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2218I

Das Kennwort für den Verschlüsselungsschlüssel für Knoten Knotenname und
Server Servername wurde migriert.



Explanation:

Das Format der IBM Spectrum Protect-Kennwortdatei wurde kürzlich
geändert. Die Option MIGRATEENCRYPTKEY ist definiert, und das
gespeicherte Kennwort für den Verschlüsselungsschlüssel wurde
automatisch in das neue Format migriert. In dieser Nachricht wird
bestätigt, dass die Migration erfolgreich war.

System action:

Das Kennwort für den Verschlüsselungsschlüssel wurde migriert.

User response:

Keine Antwort.

------------------------------------------------------------------------
ANS2219E

Dateien können nicht im Dateibereich gesichert oder archiviert werden,
weil er zu einer IBM Spectrum Protect-API-Anwendung gehört.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client kann keine Dateien in einem Dateibereich
sichern oder archivieren, der von einer IBM Spectrum
Protect-API-Anwendung verwendet wird.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie separate Knotennamen für den IBM Spectrum Protect-Client
und die IBM Spectrum Protect-API-Anwendung(en).

------------------------------------------------------------------------
ANS2220E

Die Clusterplatte konnte nicht in den Wartungsmodus versetzt werden.



Explanation:

Der Systemaufruf, um die Clusterplatte in den Wartungsmodus zu
versetzen, ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen
Sie das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die möglicherweise
protokolliert wurden, als diese Nachricht geschrieben wurde, und führen
Sie, falls vorhanden, die Fehlerberichtigung durch, die von diesen
Nachrichten vorgeschlagen werden. Untersuchen Sie das
Windows-Ereignisprotokoll , das unter Umständen weitere Informationen
enthält. Verständigen Sie zwecks weiterer Hilfe Ihren
Systemadministrator oder IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS2221W

Java konnte wegen fehlerhafter Netzkonfiguration die IP-Adresse Ihrer
lokalen Maschine nicht auflösen! Bitte prüfen Sie, ob Ihre Netz- und
DNS-Konfigurationen korrekt installiert sind. Bitte beachten Sie, dass
auf UNIX-Maschinen der Hostname für IPv4- und IPv6-Übertragungsmethoden
korrekt (identisch) in der Konfigurationsdatei /etc/hosts dokumentiert
sein muss. Die IBM Spectrum Protect-Verarbeitung wird fortgesetzt.



Explanation:

Java konnte wegen fehlerhafter Netzkonfiguration die lokale Hostadresse
nicht abrufen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Bitte prüfen Sie, ob Ihre Netz- und DNS-Konfigurationen korrekt
installiert sind. Bitte beachten Sie, dass auf UNIX-Maschinen der
Hostname für IPv4- und IPv6-Übertragungsmethoden korrekt (identisch) in
der Konfigurationsdatei /etc/hosts dokumentiert sein muss. Verständigen
Sie zwecks weiterer Hilfe Ihren Systemadministrator oder IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS2223W

Nicht authentifizierte Server-initiierte Sitzung von Peer-Name
zurückgewiesen.



Explanation:

Aus Sicherheitsgründen akzeptiert der Client keine Server-initiierten
Sitzungen von Servern, deren Authentifizierung ausgeschaltet ist.

System action:

Die Client/Server-Sitzung wird nicht geöffnet und der Zeitplan wird
nicht ausgeführt. Der Scheduler wartet weiterhin auf Kontaktaufnahme
durch einen Server, dessen Authentifizierung eingeschaltet ist.

User response:

Wenn das Clientsystem geplante Ereignisse vom auffordernden IBM Spectrum
Protect-Server akzeptieren soll, müssen Sie entweder den IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator bitten, die Authentifizierung einzuschalten,
oder keine Server-initiierten Sitzungen verwenden. Wenn das Clientsystem
keine geplanten Ereignisse vom auffordernden Server akzeptieren soll,
müssen Sie den IBM Spectrum Protect-Serveradministrator bitten, den
Namen des Clientknotens aus dem Zeitplan auf dem auffordernden Server zu
entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2225W

Der Benutzer hat die Option 'SNAPSHOTROOT' angegeben. Eine
Momentaufnahmesicherung von Momentaufnahme-Provider ist in Verbindung
mit dieser Option nicht gültig. Die Option 'SNAPSHOTROOT' hat
Vorrangstellung, und die Verarbeitung wird ohne Verwendung einer von IBM
Spectrum Protect intern erstellten Momentaufnahme fortgesetzt.



Explanation:

Die Option (-SNAPSHOTROOT) ist nicht kompatibel mit IBM Spectrum
Protect-Momentaufnahme-Providern wie Logical Volume Snapshot Agent,
VSS-Momentaufnahme-Providern, JFS2-Momentaufnahme-Providern usw., die
eine umfassende Momentaufnahmelösung bereitstellen, ohne die Option
(-SNAPSHOTROOT) verwenden zu müssen. Es wird dringend empfohlen,
anstelle der Option (-SNAPSHOTROOT) die Momentaufnahme-Funktionalität zu
verwenden, die von den IBM Spectrum Protect-Momentaufnahme-Providern zur
Verfügung gestellt werden. Die Verarbeitung wird ohne Verwendung der IBM
Spectrum Protect-Momentaufnahme-Provider fortgesetzt.

System action:

Die Verarbeitung wird ohne Verwendung der IBM Spectrum
Protect-Momentaufnahme-Provider fortgesetzt.

User response:

Schlagen Sie im entsprechenden Client für Sichern/Archivieren
Benutzerhandbuch zu Ihrem Betriebssystem nach, welches die richtige
Verwendung für die benannte Option ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2226W

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist mit einer ungültigen
Festplattenliste konfiguriert, die mit dem Tag 'Tag' für die Kategorie
'Kategorie' angegeben ist.



Explanation:

Es wurde eine ungültige Festplattennummer im Tagwert für die
Plattensicherungsliste (Disk Backup List) angegeben. Die kleinste
Festplattennummer, die angegeben werden kann, ist 1 und die höchste
Festplattennummer, die angegeben werden kann, ist 999. Außerdem müssen
die Festplattennummern als positive ganze Zahlen angegeben werden, die
durch Kommas getrennt sind.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Ändern Sie den Tag für die Festplattenliste, sodass die
Festplattennummern zwischen 1 und 999 liegen und als Werte aufgelistet
werden, die durch Kommas getrennt sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2227W

Serveroption 'Optionsname' 'Optionswert' wurde aufgrund der Clientoption
SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED nicht auf den Client angewendet.



Explanation:

Wenn die Clientoption SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED auf dem Client auf YES
gesetzt ist, kann der IBM Spectrum Protect-Administrator die folgenden
Clientoptionen ENCRYPTIONTYPE, EXCLUDE.ENCRYPT und INCLUDE.ENCRYPT nicht
definieren. Die Clientoptionseinstellung ENCRYPTKEY GENERATE wird
ebenfalls nicht zugelassen, die Clientoptionseinstellungen ENCRYPTKEY
PROMPT und ENCRYPTKEY SAVE werden jedoch akzeptiert.

System action:

Die Option wird ignoriert.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2228W

Die Sicherung der VMware vCloud Director vApp 'vApp-Name' in
Organisations-VDC 'Org-VDC-Name' der Organisation 'Organisationsname'
ist beendet. Einige virtuelle Maschinen wurden nicht gesichert.
Virtuelle Maschinen: Anz. gesicherter VMs von Anz. VMs in vApp
virtuellen Maschinen erfolgreich gesichert.



Explanation:

Die vApp-Sicherungsoperation wurde erfolgreich ausgeführt. Mindestens
eine virtuelle Maschine für die angegebene vApp wurde jedoch nicht
gesichert. Die nicht gesicherten virtuellen Maschinen werden während der
Zurückschreibungsoperation nicht erstellt.

System action:

Die Verarbeitung wird mit der nächsten vApp fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die Protokolldatei für diese vApp auf weitere
Informationen zu dieser Nachricht. Beheben Sie den Fehler und
wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2229E

Die vCloud-Schutzumgebung konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Fehlernachrichteninformationen finden Sie im
Fehlerprotokoll des lokalen Clients.



Explanation:

Das vCloud-Schutzpaket konnte nicht initialisiert werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass alle Optionen, die sich auf die vCloud-Umgebung
beziehen, korrekt angegeben sind. Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log
auf detaillierte Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2230E

vApp-Liste konnte nicht gemäß der Spezifikation 'vApp-Spezifikation'
erstellt werden.



Explanation:

Die vApp-Liste konnte nicht von vCloud Director abgerufen werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die in den Optionen VCDHost, VCDUser, VCDPW und
DOMAIN.VCD angegebenen Werte korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass
vCloud Director aktiv ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2231I

IBM Kategorie 'Kat' wurde nicht gefunden.



Explanation:

Die IBM Spectrum Protect-Option 'VMTAGDATAMOVER' ist aktiviert, sodass
IBM Kategorien und Tags auf virtuelle Maschinen angewendet werden
können. Die IBM Kategorie wurde jedoch nicht gefunden.

System action:

Die Sicherungsoperation wird ohne Tagging-Unterstützung fortgesetzt.

User response:

Erstellen Sie die erforderlichen IBM Kategorien im VMware
vSphere-Web-Client oder inaktivieren Sie die Option 'VMTAGDATAMOVER' für
die Einheit zum Versetzen von Daten in der Clientoptionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2232E

Die Liste der virtuellen Maschinen (VMs) für vApp 'vApp-Name' konnte
nicht aus vCloud Director abgerufen werden.



Explanation:

Die VM-Informationen für die angegebene vApp wurde nicht aus vCloud
Director abgerufen. Ursache dieses Fehlers könnte sein, dass vCloud
Director nicht aktiv oder nicht zugänglich ist.

System action:

Die virtuellen Maschinen, aus denen die vApp besteht, werden nicht
gesichert. Die Verarbeitung wird mit der nächsten vApp fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass vCloud Director aktiv ist und dass darauf
zugegriffen werden kann. Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf
spezielle Fehler, die sich auf dieses Problem beziehen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2233I

Der IBM Tag 'Tag' für die Kategorie 'Kat' wurde nicht gefunden.



Explanation:

Die IBM Spectrum Protect-Option 'VMTAGDATAMOVER' ist aktiviert, sodass
IBM Kategorien und Tags auf virtuelle Maschinen angewendet werden
können. Der IBM Tag wurde jedoch nicht gefunden.

System action:

Die Operation wird ohne Tagging-Unterstützung fortgesetzt.

User response:

Erstellen Sie die erforderlichen IBM Tags im VMware vSphere-Web-Client
oder inaktivieren Sie die Option 'VMTAGDATAMOVER' für die Einheit zum
Versetzen von Daten in der Clientoptionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2234W

Das Zurückschreiben aus einer Sicherung der virtuellen Maschine
'VM-Name' ist für die Datenbank 'DB-Name' nicht verfügbar. Ursache



Explanation:

Das Zurückschreiben aus einer Sicherung der virtuellen Maschine wird für
In-Guest-Anwendungsdatenbanken aus einem der folgenden Gründe nicht
unterstützt:

*  Datenbankdateien befinden sich auf dynamischen Platten, GPT-Platten,
   iSCSI-Platten oder anderen NAS-Einheiten (GPT = GUID Partition Table,
   NAS = Network Attached Storage).

*  Microsoft Exchange Server-Datenbanken befinden sich während der
   Sicherung einer virtuellen Maschine im abgehängten Status.

*  Microsoft Exchange Server-Datenbanken befinden sich in einem nicht
   einwandfreien Zustand oder verfügen über nicht einwandfreie
   Datenbankkopien.

*  Microsoft Exchange Server-Datenbanken werden zum gleichen Zeitpunkt
   von einem anderen Server gesichert.

*  Wenn die Option vmPreferDagPassive auf YES gesetzt ist: Microsoft
   Exchange Server-Datenbanken sind aktive Kopien auf dem aktuellen
   Server und verfügen über fehlerfreie passive Kopien auf einem anderen
   Server.

*  Exchange-Datenbanken von Microsoft Exchange Server befinden sich in
   einem unbekannten Status, da IBM Spectrum Protect den
   Datenbankzustand während der Sicherung der virtuellen Maschine nicht
   bestimmen kann.



System action:

Die Sicherungsoperation für die gesamte virtuelle Maschine wird
fortgesetzt.

User response:

Führen Sie mindestens einen der folgenden Schritte aus, um das Problem
zu lösen:

*  Verschieben Sie die Datenbankdateien auf Platten, die vom
   In-Guest-Anwendungsschutz unterstützt werden.

*  Hängen Sie die abgehängten Microsoft Exchange Server-Datenbanken vor
   der Sicherung der virtuellen Maschine an.

*  Reparieren Sie die Microsoft Exchange Server-Datenbanken in nicht
   einwandfreiem Zustand.

*  Führen Sie mithilfe des Trace-Flags VMTSMVSS auf der Einheit zum
   Versetzen von Daten einen Trace für die Verarbeitung des
   Datenbankzustands während Sicherungsoperationen für die virtuelle
   Maschine durch.



------------------------------------------------------------------------
ANS2236I

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält mindestens eine Platte, die den
durch die Option VMMAXVIRTUALDISKS definierten Grenzwert für die
maximale Größe überschreitet. Diese Platten werden bei der Sicherung
ausgeschlossen.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client sichert keine VMDKs, die die maximale
Größe überschreiten.

System action:

Die virtuelle Maschine wird gesichert; die Platten, die den Grenzwert
überschreiten, werden jedoch bei der Sicherung ausgeschlossen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2238E

Die Option VCDHOST muss vor Ausführung dieser Operation definiert
werden.



Explanation:

Die Option VCDHOST fehlt.

System action:

Die Operation kann ohne Angabe dieser Option nicht fortgesetzt werden.

User response:

Fügen Sie die Option zur Clientoptionsdatei hinzu, entweder über den
Profileditor oder durch manuelle Bearbeitung der Datei, oder geben Sie
die Option in der Befehlszeile an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2242E

Es wurden keine der Eingabespezifikation entsprechenden Knoten gefunden:
Knotenspezifikation



Explanation:

Eine ungültige Knotenspezifikation wurde eingegeben.

System action:

Die Operation wurde gestoppt.

User response:

Informieren Sie sich anhand der Dokumentation über die Angabe von
Knoten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2244W

Die virtuelle Maschine enthält mindestens eine Platte, die den durch die
Option VMMAXVIRTUALDISKS definierten Grenzwert für die maximale Größe
überschreitet. Sie können die maximale Größe mit der Option
VMMAXVIRTUALDISKS ändern oder die Option '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes'
angeben, um diese Platten bei der Sicherung auszuschließen.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client sichert keine VMDK- oder VHDX-Objekte,
die die maximale Größe überschreiten.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Ändern Sie die maximale Größe mit der Option VMMAXVIRTUALDISKS oder
geben Sie die Option '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' an, um diese Platten
bei der Sicherung auszuschließen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2245E

Sicherungen und Zurückschreibungen virtueller Maschinen werden auf
32-Bit-Einheiten zum Versetzen von Daten nicht unterstützt.



Explanation:

Auf 32-Bit-Einheiten zum Versetzen von Daten werden Operationen für
virtuelle Maschinen (z. B. Sicherungen und Zurückschreibungen) nicht
unterstützt.

System action:

Die Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Führen Sie eine Aktualisierung auf eine 64-Bit-Einheit zum Versetzen von
Daten durch und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2246W

Die Inaktivierung des Wartungsmodus für vApp vApp-Name ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

Der Client versuchte, den Wartungsmodus dieser vApp zu inaktivieren.
Diese Operation ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie, ob sich die vApp noch immer im Wartungsmodus befindet.
Ist dies der Fall, inaktivieren Sie sie manuell.

------------------------------------------------------------------------
ANS2247E

Die Option ASNODENAME muss bei Ausführung dieses Befehls angegeben
werden.



Explanation:

Bei Ausführung vCloud-bezogener Befehle muss mit der Option ASNODENAME
der Provider vDC-Knoten angegeben werden.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Geben Sie den Provider vDC-Knoten mit ASNODENAME in dem Befehl an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2248E

Die Java-Laufzeitbibliothek kann nicht geladen oder nicht initialisiert
werden.



Explanation:

Die von der vCloud-Schutzumgebung benötigte Java-Laufzeitbibliothek
(libjvm) kann nicht geladen werden oder die Initialisierung der Java
Runtime Environment ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie auf Linux-Betriebssystemen sicher, dass eine Verknüpfung mit
dem Namen 'jre', die auf das Verzeichnis 'jre' in Ihrem
Java-Installationspfad verweist, im Installationsverzeichnis des Clients
für Sichern/Archivieren vorhanden ist. Ist keine Verknüpfung vorhanden,
erstellen Sie sie (z. B. ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre). Sie können auch den Pfad zu
libjvm.so in LD_LIBRARY_PATH angeben (z. B. export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic).
Bei Betriebssystem Windows müssen Sie sicherstellen, dass das
Verzeichnis JRE im Clientinstallationsverzeichnis vorhanden ist.
Installieren Sie den Client für Sichern/Archivieren erneut, falls
erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2249W

Eine virtuelle Maschine mit dem Namen 'VM-Name' ist auf diesem System
vorhanden. Wollen Sie die vorhandene virtuelle Maschine ersetzen?



Explanation:

Wenn diese virtuelle Maschine zurückgeschrieben wird, wird die
vorhandene virtuelle Maschine gestoppt und zusammen mit ihren Dateien
gelöscht. Für den Schutz von Anwendungsdaten stoppen Sie alle ativen
Anwendungen und fahren Sie dann die virtuelle Maschine herunter, bevor
Sie sie zurückschreiben.

System action:

Wenn der Benutzer fortfährt, stoppt das System die vorhandene virtuelle
Maschine und löscht sie zusammen mit ihren Dateien.

User response:

Wählen Sie aus, ob die vorhandene virtuelle Maschine ersetzt werden
soll.

------------------------------------------------------------------------
ANS2250W

Ein IBM Spectrum Protect-Kerndatei- oder -Absturzbericht wurde gefunden:
Dateiname



Explanation:

Das Vorhandensein eines Kernspeicherauszugs- oder Absturzberichts zeigt
an, dass ein Prozess abnormal beendet wurde.

System action:

Der Name des Kerndatei- oder Absturzberichts ist in der Nachricht
aufgeführt. Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf andere Fehlernachrichten, die bei
der Diagnose der Ursache des Kernspeicherauszugs hilfreich sein könnten.
Falls möglich, beheben Sie alle gefundenen Fehler. Da ein
Kernspeicherauszug in der Regel durch einen Programmierfehler verursacht
wird, speichern Sie die in dieser Nachricht aufgeführte Datei und wenden
Sie sich an die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS2253W

Die Version des Nachrichtenkatalogs, Katalogversion, die IBM Spectrum
Protect verwendet, stimmt nicht mit der IBM Spectrum Protect-Version,
Clientversion, überein



Explanation:

Eine Überprüfung der Katalogversion zeigt, dass die Version des Katalogs
und die IBM Spectrum Protect-Version nicht übereinstimmen. Das kann
fehlende oder falsche Nachrichten zur Folge haben.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Prüfen Sie die Installation von IBM Spectrum Protect und überprüfen Sie,
ob die Nachrichtenkatalogdateien mit der installierten Version von IBM
Spectrum Protect übereinstimmen. Möglicherweise ist eine Neuinstallation
von IBM Spectrum Protect oder ein Warmstart des Systems erforderlich, um
die Installation abzuschließen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2254E

Rückruf für Token Token wurde von Programmname mit Sitzungs-ID
Sitzungs-ID abgebrochen. FEHLERNUMMER Fehlernummer :
Text_für_Fehlernummer wurde definiert. Siehe Nachrichtenerläuterung.



Explanation:

Ein Rückruf wurde von HSM abgebrochen. Die von HSM definierte
FEHLERNUMMER erläutert, warum der Rückruf abgebrochen wurde.

System action:

Die Rückrufanforderung wurde vom HSM-Service abgebrochen.

User response:

Temporäre Fehler: Lösen Sie das Problem gemäß der angegebenen
Fehlernummer. Auf GPFS-Plattformen: Überprüfen Sie mit dem Befehl
'dsmmigfs q -d -n=all', ob HSM und GPFS ordnungsgemäß ausgeführt werden.
Wiederholen Sie die Rückrufoperation, wenn die fehlgeschlagene Datei
identifiziert werden kann. Aktivieren Sie die HSM-Protokollierung, wenn
die fehlgeschlagene Datei nicht identifiziert werden kann, und warten
Sie, bis der Fehler erneut auftritt. (Die HSM-Protokollierung ermöglicht
Ihnen die Zuordnung des in der ANS-Nachricht angezeigten Tokens und der
zurückgerufenen Datei.) Statische Fehler: Schreiben Sie die Datei aus
der Sicherung zurück.

------------------------------------------------------------------------
ANS2260E

IBM Spectrum Protect-Kennwortdatei konnte nicht gesperrt werden.



Explanation:

In einer Mehrprozessumgebung sperrt der IBM Spectrum Protect-Client die
Kennwortdatei während der Authentifizierung, um Konflikte bei der
Kennwortaktualisierung zu vermeiden, falls das aktuelle Kennwort
abgelaufen ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Versuchen Sie, die Anzahl der Dateisperrversuche mit dem Testflag
MAXRETRIESLOCK zu erhöhen. Der Standardwert ist 1500.

------------------------------------------------------------------------
ANS2261E

IBM Spectrum Protect-Client konnte die Optionsdatei nicht sperren.



Explanation:

In einer Mehrprozessumgebung sperrt der IBM Spectrum Protect-Client die
Optionsdatei während der Initialisierung, um Konflikte beim Lesen oder
Hinzufügen einer Option zu vermeiden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Versuchen Sie, die Anzahl der IBM Spectrum Protect-Clientprozesse zu
verringern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2262I

Der Service wird gestartet.



Explanation:

Der Dateizurückschreibungsservice wird gerade gestartet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2263I

Der Service wurde gestartet.



Explanation:

Der Dateizurückschreibungsservice wurde gestartet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2264I

Die Beendigung wird gerade ausgeführt.



Explanation:

Die Beendigung wird gerade ausgeführt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2265I

Der Service wird gerade beendet.



Explanation:

Der Dateizurückschreibungsservice wird gerade beendet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2266I

Für die Option 'Optionsname' wird der Standardwert 'Standardwert'
definiert.



Explanation:

Bei dem Optionswert ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Standardeinstellung wird verwendet.

User response:

Soll ein anderer als der Standardwert verwendet werden, korrigieren Sie
den Optionswert in der Datei frConfig.props.

------------------------------------------------------------------------
ANS2267W

Der Wert 'ungültiger_Wert' der Option 'Optionsname' ist ungültig.



Explanation:

Bei dem Optionswert ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Standardeinstellung wird verwendet.

User response:

Soll ein anderer als der Standardwert verwendet werden, korrigieren Sie
den Optionswert in der Datei frConfig.props. Anschließend starten Sie
den Web-Server, auf dem sich die Dateizurückschreibungsschnittstelle
befindet, erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS2268W

Die TCP/IP-Anschlussadresse auf dem Mount-Proxy-Knoten wird nicht
gefunden oder ist ungültig.



Explanation:

Für den Mount-Proxy-Knoten ist eine TCP/IP-Anschlussadresse
erforderlich. Diese Adresse wird für die Kommunikation des
Clientakzeptors auf dem Mount-Proxy-Knoten verwendet.

*  Wird ein lokaler Mount-Proxy-Knoten verwendet, ist die mit dem
   Konfigurationsassistenten oder -notizbuch angegebene
   TCP/IP-Anschlussadresse ungültig.

*  Wird ein ferner Mount-Proxy-Knoten verwendet, ist die Option
   'default_mp_httpport' in der Datei frConfig.props nicht angegeben
   oder ungültig.

Die Kommunikation mit dem Clientakzeptor kann nicht starten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wird ein lokaler Mount-Proxy-Knoten verwendet, entfernen Sie den
Mount-Proxy-Knoten mithilfe der Seite 'Mount-Proxy-Knotenpaare' im
Konfigurationsassistenten oder -notizbuch. Fügen Sie anschließend den
Mount-Proxy-Knoten wieder hinzu, um dieses Problem zu lösen.

Wird ein ferner Mount-Proxy-Knoten verwendet, stellen Sie sicher, dass
in der Datei frConfig.props eine gültige TCP/IP-Anschlussadresse für die
Option 'default_mp_httpport' angegeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2269E

Die maximale Anzahl Sicherungen wurde geladen. Falls gerade eine
Zurückschreibung ausgeführt wird, warten Sie, bis diese beendet ist, und
laden Sie die Sicherung erneut. Wird die Sicherung in einem anderen
Browserfenster geladen, schließen Sie diesen Browser.



Explanation:

Damit eine andere Sicherung bereitgestellt werden kann, muss die
Bereitstellung einer der bereitgestellten Sicherungen aufgehoben werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Heben Sie die Bereitstellung einer der bereitgestellten Sicherungen auf
und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2272E

Die angegebene CSV-Datei 'CSV-Datei' wurde nicht gefunden oder konnte
nicht geöffnet werden.



Explanation:

Die Option CSV löst die Operation zur Verwendung einer CSV-Datei (Comma
Separated Values) als Eingabe für diese Operation aus. Die angegebene
CSV-Datei wurde nicht gefunden oder konnte nicht geöffnet werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie, ob der Dateipfad korrekt ist und ob die
Dateiberechtigungen Lesen gestatten. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2273E

Die CSV-Datei enthält mindestens zwei Spalten 'Spaltentitel' mit einem
identischen Titel, der nicht dupliziert werden darf.



Explanation:

Für die angegebene, von einer CSV-Datei ausgehende Operation muss eine
Spalte dieses Namens in der Datei eindeutig sein.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die doppelte Spalte und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2274I

Die Spalte 'Spaltentitel' in der CSV-Datei wird für die aktuelle
Operation nicht erkannt und wird ignoriert.



Explanation:

Jeder Operationstyp erkennt eine andere Spaltennamensgruppe in einer
CSV-Datei (CSV = Comma Separated Values). Die angegebene Spalte wird von
der aktuellen Operation nicht verwendet.

System action:

Die Spalte wird ignoriert und die Operation fortgesetzt.

User response:

Ändern Sie den Namen, wenn die Schreibweise falsch ist. Andernfalls ist
keine Maßnahme erforderlich. Die Spalte kann auch problemlos entfernt
werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2275W

Das Element 'Elementname' in der Spalte mit dem Namen 'Spaltentitel' in
der CSV-Datei darf in der aktuellen Operation nicht doppelt vorhanden
sein.



Explanation:

Es wurde ein Element in der CSV-Datei (CSV = Comma Separated Values)
festgestellt, das in der aktuellen Operation nicht doppelt vorhanden
sein darf.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Zeile, die das doppelte Element enthält.

------------------------------------------------------------------------
ANS2276E

Die Zeilenanzahl der CSV-Datei 'Dateiname' beträgt Zeilenanzahl. Für die
Ausführung der aktuellen Operation sind mindestens
erforderliche_Zeilenanzahl erforderlich.



Explanation:

Für die Ausführung der aktuellen Operation ist eine bestimmte minimale
Anzahl von Zeilen in der CSV-Datei (CSV = Comma Seperated Values)
erforderlich. Die Zeilenanzahl in der CSV-Datei liegt unter diesem Wert.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Fügen Sie der CSV-Datei die erforderlichen Eingabezeilen für die
Operation hinzu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2277E

Das Element in der CSV-Datei in Zeile Zeile unter Spalte 'Spaltenname'
mit dem Wert 'Elementwert' ist ungültig oder fehlt.



Explanation:

In der aktuellen Operation ist ein ungültiger oder fehlender Wert
aufgetreten, der für die Operation in der CSV-Datei erforderlich ist
(CSV = Comma Separated Values).

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Korrigieren Sie das angegebene Element.

------------------------------------------------------------------------
ANS2278E

Die Option Zeitoption kann nicht ohne Angabe der Option Datumsoption in
Zeile Zeile der CSV-Datei verwendet werden (CSV = Comma Separated
Values).



Explanation:

Werden die Optionen to/from/pittime angegeben, müssen auch die
entsprechenden Optionen to/from/pitdate angegeben werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Option to/from/pittime oder fügen Sie die
entsprechende Option to/from/pitdate hinzu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2279E

In der CSV-Datei fehlt die erforderliche Spalte 'Spaltenname' für die
aktuelle Operation.



Explanation:

Zur Ausführung der Task ist für die aktuelle Operation eine Spalte in
der CSV-Datei erforderlich, die aber fehlt (CSV = Comma Separated
Values).

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Fügen Sie die erforderliche Spalte in der CSV-Datei und die
erforderlichen Elemente für diese Spalte hinzu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2280E

Die CSV-Datei 'CSV-Datei' ist ungültig, weil sie nicht in jeder Zeile
dieselbe Anzahl Spalten aufweist. Die erste Zeile der CSV-Datei enthält
Spaltenzahl_in_erster_Zeile Spalten.



Explanation:

Die übergebene CSV-Datei ist ungültig, weil die Anzahl der Spalten nicht
in jeder Zeile identisch ist (CSV = Comma Separated Values).

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die CSV-Datei wird geändert, um in jeder Zeile dieselbe Anzahl Spalte zu
erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2281E

Bei der aktuellen Operation wird erwartet, dass ein Element in der
CSV-Datei 'CSV-Datei' in Zeile Zeilennummer, Spalte Spaltennummer, nicht
leer ist.



Explanation:

Bei der aktuellen Operation wurde ein leeres Element in der CSV-Datei
festgestellt, obwohl ein Wert erforderlich ist, um die Operation
fortsetzen zu können (CSV = Comma Separated Values).

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die CSV-Datei wird geändert, um einen Wert an der derzeit leeren
Position zu erhalten, oder die Spalte wird vollständig entfernt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2282E

Ein Element in der CSV-Datei CSV-Datei ist ungültig: 'Zeichenfolgewert'



Explanation:

In der aktuellen Operation ist ein ungültiger oder fehlender Wert
aufgetreten, der für die Operation in der CSV-Datei erforderlich ist
(CSV = Comma Separated Values).

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Korrigieren Sie das angegebene Element.

------------------------------------------------------------------------
ANS2284E

Die Microsoft Hyper-V-Sicherung kann nicht gelöscht werden.



Explanation:

Das Löschen der Hyper-V-Sicherung verursacht Datenintegritätsprobleme,
da bei der nächsten Teilsicherungsoperation nicht alle erforderlichen
Daten gesichert werden. Löschen Sie aus diesem Grund keine
Hyper-V-Sicherungen.

System action:

Die Sicherung wird nicht gelöscht, aber die Systemoperation wird
fortgesetzt.

User response:

Es ist keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2307I

IBM Spectrum Protect-Kategorie der -Tag wird in vCeter nicht gefunden.
Kategorie: Kategoriename, Tags: Tagnamen



Explanation:

Spectrum Protect-Kategorie ist im vCenter nicht vorhanden. Die
Konfiguration ist möglicherweise unvollständig. Führen Sie 'dsmc set
vmtags' aus, um die erforderlichen Tags hinzuzufügen. Diese Nachricht
kann ignoriert werden, wenn der tag-basierte Zeitplan nicht verwendet
wird.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei vcsplugin.log auf weitere Informationen und
wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Administrator, wenn Sie
weitere Hilfe benötigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2308E

Die VMware vCloud Suite-API hat die folgende Fehlernachricht gemeldet:
'API-Nachricht'.



Explanation:

Die VMware vCloud Suite-API hat einen Fehler mit der angegebenen
Nachricht zurückgemeldet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei vcsplugin.log auf weitere Informationen und
wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Administrator, wenn Sie
weitere Hilfe benötigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2309I

Die einmalige Anmeldung (Single Sign-On, SSO) beim vSphere-Server ist in
Funktion Funktion fehlgeschlagen. API-Nachricht Jetzt wird ein
Anmeldeversuch mit Berechtigungsnachweis unternommen.



Explanation:

Die einmalige Anmeldung (Single Sign-On, SSO) beim vSphere-Server ist
fehlgeschlagen. Zu den möglichen Ursachen für diesen Fehler gehören die
folgenden Situationen:

*  Zwischen der Uhr des vSphere-Servers und der Clientuhr besteht eine
   Zeitdifferenz von mehr als 10 Minuten.

*  Der SSO-Server greift auf einen anderen als den Standardanschluss zu.
   Dieses Problem kann auftreten, wenn der SSO-Server auf demselben
   System wie VMware vCenter installiert ist.

System action:

Das System versucht, wegen des SSO-Anmeldefehlers eine Anmeldung mit
einem Berechtigungsnachweis auszuführen.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach Informationen darüber, warum
der SSO-Anmeldeversuch fehlgeschlagen ist. Führen Sie dann im
Bedarfsfall eine Korrekturmaßnahme durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS2310E

Die Momentaufnahmeerstellungstask ist auf der virtuellen Maschine
'VM-Name' inaktiviert. Daher kann die virtuelle Maschine nicht gesichert
werden.



Explanation:

Virtuelle Maschinen, die von einer anderen Anwendung verwaltet oder
repliziert werden, inaktivieren die Momentaufnahmeerstellungstask. Die
Momentaufnahmeerstellungstask wurde durch den vSphere-Client oder durch
eine andere Anwendung auf dieser virtuellen Maschine inaktiviert. Daher
kann diese virtuelle Maschine nicht gesichert werden.

System action:

Während der Sicherungsoperation wird die virtuelle Maschine mit der
inaktivierten Momentaufnahmeerstellungstask übersprungen und die
Verarbeitung der übrigen virtuellen Maschinen wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2311E

Die Momentaufnahmeerstellungstask ist auf der virtuellen Maschine
inaktiviert. Daher kann die virtuelle Maschine nicht gesichert werden.



Explanation:

Virtuelle Maschinen, die von einer anderen Anwendung verwaltet oder
repliziert werden, inaktivieren die Momentaufnahmeerstellungstask. Die
Momentaufnahmeerstellungstask wurde durch den vSphere-Client oder durch
eine andere Anwendung auf dieser virtuellen Maschine inaktiviert. Daher
kann diese virtuelle Maschine nicht gesichert werden.

System action:

Während der Sicherungsoperation wird die virtuelle Maschine mit der
inaktivierten Momentaufnahmeerstellungstask übersprungen und die
Verarbeitung der übrigen virtuellen Maschinen wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2312E

-DELTYPE=ALL ist für DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM nicht zulässig.



Explanation:

DELTYPE=ALL ist kein gültiger Optionswert beim Löschen von
VM-Sicherungsobjekten.

System action:

Der Befehl wird nicht ausgeführt.

User response:

Wenn Sie alle Sicherungen eines VM-Knotens löschen wollen, verwenden Sie
den Befehl DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2313E

-FILELIST ist für DELETE BACKUP oder EXPIRE nicht zulässig, wenn
-OBJTYPE=VM.



Explanation:

-filelist ist kein gültiger Optionswert, wenn VM-Sicherungsobjekte
gelöscht oder als verfallen gekennzeichnet werden.

System action:

Der Befehl wird nicht ausgeführt.

User response:

Wenn Sie alle Sicherungen eines VM-Knotens löschen oder als verfallen
kennzeichnen wollen, verwenden Sie den Befehl DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2314E

Für VM-Name gibt es keine VM-Sicherung.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Server verfügt über keinen Datensatz einer
VM-Sicherung für den angegebenen VM-Namen. Die Sicherung könnte gelöscht
worden oder die Schreibweise des VM-Namens nicht korrekt sein.

System action:

Der Befehl wird nicht ausgeführt.

User response:

Wenn die Schreibweise falsch ist, korrigieren Sie sie und wiederholen
Sie den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS2315E

-PICK ist für EXPIRE nicht zulässig, wenn -OBJTYPE=VM.



Explanation:

-pick ist kein gültiger Optionswert, wenn VM-Sicherungsobjekte als
verfallen gekennzeichnet werden.

System action:

Der Befehl wird nicht ausgeführt.

User response:

Wenn Sie alle VM-Knoten als verfallen definieren wollen, verwenden Sie
den Befehl DELETE FILESPACE.

------------------------------------------------------------------------
ANS2316E

Platzhalterzeichen sind im VM-Namensargument nicht zulässig.



Explanation:

Wenn eine VM-Sicherung als verfallen gekennzeichnet oder gelöscht wird,
muss der VM-Name exakt angegeben werden. Der Befehl EXPIRE -OBJTYPE=VM
verarbeitet nur eine Sicherung bei jedem Aufruf. Wenn -INACTIVE
vorhanden ist, zeigt der Befehl DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM alle Versionen
einer einzelnen VM-Sicherung in einer Auswahlliste an. Wenn -INACTIVE
nicht vorhanden ist, wird mit diesem Befehl die aktuelle aktive
VM-Sicherung als verfallen gekennzeichnet.

System action:

Der Befehl wird nicht ausgeführt.

User response:

Geben Sie nur einen VM-Name ohne Platzhalterzeichen an. Groß- oder
Kleinschreibung ist möglich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2317E

Löschen des VM-Objekts VM-Name ist fehlgeschlagen. Ursache:



Explanation:

Die Transaktion, die das genannte VM-Objekt löscht, ist auf dem Server
fehlgeschlagen.

System action:

Der Löschvorgang wird übersprungen und die Verarbeitung wird ggf. mit
der nächsten Auswahl fortgesetzt.

User response:

Suchen Sie im Fehlerprotokoll nach Ursachen für diesen Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2318E

Für Befehl mit -OBJTYPE=VM ist exakt ein Argument erforderlich, das
keine Option ist.



Explanation:

Dieser Befehl akzeptiert nur einen einzigen VM-Namen als Argument.
Entweder wurden keine Argumente eingegeben oder die Befehlszeile
enthielt mehrere.

System action:

Der Befehl wird nicht ausgeführt.

User response:

Geben Sie nur einen VM-Name ohne Platzhalterzeichen an. Groß- oder
Kleinschreibung ist möglich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2319W

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM wurde mit Fehlern beendet.



Explanation:

Mindestens ein Löschvorgang ist fehlgeschlagen.

System action:

Die fehlgeschlagenen VM-Sicherungen wurden in vorangegangenen
Nachrichten aufgelistet. Die Verarbeitung wird ggf. mit der nächsten
Auswahl fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die vorherigen Fehlernachrichten, um die Ursache der
Fehler zu bestimmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2320I

DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM wurde ohne Fehler beendet.



Explanation:

Alle zum Löschen ausgewählten VM-Sicherungen wurden gelöscht.

System action:

Die Steuerung kehrt zur Befehlszeile zurück.

User response:

Dies ist eine Informationsnachricht; keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2321W

EXPIRE mit -OBJTYPE=VM wurde mit Fehlern beendet.



Explanation:

Der Befehl wurde nicht ausgeführt, es wurden keine Objekte als verfallen
gekennzeichnet.

System action:

Die fehlgeschlagene VM-Verfallsverarbeitung wurde in vorangegangenen
Nachrichten dokumentiert.

User response:

Überprüfen Sie die vorherigen Fehlernachrichten, um die Ursache des
Fehlers zu bestimmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2322I

EXPIRE mit -OBJTYPE=VM wurde ohne Fehler beendet.



Explanation:

Der Befehl EXPIRE wurde erfolgreich ausgeführt.

System action:

Die Steuerung kehrt zur Befehlszeile zurück.

User response:

Dies ist eine Informationsnachricht; keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2323E

Benutzer-ID und Kennwort für VMware vCloud Director 'vCD-Hostname' sind
nicht definiert.



Explanation:

Die Benutzer-ID und das Kennwort für VMware vCloud Director konnten
nicht aus der Datei mit dem verschlüsselten Kennwort gelesen werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den folgenden Befehl aus, um ein verschlüsseltes Kennwort zu
speichern: dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'vCloud Director-Hostname'
'Benutzer-ID' 'Kennwort'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2324W

WARNUNG: Die aus der Kennwortdatei gelesene ID des VMware vCloud
Director-Benutzers <Hostbenutzer-ID> stimmt nicht mit dem Wert
<VMC-Benutzer-ID> der Option VCDUser überein. Der gespeicherte Wert wird
verwendet.



Explanation:

Alle Benutzer-IDs, die in der Datei TSM.PWD file und in der Option
VCDUSER angegeben werden, müssen übereinstimmen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht enthaltenen Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS2325E

Fehler beim Zugriff auf das Änderungsprotokoll der
Momentaufnahmedifferenzsicherung für Dateiserver '', Datenträger ''.
Weitere Informationen siehe Clientfehlerprotokoll.



Explanation:

Der Zugriff auf das für die Sicherung des angegebenen
Dateiserverdatenträgers erforderliche Änderungsprotokoll der
Momentaufnahmedifferenzsicherung war nicht möglich.

System action:

Die Sicherung des angegebenen Datenträgers schlägt fehl.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf das Clientverzeichnis zur
Zwischenspeicherung, in dem sich Änderungsprotokolle befinden, möglich
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2326W

Beschädigtes Änderungsprotokoll der Momentaufnahmedifferenzsicherung
festgestellt. Das Änderungsprotokoll wird zurückgesetzt und eine
vollständige progressive Teilsicherung ausgeführt.



Explanation:

Es wurde ein beschädigtes Änderungsprotokoll der
Momentaufnahmedifferenzsicherung für den zu sichernden
Dateiserverdatenträger festgestellt.

System action:

Das Änderungsprotokoll wird zurückgesetzt und eine vollständige
progressive Teilsicherung mit einer neuen Basismomentaufnahme
ausgeführt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2327I

Änderungsprotokoll der Momentaufnahmedifferenzsicherung wird erstellt.



Explanation:

Ein neues Änderungsprotokoll der Momentaufnahmedifferenzsicherung wurde
erstellt.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2328I

Änderungsprotokoll der Momentaufnahmedifferenzsicherung wird verwendet.



Explanation:

Ein Änderungsprotokoll der Momentaufnahmedifferenzsicherung wird für die
Sicherung verwendet.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2329W

Änderungsprotokoll der Momentaufnahmedifferenzsicherung einer früheren
Version festgestellt. Das Änderungsprotokoll wird zurückgesetzt und eine
vollständige progressive Teilsicherung ausgeführt.



Explanation:

Keine.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2330E

Die Blockierung der VSS-Ausgabeprogramme konnte nicht aufgehoben werden,
weil die Momentaufnahmezeit das zulässige Zeitlimit von 10 Sekunden
überschritten hat.



Explanation:

In Microsoft VSS besteht ein Zeitlimit von 10 Sekunden zwischen dem
Blockieren und dem Aufheben der Blockierung für VSS-Ausgabeprogramme auf
einer virtuellen Maschine. Wenn die Momentaufnahmezeit das zulässige
Zeitlimit von 10 Sekunden überschreitet, nehmen die VSS-Ausgabeprogramme
einen Fehlerstatus an. Dieser Fehlerstatus tritt auf, weil der
VSS-Provider die Blockierung der VSS-Ausgabeprogramme nicht innerhalb
der zulässigen Zeit aufgehoben hat.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll. Stellen Sie sicher, dass sich die
Ausgabeprogramme auf der virtuellen Gastmaschine in einem stabilen
('stable') Status befinden, bevor Sie versuchen, erneut eine
VM-Sicherungsoperation des Anwendungsschutzes auszuführen. Eine
Momentaufnahmeoperation muss innerhalb von 10 Sekunden beendet sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS2331W

Keine Übereinstimmung für den eingegebenen Hyper-V-VM-Namen oder die
eingegebene Hyper-V-VM-Liste Zeichenfolge' auf dem Server gefunden.



Explanation:

Für den eingegebenen Hyper-V-Parameter VMname oder VMList wurde keine
Übereinstimmung auf dem Server gefunden.

System action:

Keine.

User response:

Geben Sie einen anderen Hyper-V-Parameter VMname bzw. VMList an, der auf
dem Server vorhanden ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2332E

Die Anmeldung bei vCloud Director ist fehlgeschlagen. Die
Authentifizierung ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die vCloud-Berechtigungsnachweise wurden von vCloud Director
zurückgewiesen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Aktualisieren Sie den Benutzernamen und das Kennwort für vCloud
Director.

------------------------------------------------------------------------
ANS2333E

Eine Verbindung zu vCloud Director konnte nicht hergestellt werden.



Explanation:

Es kann keine Verbindung zu vCloud Director auf dem Host hergestellt
werden, der durch die Optionen VCDHost und VCDPort angegeben ist.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Werte der Optionen VCDHOst und VCDPort
gültig sind, dass die Netzkonnektivität zu dem Host vorhanden ist und
dass der vCloud Director-Service ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2334E

Eine Operation, für die der Windows-Dienst 'Verwaltungsinstrumentation'
(Windows Management Instrumentation, WMI) erforderlich ist, ist mit dem
Fehler 'Fehlerzeichenfolge' fehlgeschlagen. Es kann keine Verbindung zum
Hyper-V-Namensbereich hergestellt werden. Stellen Sie sicher, dass
Hyper-V auf dem Ausweichknoten installiert ist.



Explanation:

Der Namensbereich "root\virtualization\v2" des Windows-Dienstes WMI für
Hyper-V wurde nicht gefunden. Dieser Namensbereich wird mit Hyper-V
installiert. Wenn Hyper-V installiert ist, befindet es sich in keinem
guten Zustand.

System action:

Eine Verbindung zum Hyper-V-WMI-Provider wird hergestellt.

User response:

Überprüfen Sie, ob Hyper-V installiert ist. Ist Hyper-V nicht
installiert, installieren Sie Hyper-V, bevor Sie diese Operation
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2335E

Eine Operation, für die der Windows-Dienst 'Verwaltungsinstrumentation'
(Windows Management Instrumentation, WMI) erforderlich ist, ist mit dem
Fehler 'Fehlerzeichenfolge' fehlgeschlagen. Der Dienst WMI wird gerade
beendet oder ist bereits beendet. Starten Sie den Dienst erneut und
wiederholen Sie die Operation.



Explanation:

Der Windows-Dienst WMI hat wegen eines externen Fehlers eine
Beendigungsanforderung empfangen oder wurde beendet. Eine interne
Operation, für die WMI erforderlich ist, sollte ausgeführt werden und
ist fehlgeschlagen. Die angeforderte Operation ist nicht verfügbar,
während WMI beendet ist.

Für alle Hyper-V-Operationen ist der Windows-Dienst
'Verwaltungsinstrumentation' (Windows Management Instrumentation, WMI)
erforderlich.

System action:

Eine interne IBM Spectrum Protect-Operation, an der der Windows-Dienst
'Verwaltungsinstrumentation' (WMI) beteiligt ist, ist aufgetreten.

User response:

Starten Sie den Windows-Dienst 'Verwaltungsinstrumentation' (Windows
Management Instrumentation, WMI) erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS2336W

IBM Spectrum Protect hat festgestellt, dass die Teilsicherungskette der
folgenden virtuellen Hyper-V-Maschine "virtuelle Maschinen" unterbrochen
ist. Es wird eine Gesamtsicherung der angegebenen virtuellen
Hyper-V-Maschine ausgeführt.



Explanation:

Die letzte Operation der virtuellen Maschine war eine Zurückschreibung
oder eine unbekannte Partei hat Teilsicherungsoperationen für die
aufgeführte virtuelle Maschine ausgeführt. Um eine Beschädigung der
Sicherung zu verhindern, wird stattdessen eine Gesamtsicherung
ausgeführt.

System action:

IBM Spectrum Protect hat festgestellt, dass die Teilsicherungskette
einer virtuellen Maschine unterbrochen ist.

User response:

Anstelle einer Teilsicherung wird eine Gesamtsicherung ausgeführt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2337E

Der Prozess konnte die Clusterressource 'Ressourcenname' nicht in den
Offlinestatus versetzen. Die Ressource muss für die aktuelle Operation
offline sein. Das Ausschalten der Clusterressource ist mit
RC=Rückkehrcode fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Clusterressource wurde nicht innerhalb des Zeitlimits in den
Offlinestatus versetzt oder es wurde versucht, eine fehlgeschlagene
Clusterressource in den Offlinestatus zu versetzen.

System action:

Die aktuelle Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie, ob die Clusterressource fehlgeschlagen ist. Stellen Sie
sicher, dass die Clusterressource in den Offlinestatus versetzt werden
kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS2338W

Der Prozess hat eine Anforderung zur Sicherung des Replikats einer
virtuellen Maschine festgestellt. Der Status des Replikats
'VM-Replikatsname' (ID='VM-ID') kann von dem der ursprünglichen
virtuellen Maschine abweichen. Wenn die Namen der ursprünglichen
virtuellen Maschine und des Replikats identisch sind, wird derselbe
Dateibereich verwendet. Die Daten können nicht wiederherstellbar werden,
weil der Status der ursprünglichen virtuellen Maschine und der Status
des Replikats möglicherweise nicht identisch sind.



Explanation:

Sicherungen einer ursprünglichen virtuellen Maschine und des jeweiligen
Replikats überschreiben einander, da Name und ID in der Regel
übereinstimmen. Replikate virtueller Maschinen werden in festgelegten
Zeitintervallen erstellt. In diesen Intervallen kann es zu Abweichungen
der Daten auf der ursprünglichen virtuellen Maschine und im Replikat
kommen. Es kann vorkommen, dass die Differenz einen Datenverlust
verursacht, wenn auf eine Sicherung der ursprünglichen virtuellen
Maschine eine Sicherung des Replikats folgt.

System action:

Eine Sicherungsanforderung für das Replikat einer virtuellen Maschine
wird gerade verarbeitet.

User response:

Konfigurieren Sie IBM Spectrum Protect so, dass nur die ursprüngliche
virtuelle Maschine oder das Replikat gesichert wird. Sie können auch
einen Namen für das Replikat verwenden, der sich von dem der
ursprünglichen virtuellen Maschine unterscheidet. Dann wird das Replikat
in einem separaten Dateibereich gesichert.

------------------------------------------------------------------------
ANS2339W

Die virtuelle Hyper-V-Maschine 'VM-Name' befindet sich im Vergleich zur
letzten Sicherung in einem "untergeordneten" Status. Eine Sicherung des
Typs 'Immer inkrementell - Inkrementell' kann nicht ausgeführt werden.
Stattdessen wird eine Sicherung 'Immer inkrementell - Vollständig'
ausgeführt.



Explanation:

Die virtuelle Maschine befindet sich im Vergleich zur letzten Sicherung
in einem "untergeordneten" Status. Daher wird auf eine Sicherung des
Typs 'Immer inkrementell - Vollständig' zurückgegriffen, da eine
Sicherungskonsistenz in diesem Status nicht garantiert ist.

System action:

Eine Sicherung 'Immer inkrementell - Vollständig' wird ausgeführt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2340W

Die virtuelle Zielmaschine 'VM-Name' ist bereits vorhanden. Verwenden
Sie zum Überschreiben die Option REPLACE.



Explanation:

Die angegebene virtuelle Zielmaschine ist bereits vorhanden und der
Benutzer hat angegeben, ein Zurückschreiben mit Ersetzen vorhandener
Maschinen nicht zuzulassen.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Geben Sie eine andere virtuelle Maschine als Zurückschreibungsziel an
oder geben Sie an, dass vorhandene virtuelle Maschinen ersetzt werden
können.

------------------------------------------------------------------------
ANS2341E

Die virtuelle Zielmaschine 'VM-Name' kann nicht zurückgeschrieben
werden: Die GUID weicht von der Sicherungskopie ab.



Explanation:

Die angegebene virtuelle Zielmaschine ist bereits vorhanden und ihre
global eindeutige ID (GUID) weicht von der GUID ab, mit der die
virtuelle Maschine gesichert wurde.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Geben Sie eine andere virtuelle Maschine als Zurückschreibungsziel an
oder löschen Sie die angegebene virtuelle Zielmaschine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2342E

Das angegebene Zurückschreibungsziel 'VM-Name' ist mehrdeutig: Es sind
mehrere gleichnamige virtuelle Maschinen vorhanden.



Explanation:

Das angegebene Zurückschreibungsziel ist mehrdeutig, da mehrere
gleichnamige virtuelle Maschinen vorhanden sind.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Geben Sie eine andere virtuelle Maschine als Zurückschreibungsziel an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2343E

Es kann keine Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'VM-Name' erstellt
werden, weil eine physische Platte angeschlossen ist.



Explanation:

Der Volumesnapshotdienst (Volume Snapshot Service, VSS) kann keine
Momentaufnahme einer virtuellen Maschine mit einer physischen Platte
erstellen.

System action:

Die vollständige Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern
beendet. Es wird die nächste virtuelle Maschine in der Sicherung
verarbeitet.

User response:

Fügen Sie diese virtuelle Maschine nicht in domain.vmfull für die
Sicherung ein. Eine Momentaufnahme dieser virtuellen Maschine kann nicht
erstellt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2344E

'Laufwerkname1' ist ein Datenträgerzeuge.



Explanation:

Der angegebene Datenträger ist ein Datenträgerzeuge. Da die Option
CLUSTERNODE auf YES gesetzt ist, kann der Datenträger nicht gesichert
oder archiviert werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wenn die Option CLUSTERNODE fälschlicherweise auf YES gesetzt ist, geben
Sie stattdessen NO an und wiederholen Sie die Operation. Andernfalls
suchen Sie im Clienthandbuch nach weiteren Informationen zur
Konfiguration des IBM Spectrum Protect-Clients für die Ausführung in
einer Clusterumgebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2345W

Für die virtuelle Maschine mit dem Namen '' wurde eine alte
Momentaufnahme '' festgestellt. Ein Befehl zum Entfernen dieser
Momentaufnahme wurde an das vCenter gesendet.



Explanation:

Während des Momentaufnahmebereinigungsprozesses fand der Client für
Sichern/Archivieren alte Momentaufnahmen auf der virtuellen Maschine.
Ein Befehl zum Entfernen von Momentaufnahmen wurde an das VMware-vCenter
gesendet, um die alten Momentaufnahmen zu entfernen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass vor der nächsten geplanten Sicherung alle
Momentaufnahmen aus der virtuellen Maschine entfernt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2346E

Verfallsverarbeitung des VM-Objekts VM-Name ist fehlgeschlagen. Ursache:



Explanation:

Die Transaktion, die das genannte VM-Objekt als verfallen kennzeichnet,
ist auf dem Server fehlgeschlagen.

System action:

Die Verfallsverarbeitung ist nicht abgeschlossen.

User response:

Suchen Sie im Fehlerprotokoll nach Ursachen für diesen Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2347E

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz kann nicht verwendet werden.
Auf Maschine wurde nicht die korrekte Version von Java Runtime
Environment erkannt. Java Runtime Environment Version oder höher ist für
die Ausführung dieses Programms erforderlich. Wenn Sie diese
Java-Version bereits auf dieser Maschine installiert haben, stellen Sie
sicher, dass die korrekte ausführbare Java-Datei in PATH angegeben ist
und starten Sie das Programm erneut.



Explanation:

Die VM-Sicherung des IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutzes kann nicht
gestartet werden, weil Java Runtime Environment die Voraussetzungen
nicht erfüllt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die korrekte ausführbare Java-Datei in PATH
angegeben ist, oder installieren Sie die erforderliche Java Runtime
Environment-Version und wiederholen Sie die Sicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2348E

Mount-Proxy-Host 'ferne Version' hat kein unterstütztes Betriebssystem.



Explanation:

Der Mount-Proxy-Knoten muss in einem unterstützten Betriebssystem
konfiguriert werden.

System action:

Die aufrufende Prozedur kehrt zurück und die Steuerung wird wieder an
den Benutzer übergeben.

User response:

Suchen Sie in der Dokumentation nach einer Liste der unterstützten
Betriebssysteme. Konfigurieren Sie den Mount-Proxy-Knoten in einem
unterstützten Betriebssystem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2349W

Für die virtuelle Maschine mit dem Namen '' wurde festgestellt, dass
eine Momentaufnahmekonsolidierung erforderlich ist. Ein Befehl zur
Ausführung einer Konsolidierung wurde an das VMware-vCenter gesendet.



Explanation:

Während des Sicherungsprozesses der virtuellen Maschine hat der Client
für Sichern/Archivieren festgestellt, dass für die virtuelle Maschine
eine Momentaufnahmekonsolidierung erforderlich ist. Ein Befehl zur
Ausführung einer Konsolidierung wurde an das VMware-vCenter gesendet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass vor der nächsten geplanten Sicherung alle
Momentaufnahmen und Momentaufnahmedeltadateien aus der virtuellen
Maschine entfernt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2350E

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' wird nicht gesichert, da sie mindestens
eines der folgenden nicht unterstützten Sonderzeichen enthält: \ / : ; ,
* ? " ' < > |



Explanation:

Die angegebene virtuelle Maschine enthält Zeichen, die für Sicherungs-
und Zurückschreibungsoperationen virtueller Maschinen nicht unterstützt
werden.

System action:

Die Sicherung für die angegebene virtuelle Maschine schlägt fehl.

User response:

Benennen Sie die virtuelle Maschine um, sodass sie keines der
angegebenen Sonderzeichen enthält.

------------------------------------------------------------------------
ANS2351E

Doppelter Name für virtuelle Maschine 'VM-Name' in derselben
Sicherungsoperation gefunden. Sicherungen einer virtuellen Maschine
können ohne einen eindeutigen Objektnamen nicht fortgesetzt werden.



Explanation:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen, weil kein
eindeutiger Objektname verfügbar ist.

System action:

Die Sicherung für die angegebene virtuelle Maschine schlägt fehl. Es
wird die nächste zu sichernde virtuelle Maschine verarbeitet.

User response:

Benennen Sie die virtuelle Maschine um, sodass sie unter den virtuellen
Maschinen des Knotens eindeutig ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2352E

Bei der Überprüfung der Konfiguration der virtuellen Maschine 'VM-Name'
wurde von Hyper-V die folgende Nachricht zurückgegeben: Nachricht von
Hyper-V Diese Nachricht gibt an, dass die virtuelle Maschine erst
zurückgeschrieben werden kann, wenn auf die Nachricht von Hyper-V
geantwortet wird.



Explanation:

Bei der Überprüfung der virtuellen Maschine mit Hyper-V wurde eine
Nachricht zurückgegeben, die die Fortsetzung der Zurückschreibung der
virtuellen Maschine verhindert.

System action:

Die Zurückschreibung kann erst fortgesetzt werden, nachdem das Problem
behoben wurde.

User response:

Beheben Sie das in der Nachricht angegebene Problem.

------------------------------------------------------------------------
ANS2353W

Die zurückzuschreibende virtuelle Maschine 'VM-Name' überschreitet die
Menge an vCPUs, virtuellem Speicher oder beidem, die der Host zulässt.
Die virtuelle Maschine wurde auf die Mindestmenge zurückgesetzt, die der
Host zulässt, damit die Zurückschreibungsoperation fortgesetzt werden
kann.



Explanation:

Die virtuelle Maschine, die zurückgeschrieben werden soll, ist für mehr
vCPUs, virtuellen Speicher oder beides konfiguriert als der Host
zulässt. Die Menge an vCPUs und virtuellem Speicher kann angepasst
werden, wenn die Zurückschreibungsoperation abgeschlossen ist.

System action:

Die vCPUs, der virtuelle Speicher oder beides werden auf die
Mindestmenge zurückgesetzt, die der Host zulässt. Die
Zurückschreibungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Passen Sie die Menge an vCPUs, virtuellem Speicher oder beidem an, wenn
die Zurückschreibungsoperation abgeschlossen ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2373E

Die Plug-in-Bibliothek für die VMware vCloud Suite konnte keine
Verbindung zum PSC (Platform Services Controller) herstellen, um eine
Sitzung mit einmaliger Anmeldung auszuführen.



Explanation:

Es kann keine Verbindung zum Platform Services Controller hergestellt
werden.

System action:

Die Ausführung von vCloud Suite-API-Operationen ist nicht möglich.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Wert der Option VMCHOST korrekt ist, dass
die Netzkonnektivität zu dem Host vorhanden ist und dass der Platform
Services Controller entweder eingebettet oder extern ausgeführt wird.
Zum Empfangen weiterer Nachrichten, die in Zusammenhang mit diesem
Problem stehen könnten, aktiveren Sie das TRACEFLAGS VCLOUD-Tracing in
der Clientoptionsdatei. Untersuchen Sie den Schlüssel
'config.vpxd.sso.sts.uri' in den erweiterten Einstellungen des
vCenter-Servers, um festzustellen, auf welchen Platform Services
Controller der vCenter-Server sich bezieht. Überprüfen Sie, ob die
Systemzeit auf dem PSC, im vCenter und auf dem Client auf dem Knoten der
Einheit zum Versetzen von Daten synchron ist. Überprüfen Sie außerdem
die die Fehlerdatei vcsplugin.log des Plug-ins für die vCloud Suite.

------------------------------------------------------------------------
ANS2374E

Die Plug-in-Bibliothek für die VMware vCloud Suite konnte keine
Verbindung zum vCenter Management Server herstellen.



Explanation:

Es kann keine Verbindung zum vCenter Management Server hergestellt
werden.

System action:

Die Ausführung von vCloud Suite-API-Operationen ist nicht möglich.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Wert der Option VMCHOST korrekt ist und
dass die Netzkonnektivität zu dem Host vorhanden ist. Zum Empfangen
weiterer Nachrichten, die in Zusammenhang mit diesem Problem stehen
könnten, aktiveren Sie das TRACEFLAGS VCLOUD-Tracing in der
Clientoptionsdatei. Überprüfen Sie außerdem die die Protokolldatei
vcsplugin.log des Plug-ins für die vCloud Suite.

------------------------------------------------------------------------
ANS2375E

Die Plug-in-Bibliothek für die VMware vCloud Suite konnte keine
Verbindung zum vCenter Management Server herstellen, da der Instanzname
nicht gefunden wurde.



Explanation:

Es kann keine Verbindung zum vCenter Management Server hergestellt
werden, da der Instanzname nicht gefunden wurde. Möglicherweise liegt
ein Rechtschreibfehler beim Hostnamen vor oder DNS (Domain Name System)
funktioniert nicht.

System action:

Die Ausführung von vCloud Suite-API-Operationen ist nicht möglich.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Wert der Option VMCHOST korrekt ist und mit
dem Namen übereinstimmt, der für die Registrierung des vCenter beim
Platform Services Controller verwendet wurde. Häufig ist dies der
vollständig qualifizierte Domänenname (FQDN). Zum Empfangen weiterer
Nachrichten, die in Zusammenhang mit diesem Problem stehen könnten,
aktiveren Sie das TRACEFLAGS VCLOUD-Tracing in der Clientoptionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2376I

Die Version des Ziel-vCenter unterstützt nicht das vCloud Suite SDK von
VMware, daher kann der Client keine Tagging-Operationen auf dem Knoten
der Einheit zum Versetzen von Daten ausführen.



Explanation:

Die Clientoption 'VMTAGDATAMOVER' ist aktiviert, sodass IBM Spectrum
Protect-Kategorien und -Tags auf virtuelle Maschinen angewendet werden
können. Die vCenter-Version ist jedoch niedriger als 6.0.

System action:

Die Operation wird ohne die Plug-in-Bibliothek der vCloud Suite und ohne
vSphere-Tagging-Unterstützung fortgesetzt.

User response:

Verwenden Sie ein vCenter mit Version 6.0 oder höher oder inaktivieren
Sie die Option 'VMTAGDATAMOVER' in der Clientoptionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2377I

Die IBM Kategorie wurde erstellt oder war auf dem VMware Platform
Services Controller bereits vorhanden.



Explanation:

Die Kategorien, die für die Tagging-Unterstützung im Client für
Sichern/Archivieren verwendet werden, sind auf dem VMware Platform
Services Controller für die Nutzung verfügbar.

System action:

Die Operation wurde ausgeführt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2378W

Die SSO-Sitzung mit dem Platform Services Controller (PSC) ist mit der
folgenden Nachricht fehlgeschlagen: API-Nachricht



Explanation:

Die SSO-Sitzung (SSO - Single Sign-on) mit dem Platform Services
Controller (PSC) ist fehlgeschlagen. Zu den möglichen Ursachen für
diesen Fehler gehören die folgenden Situationen:

*  Dieses Problem tritt möglicherweise auf, wenn die Systemuhr auf dem
   PSC-Host, dem vCenter-Server-Host und dem Client-Host nicht synchron
   ist oder die Zeitzoneneinstellungen falsch sind.

*  Der PSC-SSO-Server greift auf einen anderen Anschluss als den
   Standardanschluss zu. Dieses Problem tritt eventuell auf, wenn der
   SSO-Server auf demselben System wie das VMware vCenter installiert
   ist.



System action:

Als Ergebnis des SSO-Anmeldefehlers versucht der Client auf dem Knoten
der Einheit zum Versetzen von Daten, eine Anmeldung mit
Berechtigungsnachweis auszuführen.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach Informationen darüber, warum
der SSO-Anmeldeversuch fehlgeschlagen ist. Führen Sie dann im
Bedarfsfall eine Korrekturmaßnahme durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS2380E

Die Verbindung zum WMI-Standardnamensbereich (WMI = Windows Management
Instrumentation) ist mit dem Fehler 'Fehler' fehlgeschlagen.



Explanation:

Der WMI-Standardnamensbereich (WMI = Windows Management Instrumentation)
"root\cimv2" wurde nicht gefunden. Wahrscheinliche Ursache ist eine
Beschädigung des WMI-Repositorys.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Führen Sie mit dem Befehl 'winmgmt /verifyrepository' eine
Konsistenzprüfung des WMI-Repositorys durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS2398I

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist als virtuelle Platzhaltermaschine
von VMware Site Recovery Manager am Wiederherstellungsstandort
konfiguriert. Daher wird die virtuelle Maschine übersprungen.



Explanation:

VMware Site Recovery Manager erstellt virtuelle Platzhaltermaschinen,
die keine virtuellen Plattendaten aufweisen. Daher können diese
virtuellen Maschinen nicht gesichert werden.

System action:

Während der Sicherungsoperation wird die virtuelle Platzhaltermaschine
übersprungen und die Verarbeitung der übrigen virtuellen Maschinen wird
fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2399I

Die virtuelle Maschine ist als virtuelle Platzhaltermaschine von VMware
Site Recovery Manager am Wiederherstellungsstandort konfiguriert. Daher
wird die virtuelle Maschine übersprungen.



Explanation:

VMware Site Recovery Manager erstellt virtuelle Platzhaltermaschinen,
die keine virtuellen Plattendaten aufweisen. Daher können diese
virtuellen Maschinen nicht gesichert werden.

System action:

Während der Sicherungsoperation wird die virtuelle Platzhaltermaschine
übersprungen und die Verarbeitung der übrigen virtuellen Maschinen wird
fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2408I

Die virtuelle Maschine mit dem Namen 'VM-Name' ist bereit für Instant
Access



Explanation:

Die Instant Access-Operation für die angegebene virtuelle Maschine wurde
erfolgreich ausgeführt.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2409E

Der Instant Restore-Typ wurde nicht identifiziert.



Explanation:

Im Client ist bei der Abfrage von Instant Restore- und Instant
Access-Informationen auf dem IBM Spectrum Protect-Server ein
Verbindungsfehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Client mit dem Server verbunden ist.
Wiederholen Sie anschließend die Operation. Überprüfen Sie mit dem
Befehl QUERY SESSION die Ursache für den Verbindungsfehler. Suchen Sie
außerdem in der Datei dsmerror.log nach weiteren Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2410E

Für die angegebenen virtuellen Maschinen wurden keine Instant
Restore-Informationen gefunden.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Server enthält keine Instant
Restore-Informationen für die angegebenen virtuellen Maschinen oder die
virtuellen Maschinen wurden nicht ordnungsgemäß angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den Befehl QUERY VM * -VMRESTORETYPE=ALLTYPE aus. Mit diesem
Befehl werden alle aktiven Instant Access-, Instant Restore- und
Plattensitzungen abgefragt, die auf dem IBM Spectrum Protect-Server
verfügbar sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2411E

Instant Restore/Instant Access der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist mit
RC = Rückkehrcode fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Verarbeitung einer Instant Restore- oder Instant
Access-Operation ist ein Fehler aufgetreten. Detaillierte Informationen
hierzu finden Sie in der vorherigen Ausgabe.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie im Fehlerprotokoll nach Informationen darüber, wie dieser
Fehler behoben werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS2412E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent ist nicht installiert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Recovery Agent ist nicht installiert.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der IBM Spectrum Protect Recovery Agent
ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2413E

Recovery Agent-Shellbefehl kann im erwarteten Installationspfad nicht
gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass IBM Spectrum Protect for VE
korrekt installiert und konfiguriert ist.



Explanation:

Der Recovery Agent-Shellbefehl wurde im erwarteten Installationspfad
nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass IBM Spectrum Protect for VE ordnungsgemäß
installiert und konfiguriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2414E

Beim Aufrufen des Hostnamens für die lokale Maschine ist ein Fehler
aufgetreten.



Explanation:

Der Systemaufruf 'gethostname' ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration der Netzschnittstelle korrekt
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2415E

Beim Aufrufen der Maschinenadressinformationen ist ein Fehler
aufgetreten.



Explanation:

Der Systemaufruf 'getaddrinfo' ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration der Netzschnittstelle korrekt
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2416E

Beim Aufrufen der Maschinennamensinformationen ist ein Fehler
aufgetreten.



Explanation:

Der Systemaufruf 'getnameinfo' ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration der Netzschnittstelle korrekt
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2417E

Nicht erwartete Übertragungsmethode. Nur TCP und TCPv6 werden
akzeptiert.



Explanation:

Es wurde eine nicht erwartete Übertragungsmethode festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Übertragungsmethode für IBM Spectrum
Protect korrekt ist. Verwenden Sie TCP oder TCPv6.

------------------------------------------------------------------------
ANS2418E

Die lokalen Daten der Sofortzurückschreibung können weder gelesen noch
geschrieben werden. Der Zugriff auf die Datei Dateiname ist nicht
möglich oder die Datei ist beschädigt.



Explanation:

Für Sofortzugriffs- und Sofortzurückschreibungsoperationen ist
Schreib-/Lesezugriff auf die lokale Einheit zum Versetzen von Daten
erforderlich, damit Daten gespeichert werden können.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Damit die Zurückschreibungsdaten der Sofortzurückschreibung gespeichert
werden können, benötigt die Anwendung der Einheit zum Versetzen von
Daten Schreib-/Lesezugriff auf den Ordner C:\Dokumente und
Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\Tivoli\TSM\ oder
C:\Programme\Tivoli\TSM. Definieren Sie die Zugriffsberechtigungen für
dieses Verzeichnis, damit der Benutzer die korrekten Berechtigungen hat.
Wenn die Datei beschädigt wurde, kann es hilfreich sein, die aktuelle
Version durch die .bak-Datei zu ersetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2419E

Der freie Speicherplatz des Datenspeichers reicht für die Instant
Restore-Operation nicht aus.



Explanation:

Der Speicherplatz im ausgewählten Datenspeicher reicht für die Instant
Restore-Operation nicht aus.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Vergrößern Sie den Datenspeicherplatz oder wählen Sie einen anderen
Datenspeicher aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2420E

Speichereinheitendaten nicht gefunden.



Explanation:

Speichereinheitendaten können nicht abgerufen werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation mit dem ESX-Host
funktioniert. Überprüfen Sie außerdem die Protokollnachrichten auf dem
ESX-Host.

------------------------------------------------------------------------
ANS2421E

Der iSCSI-Initiator wird auf dem Hypervisor-Host nicht erkannt.



Explanation:

Der Name des iSCSI-Initiators auf dem Hypervisor-Host kann nicht
gefunden werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

VMware: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf dem ESX-Host, um
sicherzustellen, dass die Kommunikation mit ihm funktioniert. Hyper-V:
Stellen Sie sicher, dass der iSCSI-Initiatorservice aktiv ist und
ordnungsgemäß funktioniert.

------------------------------------------------------------------------
ANS2422E

iSCSI-Hostbusadapter nicht gefunden.



Explanation:

Der iSCSI-Adapter wurde nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation mit dem ESX-Host
funktioniert. Überprüfen Sie außerdem die Protokollnachrichten auf dem
ESX-Host.

------------------------------------------------------------------------
ANS2424E

ESX-Host 'ESX-Host' im vCenter nicht gefunden.



Explanation:

Der angegebene ESX-Host wird im vCenter nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass sich der angegebene ESX-Host im vCenter
befindet. Stellen Sie sicher, dass der Name des ESX-Hosts korrekt ist.
Sie können auch einen anderen ESX-Host angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2425E

Zu ESX-Host 'ESX-Host' kann keine Verbindung hergestellt werden.



Explanation:

Es kann keine Verbindung zum angegebenen ESX-Host hergestellt werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der angegebene ESX-Host mit dem vCenter und dem
Netz verbunden ist. Sie können auch einen anderen ESX-Host angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2426E

Der ESX-Host 'ESX-Host' ist nicht eingeschaltet.



Explanation:

Der angegebene ESX-Host ist nicht eingeschaltet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Schalten Sie den ESX-Host ein. Sie können auch einen anderen ESX-Host
angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2427E

Der ESX-Host 'ESX-Host' befindet sich im Wartungsmodus.



Explanation:

Der angegebene ESX-Host befindet sich im Wartungsmodus. Zu diesem Host
kann keine Verbindung hergestellt werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Versetzen Sie den ESX-Host in den normalen Modus und wiederholen Sie den
Vorgang. Sie können auch einen anderen ESX-Host angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2428E

Der ESX-Host 'ESX-Host' hat keine Verbindung.



Explanation:

Der angegebene ESX-Host hat keine Verbindung im vCenter.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie eine Verbindung des ESX-Hosts im vCenter her und wiederholen
Sie den Vorgang. Sie können auch einen anderen ESX-Host angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2430E

Datencenter 'Datencenter' nicht gefunden.



Explanation:

Das angegebene Datencenter wird im vCenter nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass sich das angegebene Datencenter im vCenter
befindet. Sie können auch ein anderes Datencenter angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2431E

Temporärer Datenspeicher 'temporärer_Datenspeicher' auf dem ESX-Host
'ESX-Host' nicht gefunden.



Explanation:

Der angegebene temporäre Datenspeicher wird auf dem angegebenen ESX-Host
nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass sich der angegebene Datenspeicher auf dem
ESX-Host befindet. Sie können auch einen anderen Datenspeicher angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2432E

Der temporäre Datenspeicher 'temporärer_Datenspeicher' ist mit dem
Zieldatenspeicher 'Datenspeicher' identisch.



Explanation:

Der angegebene temporäre Datenspeicher darf nicht mit dem Datenspeicher
identisch sein, in dem die Maschine zurückgeschrieben wird. Sie müssen
zwei verschiedene Datenspeicher angeben, damit Storage vMotion
funktioniert.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie einen anderen Datenspeicher als temporären Datenspeicher an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2433E

Die Option '-vmtempdatastore' muss für eine Instant Restore-Operation
angegeben werden.



Explanation:

Sie müssen zwei verschiedene Datenspeicher angeben, damit Storage
vMotion funktioniert. Verwenden Sie die Option '-vmtempdatastore', um
einen temporären Datenspeicher anzugeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie einen temporären Datenspeicher an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2434E

Der Datenspeicher 'Datenspeicher' wurde auf dem Host 'ESX-Host' nicht
gefunden.



Explanation:

Der angegebene Datenspeicher wird auf dem ESX-Host nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass sich der angegebene Datenspeicher auf dem
ESX-Host befindet. Sie können auch einen anderen Datenspeicher angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2435E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent hat bei der Bereitstellung einer
Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'VM' von der Platte
'Plattenkennsatz' den folgenden Fehler erkannt: FBCxxxxE-Fehlernachricht



Explanation:

Der Versuch, eine VM-Platte als iSCSI-Einheit bereitzustellen, ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Recovery Agent-Protokolle und die
FBCxxxxE-Fehlernachricht, lösen Sie das Problem und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2436E

IBM Spectrum Protect Recovery Agent hat beim Aufheben der Bereitstellung
einer Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'VM' in Ziel 'Ziel' den
folgenden Fehler erkannt: FBCxxxxE-Fehlernachricht



Explanation:

Die Bereitstellung der Momentaufnahme für die angegebene virtuelle
Maschine konnte im iSCSI-Ziel nicht aufgehoben werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Recovery Agent-Protokolle und die
FBCxxxxE-Fehlernachricht, lösen Sie das Problem und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2442W

Die Linux-Mount-Proxy-Knoteninformationen sind nicht verfügbar.



Explanation:

Der Windows-Mount-Proxy konnte die Informationen seines
Linux-Mount-Proxy-Partnerknotens nicht abrufen.

System action:

Eine Verbindung zum Linux-Mount-Proxy wird nicht hergestellt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Linux-Mount-Proxy-Knoten konfiguriert ist
und dass der Service DSMCAD auf dem Linux-Mount-Proxy-Knoten ausgeführt
wird. Wiederholen Sie anschließend diese Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2444E

Datencenter für Host 'ESX-Host' nicht gefunden.



Explanation:

Das Datencenter, in dem sich der ESX-Host befindet, kann nicht bestimmt
werden.

System action:

Die Operation wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass sich das vCenter des ESX-Hosts in einem
Datencenter befindet und dass der Benutzer die richtige Berechtigung für
den Zugriff auf diese Informationen hat.

------------------------------------------------------------------------
ANS2445E

Virtuelle Maschine 'virtuelle Maschine' ist aktiv. Sie können diese
virtuelle Maschine nicht löschen.



Explanation:

Sie können eine aktive virtuelle Maschine nicht löschen.

System action:

Die Operation wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtige Berechtigung zum
Ausschalten virtueller Maschinen verfügen. Dann schalten Sie die
virtuelle Maschine aus und löschen Sie sie.

------------------------------------------------------------------------
ANS2447E

Virtuelle Maschine 'virtuelle Maschine' konnte auf dem ESX-Host nicht
gelöscht werden.



Explanation:

Sie können die virtuelle Maschine auf dem ESX-Host nicht löschen.

System action:

Die Operation wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtige Berechtigung zum Löschen
virtueller Maschinen verfügen, und löschen Sie dann die virtuelle
Maschine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2448E

Mountbefehl fehlgeschlagen. Befehl war Befehl. Shellbefehlsrückgabe:
Ergebnis



Explanation:

Der Mountbefehl war nicht erfolgreich.

System action:

Die Operation wurde gestoppt.

User response:

Bestimmen Sie das Problem anhand der vom Mountbefehl zurückgegebenen
Fehlerdetails. Beheben Sie den Fehler und wiederholen Sie dann den
Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS2452E

Anzahl_erkannt iSCSI-Einheiten wurden auf dem ESX-Host erkannt,
Anzahl_bereitgestellt wurden erwartet.



Explanation:

Nach der Überprüfung des ESX-Hostbusadapters weicht die Anzahl der
erkannten Einheiten von der Anzahl der bereitgestellten Einheiten ab.

System action:

Der Instant Restore- bzw. Instant Access-Prozess wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der IBM Spectrum Protect-Mount für die
Verwendung der korrekten ESX-Host-IP konfiguriert ist. Zur Bereinigung
der Umgebung müssen Sie den Bereinigungsprozess ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2453E

Bei der Überprüfung des Hostbusadapters ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Bei der Überprüfung des ESX-Hostbusadapters ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Der Instant Restore-, Instant Access- oder Bereinigungsprozess wird
gestoppt.

User response:

Führen Sie den Bereinigungsprozess nach der Behebung aller Fehler des
ESX-Hostbusadapters aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2454E

Ein Fehler ist aufgetreten, als die Verbindung des ISCSI-Ziels Zielname
zum ESX-Hostbusadapter getrennt wurde.



Explanation:

Ein Fehler ist aufgetreten, als die Verbindung eines bestimmten
ISCSI-Ziels zum ESX-Hostbusadapter getrennt wurde.

System action:

Die Bereinigungsoperation wird gestoppt.

User response:

Führen Sie den Bereinigungsprozess nach der Behebung aller Fehler des
ESX-Hostbusadapters aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2455I

Die virtuelle Maschine wurde gestartet. Sie können die Maschine nach dem
Booten verwenden oder Sie können eine Verbindung zu ihr herstellen und
ihre Einstellungen über die vCenter-Konsole verwalten.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wird gerade gestartet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Während des Bootens können Sie eine Verbindung zur virtuellen Maschine
herstellen und BIOS-Einstellungen anzeigen oder verwalten, die Optionen
des Bootladeprogramms verwalten oder andere Tasks ausführen. Nach
Beendigung des Bootprozesses können Sie die virtuelle Maschine sowie
ihre Anwendungen und Ressourcen verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2462E

Die vMotion-Task für die virtuelle Maschine 'VM-Name' kann nicht
gestartet werden.



Explanation:

Ein Instant Restore der angegebenen virtuellen Maschine sollte
ausgeführt werden, ist jedoch fehlgeschlagen. Der Client konnte keine
vMotion-Task für die Umlagerung der virtuellen Maschine starten.

System action:

Die Instant Restore-Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Clientdatei dsmerror.log, um festzustellen, ob ein
Protokolleintrag anzeigt, warum die vMotion-Task fehlgeschlagen ist.
Zusätzliche Informationen zu dem Fehler könnten auch auf dem
vCenter-Server, auf der Registerkarte für Tasks und Ereignisse für den
ESXi-Host, von dem Sie die virtuelle Maschine umgelagert haben, zur
Verfügung stehen. Falls möglich, bestimmen Sie die Fehlerursache der
vMotion-Task mithilfe der Protokoll- und Ereignisdatensätze und beheben
Sie den Fehler. Dann bereinigen Sie die virtuelle Maschine (verwenden
Sie den Befehl 'Restore VM' mit der Option -VMRESToretype=VMCLeanup) und
starten Sie die vMotion-Task erneut. Wenn Sie die Task nicht erneut
starten können, setzen Sie die virtuelle Maschine aus und starten Sie
die Umlagerung der virtuellen Maschine von einem Host auf einen anderen
mit dem vSphere-Web-Client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2463W

Instant Restore-Informationen können nicht auf dem Server gespeichert
werden.



Explanation:

Während der Speicherung von Instant Restore-Informationen auf dem Server
ist ein Fehler auf getreten. Der Instant Restore-Prozess wird immer noch
ausgeführt.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Die Clientdatei dsmerror.log enthält möglicherweise Informationen, die
bei der Ermittlung der Ursache dieses Fehlers hilfreich sind. Lassen Sie
den Instant Restore-Prozess weiterlaufen. Sie müssen möglicherweise eine
Bereinigungsoperation auf der virtuellen Maschine ausführen. Verwenden
Sie den Befehl 'Restore VM' und geben Sie die Option
-VMRESToretype=VMCLeanup an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2464E

Instant Restore-Informationen können nicht vom Server gelöscht werden.



Explanation:

Bei dem Versuch, Instant Restore-Informationen vom Server zu löschen,
ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Instant Restore-Operation wird fortgesetzt.

User response:

Die wahrscheinlichste Ursache dieses Fehlers ist eine vorangegangene
Warnung ANS2463W und dass keine zu löschenden Daten vorhanden sind.
Wurde bisher noch keine Nachricht ANS2463W angezeigt, könnten Sie in der
Clientdatei dsmerror.log Informationen finden, die Ihnen bei der
Behebung dieses Fehler helfen. Bereinigen Sie die virtuelle Maschine, um
alte Informationen vom Server zu entfernen. Verwenden Sie den Befehl
'Restore VM' und geben Sie die Option -VMRESToretype=VMCLeanup an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2465E

Während einer Storage vMotion-Operation ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Eine Storage vMotion-Task ist während der Umlagerung einer virtuellen
Maschine fehlgeschlagen.

System action:

Die Instant Restore-Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Clientdatei dsmerror.log, um festzustellen, ob ein
Protokolleintrag anzeigt, warum die vMotion-Task fehlgeschlagen ist.
Zusätzliche Informationen zu dem Fehler könnten auch auf dem
vCenter-Server, auf der Registerkarte für Tasks und Ereignisse für den
ESXi-Host, von dem Sie die virtuelle Maschine umgelagert haben, zur
Verfügung stehen. Falls möglich, bestimmen Sie die Fehlerursache der
vMotion-Task mithilfe der Protokoll- und Ereignisdatensätze und beheben
Sie den Fehler. Dann bereinigen Sie die virtuelle Maschine (verwenden
Sie den Befehl 'Restore VM' mit der Option -VMRESToretype=VMCLeanup) und
starten Sie die vMotion-Task erneut. Wenn Sie die Task nicht erneut
starten können, setzen Sie die virtuelle Maschine aus und starten Sie
die Umlagerung der virtuellen Maschine von einem Host auf einen anderen
mit dem vSphere-Web-Client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2466W

Wenn Sie fortfahren, gehen alle auf dieser virtuellen Maschine
erstellten Daten verloren. Außerdem wird die virtuelle Maschine vom
ESXi-Host entfernt. Wollen Sie wirklich fortfahren? Wählen Sie J aus, um
die Daten der virtuellen Maschine zu löschen und die virtuelle Maschine
vom ESXi-Host zu entfernen. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um
fortzufahren, ohne Daten oder die virtuelle Maschine zu löschen.



Explanation:

Sie führen eine Operation aus, die, wenn sie fortgesetzt wird, alle
Daten löscht, die nach der Erstellung dieser virtuellen Maschine
erstellt wurden.

System action:

Wenn Sie J auswählen, wird die Instant Restore-Operation gestoppt und
eine Bereinigungsoperation ausgeführt.

User response:

Antworten Sie auf die Eingabeaufforderung. Wählen Sie J aus, um alle
Daten zu löschen und die virtuelle Maschine vom Server zu entfernen.
Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um ohne Löschen fortzufahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS2467W

Die für die virtuelle Maschine 'VM-Name' erstellte Momentaufnahme kann
nicht gelöscht werden.



Explanation:

Wenn eine virtuelle Maschine durch eine Instant Restore-Operation
zurückgeschrieben wird, wird eine Momentaufnahme erstellt, in der alle
Daten gespeichert werden, die auf die Platten der virtuellen Maschine
geschrieben wurden. Nach Abschluss der Zurückschreibung wird die
Momentaufnahme vom ESXi-Host gelöscht. Die Momentaufnahme für die
angegebene virtuelle Maschine konnte nicht gelöscht werden.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Suchen Sie im vSphere-Protokoll nach dem Grund dafür, dass die
Momentaufnahme nicht gelöscht werden kann, und beseitigen Sie die
Fehler, die das Löschen verhindern. Löschen Sie dann die Momentaufnahme
mithilfe des Momentaufnahmemanagers.

------------------------------------------------------------------------
ANS2468E

Die erforderlichen ISCSI-Ziele wurden auf dem ESX-Host nicht gefunden.



Explanation:

Eine Instant Restore-Operation (Sofortzurückschreibung) wurde
eingeleitet und mindestens eins der erforderlichen ISCSI-Ziele wurde auf
dem ESXi-Host nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die mit dem Parameter -VMISCSISERVERADDRESS
angegebene IP-Adresse korrekt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2469E

Das ISCSI-Ziel kann nicht entfernt werden.



Explanation:

Bei dem Versuch, ein ISCSI-Ziel zu entfernen, ist ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie in der Protokolldatei des vSphere Clients nach der Ursache
dieses Fehlers und entfernen Sie das ISCSI-Ziel. Gehen Sie wie folgt
vor, um die fehlgeschlagenen statischen iSCSI-Ziele zu entfernen: Wählen
Sie auf dem ESXi-Host 'Configuration -> Storage Adapters' aus. Wählen
Sie den iSCSI-Adapter aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste
darauf. Wählen Sie 'Properties -> Static Discovery' und die
fehlgeschlagenen iSCSI-Ziele aus und entfernen Sie sie.

------------------------------------------------------------------------
ANS2471E

Die vMotion-Task 'Task' kann nicht gestoppt werden.



Explanation:

Die angegebene vMotion-Task konnte nicht gestoppt werden.

System action:

Die Instant Restore-Operation wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie im vSphere-Protokoll nach dem Grund dafür, dass die Migration
nicht gestoppt werden kann. Beheben Sie den Fehler und brechen Sie die
vMotion-Task ab. Entfernen Sie anschließend mit der Option
'-VMRESToretype=VMFULLCleanup' im Befehl 'Restore VM' alle Dateien oder
andere Ressourcen, die durch die Instant Restore-Operation erstellt
wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2472E

Die Nummer der logischen Einheit (LUN) für die angeschlossenen
RDM-Einheiten für die virtuelle Maschine 'VM-Name' wird nicht gefunden.
Die Zurückschreibungsoperation für diese virtuelle Maschine kann nicht
ausgeführt werden.



Explanation:

Die LUNs für die RDM-Einheiten, die die angegebene virtuelle Maschine
verwendet, fehlen, sind einer anderen Maschine zugeordnet oder der
Einheitenname und die LUN stimmen nicht überein.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie bei Zurückschreibungsoperationen mit der Angabe
'vmrestoretype=instantrestore' oder 'vmrestoretype=instantaccess'
sicher, dass die iSCSI-Serveradresse und die VMkernel-Portbindung
übereinstimmen. Überprüfen Sie zu diesem Zweck Folgendes: 1. Überprüfen
Sie die Data Protection for VMware-Konfigurationsdatei
RecoveryAgent.conf und stellen Sie sicher, dass die iSCSI-Serveradresse
an die korrekte Netzkarte und das korrekte Segment gebunden ist. 2.
Stellen Sie mithilfe des vSphere Client eine Verbindung zu Ihrem
ESXi-Host her. Wählen Sie in vSphere 'Configuration->Storage Adapters'
aus, um eine Liste der iSCSI-Adapter anzuzeigen. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf den Adapter, den Sie überprüfen. Wählen Sie dann
'Properties ->Network Configuration' aus. Überprüfen Sie anhand der
Ausgabe der VMkernel-Portbindungsdetails (VMkernel Port Bindings
Details), ob sich der VMkernel-Adapter in demselben Teilnetz wie der
Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten befindet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2473E

Es kann keine Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'VM-Name' erstellt
werden.



Explanation:

Für die angegebene virtuelle Maschine sollte eine Instant
Restore-Operation ausgeführt werden. Die Momentaufnahme, die zum
Zurückschreiben der virtuellen Maschine verwendet wird, konnte nicht
erstellt werden.

System action:

Die Instant Restore-Operation wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie in den vCenter-Protokollen nach dem Grund dafür, dass die
Momentaufnahme nicht erstellt werden konnte, und wiederholen Sie die
Instant Restore-Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2474E

Eine Bereinigung nach einer Sofortzurückschreibungsoperation (Instant
Restore) für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist nicht möglich, weil
noch eine vMotion-Task ausgeführt wird.



Explanation:

Für die angegebene virtuelle Maschine wird derzeit noch eine Instant
Restore-Operation ausgeführt.

System action:

Die Bereinigungsoperation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie den Status der Instant Restore-Operation mit dem
Abfragebefehl (query). Überprüfen Sie das vCenter, um den Status der
vMotion-Task festzustellen. Wenn Sie die Sofortzurückschreibung (Instant
Restore) stoppen wollen, berechen Sie die Operation in der DP VMware-GUI
ab oder stoppen Sie die vMotion-Task über die vCenter-Schnittstelle.
Starten Sie anschließend die Bereinigungsoperation erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS2476E

Beim Zurückschreiben mit einem anderen Namen der virtuellen Maschine
muss eine Zurückschreibungsposition mit der Option TARGETPATH angegeben
werden.



Explanation:

Beim Zurückschreiben mit einem anderen Namen der virtuellen Maschine
(Option VMNAME) muss eine Zurückschreibungsposition mit der Option
TARGETPATH angegeben werden.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Geben Sie eine Zurückschreibungsposition mit der Option TARGETPATH an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2484I

Virtuelle Maschine 'VM-Name' wurde erfolgreich zurückgeschrieben.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wurde erfolgreich zurückgeschrieben.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2485E

Die Abfrage von Instant Access-Informationen auf dem IBM Spectrum
Protect-Server ist nicht möglich.



Explanation:

Der Server hat auf die Abfrage von Instant Access-Informationen nicht
reagiert.

System action:

Die Bereinigungsoperation der virtuellen Maschine wird angehalten.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log und in den Aktivitätenprotokollen
des IBM Spectrum Protect-Servers nach der Ursache dieses Fehlers.

------------------------------------------------------------------------
ANS2488E

Fehler bei der Bereitstellung der iSCSI-Einheit.



Explanation:

Bei dem Versuch, die iSCSI-Einheit bereitzustellen, ist ein Fehler
aufgetreten. Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach der Ursache
dieses Fehlers.

System action:

Die Operation wurde gestoppt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2490E

Die virtuelle Maschine 'VM' kann nicht ausgeschaltet werden.



Explanation:

Die angegebene virtuelle Maschine kann nicht ausgeschaltet werden.
Dadurch wird die Bereinigung der Ressourcen verhindert, die zum
Zurückschreiben der virtuellen Maschine erstellt wurden.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation wurde gestoppt.

User response:

Schalten Sie die virtuelle Maschine mithilfe Ihres
Hypervisorverwaltungsclients aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2513I

Der virtuellen Maschine sind keine Platten zugeordnet.



Explanation:

Die virtuelle Maschine ist vorhanden, ihr sind jedoch keine Platten
zugeordnet. Die Maschine kann bereinigt werden.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2514I

Plattenstatus kann nicht bestimmt werden



Explanation:

Der Status dieser Platte kann nicht bestimmt werden.

System action:

Keine.

User response:

Suchen Sie im vSphere-Clientprotokoll nach dem Problem mit der Maschine.
Wenn das Protokoll keine Einträge enthält, die auf Probleme mit dieser
virtuellen Maschine hinweisen, überprüfen Sie die virtuelle Maschine im
vSphere Client, um festzustellen, warum der Plattenstatus nicht bestimmt
werden kann. Falls erforderlich, suchen Sie in der vSphere-Dokumentation
nach weiteren Anweisungen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2515I

Für diese virtuelle Maschine gibt es keine weiteren Informationen. Die
virtuelle Maschine wurde gelöscht oder umbenannt.



Explanation:

Auf dem ESXi-Host werden keine Informationen zu der virtuellen Maschine
gefunden. Die virtuelle Maschine wurde möglicherweise gelöscht oder
umbenannt.

System action:

Keine.

User response:

Stellen Sie mithilfe des vSphere Client fest, was mit dieser virtuellen
Maschine passiert ist. Wenn die virtuelle Maschine umbenannt wurde,
stellen Sie sicher, dass sie fehlerfrei ausgeführt wird, bevor Sie die
temporären Ressourcen mit dem Befehl 'Restore VM' und der Option
'-VMRESToretype=VMCLEANUP' bereinigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2516E

VMware Storage vMotion-Operation fehlgeschlagen. Starten Sie die Storage
vMotion-Operation mithilfe des vSphere-Web-Clients manuell neu, um die
Zurückschreibungsoperation zu beenden. Informationen zum manuellen
Wiederherstellungsprozess finden Sie in der Dokumentation.



Explanation:

IBM Spectrum Protect-Änderungen der zurückgeschriebenen virtuellen
Maschine werden möglicherweise nicht permanent gespeichert.

System action:

Automatische IBM Spectrum Protect-Bereinigung kann für die
fehlgeschlagene vMotion-Operation nicht ausgeführt werden.

User response:

Überprüfen Sie die Ereignisprotokolle, um die Fehlerursache zu
bestimmen. Beheben Sie alle Fehler und starten Sie die Storage
vMotion-Operation mithilfe des vSphere-Web-Clients manuell neu, um die
Zurückschreibungsoperation zu beenden. Ausführliche Informationen zum
manuellen Wiederherstellungsprozess finden Sie in der
vMotion-Dokumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2517E

Die Abfrage von Instant Restore-Informationen auf dem IBM Spectrum
Protect-Server ist nicht möglich.



Explanation:

Der Server hat auf die Abfrage von Instant Restore-Informationen nicht
reagiert.

System action:

Die Bereinigungsoperation der virtuellen Maschine wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log und in den Aktivitätenprotokollen
des IBM Spectrum Protect-Servers nach der Ursache dieses Fehlers.

------------------------------------------------------------------------
ANS2519E

Die Platte \"Plattenname\" ist eine iSCSI-Einheit mit einem inaktiven
Pfad. Wenn die virtuelle Maschine ausgeschaltet wird, kommt es zu einer
Blockierung des ESXi-Servers. Die Bereinigungsoperation wurde gestoppt,
um dies zu verhindern. Rufen Sie mit dem Befehl 'Query VM' und der
Option '-detail' ausführliche Statusinformationen zur virtuellen
Maschine ab. Korrigieren Sie den Pfad, so dass der iSCSI-Status 'aktiv'
ist, und versuchen Sie anschließend, die VMFULLCleanup-Operation erneut
auszuführen.



Explanation:

Eine aktive virtuelle Maschine mit einer inaktiven iSCSI-Einheit kann
nicht bereinigt werden.

System action:

Die vollständige Bereinigung der virtuellen Maschine
(VMRESTORType=VMFULLCLeanup) wird gestoppt.

User response:

Informationen zur Fehlerbehebung bei inaktiven iSCSI-Ressourcen finden
Sie auf den VMware-Unterstützungsseiten mit einem Suchbegriff wie
"troubleshooting iSCSI" (iSCSI-Fehler beheben) oder "inactive iSCSI"
(inaktive iSCSI).

------------------------------------------------------------------------
ANS2520E

Die Platte \"Plattenname\" ist keine physische Einheit. Eine Instant
Restore-Bereinigung wurde gestoppt, weil vMotion nicht alle Daten der
virtuellen Maschine zurückschreiben konnte. Rufen Sie Informationen zum
Status der angegebenen Platte mit dem Befehl 'Query VM' und der Option
'-detail' ab. Verwenden Sie vMotion, um die Einheiten der virtuellen
Maschine manuell umzulagern, und wiederholen Sie anschließend die
Bereinigungsoperation.



Explanation:

Eine Instant Restore-Bereinigungsoperation (-VMRESToretype=VMCLeanup)
kann nicht beendet werden, weil vMotion nicht alle Ressourcen der
virtuellen Maschine zurückschreiben konnte.

System action:

Die Bereinigungsoperation der virtuellen Maschine wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie die VMware-Dokumentation, um zu erfahren, wie die virtuelle
Maschine mithilfe von vMotion umgelagert wird. Versuchen Sie dann, die
Bereinigungsoperation erneut auszuführen. Verwenden Sie hierfür den
Befehl 'Restore VM' mit der Option '-VMRESToretype=VMCLeanup'. Wenn Sie
diese virtuelle Maschine nicht zurückschreiben wollen, verwenden Sie den
Befehl 'Restore VM' mit der Option '-VMRESTORType=VMFULLCLeanup', um die
virtuelle Maschine und alle ihre Ressourcen zu entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2521E

Instant Restore-Operationen erfordern gültige Lizenzen für vMotion und
Storage vMotion.



Explanation:

Instant Restore funktioniert nur, wenn der ESXi-Host über eine gültig
Lizenz für vMotion und für Storage vMotion verfügt.

System action:

Die Instant Restore-Operation wird gestoppt.

User response:

Beziehen Sie die erforderliche Lizenz von VMware und ordnen Sie die
Lizenz dem ESXi-Host zu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2522W

Ein Benutzer hat die Operation 'Operationstyp' abgebrochen.



Explanation:

Ein Benutzer hat die Zurückschreibungs-/Sicherungsoperation abgebrochen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Keine Antwort erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2523E

Die virtuelle Maschine mit dem Namen virtuelle Maschine kann nicht mit
derselben Konfiguration zurückgeschrieben werden, die sie bei ihrer
Sicherung hatte. IBM Spectrum Protect konfiguriert die virtuelle
Maschine neu und verwendet dabei nur die wichtigsten
Konfigurationsdaten. Dann wird die Zurückschreibungsoperation
wiederholt.



Explanation:

Bei der Zurückschreibungsoperation konnte die virtuelle Maschine nicht
mit ihrer ursprünglichen Konfiguration zurückgeschrieben werden. Dieser
Fehler kann auftreten, wenn zwischen der Hardware der virtuellen
Maschine bei ihrer Sicherung und der Hardware des physischen Hosts, auf
dem die Zurückschreibung ausgeführt wird, eine Inkompatibilität
vorliegt. IBM Spectrum Protect konfiguriert die virtuelle Maschine neu,
um nur die allerwichtigsten Konfigurationsdaten beizubehalten (Video und
virtuelle Platten). Dann wird die Zurückschreibungsoperation wiederholt.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation wird mit den Informationen der neu
konfigurierten virtuellen Maschine fortgesetzt.

User response:

Nach Beendigung der Zurückschreibung ändern Sie die Konfiguration der
zurückgeschriebenen virtuellen Maschine Ihren Anforderungen
entsprechend.

------------------------------------------------------------------------
ANS2524E

Ein Versuch, eine Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'virtuelle
Maschine' von Platte 'Platte' bereitzustellen, ist fehlgeschlagen. Der
Datenträger könnte von einer anderen Operation geladen sein und kann
nicht erneut geladen werden.



Explanation:

Ein Versuch, eine Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'virtuelle
Maschine' von Platte 'Platte' bereitzustellen, ist fehlgeschlagen. Der
Datenträger könnte von einer anderen Operation geladen sein und kann
nicht erneut geladen werden..

System action:

Die Ladeoperation stoppt.

User response:

Entladen Sie den Datenträger mithilfe einer Mountbereinigungsoperation
und wiederholen Sie anschließend die Ladeoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2525E

Die erstellte virtuelle Maschine kann nicht eingeschaltet werden.



Explanation:

Der Hypervisor kann die erstellte virtuelle Maschine nicht einschalten.

System action:

Die Operation wird rückgängig gemacht und gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf weitere Informationen.
Überprüfen Sie das Hypervisorprotokoll, um festzustellen, welcher Fehler
während des Einschaltprozesses der virtuellen Maschine aufgetreten ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2526W

Das Testflag VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT ist für VM-Gesamtsicherungen
veraltet. Verwenden Sie die Option INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS für
Momentaufnahmeversuche mit "VMware Tools mit inaktivierter
Dateisystemstilllegung und Anwendungsstilllegung (VSS)".



Explanation:

Das Testflag VM_DONT_QUIESCE_ON_SNAPSHOT überschreibt die Option
INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS. Daher gilt für alle Momentaufnahmeversuche
"VMware Tools mit inaktivierter Dateisystemstilllegung und
Anwendungsstilllegung (VSS)".

System action:

Verwenden Sie die Option INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS, um
Momentaufnahmeversuche mit "VMware Tools mit inaktivierter
Dateisystemstilllegung und Anwendungsstilllegung (VSS)" anzugeben.

User response:

Weitere Informationen zum Definieren dieser Option enthält die
Dokumentation zu INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS.

------------------------------------------------------------------------
ANS2527I

Die Anmeldeanforderung wurde gestartet.



Explanation:

Der Benutzer hat eine Anforderung zur Anmeldung bei der
Dateizurückschreibungsschnittstelle übergeben.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2528I

Die Anmeldeanforderung wurde erfolgreich ausgeführt. VM-BS=BS
Datencenter=Datencenter



Explanation:

Der Benutzer hat sich erfolgreich bei der
Dateizurückschreibungsschnittstelle angemeldet.

System action:

Keine.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2529I

Die Anmeldeanforderung ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Anmeldung bei der Dateizurückschreibungsschnittstelle ist
ein Fehler aufgetreten.

System action:

Keine.

User response:

Suchen Sie im Protokoll nach zugehörigen Anmelde- und
Authentifizierungsfehlern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2530I

Die Abmeldeanforderung wurde gestartet.



Explanation:

Entweder hat sich der Benutzer von der
Dateizurückschreibungsschnittstelle abgemeldet oder in der
Dateizurückschreibungsschnittstelle wurde das zulässige Zeitlimit wegen
Inaktivität überschritten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2531I

Die Abmeldeanforderung wurde erfolgreich ausgeführt.



Explanation:

Der Benutzer wurde erfolgreich bei der
Dateizurückschreibungsschnittstelle abgemeldet.

System action:

Keine.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2532I

Die Abmeldeanforderung ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Abmeldung bei der Dateizurückschreibungsschnittstelle ist
ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Abmeldeverarbeitung wurde mit Fehlern beendet.

User response:

Suchen Sie im Protokoll nach zugehörigen Abmeldefehlern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2533I

Die Mountanforderung wurde gestartet. Sicherungs-ID=Sicherungs-ID



Explanation:

Der Benutzer hat das Laden einer Sicherung ausgewählt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2534I

Die Mountanforderung wurde erfolgreich ausgeführt.
Sicherungsdatum=Sicherungsdatum Mount-ID=Mount-ID



Explanation:

Die Sicherung wurde erfolgreich angehängt.

System action:

Keine.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2535I

Die Mountanforderung ist fehlgeschlagen. Sicherungsdatum=Sicherungsdatum
Mount-ID=Mount-ID



Explanation:

Beim Mount der Sicherung ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Mountverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie im Protokoll nach zugehörigen Mountfehlern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2536I

Die Entladeanforderung wurde gestartet. Sicherungs-ID=Sicherungs-ID
Sicherungsdatum=Sicherungsdatum Mount-ID=Mount-ID



Explanation:

Entweder hat der Benutzer eine andere Sicherung zum Laden ausgewählt
oder er hat sich von der Dateizurückschreibungsschnittstelle abgemeldet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2537I

Die Entladeanforderung wurde erfolgreich ausgeführt.
Sicherungs-ID=Sicherungs-ID Sicherungsdatum=Sicherungsdatum
Mount-ID=Mount-ID



Explanation:

Die Sicherung wurde erfolgreich abgehängt.

System action:

Keine.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2538I

Die Entladeanforderung ist fehlgeschlagen. Sicherungs-ID=Sicherungs-ID
Sicherungsdatum=Sicherungsdatum Mount-ID=Mount-ID



Explanation:

Beim Abhängen der Sicherung ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Entladeverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie im Protokoll nach zugehörigen Entladefehlern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2539I

Die Zurückschreibungsanforderung wurde gestartet.
Auswahlgröße=Auswahlgröße Alternativziel=Alternativziel



Explanation:

Der Benutzer hat eine Anforderung zum Zurückschreiben von Dateien
und/oder Verzeichnissen aus einer Sicherung übergeben.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2540I

Die Zurückschreibungsanforderung wurde erfolgreich ausgeführt.



Explanation:

Die Zurückschreibungsanforderung wurde erfolgreich übergeben.

System action:

Keine.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2541I

Die Zurückschreibungsanforderung ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Zurückschreibungsanforderung ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Zurückschreibungsverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie im Protokoll nach zugehörigen Zurückschreibungsfehlern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2542I

Die Abschlussstatistik der Zurückschreibungsverarbeitung ist verfügbar.
Gesamtzahl Objekte=Gesamtzahl_Objekte Gesamtzahl
zurückgeschrieben=Gesamtzahl_zurückgeschrieben Gesamtzahl
fehlgeschlagen=Gesamtzahl_fehlgeschlagen Gesamtzahl Byte=Gesamtzahl_Byte
Beendigungscode=Beendigungscode



Explanation:

Die Statistikdaten für die Zurückschreibungsverarbeitung enthalten
Beendigungscodes, die den Status der Zurückschreibungsoperation
anzeigen.

*  Der Beendigungscode 0 zeigt an, dass alle Elemente erfolgreich
   zurückgeschrieben wurden.

*  Der Beendigungscode 8 zeigt an, dass die Zurückschreibungsoperation
   beendet wurde, aber einige Elemente nicht zurückgeschrieben wurden.

*  Der Beendigungscode 12 zeigt an, dass die Zurückschreibungsoperation
   fehlgeschlagen ist.



System action:

Keine.

User response:

Lautet der Beendigungscode nicht 0, suchen Sie in den Protokollen nach
zugehörigen Zurückschreibungsfehlern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2543E

Der Status 'Status' wird zurückgegeben, weil der Microsoft
iSCSI-Initiator-Dienst nicht aktiv ist.



Explanation:

Der Microsoft iSCSI-Initiator-Dienst ist nicht aktiv.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Starten Sie den Microsoft iSCSI-Initiator-Dienst.

------------------------------------------------------------------------
ANS2544E

Der Status 'Status' wird zurückgegeben, weil der Microsoft
iSCSI-Initiator-Dienst nicht installiert ist.



Explanation:

Der Microsoft iSCSI-Initiator-Dienst ist nicht installiert.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Installieren Sie die Serverrolle 'Datei- und iSCSI-Dienste'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2545I

Für die Sicherung der virtuellen Maschine 'VM-Name' wird eine
absturzkonsistente Momentaufnahme erstellt.



Explanation:

Für die Sicherung der virtuellen Maschine wird eine absturzkonsistente
Momentaufnahme erstellt.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wird fortgesetzt.

User response:

Wurde eine anwendungskonsistente Sicherung angefordert, die
fehlgeschlagen ist, suchen Sie in der Datei dsmerror.log und in den
Hyper-V-Ereignisprotokollen nach der Fehlerursache.

------------------------------------------------------------------------
ANS2546W

Für die Option 'Optionsname' ist die falsche Plattenpositionsbezeichnung
'Positionsbezeichnung' angegeben.



Explanation:

Die Plattenpositionsbezeichnung muss mit 'SCSI' oder 'IDE' beginnen,
woran sich die Controllernummer und die Nummer der Einheitenposition
anschließen.

System action:

Die angegebene Plattenpositionsbezeichnung wird ignoriert.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Plattenpositionsbezeichnung korrekt
angegeben ist. Überprüfen Sie das Format der
Plattenpositionsbezeichnung. Stellen Sie sicher, dass die Bezeichnung
mit 'SCSI' oder 'IDE' beginnt, woran sich die Controllernummer und die
Nummer der Einheitenposition im Digitalformat anschließen. Zum Beispiel
'SCSI 0 0' oder 'IDE 0 1'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2547E

Die Hyper-V-Rolle ist auf dem angegebenen Windows-Server-Host 'Host'
nicht installiert.



Explanation:

Hyper-V ist ein Feature des Windows-Servers, das durch die Installation
der Hyper-V-Rolle explizit aktiviert werden muss.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Installieren Sie die Hyper-V-Rolle auf dem Windows-Server-Host. Sie
können auch einen anderen Hyper-V-Host angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2548E

Die Statusabfrage für Hyper-V auf dem Host 'Host' ist wegen fehlender
Berechtigungen fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Benutzer-ID, die diesen Befehl ausführt, verfügt nicht über die
erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf Hyper-V-Informationen
auf dem Host.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der aktuellen Benutzer-ID die erforderlichen
Berechtigungen erteilt werden. Sie können auch eine andere Benutzer-ID
oder einen anderen Host angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2549E

Die Verbindung zu Hyper-V auf Host 'Host' ist mit RC= RC fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Verbindung zu dem Hyper-V-Host ist mit einem systemspezifischen
Fehler fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Netz korrekt konfiguriert ist. Stellen Sie
sicher, dass der Hyper-V-Host mit dem Netz verbunden, korrekt
konfiguriert und eingeschaltet ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2550W

Bei der Sicherungsoperation für die virtuelle Maschine wird die
physische Platte (Durchgriff) 'Laufwerkname' im Laufwerk mit der
Bezeichnung 'Laufwerkbezeichnung' übersprungen.



Explanation:

Physische Platten können während Sicherungsoperationen für virtuelle
Maschinen bei Verwendung der robusten Änderungsnachverfolgung (Resilient
Change Tracking, RCT) nicht gesichert werden.

System action:

Die Sicherungsoperation für die virtuelle Maschine wird ohne eine
Sicherung der physischen Platten fortgesetzt.

User response:

Ermitteln Sie die physischen Platten und sichern Sie sie mit einer
anderen Methode.

------------------------------------------------------------------------
ANS2551W

Der Wiederherstellungsprüfpunkt für die virtuelle Maschine 'VM-Name'
kann nicht entfernt werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann den während der Sicherung erstellten
Wiederherstellungsprüfpunkt nicht entfernen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wird fortgesetzt.

User response:

Entfernen Sie den Wiederherstellungsprüfpunkt nach der Sicherung
manuell.

------------------------------------------------------------------------
ANS2552E

Die Sicherung einer virtuellen Maschine, die über eine gemeinsam
genutzte virtuelle Festplatte verfügt, wird nicht unterstützt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect unterstützt nicht die Sicherung einer virtuellen
Maschine, die über eine gemeinsam genutzte virtuelle Festplatte verfügt.

System action:

Die Sicherung findet nicht statt.

User response:

Verwenden Sie eine alternative Sicherungsmethode, z. B.
In-Guest-Sicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2553W

Resilient Change Tracking (RCT, robuste Änderungsnachverfolgung) wurde
für Platte 'Laufwerkname' inaktiviert. Anstelle einer Teilsicherung wird
für diese Platte eine Gesamtsicherung ausgeführt.



Explanation:

RCT wurde für die Platte inaktiviert. Wenn RCT für die Platte
inaktiviert ist, werden keine Änderungen mehr überwacht und vorhandene
Daten der Änderungsüberwachung gehen verloren. Daher kann keine
Teilsicherung ausgeführt werden.

System action:

Anstelle einer Teilsicherung wird für diese Platte eine Gesamtsicherung
ausgeführt. Während der Sicherung wird RCT für diese Platte automatisch
aktiviert.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2554W

Für Platte 'Laufwerkname' werden keine vorherigen Sicherungen gefunden.
Anstelle einer Teilsicherung wird für diese Platte eine Gesamtsicherung
ausgeführt.



Explanation:

Für die Platte auf dem IBM Spectrum Protect-Server werden keine
Sicherungen gefunden. Daher kann keine Teilsicherung ausgeführt werden.

System action:

Anstelle einer Teilsicherung wird für diese Platte eine Gesamtsicherung
ausgeführt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2555W

Für die virtuelle Maschine 'VM-Name' wurde die Teilsicherungsoperation
durch eine Gesamtsicherung ersetzt, weil keine vorherigen Sicherungen
auf dem IBM Spectrum Protect-Server gefunden werden.



Explanation:

Für die virtuelle Maschine werden auf dem IBM Spectrum Protect-Server
keine Sicherungen gefunden, so dass keine Teilsicherung ausgeführt
werden kann. Stattdessen wird eine Gesamtsicherung ausgeführt.

System action:

Für die virtuelle Maschine wird eine Gesamtsicherungsoperation
ausgeführt.

User response:

Keine Benutzeraktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2556E

Für das Clusterbetriebssystem wird gerade ein schrittweises Upgrade
durchgeführt und es arbeitet im Modus für gemischte Betriebssysteme. Die
virtuelle Maschine 'VM-Name' kann erst gesichert werden, wenn das
Upgrade beendet ist.



Explanation:

Das Clusterbetriebssystem führt ein schrittweises Upgrade durch, was den
Betrieb im Modus für gemischte Betriebssysteme einschließt. Die
Sicherung kann während dieser Upgradeoperation nicht ausgeführt werden.

System action:

Das schrittweise Upgrade wird fortgesetzt, aber die virtuelle Maschine
wird nicht gesichert.

User response:

Warten Sie, bis das schrittweise Upgrade beendet ist, und starten Sie
dann die Sicherung der virtuellen Maschine erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS2557E

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält mindestens eine physische
Platte (Durchgriff). Sicherungen werden in dieser Konfiguration nicht
unterstützt. Geben Sie die Option 'vmprocessvmwithphysdisks=yes' an, um
diese Platten von der Sicherung auszuschließen.



Explanation:

Physische Platten werden bei RCT-Sicherungsoperationen nicht
berücksichtigt, daher können sie nicht vom IBM Spectrum Protect-Client
gesichert werden (RCT = Resilient Change Tracking, robuste
Änderungsnachverfolgung).

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Schalten Sie die virtuelle Maschine aus und ändern Sie den Modus für die
physischen Platten in den virtuellen Modus oder entfernen Sie diese
Platten aus der virtuellen Maschine. Sie können auch die Option
'vmprocessvmwithphysdisks=yes' angeben, um diese Platten von den
Sicherungsoperationen auszuschließen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2558E

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält mindestens eine physische
Platte (Durchgriff). Diese physischen Platten sind jedoch nicht alle
während der Zurückschreibungsoperation verfügbar und die
Zurückschreibung ist fehlgeschlagen. Geben Sie die Option
'vmskipphysdisks=yes' an, um diese Platten von der Zurückschreibung
auszuschließen.



Explanation:

Physische Platten sind nicht alle während Zurückschreibungsoperationen
verfügbar, so dass der IBM Spectrum Protect-Client die virtuelle
Maschine nicht erfolgreich zurückschreiben kann.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die physischen Platten und stellen Sie sicher, dass sie
verfügbar sind. Sie können auch die Option 'vmskipphysdisks=yes'
angeben, um diese Platten von den Zurückschreibungsoperationen
auszuschließen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2559E

Die ferne Zuordnung ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei dem Versuch, die Momentaufnahme des virtuellen Datenträgers von IBM
Spectrum Protect dem Mount-Proxy zuzuordnen, ist ein Fehler aufgetreten.
Die Zurückschreibungsoperation kann nicht fortgesetzt werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log des Mount-Proxys nach Informationen
darüber, wie dieses Problem gelöst werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS2560W

Die ferne Aufhebung der Zuordnung ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei dem Versuch, die Zuordnung der Momentaufnahme des virtuellen
Datenträgers von IBM Spectrum Protect zum Mount-Proxy der virtuellen
Maschine aufzuheben, ist ein Fehler aufgetreten. Die
Zurückschreibungsoperation wird fortgesetzt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log des Mount-Proxys nach Informationen
darüber, wie dieses Problem gelöst werden kann. Ressourcen, die nach der
fehlgeschlagenen Aufhebung der Zuordnung noch verbleiben, müssen Sie
manuell entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2561I

Die Momentaufnahme für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist wegen einer
vorübergehenden Bedingung fehlgeschlagen. Die Momentaufnahme wird
wiederholt.



Explanation:

Die Momentaufnahme für die virtuelle Maschine ist wegen einer
vorübergehenden Bedingung fehlgeschlagen. Die Momentaufnahme wird
automatisch wiederholt.

System action:

Die Verarbeitung wird mit der nächsten virtuellen Maschine fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2563I

Momentaufnahmewiederholungsversuch Wiederholungszähler für die virtuelle
Maschine 'VM-Name' wird gestartet.



Explanation:

Die vorherige Momentaufnahme der virtuellen Maschine wurde mit einem
Fehler beendet. Es wird ein weiterer Momentaufnahmeversuch für die
virtuelle Maschine unternommen.

System action:

Ein weiterer Momentaufnahmeversuch für die virtuelle Maschine wird
gestartet.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2564I

Informationen der virtuellen Maschinen werden zusammengestellt...



Explanation:

Der Client startet gerade den Prozess der Informationszusammenstellung
für die zu verarbeitenden virtuellen Maschinen. Die dafür erforderliche
Zeit ist von der Anzahl der virtuellen Maschinen in der Sicherung
abhängig.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2565I

Momentaufnahme für virtuelle Maschinen wird erstellt...



Explanation:

Der Client startet gerade den Prozess der Momentaufnahmeerstellung für
die virtuellen Maschinen in der Sicherung. Die dafür erforderliche Zeit
ist von der Anzahl der virtuellen Maschinen in der Sicherung abhängig.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2566E

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist fehlgeschlagen,
nachdem die maximale Anzahl der Wiederholungen (Wiederholungszähler)
erreicht wurde.



Explanation:

Mehrere Versuche, eine Momentaufnahme zu erstellen, sind fehlgeschlagen.
Da die maximale Anzahl der Wiederholungen erreicht wurde, wird die
Operation nicht wiederholt.

System action:

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine wurde mit einem Fehler
beendet. Die Verarbeitung wird mit der nächsten virtuellen Maschine
fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Windows-Ereignisprotokoll auf die Fehlerursache.
Beheben Sie den Fehler und wiederholen Sie die Sicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2567E

Die Sicherung von VM-Name ist fehlgeschlagen, weil derzeit eine andere
Sicherung auf der Hyper-V Manager-Hostmaschine ausgeführt wird.



Explanation:

Derzeit wird eine gleichzeitig ablaufende Sicherung auf der Hyper-V
Manager-Hostmaschine ausgeführt.

System action:

Die Sicherungsoperation wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie den Sicherungsversuch nach Beendigung der aktuellen
Sicherung. Falls derzeit keine Sicherungen in Bearbeitung sind, könnte
ein Wiederherstellungsprüfpunkt durch eine vorherige fehlgeschlagene
Sicherung erstellt worden sein. In diesem Fall entfernen Sie den
Prüfpunkt mit dem Cmdlet 'Remove-VMCheckPoint' und wiederholen Sie die
Sicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2571E

Die Sicherung von VM-Name ist fehlgeschlagen, da der VM-Name zu lang
ist. Benennen Sie die VM in einen Namen mit weniger als 35 Zeichen um
und führen Sie die Sicherungsoperation erneut aus.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann Hyper-V 2016-VMs, deren Namen mehr als 35
Zeichen haben, nicht sichern.

System action:

Die Sicherungsoperation wird gestoppt.

User response:

Benennen Sie die VM in einen Namen mit weniger als 35 Zeichen um und
führen Sie die Sicherungsoperation erneut aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2572I

Die Zurückschreibungsanforderung für die virtuelle Maschine 'VM-Name'
wurde gestartet.



Explanation:

Der Benutzer hat eine Anforderung zum Zurückschreiben einer virtuellen
Maschine übergeben.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2573I

Die mit der Option VMMAXRESTORESESSIONS angegebene maximale Anzahl
Zurückschreibungssitzungen ist für die Zurückschreibungsoperation unter
Umständen nicht ausreichend. Jeder in Parallelverarbeitung
zurückgeschriebenen virtuellen Maschine muss mindestens eine Sitzung pro
in Parallelverarbeitung zurückgeschriebene Platte zugeordnet werden.



Explanation:

Der Wert der Option VMMAXRESTORESESSIONS muss größer gleich dem Wert der
Option VMRESTOREMAXPARALLELVMS multipliziert mit dem Wert der Option
VMMAXRESTOREPARALLELDISKS sein. Dadurch ist gewährleistet, dass
mindestens eine Sitzung für jede zurückgeschriebene Platte zugeordnet
werden kann.

System action:

Für die maximale Anzahl der Sitzungen, die den
Zurückschreibungsoperationen zur Verfügung stehen, wird das Produkt aus
dem Wert der Option VMMAXRESTOREPARALLELDISKS und dem Wert der Option
VMMAXRESTOREPARALLELVMS festgelegt. Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2574I

Die maximale Anzahl der Sitzungen, die der Zurückschreibungsoperation
zur Verfügung stehen, wurde angepasst und lautet jetzt angepasster_Wert.
Mindestens eine Sitzung muss für jede zurückgeschriebene Platte
zugeordnet werden.



Explanation:

Der Wert der Option VMMAXRESTORESESSIONS ist kleiner als der Wert der
Option VMMAXRESTOREPARALLELVMS multipliziert mit dem Wert der Option
VMMAXRESTOREPARALLELDISKS. Dieser Wert ist für die
Zurückschreibungsoperation unter Umständen nicht ausreichend.

Der Wert von VMMAXRESTORESESSIONS wird angepasst, so dass jede in
Parallelverarbeitung zurückgeschriebene virtuelle Maschine mindestens
eine verfügbare Sitzung pro in Parallelverarbeitung zurückgeschriebene
Platte hat.

System action:

Der Wert für die maximale Anzahl Sitzungen wurde angepasst.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2575I

Der Prozess der Systemprotokollerfassung wird im Hintergrund gestartet.
Je nach Größe der Protokolldateien kann dieser Vorgang einige Zeit in
Anspruch nehmen. Sobald dieser Prozess beendet ist, erhalten Sie von
Ihrem Browser eine Aufforderung, die folgende Datei herunterzuladen:
Dateiname



Explanation:

Der Benutzer hat Systemprotokolldateien für die Fehlerbestimmung
angefordert. Die Protokolle werden erfasst und zum Download
bereitgestellt.

System action:

Die Protokolle werden erfasst und der Download beginnt in Kürze.

User response:

Warten Sie, bis der Download beendet ist. Die Datei finden Sie an der
Position, an der der Browser heruntergeladene Dateien speichert.

------------------------------------------------------------------------
ANS2576I

Der Prozess der Systemprotokollerfassung ist immer noch im Hintergrund
aktiv. Je nach Größe der Protokolldateien kann dieser Vorgang einige
Zeit in Anspruch nehmen. Sobald dieser Prozess beendet ist, erhalten Sie
von Ihrem Browser eine Aufforderung, die folgende Datei herunterzuladen:
Dateiname



Explanation:

Der Benutzer hat bereits Systemprotokolldateien für die Fehlerbestimmung
angefordert, aber der Prozess der Systemprotokollerfassung ist immer
noch aktiv. Die Protokolle werden zum Download bereitgestellt, sobald
der Prozess abgeschlossen ist.

System action:

Der Download der Systemprotokolle beginnt in Kürze.

User response:

Warten Sie, bis der Download beendet ist. Die Datei finden Sie an der
Position, an der der Browser heruntergeladene Dateien speichert.

------------------------------------------------------------------------
ANS2577I

Der Download der Systemprotokolle ist derzeit inaktiviert. Sie können
den Systemadministrator bitten, den Download mit der Option 'Optionsname
und -wert' in der Konfigurationsdatei 'Konfigurationsdateiname' zu
aktivieren. Beachten Sie, dass Sie sich erneut anmelden müssen, damit
die Option wirksam wird.



Explanation:

Der Download der Systemprotokolle ist inaktiviert.

System action:

Die Anforderung wurde abgebrochen.

User response:

Damit die Protokolldateien heruntergeladen werden können, muss der
Systemadministrator die im Nachrichtentext angegebene
FR-API-Konfigurationsdatei bearbeiten, um die Option zu aktivieren. Der
Benutzer muss sich abmelden und erneut anmelden, damit die Option
wirksam wird. Ein Neustart der Liberty-Servers ist nicht erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2580E

Die Abfrage von Hyper-V-Informationen auf Host 'Host' ist mit RC= RC
fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Abfrage von Hyper-V-Statusinformationen ist mit einem
systemspezifischen Fehler fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verifizieren Sie den ordnungsgemäßen Betrieb und die Konfiguration des
angegebenen Hosts.

------------------------------------------------------------------------
ANS2581E

Der Hyper-V-Host meldet Probleme, die eine Fortsetzung der Operation
verhindern.



Explanation:

Auf dem angegebenen Hyper-V-Host wurden Probleme festgestellt. Das
System kann die vorgesehene Operation nicht unterstützen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie, ob die Installation und Konfiguration des
Hyper-V-Hostsystems korrekt ist. Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log
auf zusätzliche Informationen, verständigen Sie den IBM Spectrum
Protect-Administrator und teilen Sie ihm die in den empfangenen
Nachrichten zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS2582E

Der Hyper-V-Host 'Host' ist fehlerhaft: EnabledState = aktivierter
Status (erwartet: 2), HealthState = Zustand (erwartet: 5),
OperationalStatus = Betriebsstatus (erwartet: 2).



Explanation:

Für den angegebenen Hyper-V-Host wurde ein Fehlerstatus festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verifizieren Sie den ordnungsgemäßen Betrieb und die Konfiguration des
angegebenen Hosts.

------------------------------------------------------------------------
ANS2583E

Der freie Speicherplatz des Zielpfads der Zurückschreibung 'Pfad' reicht
für die Zurückschreibungsoperation nicht aus.



Explanation:

Der Speicherplatz im ausgewählten Zielpfad der Zurückschreibung reicht
für die Zurückschreibungsoperation nicht aus.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Vergrößern Sie den freien Speicherplatz auf mindestens 50 MB im Zielpfad
der Zurückschreibung oder wählen Sie einen anderen Pfad aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2584E

Der Zielpfad der Zurückschreibung 'Pfad' wurde nicht gefunden oder nicht
erstellt.



Explanation:

Der ausgewählte Zielpfad der Zurückschreibung wurde nicht gefunden oder
nicht erstellt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Erstellen Sie den Zielpfad der Zurückschreibung manuell oder wählen Sie
einen anderen Pfad aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2585E

Anzahl_erkannt iSCSI-Einheiten wurden für den Microsoft iSCSI-Initiator
auf dem Hyper-V-Host erkannt, Anzahl_bereitgestellt wurden erwartet.



Explanation:

Die angemeldeten iSCSI-Ziele im Microsoft iSCSI-Initiator stimmen nicht
mit der Anzahl der erwarteten angemeldeten iSCSI-Ziele überein.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der IBM Spectrum Protect-Mount für die
Verwendung der korrekten Hyper-V-Host-IP konfiguriert ist. Zur
Bereinigung der Umgebung müssen Sie den Bereinigungsprozess ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2586E

Die anwendungskonsistente Momentaufnahme der virtuellen Maschine
'VM-Name' ist fehlgeschlagen, weil der Volume Shadow Copy
Requestor-Integrationsservice auf der virtuellen Gastmaschine nicht
aktiviert ist.



Explanation:

Der Volume Shadow Copy Requestor-Integrationsservice muss auf der
virtuellen Gastmaschine aktiviert sein, damit anwendungskonsistente
Momentaufnahmen erstellt werden können.

System action:

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine wurde mit einem Fehler
beendet. Die Verarbeitung wird mit der nächsten virtuellen Maschine
fortgesetzt.

User response:

Bitten Sie den Hyper-V-Administrator, den Volume Shadow Copy
Requestor-Integrationsservice der virtuellen Hyper-V-Maschine zu
aktivieren. Wenn der Service aktiviert ist, wiederholen Sie die
VM-Sicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2587E

Die anwendungskonsistente Momentaufnahme der virtuellen Maschine
'VM-Name' ist fehlgeschlagen, möglicherweise weil der Volume Shadow Copy
Requestor-Integrationsservice auf der virtuellen Gastmaschine nicht
installiert oder nicht aktiviert ist.



Explanation:

Der Volume Shadow Copy Requestor-Integrationsservice muss auf der
virtuellen Gastmaschine installiert und aktiviert sein, damit eine
anwendungskonsistente Momentaufnahme erstellt werden kann.

System action:

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine wurde mit einem Fehler
beendet. Die Verarbeitung wird mit der nächsten virtuellen Maschine
fortgesetzt.

User response:

Bitten Sie den Hyper-V-Administrator, den Volume Shadow Copy
Requestor-Integrationsservice auf der virtuellen Hyper-V-Maschine zu
installieren und zu konfigurieren. Wenn der Service installiert und
aktiviert ist, wiederholen Sie die VM-Sicherungsoperation. Alternativ
können Sie auch eine absturzkonsistente Momentaufnahme der virtuellen
Maschine ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2600S

Browser, der eine Verbindung zum Client herstellen will, hat
Socket-Ausnahme Ausnahmename empfangen.



Explanation:

Der Browser hat die Ausnahme bei dem Versuch, eine Verbindung zum IBM
Spectrum Protect-Client-Computer herzustellen, empfangen.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das LAN aktiv ist und die richtige
Anschlussnummer verwendet wird.

Überprüfen Sie die Fehlerprotokolle dsmerror.log, dsmwebcl.log und
dsmj.log auf weitere Informationen. Die Standardposition dieser
Protokolle ist das Installationsverzeichnis des Clients für
Sichern/Archivieren.

Stellen Sie sicher, dass der Befehlszeilenclient ohne Probleme
ausgeführt wird. Testen Sie den Befehlszeilenclient mit einem Befehl wie
z. B. "dsmc q sess".

------------------------------------------------------------------------
ANS2601S

Der Browser versuchte, eine Verbindung zum Client herzustellen, und hat
eine Ausnahmebedingung 'unbekannter Host' empfangen:
Ausnahmebedingungsname



Explanation:

Der Browser hat die Ausnahme bei dem Versuch, eine Verbindung zur IBM
Spectrum Protect-Clientmaschine herzustellen, empfangen.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
fest, wodurch er verursacht werden könnte. Überprüfen Sie
beispielsweise, ob Ihr LAN inaktiv ist oder ob die Verbindung zur
richtigen IBM Spectrum Protect-Clientmaschine hergestellt werden soll.

------------------------------------------------------------------------
ANS2602S

Der Browser versuchte, eine Verbindung zum Client herzustellen, und hat
eine E/A-Ausnahmebedingung empfangen: Ausnahmebedingungsname



Explanation:

Der Browser hat die Ausnahme bei dem Versuch, eine Verbindung zur IBM
Spectrum Protect-Clientmaschine herzustellen, empfangen.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Stellen Sie fest, wodurch diese Ausnahmebedingung verursacht werden
könnte. Wiederholen Sie die Operation und überprüfen Sie, ob das LAN
aktiv ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2603S

Der Browser versuchte, eine Verbindung zum Client herzustellen, und hat
eine Ausnahmebedingung Ausnahmebedingungsname empfangen.



Explanation:

Der Browser hat die Ausnahme bei dem Versuch, eine Verbindung zur IBM
Spectrum Protect-Clientmaschine herzustellen, empfangen.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Stellen Sie fest, wodurch diese Ausnahmebedingung verursacht werden
könnte. Ermitteln Sie, ob das LAN inaktiv oder der IBM Spectrum
Protect-Clientakzeptor auf der IBM Spectrum Protect-Maschine
betriebsbereit ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2604S

Der Web-Client-Agent konnte sich nicht mit dem Server authentifizieren.



Explanation:

Der Web-Client-Agent konnte sich nicht beim IBM Spectrum Protect-Server
authentifizieren.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Eine mögliche Lösung ist die Ausführung des Befehlszeilenclients, so
dass das Clientkennwort erneut eingegeben werden kann. Eine andere
Möglichkeit ist die Überprüfung des Fehlerprotokolls auf dem
Agentensystem des IBM Spectrum Protect-Web-Clients auf relevante
Nachrichten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2605S

Browser konnte Verbindung mit Client nicht wiederherstellen;
Protokollfehler empfangen.



Explanation:

Der Browser hat bei dem Versuch, die Verbindung mit der Clientmaschine
wiederherzustellen, einen Protokollfehler empfangen.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Stellen Sie fest, wodurch dieser Fehler verursacht werden könnte.
Ermitteln Sie, ob der Browser und der IBM Spectrum Protect-Client nicht
mehr synchron sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2606S

Ein ungültiges Kennwort wurde an den Server gesendet.



Explanation:

Das Kennwort, das an den IBM Spectrum Protect-Server gesendet wurde, war
ungültig.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Es muss das korrekte Kennwort angegeben werden. Außerdem muss es gültig
sein; es darf z. B. nicht zu kurz sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS2607S

Browser konnte Verbindung mit dem Client nicht herstellen.



Explanation:

Der Browser konnte keine Verbindung zu der IBM Spectrum
Protect-Clientmaschine herstellen.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Stellen Sie fest, wodurch dieser Fehler verursacht werden könnte.
Ermitteln Sie, ob das LAN inaktiv oder der IBM Spectrum
Protect-Clientakzeptor auf der IBM Spectrum Protect-Maschine
betriebsbereit ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2609S

TCP/IP-Übertragungsfehler zwischen dem Browser und der Clientmaschine.



Explanation:

Dieser Fehler kann eine der folgenden Ursachen haben:

*  Die LAN-Verbindung zu der IBM Spectrum Protect-Clientmaschine wurde
   unterbrochen.

*  Sie versuchen, eine Verbindung zu der IBM Spectrum
   Protect-Clientmaschine mit der falschen Anschlussnummer herzustellen.

*  Der Clientakzeptor auf der IBM Spectrum Protect-Clientmaschine ist
   nicht betriebsbereit und akzeptiert keine Verbindungen.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation und stellen Sie sicher, dass das LAN aktiv
ist. Überprüfen Sie außerdem, ob die Anschlussnummer korrekt ist und ob
der Clientakzeptor gestartet wurde, auf der IBM Spectrum
Protect-Clientmaschine aktiv ist und an der korrekten Anschlussnummer
empfangsbereit ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2610S

TCP/IP-Übertragungsfehler zwischen dem Client und der Servermaschine.



Explanation:

Der Versuch, eine Verbindung zum Server unter Verwendung der
TCP/IP-Übertragung herzustellen, ist fehlgeschlagen. Dies kann ein
Ergebnis falscher TCP/IP-Optionseinstellungen in Ihrer
Clientoptionsdatei sein. Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn die
LAN-Verbindung unterbrochen wurde oder Ihr Systemadministrator eine
Sicherungsoperation abgebrochen hat.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation und stellen Sie sicher, dass das LAN aktiv
ist. Stellen Sie sicher, dass der IBM Spectrum Protect-Server und der
IBM Spectrum Protect-Client betriebsbereit sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2611S

Im Browser ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.



Explanation:

Im Applet, das im Browser aktiv ist, ist ein unbekannter Fehler
aufgetreten.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, die
Ablaufverfolgung aktivieren und prüfen, ob die Ablaufverfolgung der
Browser-Konsole die Ursache für diesen Fehler aufdeckt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2612S

Im Client ist ein unbekannter Fehler aufgetreten Überprüfen Sie das IBM
Spectrum Protect-Fehlerprotokoll auf weitere Informationen



Explanation:

Im IBM Spectrum Protect-Client ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen
Sie das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll auf weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2613S

Zwischen dem Web-Browser und dem Client ist ein
Kommunikationsprotokollfehler aufgetreten.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Tritt das Problem erneut auf,
verifizieren Sie, dass der IBM Spectrum Protect-Web-Client korrekt
installiert und konfiguriert ist, und stellen Sie sicher, dass Sie einen
unterstützten Browser verwenden. Löschen Sie den Browser-Cache.
Wiederholen Sie anschließend die Operation. Bleibt der Fehler bestehen,
aktivieren Sie die SERVICE-Traces für den Web-Client auf der
Zielmaschine und dem IBM Spectrum Protect-Java-Applet und reproduzieren
Sie anschließend das Problem. Erfassen Sie die Traces und verständigen
Sie IBM zwecks weiterer Unterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2614S

Protokollfehler bei der Übertragung zwischen dem Client und dem Server
aufgetreten.



Explanation:

Bei der Übertragung zwischen dem IBM Spectrum Protect-Client und dem IBM
Spectrum Protect-Server ist ein Protokollfehler aufgetreten.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen
Sie das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll auf weitere Informationen.
Sicherstellen, dass das korrekte Applet mit der entsprechenden Stufe des
Clients ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2615S

Die eingegebene Benutzer-ID stimmt nicht mit dem auf der Client-Maschine
konfigurierten Knotennamen überein.



Explanation:

Die eingegebene Benutzer-ID entspricht nicht dem Knotennamen auf diesem
IBM Spectrum Protect-Client.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Sicherstellen, daß der eingegebene Knotenname auf dem IBM Spectrum
Protect-Client korrekt konfiguriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2616I

Die Maschine muß einen Warmstart ausführen, damit Änderungen wirksam
werden



Explanation:

Die Maschine muß gestartet werden, damit die Änderungen an dem
zurückgeschriebenen Register wirksam werden.

System action:

Keine.

User response:

Einen Warmstart der Maschine ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2617S

Das angegebene Zielverzeichnis ist ungültig.



Explanation:

Der Benutzer hat ein ungültiges Zielverzeichnis zum Zurückschreiben oder
Abrufen angegeben.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Die Operation mit einem gültigen Verzeichnisnamen wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2619S

Der Clientakzeptor konnte den fernen Clientagenten nicht starten.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Clientakzeptor konnte den fernen IBM Spectrum
Protect-Clientagenten nicht starten.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Operation wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf dem IBM Spectrum
Protect-Web-Client-Agenten auf relevante Nachrichten. Dann den Fehler
korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2620W

Die Operation 'Alle Verzeichnisebenen einblenden' kann lange dauern und
kann nicht abgebrochen werden, nachdem sie gestartet wurde. Soll auf die
Beendigung der Operation gewartet werden?



Explanation:

Die Operation 'Alle Verzeichnisebenen einblenden' kann einige Zeit in
Anspruch nehmen und kann nicht abgebrochen werden, nachdem sie gestartet
wurde.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt; das System wartet auf einen Eingriff
durch den Benutzer.

User response:

Mit 'Ja' antworten, wenn die Operation gestartet werden soll. Wird mit
'Nein' geantwortet, wird die aktuelle Operation abgebrochen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2622S

Ungültige ID oder ungültiges Kennwort übergeben.



Explanation:

Entweder ist die ID nicht auf dem IBM Spectrum Protect-Server
registriert oder das Kennwort für die ID ist falsch.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Prüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete ID auf dem IBM Spectrum
Protect-Server, zu dem der ferne Clientknoten eine Verbindung herstellt,
vorhanden ist. Die ID muss über ausreichende Berechtigungen verfügen, um
auf die Daten des fernen Clientknotens zugreifen zu können. Stellen Sie
außerdem sicher, dass Sie das richtige Kennwort für die ID haben. Ist
die ID nicht vorhanden oder das Kennwort unbekannt, verständigen Sie
Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator. Ist die ID nicht vorhanden,
kann der IBM Spectrum Protect-Administrator die Befehle REGISTER ADMIN
und GRANT AUTHORITY verwenden, um eine ID zu registrieren, die auf die
Daten des fernen Clientknotens zugreifen kann. Ist das Kennwort
unbekannt, kann der IBM Spectrum Protect-Administrator den Befehl UPDATE
ADMIN verwenden, um das Kennwörter zurückzusetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2623S

Stufe des Web-Client-Applets ist nicht synchron mit dem
Web-Client-Agent.



Explanation:

Das Web-Client-Applet und die Web-Client-Agenten sind auf nicht
kompatiblen Stufen.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Sicherstellen, dass die korrekte Stufe des Applets mit dem Client
installiert ist und dass keine falsche Stufe des Applets in das
Installationsverzeichnis gestellt wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2624E

Diese Operation erfordert Client-Eignerberechtigung.



Explanation:

Ihre Benutzer-ID verfügt nicht über ausreichende Berechtigung zur
Durchführung dieser Operation.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt, aber der Benutzer darf diese
Operation nicht durchführen.

User response:

Führen Sie diese Operation nicht durch oder lassen Sie sich eine höhere
Berechtigungsstufe für Ihre Benutzer-ID geben, damit Sie die Operation
ausführen können.

------------------------------------------------------------------------
ANS2625E

Der Knoten unterstützt diese Imageoperation nicht.



Explanation:

Der Knoten unterstützt die Durchführung dieser Imageoperation nicht oder
ist nicht dafür konfiguriert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt, aber der Benutzer darf diese
Operation nicht durchführen.

User response:

Prüfen Sie, ob diese Image-bezogene Operation auf der Zielplattform
unterstützt wird oder konfiguriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2626E

Die Einschluss-/Ausschlussanweisung Einschluss-/Ausschlussanweisung
enthält ungültige Zeichen.



Explanation:

Die angegebene Einschluss-/Ausschlussanweisung enthält ungültige
Zeichen.

System action:

IBM Spectrum Protect fügt die angegebene Einschluss-/Ausschlussanweisung
nicht zur Liste hinzu.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit einer anderen Anweisung, die gültige
Zeichen enthält.

------------------------------------------------------------------------
ANS2627W

Die NTFS-Sicherheitsattribute für Objekt 'Vollständiger Name' konnten
nicht definiert werden. Windows-Systemfehlercode: Fehler; Ursache:
'Fehlerursache'. Es wurden Standard-NTFS-Sicherheitsattribute definiert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die NTFS-Sicherheitsattribute der Datei
nicht definieren. Die erfasste Fehlerinformation zeigt die Ursache für
den Fehler an. Es wurden Standard-NTFS-Sicherheitsattribute definiert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Feld Ursache nach dem Code, der erklärt, warum die
NTFS-Sicherheitsattribute nicht definiert wurden. Korrigieren Sie den
Zustand, der den Fehler verursacht, und wiederholen Sie die Operation.
Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich zwecks weiterer Hilfe an
Ihren Systemadministrator oder IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS2628W

Das Erstellen des benannten Datenstroms für das Objekt
'DateibereichsnamePfadnameDateiname' ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Der Prozess konnte keinen benannten Datenstrom erstellen.

System action:

Der benannte Datenstrom wird nicht zurückgeschrieben/abgerufen.

User response:

Das Objekt wird ohne benannten Datenstrom zurückgeschrieben, das Objekt
sollte aber untersucht werden, um zu verifizieren, dass es verwendbar
ist. Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll nach der Fehlernachricht
ANS5250E, die beim Schreiben dieser Nachricht hätte protokolliert werden
müssen, führen Sie die Fehlerberichtigung durch und wiederholen Sie die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung Ihren Systemadministrator oder IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS2629I

Umlagerung: Der Dateibereich wird in das 'Immer-inkrementell-Modell'
umgelagert.



Explanation:

Wird für eine virtuelle Maschine, die zuvor mit dem Modell der
regelmäßigen vollständigen Sicherung gesichert wurde, zum ersten Mal
eine immer inkrementelle Teilsicherung (IFIncr, Immer inkrementell -
Inkrementell) ausgeführt und ist die jüngste Sicherung eine
Teilsicherung, wird die Sicherungskette in das
'Immer-inkrementell-Modell' umgelagert.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2630E

Die Java-Laufzeitbibliothek für die vCloud Suite-Plug-in-Bibliothek
konnte nicht geladen oder initialisiert werden.



Explanation:

Die von der vCloud Suite-Plug-in-Bibliothek benötigte
Java-Laufzeitbibliothek (libjvm) kann nicht geladen werden oder die
Initialisierung der Java Runtime Environment ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie auf Linux-Betriebssystemen sicher, dass eine Verknüpfung mit
dem Namen 'jre', die auf das Verzeichnis 'jre' in Ihrem
Java-Installationspfad verweist, im Installationsverzeichnis des Clients
für Sichern/Archivieren vorhanden ist. Ist keine Verknüpfung vorhanden,
erstellen Sie sie (z. B. ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre). Sie können auch den Pfad zu
libjvm.so in LD_LIBRARY_PATH angeben (z. B. export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic).
Beim Betriebssystem Windows müssen Sie sicherstellen, dass das
Verzeichnis JRE im Clientinstallationsverzeichnis vorhanden ist.
Installieren Sie den Client für Sichern/Archivieren erneut, falls
erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2631E

Die vCloud Suite-Plug-in-Bibliothek kann nicht initialisiert werden.



Explanation:

Die vCloud Suite-Plug-in-Bibliothek konnte nicht initialisiert werden.
Dieses Problem kann dadurch verursacht werden, dass die Java Runtime
nicht installiert ist.

System action:

Es können keine vCloud Suite-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Java installiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2632E

Die vCloud Suite-Plug-in-Bibliothek kann keine Verbindung zur Java
Runtime herstellen.



Explanation:

Die vCloud Suite-Plug-in-Bibliothek konnte keine Verbindung zur JVM
Runtime herstellen. Dieses Problem kann durch eine Beschädigung der Java
Runtime oder durch eine unvollständige Installation verursacht werden.

System action:

Es können keine vCloud Suite-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Java installiert ist und ordnungsgemäß
funktioniert.

------------------------------------------------------------------------
ANS2633E

Die vCloud Suite-Plug-in-Laufzeitbibliothek konnte sich bei Platform
Services Controller auf 'PSC-Host' nicht mit dem Benutzernamen
'Benutzername' anmelden: Authentifizierung fehlgeschlagen.



Explanation:

Die in den Optionen VMCUSER und VMCPW angegebenen vCloud Suite-Single
Sign-on-Berechtigungsnachweise (Berechtigungsnachweise für einmalige
Anmeldung) wurden von Platform Services Controller zurückgewiesen.

System action:

Es können keine vCloud Suite-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Aktualisieren Sie die Optionen VMCUSER und VMCPW und geben Sie gültige
Berechtigungsnachweise für den betreffenden Platform Services Controller
an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2634E

Die vCloud Suite-Plug-in-Laufzeitbibliothek konnte sich bei Platform
Services Controller auf 'PSC-Host' nicht anmelden.



Explanation:

Mit der Option VMCHOST kann keine Verbindung zu Platform Services
Controller hergestellt werden.

System action:

Es können keine vCloud Suite-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Wert der Option VMCHOST gültig ist, dass
die Netzkonnektivität zu dem Host vorhanden ist und dass der Platform
Services Controller-Service ausgeführt wird. Für zusätzlichen
Nachrichten in Bezug auf dieses Problem aktivieren Sie die
VCLOUD-Tracefunktion in der Optionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2635E

In der vCloud Suite-Plug-in-Laufzeitbibliothek ist ein interner Fehler
aufgetreten.



Explanation:

In der vCloud Suite-Plug-in-Bibliothek ist ein nicht erwarteter interner
Fehler aufgetreten, der nicht abgefangen wurde.

System action:

Es können keine vCloud Suite-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach zusätzlichen Nachrichten in
Bezug auf dieses Problem. Aktivieren Sie die VCLOUD-Tracefunktion in der
Optionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2636E

Die vCloud Suite-Plug-in-Bibliothek ist nicht initialisiert.



Explanation:

Die vCloud Suite-Plug-in-Bibliothek ist nicht initialisiert. Dieses
Problem kann durch einen Fehler beim Laden oder Initialisieren der
Plug-in-Bibliothek verursacht werden.

System action:

Es können keine vCloud Suite-Operationen ausgeführt werden.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach zusätzlichen Nachrichten in
Bezug auf dieses Problem. Aktivieren Sie die VCLOUD-Tracefunktion in der
Optionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS2640I

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist mit der Kategorie
'Ausschlusskategorie' und dem Tag 'Ausschlusstag' konfiguriert. Dadurch
ist die virtuelle Maschine von der Sicherungsoperation ausgeschlossen.



Explanation:

Die Clientoption 'VMTAGDATAMOVER' ist aktiviert, sodass IBM Kategorien
und Tags auf virtuelle Maschinen angewendet werden können.

System action:

Die virtuelle Maschine ist von der geplanten Sicherungsoperation
ausgeschlossen.

User response:

Entfernen Sie den Tag, wenn die virtuelle Maschine in geplante
Sicherungen eingeschlossen werden soll, führen Sie eine
bedarfsgesteuerte Sicherung der virtuellen Maschine aus oder setzen Sie
die Option 'VMTAGDATAMOVER' in der Clientoptionsdatei auf 'No'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2641E

Der Client konnte die Plug-in-Bibliothek 'piVcloudSuiteJNI' für die
VMware vCloud Suite nicht laden.



Explanation:

Die Plug-in-Bibliothek 'piVcloudSuiteJNI' für die VMware vCloud Suite
wurde nicht gefunden oder konnte nicht geladen werden. Dieses Problem
kann von der Beschädigung der Bibliothek oder einer unvollständigen
Installation verursacht werden.

System action:

Die Operation kann ohne die Plug-in-Bibliothek für die VMware vCloud
Suite nicht ausgeführt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Plug-in-Bibliothek 'piVcloudSuiteJNI' für
die VMware vCloud Suite sich im Ordner 'plugins' des
Clientinstallationsordners befindet, oder inaktivieren Sie die Option
'VMTAGDATAMOVER'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2642E

Die Plug-in-Bibliothek für die VMware vCloud Suite konnte eine
erforderliche Java-Klasse oder Methode nicht finden.



Explanation:

Die Plug-in-Bibliothek für die VMware vCloud Suite konnte eine
erforderliche Java-Klasse oder Methode nicht finden. Mögliche Ursachen
für dieses Problem sind eine unvollständige Installation, eine fehlende
JAR-Datei 'piVcloudSuiteJwrapper.jar' des Plug-ins für die VMware vCloud
Suite oder die Tatsache, dass die JAR-Dateien sich nicht im
Java-Klassenpfad befinden.

System action:

Die Operation kann ohne die Plug-in-Bibliothek für die VMware vCloud
Suite nicht ausgeführt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die JAR-Datei 'piVcloudSuiteJwrapper.jar' der
Plug-in-Bibliothek für die VMware vCloud Suite sich in 'plugins/sdk' im
Clientinstallationsordner befindet, oder inaktivieren Sie die
Clientoption 'VMTAGDATAMOVER'.

------------------------------------------------------------------------
ANS2643I

Eine bedarfsgesteuerte Sicherung der virtuellen Maschine 'VM-Name' wird
ausgeführt. Die virtuelle Maschine ist mit der Kategorie
'Ausschlusskategorie' und dem Tag 'Ausschlusstag' konfiguriert.



Explanation:

Die Clientoption 'VMTAGDATAMOVER' ist aktiviert, sodass IBM Kategorien
und Tags auf virtuelle Maschinen angewendet werden können. Die
bedarfsgesteuerte Sicherung setzt jedoch die Tageinstellungen für den
Ausschluss außer Kraft.

System action:

Die Sicherungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2644I

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist nicht mit einem Tag
'Exclude-Kategorie' konfiguriert und kann nur von einer Standardeinheit
zum Versetzen von Daten gesichert werden. Die virtuelle Maschine wird
von der geplanten Sicherungsoperation ausgeschlossen.



Explanation:

Die Clientoption 'VMTAGDATAMOVER' ist aktiviert, sodass IBM Kategorien
und Tags auf virtuelle Maschinen angewendet werden können. Die aktive
Einheit zum Versetzen von Daten ist nicht die Standardeinheit zum
Versetzen von Daten. Daher kann sie die Sicherungsoperation nicht
ausführen.

System action:

Die virtuelle Maschine ist von der geplanten Sicherungsoperation
ausgeschlossen.

User response:

Soll die virtuelle Maschine in geplante Sicherungen eingeschlossen
werden, ordnen Sie der virtuellen Maschine einen Tag für die Einheit zum
Versetzen von Daten zu oder stellen Sie sicher, dass eine Einheit zum
Versetzen von Daten mit der Option VMTAGDEFAULTDATAMOVER als
Standardeinheit zum Versetzen von Daten definiert wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2649E

Es wurde kein Zeitplanname angegeben.



Explanation:

Bei der Verarbeitung ist ein Fehler aufgetreten. Entweder fehlte die
Option TAGSCHEDULE oder der Wert des Parameters war falsch.

System action:

Die Neuverteilungsverarbeitung wurde beendet.

User response:

Geben Sie einen gültigen Zeitplan mit der Option TAGSCHEDULE an und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2650E

Für den Prozess wurde die Option VMTAGDATAMOVER nicht angegeben.



Explanation:

Bei der Verarbeitung ist ein Fehler aufgetreten. Die Option
VMTAGDATAMOVER muss in der Optionsdatei vorhanden sein.

System action:

Die Neuverteilungsverarbeitung wurde beendet.

User response:

Um diese Funktion zu verwenden, implementieren Sie eine Einheit zum
Versetzen von Daten, die als eine mit Tags versehene Einheit zum
Versetzen von Daten konfiguriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2651E

Die Option ASNODENAME muss angegeben werden, um einen VMware-Zeitplan
neu zu verteilen.



Explanation:

Bei der Verarbeitung ist ein Fehler aufgetreten. Bei der Verarbeitung
der Option ASNODENAME ist ein Problem aufgetreten oder die Option wurde
nicht im Befehl angegeben.

System action:

Die Neuverteilungsverarbeitung wurde beendet.

User response:

Um diese Funktion zu verwenden, implementieren Sie eine Einheit zum
Versetzen von Daten, die als Proxy-Agent für ein Datencenter
konfiguriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2659I

Anzahl Einheiten zum Versetzen von Daten Einheiten zum Versetzen von
Daten sind dem Zeitplan Zeitplanname zugeordnet.



Explanation:

Da diesem Zeitplan weniger als zwei Einheiten zum Versetzen von Daten
zugeordnet sind, war die Zuordnung von Tags für Einheiten zum Versetzen
von Daten nicht möglich.

System action:

Keine.

User response:

Verwenden Sie die vCenter-GUI, um diesem Zeitplan manuell eine Einheit
zum Versetzen von Daten zuzuordnen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2666S

Entweder die Quellen- oder die Zieldatenträger sind Duplikate. Derselbe
Datenträger ist mehreren Datenträgerpfaden zugeordnet.



Explanation:

Dieser Fehler kann auftreten, wenn ein Quellendatenträger mehreren
Datenträgerpfaden zugeordnet ist, z. B. einem Laufwerkbuchstaben und
einem oder mehreren Mountpunktverzeichnissen. Da IBM Spectrum Protect
den Datenträgerpfad verwendet, um Sicherungsinformationen in der
internen Sicherungsdatenbank zu verfolgen, kann derselbe Datenträger mit
einem doppelten Datenträgerpfad nicht gesichert werden. Lesen Sie die
zusätzlichen Informationen im Fehlerprotokoll.

System action:

IBM Spectrum Protect kann den Datenträger nicht auswählen.

User response:

Löschen Sie die zuletzt erstellten Momentaufnahmen, da sie nicht von IBM
Spectrum Protect verwaltet werden. Heben Sie die Bereitstellung des
doppelten Datenträgerpfads auf, um über einen einzelnen Mountpunkt für
denselben Quellendatenträger zu verfügen. IBM Spectrum Protect erneut
starten und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2667I

Scanoperation war erfolgreich.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wurde erfolgreich gescannt.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2668E

Die Scanoperation ist mit einem unerwarteten Fehler fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Scanoperationen der Gastmaschine ist ein unerwarteter Fehler
aufgetreten.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2669I

Die Betriebssystemplattform der Gastmaschine wird nicht unterstützt.



Explanation:

Das Betriebssystem der virtuellen Maschine wurde von der Scanoperation
nicht unterstützt.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2670I

Das ferne Verzeichnis auf der Gastmaschine wird gerade von einer anderen
Anwendung verwendet.



Explanation:

Die Scanoperation konnte keine Dateien in das ferne Verzeichnis
kopieren, weil das Verzeichnis von einer anderen Anwendung verwendet
wird.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das ferne Verzeichnis nicht gesperrt ist.
Anschließend terminieren Sie die Scanoperation neu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2671I

Der Name der virtuellen Maschine wurde auf dem VMware-Server nicht
gefunden.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2672W

Der Hostname konnte für die angegebene virtuelle Maschine nicht gefunden
werden.



Explanation:

Dieses Problem kann dadurch verursacht werden, dass die virtuelle
Maschine nicht ausgeführt wird und keine statische IP-Adresse hat.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Gastmaschine ordnungsgemäß konfiguriert
ist. Anschließend terminieren Sie die Scanoperation neu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2673I

Es wurde ein doppelter Name der virtuellen Maschine erkannt.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2674I

Die virtuelle Maschine ist nicht mit dem ESX-Server verbunden.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2675E

Proxy zurückgewiesen: Diesem Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten
wurde keine Proxy-Berechtigung erteilt.



Explanation:

Das Scannen der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Der IBM Spectrum Protect-Serveradministrator muss Proxy-Berechtigung für
diesen Knoten erteilen. Siehe den Administratorbefehl "Grant Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS2676W

Der Berechtigungsnachweis des Gastbetriebssystems wurde nicht gefunden.



Explanation:

Für die Scanoperation der Gastmaschine ist ein gültiger
Berechtigungsnachweis des Betriebssystems erforderlich.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Berechtigungsnachweis des
Gastbetriebssystems definiert ist. Anschließend terminieren Sie die
Scanoperation neu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2677W

Der Berechtigungsnachweis des Gastbetriebssystems ist ungültig.



Explanation:

Für die Scanoperation der Gastmaschine ist ein gültiger
Berechtigungsnachweis des Betriebssystems erforderlich.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass ein gültiger Berechtigungsnachweis des
Gastbetriebssystems definiert ist. Anschließend terminieren Sie die
Scanoperation neu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2678I

Die Gastmaschine ist ausgeschaltet.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2679I

VMware Tools auf der Gastmaschine wird nicht ausgeführt.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2680I

VMware Tools-Version auf der Gastmaschine ist nicht aktuell.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2681W

Die Version des ESX-Hosts oder des vCenter wird nicht unterstützt.



Explanation:

Der ESX-Host oder das vCenter hat eine ältere Version.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Unterstützte ESX- und vCenter-Versionen finden Sie in der
Produktdokumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2682I

Die Berechtigungen des Berechtigungsnachweises der Gastmaschine sind
unzureichend.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2683W

Die Kommunikation mit dem fernen Host ist nicht möglich.



Explanation:

Dieses Kommunikationsproblem wird durch Netzfehler verursacht oder
dadurch, dass der Host nicht antwortet.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Netz- und Hostverbindung ordnungsgemäß
konfiguriert sind. Anschließend terminieren Sie die Scanoperation neu.

------------------------------------------------------------------------
ANS2684I

Es konnte kein Kontakt zum Operationsagenten der Gastmaschine
hergestellt werden.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2685I

Die virtuelle Maschine ist eine Schablone.



Explanation:

Die Scanoperation unterstützt keine Schablonen der virtuellen Maschine.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2686E

Initialisierungsfehler während der Scanoperation der virtuellen
Maschine.



Explanation:

Bei der Scanoperation der virtuellen Maschine ist ein Fehler während der
Initialisierung aufgetreten.

System action:

Der Scanvorgang wird für die virtuelle Maschine gestoppt. Es wird die
nächste virtuelle Maschine im Datencenter verarbeitet.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehler- und Traceprotokoll auf weitere
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2687W

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält mindestens eine Platte, die den
durch die Option VMMAXVIRTUALDISKS definierten Grenzwert für die
maximale Größe überschreitet. Sie können die maximale Größe mit der
Option VMMAXVIRTUALDISKS ändern oder die Option
'-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' angeben, um diese Platten bei der Sicherung
auszuschließen.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client sichert keine VMDKs, die die maximale
Größe überschreiten.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Ändern Sie die maximale Größe mit der Option VMMAXVIRTUALDISKS oder
geben Sie die Option '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' an, um diese Platten
bei der Sicherung auszuschließen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2688E

Die Zurückschreibung einer virtuellen Hyper-V-Maschine, die mit einer
immer inkrementellen Sicherung gesichert wurde, ist auf einem Host mit
Windows 2008 oder Windows 2008 R2 nicht zulässig. Die
Zurückschreibungsoperation muss auf einem Hyper-V-Host mit Windows 2012
oder höher ausgeführt werden.



Explanation:

Eine virtuelle Hyper-V-Maschine, die mit dem Sicherungstyp 'immer
inkrementell' gesichert wurde, kann nur auf einem Hyper-V-Host mit
Windows 2012 oder höher zurückgeschrieben werden.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation startet nicht.

User response:

Wiederholen Sie die Operation auf einem Hyper-V-Host mit Windows 2012
oder höher.

------------------------------------------------------------------------
ANS2689E

Ein Hyper-V-Befehl Befehl Unterbefehl wurde angegeben, in dem Hostsystem
ist jedoch die Hyper-V-Rolle nicht aktiviert.



Explanation:

Die Hyper-V-Rolle muss in dem Hostsystem, in dem die Hyper-V-Operation
ausgeführt wird, aktiviert sein. Auf dem aktuellen System ist die
Hyper-V-Rolle nicht aktiviert.

System action:

Die Operation startet nicht.

User response:

Wiederholen Sie die Operation auf einem Host, auf dem die Hyper-V-Rolle
aktiviert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2690E

Ein Hyper-V-Befehl BACKUP VM wurde mit dem Modus IFFULL oder IFINCR
angegeben, die Data Protection for Microsoft Hyper-V-Lizenzdatei ist
jedoch nicht vorhanden oder ist ungültig.



Explanation:

Die Data Protection for Microsoft Hyper-V-Lizenzdatei ist für die
Ausführung von Hyper-V-Befehlen BACKUP VM mit dem Modus IFFULL oder
IFINCR erforderlich. Stellen Sie sicher, dass die Data Protection for
Microsoft Hyper-V-Lizenzdatei installiert ist.

System action:

Die Sicherung startet nicht.

User response:

Wiederholen Sie die Operation auf einem Host, auf dem die Data
Protection for Microsoft Hyper-V-Lizenzdatei installiert ist, oder geben
Sie den Befehl BACKUP VM mit dem Modus FULL an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2691E

Ein Hyper-V-Befehl BACKUP VM wurde mit dem Modus FULL angegeben, die
Data Protection for Microsoft Hyper-V-Lizenzdatei ist jedoch vorhanden.
Der Modus IFFULL oder IFINCR muss angegeben werden.



Explanation:

Hyper-V-Befehle BACKUP VM mit dem Modus FULL sind auf Hosts, auf denen
die Data Protection for Microsoft Hyper-V-Lizenzdatei installiert ist,
nicht zulässig. Im Befehl BACKUP VM ist stattdessen der Modus IFFULL
oder IFINCR anzugeben.

Wenn Sie den Befehl BACKUP VM mit dem Modus FULL ausgeben müssen, müssen
Sie die Data Protection for Microsoft Hyper-V-Lizenzdatei
deinstallieren. Durch eine Deinstallation der Lizenzdatei wird jedoch
die IFINCR-Sicherungskette ungültig gemacht. Daher wird eine
IFFULL-Sicherung ausgeführt, wenn die Data Protection for Microsoft
Hyper-V-Lizenzdatei erneut installiert wird.

System action:

Die Sicherung startet nicht.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit Angabe des Modus IFFULL oder IFINCR.

------------------------------------------------------------------------
ANS2692E

Beim Registrieren des Dateibereichs für die virtuelle Maschine (VM-Name)
ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Beim Registrieren des Dateibereichs für die angegebene virtuelle
Maschine ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Sicherung dieser virtuellen Maschine schlägt fehl. Der
Sicherungsprozess kann mit anderen virtuellen Maschinen fortgesetzt
werden.

User response:

Suchen Sie im Fehlerprotokoll nach Informationen darüber, wie dieses
Problem gelöst werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS2693E

Beim Registrieren des Dateibereichs für die virtuelle Maschine (VM-Name)
ist ein Fehler aufgetreten. Es ist ein Dateibereich mit demselben Namen
vorhanden, der gerade gelöscht wird.



Explanation:

Beim Registrieren des Dateibereichs für die angegebene virtuelle
Maschine ist ein Fehler aufgetreten. Auf dem IBM Spectrum Protect-Server
wird gerade ein Dateibereich mit demselben Namen gelöscht.

System action:

Die Sicherung dieser virtuellen Maschine schlägt fehl. Der
Sicherungsprozess kann mit anderen virtuellen Maschinen fortgesetzt
werden.

User response:

Warten Sie, bis das Löschen des Dateibereichs beendet ist, und führen
Sie den Sicherungsbefehl erneut aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2694W

Für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist Anwendungsschutz aktiviert;
diese virtuelle Maschine enthält jedoch mindestens eine Platte, die die
maximal zulässige Größe von 2 TB für Anwendungsschutzoperationen
überschreitet. Der Anwendungsschutz muss inaktiviert werden, um diese
virtuelle Maschine zu sichern.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client sichert keine VMDKs, deren Größe 2 TB
überschreitet, wenn Anwendungsschutz verwendet wird.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Der Anwendungsschutz muss inaktiviert werden, um die angegebene
virtuelle Maschine zu sichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2695W

Der Modus für regelmäßige vollständige Sicherung wird verwendet; die
virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält jedoch mindestens eine Platte, die
die maximal zulässige Größe von 2 TB für den Modus für regelmäßige
vollständige Sicherung überschreitet. Sie können die Option
'-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes' verwenden, um diese Platten bei der
Sicherung auszuschließen, oder in den Modus für immer inkrementelle
Sicherung wechseln.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client sichert keine VMDKs, deren Größe 2 TB
überschreitet, wenn der Modus für regelmäßige vollständige Sicherung
verwendet wird.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Verwenden Sie die Option '-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes', um diese Platten
bei der Sicherung auszuschließen, oder wechseln Sie in den Modus für
immer inkrementelle Sicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2696E

Für die virtuelle Maschine VM-Name wurde festgestellt, dass Steuer- oder
Datendateien komprimiert, aber nicht dedupliziert sind.



Explanation:

Während einer Prüfoperation hat die Einheit zum Versetzen von Daten
festgestellt, dass mindestens eine Steuer- oder Datendatei auf dem
Server komprimiert, aber nicht dedupliziert ist. Dies ist ein ungültiger
Status, weil komprimierte Daten, die nicht dedupliziert sind, nicht
wiederhergestellt werden können. Eine immer inkrementelle
Gesamtsicherung der virtuellen Maschine ist erforderlich, bevor immer
inkrementelle Teilsicherungen fortgesetzt werden können.

System action:

Die Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine wird auf der Basis
der Option VMVERIFYIFAction fortgesetzt.

User response:

Führen Sie für diese virtuelle Maschine eine VM-Gesamtsicherung aus oder
erzwingen Sie durch die Angabe der Option VMVERIFYAction eine
VM-Gesamtsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2697E

Die virtuelle Maschine kann nicht zurückgeschrieben werden, weil der
Datenspeicher mit dem Namen 'Datenspeicher' nicht vorhanden oder inaktiv
ist.



Explanation:

Der Datenspeicher, auf den die virtuelle Maschine bei ihrer Sicherung
verwiesen hat, ist auf dem ESX/ESXi-Host, auf den Sie die virtuelle
Maschine zurückschreiben, nicht vorhanden oder inaktiv.

System action:

Die virtuelle Maschine kann nicht zurückgeschrieben werden.

User response:

Suchen Sie den fehlenden Datenspeicher oder geben Sie mit der Option
-datastore im Befehl 'Restore VM' einen vorhandenen Datenspeicher an, in
den die Dateien der virtuellen Maschine zurückgeschrieben werden können.

------------------------------------------------------------------------
ANS2698E

Momentaufnahmeoperation fehlgeschlagen.



Explanation:

Falls Sie eine Operation auf Basis einer VSS- oder LVSA-Momentaufnahme
ausführen, ist es möglich, dass die Momentaufnahme nicht groß genug war,
um alle Änderungen zu enthalten, die an dem Dateisystem vorgenommen
wurden, nachdem die Momentaufnahme erstellt wurde. Dies konnte bewirken,
dass die Momentaufnahme ungültig wurde und dadurch verhindern, dass der
IBM Spectrum Protect-Client die Momentaufnahme lesen konnte.

System action:

Die angeforderte Operation wurde gestoppt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in
Bezug auf diesen Fehler. Führen Sie die in den Nachrichten aufgeführten
Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch und wiederholen Sie dann die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2699W

Der Import der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist für vApp 'vApp-Name'
fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Importoperation der virtuellen Maschine aus vSphere in eine vCloud
vApp ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Zurückschreibungsverarbeitung für die vApp wird fortgesetzt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach Informationen darüber, warum
die virtuelle Maschine nicht importiert wurde. Wiederholen Sie
anschließend die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie im
IBM Support Portal unter http://www.ibm.com/support/entry/portal/ nach
weiteren Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2700E

Das Zurückschreiben der virtuellen Maschine 'VM-Name' der vApp
'vApp-Name' ist nicht möglich. Es gibt keine VM-Sicherungsdaten.



Explanation:

Während der vApp-Zurückschreibung konnte eine virtuelle Maschine (VM),
die in der zurückgeschriebenen vApp-Version vorhanden ist, nicht
zurückgeschrieben werden, weil sie nicht erfolgreich gesichert wurde.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation wird fortgesetzt, wobei versucht wird,
alle verfügbaren vApp-Sicherungsdaten zurückzuschreiben.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll auf Nachrichten, die
möglicherweise die Ursache des Sicherungsfehlers der angegebenen
virtuellen Maschine anzeigen. Wenden Sie sich an die technische
Unterstützung von IBM Spectrum Protect, falls weitere Hilfe benötigt
wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2701E

Die versuchte Datenbankoperation war nicht erfolgreich; das
Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.



Explanation:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

System action:

Reserviert.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf Informationen bezüglich des
Fehlers und führen Sie weitere Maßnahmen durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS2704E

Fehler: Die Version des vCenter-Servers ist niedriger als die Version
des ESX-Hosts oder die durch die Option VMCUser angegebene Benutzer-ID
hat keine ausreichende Berechtigung zur Ausführung der Operation.



Explanation:

Von vCenter wurde ein Fehler zurückgegeben, der auf ein Problem mit der
Lizenz hinweist. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Version des
vCenter-Servers niedriger als die Version des ESX-Hosts ist. Die Version
des vCenter-Servers muss mit der Version des ESX-Hosts übereinstimmen
oder höher als die Version des ESX-Hosts sein. Dieser Fehler kann auch
auftreten, wenn die durch die Option VMCUser angegebene Benutzer-ID
keine ausreichende Berechtigung zur Ausführung der Operation hat oder
die Berechtigungen nicht auf vCenter-Serverebene angewendet werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der vCenter-Server die korrekte Version hat;
stellen Sie außerdem sicher, dass die durch die Option VMCUser
angegebene Benutzer-ID ausreichende Berechtigung zur Ausführung der
Operation hat.

------------------------------------------------------------------------
ANS2705S

Keine Db2 UDB-Partitionen zum Zurückschreiben verfügbar.



Explanation:

Auf dem IBM Spectrum Protect-Server sind keine Db2 UDB-Partitionen zum
Zurückschreiben verfügbar. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass eine
vorherige Sicherung abgebrochen wurde, bevor sie abgeschlossen war. Die
Db2 UDB-Datenbank und die ausgewählten Partitionen können nicht
zurückgeschrieben werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den IBM Spectrum Protect-Clientbefehl QUERY DB2UDB mit dem
Parameter -DETAIL ein und verwenden Sie dieselben Datenbank-, Datei- und
Datumskriterien, um zu prüfen, ob Datenbankpartitionen zum
Zurückschreiben verfügbar sind. Alternativ können Sie auch die Db2
UDB-Datenbank aus einer anderen Sicherung zurückschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2706E

Die Option VMBACKUPLOCATION=Wert ist mit der
Zurückschreibungstypoperation 'Typ' nicht zulässig.



Explanation:

Die Operation ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Option VMBACKUPLOCATION aus der Befehlszeile und
versuchen Sie es erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS2707W

Der Wert BOTH wurde für die Option VMBACKUPLOCATION angegeben. Die
lokale Sicherung für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist
fehlgeschlagen, aber die Sicherung auf dem Server wurde abgeschlossen.



Explanation:

Die lokale Sicherung ist fehlgeschlagen. Nur die Serversicherung war
erfolgreich.

System action:

Die Verarbeitung wurde beendet.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Probleme zu beheben,
die das Fehlschlagen der lokalen Sicherung zur Folge haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2708E

Mindestens eine Platte der virtuellen Maschine 'VM-Name' befindet sich
nicht in einem Datenspeicher für virtuelle Datenträger. Die lokale
Sicherung ist nicht zulässig. Wurde der Wert BOTH für die Option
VMBACKUPLOCATION angegeben, wird die Sicherung auf dem Server
fortgesetzt.



Explanation:

Die lokale Sicherung wird nur für virtuelle Maschinen unterstützt, die
sich in einem Datenspeicher für virtuelle Datenträger (Virtual
Volumes-Datenspeicher) befinden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt, wenn VMBACKUPLOCATION=BOTH angegeben
wurde.

User response:

Soll eine lokale Sicherung ausgeführt werden, wenden Sie sich an Ihren
Systemadministrator, um die virtuelle Maschine zu rekonfigurieren, und
wiederholen Sie anschließend die Sicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2709E

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'VM-Name' wurde nach der
Sicherung entfernt.



Explanation:

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine wurde nach der Sicherung von
einer anderen Anwendung oder von einem anderen Prozess entfernt. Bei dem
Entfernen wurde die Sicherung beschädigt, und die Sicherung kann nicht
zurückgeschrieben oder bereitgestellt werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Löschen Sie die lokale Sicherung auf dem IBM Spectrum Protect-Server für
diese virtuelle Maschine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2710E

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' wurde aus dem Bestand entfernt.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wurde aus dem Bestand entfernt. Bei dem Entfernen
werden alle lokalen Sicherungen ungültig gemacht.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Löschen Sie alle lokalen Sicherungen auf dem IBM Spectrum Protect-Server
für diese virtuelle Maschine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2711E

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'VM-Name' wurde während der
Sicherung entfernt.



Explanation:

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine wurde während der Sicherung
von einer anderen Anwendung oder von einem anderen Prozess entfernt.
Dadurch wird die Sicherung beschädigt und unbrauchbar.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Maschine während der Sicherung
nicht durch eine andere Anwendung oder einen anderen Prozess entfernt
wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2712W

Auf der virtuellen Maschine 'Name' wird VMware Tools ausgeführt, aber
VMware Tools ist nicht auf dem neuesten Stand.



Explanation:

Eine unterstützte Version von VMware Tools muss installiert, aktiv und
aktuell sein, um eine virtuelle Maschine sichern zu können.

System action:

Die Sicherungsoperation schlägt fehl.

User response:

Stellen Sie sicher, dass eine unterstützte Version von VMware Tools
installiert, aktuell und aktiv ist. Wiederholen Sie anschließend die
Sicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2713E

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' befindet sich in einem ungültigen
Verbindungsstatus 'Status'. Daher kann sie nicht gesichert werden.



Explanation:

Damit eine virtuelle Maschine gesichert werden kann, muss sie sich im
Status 'verbunden' befinden, um einen Zugriff zu ermöglichen.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Versetzen Sie die virtuelle Maschine in den Status 'verbunden' und
wiederholen Sie den Sicherungsversuch.

------------------------------------------------------------------------
ANS2714W

Die Managementklasse 'MK', die für den Sicherungszielort 'Ziel'
angegeben ist, ist ungültig. Es wird die Standardmanagementklasse
verwendet.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wenden Sie sich an den IBM Spectrum Protect-Administrator, damit er das
Konfigurationsdienstprogramm für DB2 UDB ausführt und eine gültige
Managementklasse angibt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2715E

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist als fehlertolerante virtuelle
Maschine konfiguriert. Daher kann sie nicht gesichert werden.



Explanation:

vSphere gestattet keine Momentaufnahme oder Sicherung fehlertoleranter
virtueller Maschinen mit vStorage API for Data Protection.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Damit eine fehlertolerante virtuelle Maschine mit vStorage API for Data
Protection gesichert werden kann, müssen Sie zunächst die Fehlertoleranz
inaktivieren. Nach Beendigung der Sicherung können Sie die
Fehlertoleranz wieder aktivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS2716E

Auf der lokalen Hardware steht noch ein Kopierprozess im Hintergrund an.
Eine Zurückschreibungsoperation kann erst eingeleitet werden, wenn der
Kopierprozess im Hintergrund beendet ist.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Warten Sie, bis der Kopierprozess im Hintergrund beendet ist, und
wiederholen Sie die Zurückschreibungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2717E

Die Multiplikatorknotendefinition hat keine Berechtigung, ihre eigenen
Sicherungsdateien vom Server zu löschen.



Explanation:

Alle DB2 UDB-Befehle erfordern, dass die Multiplikatorknotendefinition
die Berechtigung hat, ihre eigenen Sicherungsdateien vom Server zu
löschen, damit das lokale Sicherungsrepository korrekt mit dem
Serversicherungsrepository abgeglichen werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Lassen Sie die Multiplikatorknotendefinition durch den IBM Spectrum
Protect-Administrator so aktualisieren, dass sie die Berechtigung hat,
ihre eigenen Sicherungsdateien vom Server zu löschen. Beispiel auf dem
IBM Spectrum Protect-Verwaltungsbefehlszeilenclient: dsmadmc update node
<multi-node name> backdelete=yes

------------------------------------------------------------------------
ANS2718W

Für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist eine
Momentaufnahmekonsolidierung erforderlich.



Explanation:

Momentaufnahmekonsolidierung ist erforderlich, wenn eine Momentaufnahme
gelöscht wird, die zugehörige Platte jedoch nicht wieder der Basisplatte
zugeordnet wird. Wenn die Konsolidierung nicht ausgeführt wird, können
sich Momentaufnahmeplatten vergrößern und schließlich den Datenspeicher
ausfüllen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wird fortgesetzt.

User response:

Konsolidieren Sie die Momentaufnahmen der virtuellen Maschine gemäß den
Anweisungen in der entsprechenden VMware vSphere-Dokumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2719E

Eine vorherige Sicherung, gestartet am 'DatumZeit', die die für die neue
Sicherung benötigten Ressourcen verwendet, steht noch an.



Explanation:

Eine neue lokale Sicherung kann erst durchgeführt werden, wenn die
vorherige Sicherung beendet ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Warten Sie, bis die vorherige Sicherung beendet ist, bevor Sie eine
andere lokale Sicherung starten. Alternativ dazu verwenden Sie einen
anderen Wert für copyType, um eine lokale Sicherung auszuführen. Die
lokale IBM Spectrum Protect-Sicherungsrichtlinie ermöglicht jederzeit
nur das Anstehen einer inkrementellen und einer vollständige
Hintergrundkopie, bevor lokale Sicherungsressourcen für eine neue
Sicherungsversion wiederverwendet werden. Eine neue lokale Sicherung
würde zu einer Sicherung mit einer Hintergrundkopie im Wartestatus
führen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2720W

Ausführung des Befehls 'Befehl' fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Ausführung eines Befehls durch IBM Spectrum Protect ist
fehlgeschlagen. Eine mögliche Ursache ist, dass der Befehlsinterpreter
nicht gefunden werden kann. Überprüfen Sie die Umgebungsvariablen
ComSpec und PATH, die zur Lokalisierung des Befehlsinterpreters dienen.
Entweder ist ComSpec oder PATH nicht definiert oder die Definition ist
falsch.

System action:

Der Befehl wird nicht ausgeführt. Es wird versucht, die Verarbeitung
fortzusetzen.

User response:

Korrigieren Sie die Umgebungsvariablen ComSpec und PATH, die zur
Lokalisierung des Befehlsinterpreters dienen. Wenden Sie sich an Ihren
Systemadministrator, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie diese
Korrektur auszuführen ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2721E

Die virtuelle Maschine befindet sich in einem ungültigen
Verbindungsstatus. Daher kann sie nicht gesichert werden.



Explanation:

Mindestens eine Sicherung der virtuellen Maschine ist wegen eines
ungültigen Verbindungsstatus fehlgeschlagen. Eine virtuelle Maschine
muss sich im Status 'verbunden' befinden, damit für Sicherungszwecke auf
sie zugegriffen werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird für diese virtuelle Maschine gestoppt.

User response:

Suchen Sie in der Konsolausgabe und in den Fehlerprotokollen nach
Informationen, warum der Verbindungsstatus ungültig war. Beheben Sie
alle Fehler und versuchen Sie, die fehlgeschlagenen virtuellen Maschinen
zu sichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS2722E

Nicht genug Speicherbereich im lokalen Repository, um diese Sicherung
auszuführen.



Explanation:

Der im lokalen Repository verfügbare Speicherbereich reicht nicht aus,
um eine Momentaufnahme für diesen Sicherungsvorgang auszuführen. Dies
kann vorkommen, wenn die Anzahl der von der Managementklasse
aufbewahrten lokalen Versionen größer ist als der zum Zeitpunkt der
Konfiguration zugeordnete Speicherbereich im lokalen Repository, oder
wenn die Anwendungskonfiguration so geändert wurde, dass der zuvor
zugeordnete Speicherbereich nicht ausreicht.

System action:

Keine.

User response:

Bitte prüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Konfiguration, indem Sie den
Konfigurationsassistenten ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2723E

Der Wert UNDEF für die Option REAdstartsrecall ist nicht gültig, wenn
für die Option HSMBACKENDMODE der Wert IBM Spectrum Protect definiert
ist.



Explanation:

Der Wert UNDEF für die Option REAdstartsrecall ist nur gültig, wenn für
die Option HSMBACKENDMODE der Wert TSMFREE definiert ist.

System action:

Die Operation wird gestoppt. Die Datei wird übersprungen.

User response:

Wenn für die Option HSMBACKENDMODE IBM Spectrum Protect definiert ist,
geben Sie für die Option REAdstartsrecall YES oder NO an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2725E

Der Anwendungsschutz für IBM Spectrum Protect konnte den IBM Spectrum
Protect-VSS-Provider auf der virtuellen Gastmaschine 'VM' nicht
registrieren.



Explanation:

Die für die Einheit zum Versetzen von Daten angegebenen
Berechtigungsnachweise der virtuellen Gastmaschine weisen nicht die
korrekten erforderlichen Windows-Berechtigungen für den Anwendungsschutz
auf.

System action:

Die VM-Sicherungsverarbeitung des Anwendungsschutzes wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die für die virtuelle Gastmaschine angegebenen
Berechtigungsnachweise die korrekten erforderlichen
Windows-Berechtigungen für VM-Sicherungen mit dem Typ 'Anwendungsschutz'
aufweisen. Das Benutzerhandbuch enthält Informationen zu den korrekten
Berechtigungen, die für die Sicherung und Zurückschreibung von
Anwendungsdaten für Microsoft Exchange und Microsoft SQL Server
erforderlich sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2729E

Betriebssystembefehl 'Befehl' fehlgeschlagen; RC=RC.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie den Rückkehrcode vom Betriebssystem nach weiteren
Informationen über den Fehler. Geben Sie den fehlerhaften Befehl manuell
ein, um zu prüfen, ob derselbe Fehler auftritt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2730E

Mit dem Befehl dsmmigrate kann keine Liste der IBM Spectrum Scale-Knoten
abgerufen werden.



Explanation:

Mit dem Befehl dsmmigrate kann wegen eines unerwarteten internen Fehlers
keine Liste der IBM Spectrum Scale-Knoten abgerufen werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um weitere Informationen
zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2731E

Der Befehl BACKUP VM ist fehlgeschlagen, da die Lizenzdatei für Data
Protection for VMware nicht vorhanden oder nicht gültig ist.



Explanation:

Die Lizenzdatei für Data Protection for VMware ist für den Befehl BACKUP
VM erforderlich.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Installieren Sie Data Protection for VMware oder die Lizenzdatei für
Data Protection for VMware und wiederholen Sie den Befehl. Sie können
die Operation auch auf einem Host wiederholen, auf dem die Lizenzdatei
für Data Protection for VMware installiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2732E

Der Befehl BACKUP VM ist fehlgeschlagen, da die Lizenzdatei für Data
Protection for Microsoft Hyper-V nicht vorhanden oder nicht gültig ist.



Explanation:

Die Lizenzdatei für Data Protection for Microsoft Hyper-V ist für den
Befehl BACKUP VM erforderlich.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Installieren Sie Data Protection for Microsoft Hyper-V oder die
Lizenzdatei für Data Protection for Microsoft Hyper-V und wiederholen
Sie den Befehl. Sie können die Operation auch auf einem Host
wiederholen, auf dem die Lizenzdatei für Data Protection for Microsoft
Hyper-V installiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2733E

Eine Operation, für die der Windows-Dienst 'Verwaltungsinstrumentation'
(Windows Management Instrumentation, WMI) erforderlich ist, ist mit dem
Fehler 'Fehlerzeichenfolge' fehlgeschlagen. IBM Spectrum Protect wurde
der Zugriff auf ein WMI-System wegen unzureichenden Zugriffsrechten
verweigert.



Explanation:

Windows hat den Zugriff auf eine Ressource, ein Objekt oder eine
Operation des Dienstes 'Verwaltungsinstrumentation' (WMI) verweigert.
Die Berechtigungen dieses Programms reichen für die Ausführung der
angeforderten Operation nicht aus.

System action:

Eine Operation, für die der Windows-Dienst 'Verwaltungsinstrumentation'
(Windows Management Instrumentation, WMI) erforderlich ist, wird
ausgeführt.

User response:

Erhöhen Sie die Berechtigungen, die IBM Spectrum Protect zugeordnet
sind, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2734E

Eine Operation, für die der Windows-Dienst 'Verwaltungsinstrumentation'
(Windows Management Instrumentation, WMI) erforderlich ist, ist mit dem
Fehler 'Fehlerzeichenfolge' fehlgeschlagen. Die Anwendungsschnittstelle
ist nicht vorhanden.



Explanation:

Dieser Fehler ist aufgetreten, weil WMI-Klassen nicht registriert wurden
oder weil ihre Registrierung aufgehoben wurde (WMI = Windows Management
Instrumentation, Windows-Verwaltungsinstrumentation). WMI-Klassen werden
für Windows-Features registriert.

System action:

Die Initialisierung eines WMI-Objekts ist fehlgeschlagen.

User response:

Registrieren Sie die WMI-Klassen des entsprechenden Windows-Features.

------------------------------------------------------------------------
ANS2735W

Alle selektiven und transparenten Rückrufe sind wegen der Option
HSMOPTIMIZEDRECALLONLY blockiert. Diese Nachricht wird in den nächsten
24 Stunden nicht erneut ausgegeben.



Explanation:

Wenn für die Option HSMOPTIMIZEDRECALLONLY 'YES' angegeben ist, sind nur
optimierte Rückrufe zulässig.

System action:

Rückruf ist blockiert.

User response:

Inaktivieren Sie die Option HSMOPTIMIZEDRECALLONLY und starten Sie die
HSM-Dämonen erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS2736E

Von einem fernen IBM Spectrum Protect-Dateisystemagenten wurde eine
unerwartete Antwort empfangen. Verb : Verb Ferner Host : Host
Rückkehrcode : RC Ursachencode : Urs Nachr.folge : Nachr.folge



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS2737W

Es werden keine Platten von der virtuellen Maschine bereitgestellt, da
alle Platten während der Sicherung ausgeschlossen wurden.



Explanation:

Es können keine Platten von der virtuellen Maschine bereitgestellt
werden, da alle Platten während der Sicherung ausgeschlossen wurden oder
die virtuelle Maschine keine Platten enthielt.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Wenn Dateien der betroffenen Dateisysteme oder Datenträger
wiederhergestellt werden müssen, stellen Sie sicher, dass mindestens
eine Platte in die Sicherung eingeschlossen wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2738W

'Dateiname' kann nicht wiederhergestellt werden, weil die Datei gerade
von Prozess verwendet wird.



Explanation:

Die Datei wird derzeit von einem anderen Prozess (dsmmigrate oder
dsmrecalld) verwendet.

System action:

Die Datei wird bei der Wiederherstellung nicht berücksichtigt.

User response:

Warten Sie, bis die Datei geschlossen ist und wiederholen Sie ggf. die
Wiederherstellung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2739W

'Dateiname' kann nicht wiederhergestellt werden, weil derzeit ein
Umlagerungs- oder Rückrufprozess auf Knoten Knoten-ID auf diese Datei
zugreift.



Explanation:

Der Umlagerungsprozess kann auf einem anderen Knoten ausgeführt werden.

System action:

Die Datei wird bei der Wiederherstellung nicht berücksichtigt.

User response:

Führen Sie die Wiederherstellung auf einem anderen Knoten aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2740E

Die vApp-Zurückschreibungsoperation ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die vApp-Zurückschreibungsoperation ist fehlgeschlagen. Suchen Sie im
Fehlerprotokoll nach Details zur Fehlerursache.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Konsolenausgabe und die Fehlerprotokolle auf Details
zu dem Problem. Beheben Sie alle Fehler und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2741E

Die Wiederherstellung des Objekts 'Dateiname' ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei dem Versuch der Dateiwiederherstellung mit dem Befehl dsmmigrate ist
ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Datei wird bei der Wiederherstellung nicht berücksichtigt.

User response:

Untersuchen Sie das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in
Bezug auf diesen Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2742W

Die Datei 'Dateiname' wird bei der Wiederherstellung nicht
berücksichtigt.



Explanation:

Die Datei wird aus folgenden Gründen bei der Wiederherstellung nicht
berücksichtigt: 1) Es handelt sich um eine residente Datei. 2) Derzeit
wird ein Umlagerungs- oder Rückrufprozess ausgeführt, in dem die Datei
verwendet wird. 3) Informationen zur Wiederherstellung nach einem
Systemabsturz wurden gefunden und die Datei kann nicht wiederhergestellt
werden. 4) Informationen zur Wiederherstellung nach einem Systemabsturz
wurden auf verschiedenen IBM Spectrum Scale-Knoten gefunden und es ist
nicht festzustellen, welche Informationen zur Wiederherstellung nach
einem Systemabsturz zu verwenden sind.

System action:

Die Datei wird bei der Wiederherstellung nicht berücksichtigt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2744I

TESTFLAG Db2 aktiviert mit dem Wert 'Wert'.



Explanation:

Keine.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2745E

Eine der virtuellen Hyper-V-Maschine 'VM-Name' zugeordnete virtuelle
Platte wird nicht gefunden.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat festgestellt, dass einer virtuellen
Maschine eine Platte zugeordnet ist, die nicht erreichbar ist. Die
Platte wurde möglicherweise versetzt oder gelöscht. Solange die Platte
nicht gefunden wird, kann keine Momentaufnahme erstellt werden.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte eine virtuelle Platte im zugeordneten Pfad
nicht finden.

User response:

Überprüfen Sie, ob die virtuelle Platte versetzt oder gelöscht wurde und
aktualisieren Sie die Konfiguration der virtuellen Maschine den
Änderungen im Dateisystem entsprechend.

------------------------------------------------------------------------
ANS2746E

Eine der virtuellen Hyper-V-Maschine 'VM-Name' zugeordnete virtuelle
Platte hat VHD-Format oder ein ungültiges Format. Es können nur
virtuelle Platten im VHDX-Format gesichert werden.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat festgestellt, dass einer virtuellen
Maschine eine Platte zugeordnet ist, die das VHD-Format oder ein
unbekanntes bzw. nicht unterstütztes Format hat. Wenn die Platte das
VHDX-Format hat, ist sie möglicherweise beschädigt.

System action:

IBM Spectrum Protect hat während der Vorbereitung einer Sicherung einer
virtuellen Maschine eine virtuelle Platte im VHD-Format oder in einem
unbekannten Format festgestellt.

User response:

Wenn die virtuelle Platte das VHD-Format aufweist, gibt es mehrere
Möglichkeiten: Entfernen Sie VHD aus der virtuellen Maschine, wandeln
Sie das VHD-Format der virtuellen Platte in das VHDX-Format um oder
ändern Sie DOMAIN.VMFULL so, dass die virtuelle Maschine bei der
Sicherung übersprungen wird. Wenn die Platte das VHDX-Format hat,
überprüfen Sie, ob sie beschädigt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2747E

Für eine der virtuellen Hyper-V-Maschine 'VM-Name' zugeordnete virtuelle
AVHDX-Platte wird die übergeordnete Platte nicht gefunden.
Momentaufnahmen können nur erstellt werden, wenn die übergeordnete
Platte vorhanden ist.



Explanation:

Das AVHDX-Format gibt ein internes Feld an, das auf eine übergeordnete
AVHDX- oder VHDX-Datei verweist. Wenn die übergeordnete Datei nicht
gefunden wird, ist die Platte ungültig und eine Momentaufnahme schlägt
fehl.

System action:

Der Prozess hat eine AVHDX-Platte erkannt, die einer virtuellen Maschine
zugeordnet ist, und hat versucht, die übergeordnete AVHDX- oder
VHDX-Datei zu finden.

User response:

Überprüfen Sie, ob die übergeordnete AVHDX- oder VHDX-Datei noch
vorhanden ist und nicht versetzt oder gelöscht wurde. Stellen Sie die
übergeordnete AVHDX- und/oder VHDX-Datei wieder her.

------------------------------------------------------------------------
ANS2748E

Eine der virtuellen Hyper-V-Maschine 'VM-Name' zugeordnete virtuelle
Platte überschreitet den Grenzwert für die maximale Kapazität. Der IBM
Spectrum Protect-Client kann virtuelle Maschinen mit Platten, die den
Grenzwert von zwei Terabyte überschreiten, nicht sichern.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat festgestellt, dass einer virtuellen
Maschine eine Platte zugeordnet ist, deren Kapazität zwei Terabyte
überschreitet. Virtuelle Platten, die zwei Terabyte überschreiten,
werden derzeit von der immer inkrementellen Sicherung nicht unterstützt.

System action:

IBM Spectrum Protect hat eine virtuelle Platte festgestellt, deren
Kapazität auf einer virtuellen Maschine, für die eine Sicherung geplant
ist, zwei Terabyte überschreitet.

User response:

Es gibt mehrere Möglichkeiten: Die Platte aus der virtuellen Maschine
entfernen, die Platte auf weniger als zwei Terabyte verkleinern, die
Daten auf eine virtuelle Platte mit einer Kapazität von weniger als zwei
Terabyte kopieren. Auch wenn die Teilsicherung nicht verfügbar ist, ist
der Typ 'Immer gesamt' kompatibel für Platten über zwei Terabyte.

------------------------------------------------------------------------
ANS2749E

Siehe Microsoft Technote KB2771882. Eine der virtuellen Hyper-V-Maschine
'VM-Name' zugeordnete virtuelle Platte enthält Dateien, die sich auf
einem freigegebenen Clustervolume und auf lokalen Datenträgern befinden.
Es kann keine Momentaufnahme einer virtuellen Maschine mit dieser
Konfiguration erstellt werden.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat festgestellt, dass in einer
virtuellen Maschine Dateien bei der Momentaufnahme betroffen sind, die
sich sowohl auf lokalen Datenträgern als auch auf freigegebenen
Clustervolumes befinden. Ein Versuch, eine Momentaufnahme einer
virtuellen Maschine mit dieser Konfiguration zu erstellen, führt immer
zu einem Fehler. Dieser Fehler ist in Microsoft Technote KB2771882
dokumentiert.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat vor der Erstellung einer
Momentaufnahme festgestellt, dass die virtuelle Maschine über Dateien
auf lokalen Datenträgern und auf freigegebenen Clustervolumes verfügt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass sich alle Platten und die Konfigurationsdateien
auf lokalen Datenträgern oder freigegebenen Clustervolumes befinden.
Falls erforderlich, führen Sie eine Speicherumlagerung durch, um die
Platten und/oder Konfigurationsdateien zu versetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2750E

Auf der virtuellen Hyper-V-Maschine 'VM-Name' wird derzeit eine der
folgenden Operationen ausgeführt: * Lokale Momentaufnahme erstellen *
Lokale Momentaufnahme anwenden * Lokale Momentaufnahme löschen *
Virtuelle Maschine exportieren * Virtuelle Maschine umlagern *
VSS-Momentaufnahme * Zurückschreibung * Differenzierungsplatten mischen
Die aufgeführten Operationen verhindern, dass eine
Hyper-V-VSS-Momentaufnahme erstellt wird (VSS = Volume Snapshot Service,
Volumesnapshotdienst). Warten Sie, bis die Operation beendet oder
abgebrochen wird, damit eine Sicherung ausgeführt werden kann.



Explanation:

Einige Management-Tasks der virtuellen Maschine beeinträchtigen eine
VSS-Momentaufnahme der virtuellen Maschine. Eine dieser Operationen
wurde während einer Sicherungsanforderung erkannt.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat festgestellt, dass auf der
virtuellen Maschine derzeit eine Operation ausgeführt wird, die
verhindert, dass eine VSS-Momentaufnahme erstellt wird (VSS = Volume
Snapshot Service, Volumesnapshotdienst).

User response:

Warten Sie, bis die laufende Management-Task der virtuellen Maschine
beendet ist oder brechen Sie diese Task ab, und wiederholen Sie dann die
Sicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2751E

Der Befehl RESTORE VM ist fehlgeschlagen, da die Lizenzdatei für Data
Protection for VMware nicht vorhanden oder nicht gültig ist.



Explanation:

Die Lizenzdatei für Data Protection for VMware ist für den Befehl
RESTORE VM erforderlich.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Installieren Sie Data Protection for VMware oder die Lizenzdatei für
Data Protection for VMware und wiederholen Sie den Befehl. Sie können
die Operation auch auf einem Host wiederholen, auf dem die Lizenzdatei
für Data Protection for VMware installiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2752E

Der Befehl RESTORE VM ist fehlgeschlagen, da die Lizenzdatei für Data
Protection for Microsoft Hyper-V nicht vorhanden oder nicht gültig ist.



Explanation:

Die Lizenzdatei für Data Protection for Microsoft Hyper-V ist für den
Befehl BACKUP VM erforderlich.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Installieren Sie Data Protection for Microsoft Hyper-V oder die
Lizenzdatei für Data Protection for Microsoft Hyper-V und wiederholen
Sie den Befehl. Sie können die Operation auch auf einem Host
wiederholen, auf dem die Lizenzdatei für Data Protection for Microsoft
Hyper-V installiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2753I

Inter-Clientkommunikation mit Knoten Knoten wird aufgebaut.



Explanation:

Keine.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2785I

Aktuelle Db2-Konfiguration für Zurückschreibung des Typs 'Typ' wird
erfasst.



Explanation:

Keine.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2790E

Fehler beim Zugriff auf Storage Virtual Machine 'SVM-Name' auf
NetApp-Dateiserver 'Dateiservername'.



Explanation:

Der Zugriff auf die angegebene Storage Virtual Machine war auf dem
angegebenen Dateiserver nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass die
Storage Virtual Machine vorhanden ist und auf dem angegebenen
Dateiserver ausgeführt wird und dass sie dem Dateiserver mithilfe des
Befehls SET NETAPPSVM ordnungsgemäß zugeordnet wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Storage Virtual Machine auf dem angegebenen
Dateiserver ausgeführt wird und dass die Zuordnung zwischen dem
Dateiserver und der Storage Virtual Machine ordnungsgemäß mit dem
dsmc-Befehl SET NETAPPSVM definiert wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS2798E

Eine Sitzung vom Clientknoten 'Knotenname' Multiplikatorknoten
'Multiplikatorknoten' zum Client mit der Adresse 'IP-Adresse:IP-Port'
kann nicht gestartet werden. Der Rückkehrcode ist RC.



Explanation:

Keine.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2799E

Während einer Sitzung mit einem anderen Client wurde ein Fehler
festgestellt. Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere
Informationen



Explanation:

Diese Nachricht ist für DB2 UDB reserviert.

System action:

Reserviert.

User response:

Diese Nachricht ist für DB2 UDB reserviert.

------------------------------------------------------------------------
ANS2800W

Keine IBM Spectrum Protect-Prozesse gefunden.



Explanation:

Der Befehl QUERY PIDS konnte keine bekannten IBM Spectrum
Protect-Prozesse identifizieren, die auf dem System ausgeführt werden.
Falls die Option -FILTER verwendet wurde, konnten keine Prozesse
gefunden werden, die mit den Filterspezifikationen übereinstimmen.

System action:

Keine.

User response:

Falls Sie dsmtrace verwenden müssen, um die Ablaufverfolgung für einen
aktiven Clientprozess zu aktivieren oder zu inaktivieren, müssen Sie
sicherstellen, dass der Client bereits ausgeführt wird. Falls Sie die
Option -FILTER verwendet haben, versuchen Sie den Befehl mit einer
anderen Filterspezifikation erneut. Mit Hilfe von -FILTER=* können Sie
alle Prozesse anzeigen, die auf dem System ausgeführt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2801E

Das Dienstprogramm dsmtrace konnte sich nicht mit dem angegebenen
Prozess verbinden.



Explanation:

Diese Nachricht kommt normalerweise vor, wenn die angegebene Prozess-ID
nicht aktiv ist.

System action:

Keine.

User response:

Falls Sie dsmtrace verwenden müssen, um die Ablaufverfolgung für einen
aktiven Clientprozess zu aktivieren oder zu inaktivieren, müssen Sie
sicherstellen, dass der Client bereits ausgeführt wird. Verwenden Sie
den Befehl dsmtrace QUERY PIDS, um aktive Clientprozesse zu
identifizieren, und versuchen Sie anschließend den Befehl erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS2802I

Ablaufverfolgung wurde inaktiviert.



Explanation:

Keine.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2803E

Ablaufverfolgung konnte nicht inaktiviert werden.



Explanation:

Beim Versuch, die Ablaufverfolgung für den angegebenen Prozess zu
inaktivieren, ist ein Fehler aufgetreten. Diese Nachricht wird
normalerweise von anderen, weiterführenden Nachrichten begleitet, die
unmittelbar vor oder nach dieser Nachricht stehen.

System action:

An dem Ablaufverfolgungsstatus des angegebenen Prozesses werden keine
Änderungen vorgenommen.

User response:

Überprüfen Sie die Nachrichten, die unmittelbar vor oder nach dieser
Nachricht stehen, auf weitere Informationen über diesen Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2804W

Ablaufverfolgung ist bereits aktiviert. -TRACEFILE, -TRACEMAX und
-TRACESEGSIZE werden ignoriert.



Explanation:

Wenn die Ablaufverfolgung für einen Clientprozess bereits aktiviert ist,
hat nur die Option -TRACEFLAGS Auswirkungen.

System action:

Die Optionen -TRACEFLAGS werden für den Clientprozess definiert.
-TRACEFILE, -TRACEMAX und -TRACESEGSIZE werden ignoriert.

User response:

Falls Sie die Einstellungen für -TRACEFILE, -TRACEMAX oder -TRACESEGSIZE
ändern müssen, müssen Sie zuerst den Befehl dsmtrace DISABLE verwenden,
um die Ablaufverfolgung für den Clientprozess zu inaktivieren. Führen
Sie anschließend den Befehl dsmtrace ENABLE aus, um die gewünschten
Ablaufverfolgungseinstellungen zu konfigurieren. Wenn es nicht
erforderlich ist, diese Einstellungenen zu ändern, kann diese Nachricht
ignoriert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2805I

Ablaufverfolgung wurde aktiviert.



Explanation:

Keine.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2806E

Ablaufverfolgung konnte nicht aktiviert werden.



Explanation:

Beim Versuch, die Ablaufverfolgung für den angegebenen Prozess zu
aktivieren, ist ein Fehler aufgetreten. Diese Nachricht wird
normalerweise von anderen, weiterführenden Nachrichten begleitet, die
unmittelbar vor oder nach dieser Nachricht stehen.

System action:

An dem Ablaufverfolgungsstatus des angegebenen Prozesses werden keine
Änderungen vorgenommen.

User response:

Überprüfen Sie die Nachrichten, die unmittelbar vor oder nach dieser
Nachricht stehen, auf weitere Informationen über diesen Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2807E

Es wurde eine falsche Anzahl Parameter für den Befehl Befehlsname
angegeben.



Explanation:

Der angegebene Befehl wurde mit zu wenigen oder zu vielen Parametern
aufgerufen.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl mit der korrekten Anzahl Parameter. Führen
Sie \"dsmtrace help\" aus, um zusätzliche Informationen über die
Befehlssyntax von dsmtrace zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS2808W

Bei der Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz wurde die
registrierte Basismomentaufnahme
'Name_der_registrierten_Basismomentaufnahme' auf dem
NetApp/N-Series-Dateiserverdatenträger 'Datenträgername' nicht gefunden.
Momentaufnahme 'Name_der_alten_Basismomentaufnahme' wird als
Basismomentaufnahme verwendet.



Explanation:

Bei der Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz wurde die angegebene
registrierte Basismomentaufnahme auf dem angegebenen
NetApp/N-Series-Dateiserverdatenträger nicht gefunden. Die neueste
vorhandene Momentaufnahme, die älter als die registrierte
Basismomentaufnahme ist, wird als aktuelle Basismomentaufnahme
verwendet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2809E

Die Sicherungs-ID 'Sicherungs-ID' in der Eingabedatei stimmt nicht mit
dem Namen der virtuellen Maschine 'VM-Name' überein, die
zurückgeschrieben wird.



Explanation:

Zwischen der in der Eingabedatei angegebenen Sicherungs-ID und dem
VM-Namen ist eine Abweichung vorhanden.

System action:

Die virtuelle Maschine kann nicht zurückgeschrieben werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Sicherungs-ID mit dem Namen der
virtuellen Maschine übereinstimmt, die zurückgeschrieben werden soll.
Führen Sie dazu den Befehl 'inquire_detail' erneut aus und nehmen Sie
alle erforderlichen Korrekturen vor, bevor Sie die Zurückschreibung
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2810E

Die IBM Spectrum Protect for Virtual Environments-Eingabedatei
'Eingabedatei' scheint leer zu sein.



Explanation:

Während der Verarbeitung der Eingabedatei wurden keine Einträge für die
Bearbeitung gefunden.

System action:

Die Operation kann mit einer Liste ohne Inhalt nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Eingabedatei nicht leer ist und die Datei
eine gültige Eingabe enthält. Wenn die Datei nicht leer ist, ist
möglicherweise beim Lesen der Datei ein Fehler aufgetreten. Überprüfen
Sie das Fehlerprotokoll auf Fehler, die während des Lesens der Datei
aufgetreten sind. Werden Fehler gefunden, nehmen Sie die erforderlichen
Korrekturen vor, bevor Sie die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2811E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments konnte keinen geeigneten
Agenten der Einheit zum Versetzen von Daten für den Datencenterknoten
'Knotenname des Datencenters' finden.



Explanation:

Während der Verarbeitung von Proxybeziehungen mit dem angegebenen
Datencenterknoten wurden keine entsprechenden Übereinstimmungen für die
Einheit zum Versetzen von Daten gefunden.

System action:

Die Operation kann ohne eine gültige Einheit zum Versetzen von Daten
nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie zusammen mit Ihrem IBM Spectrum Protect-Administrator
sicher, dass Ihre Datencenterknoten Ihren Knoten der Einheit zum
Versetzen von Daten die Proxyberechtigung erteilt haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS2812E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments konnte den Knoten der
Einheit zum Versetzen von Daten 'Knotenname der Einheit zum Versetzen
von Daten' nicht auf dem IBM Spectrum Protect-Server finden.



Explanation:

Während der Verarbeitung von Proxybeziehungen mit dem Datencenterknoten
und dem angegebenen Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten wurden
keine entsprechenden Übereinstimmungen mit dem Knotennamen der Einheit
zum Versetzen von Daten gefunden.

System action:

Die Operation kann ohne einen gültigen Knotennamen der Einheit zum
Versetzen von Daten nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der angegebene Knotenname der Einheit zum
Versetzen von Daten ein gültiger IBM Spectrum Protect-Knotenname ist und
für den Knoten die korrekten Proxybeziehungen eingerichtet sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2813E

Der IBM Spectrum Protect-Server hat eine leere Netzadresse oder
Anschlussnummer für 'Knotenname der Einheit zum Versetzen von Daten'
zurückgegeben.



Explanation:

Bei der Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach der Netzadresse
und Anschlussnummer der Einheit zum Versetzen von Daten hat der Server
für einen der Werte null zurückgegeben.

System action:

Die Operation kann ohne eine gültige Netzadresse und Anschlussnummer der
Einheit zum Versetzen von Daten nicht fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist normalerweise das Ergebnis, wenn ein Knoten der Einheit zum
Versetzen von Daten nicht gestartet wurde. Melden Sie sich beim Host der
Einheit zum Versetzen von Daten an und starten Sie den DSMCAD-Service
(oder starten Sie den Service erneut) und wiederholen Sie dann den
Befehl von IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. Bleibt der
Fehler bestehen, überprüfen Sie zusammen mit Ihrem IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator das IBM Spectrum
Protect-Serveraktivitätenprotokoll, um das Problem zu identifizieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS2814E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat beim Parsing der
Eingabedatei 'Eingabedatei' einen Fehler erkannt. Die Kennung 'Kennung'
scheint leer oder ungültig zu sein.



Explanation:

Beim Parsing der Eingabedatei ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Operation kann ohne gültige VM-Spezifikationen nicht fortgesetzt
werden.

User response:

Dies ist normalerweise das Ergebnis eines leeren VM-Namens oder einer
anderen leeren Kennung. Stellen Sie sicher, dass die Syntax der
Eingabedatei für alle Einträge korrekt ist und VM-Namen nicht leer sind.
Wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2815E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat beim Parsing von
'Lesen in Zeile' in der Eingabedatei 'Eingabedatei' einen Fehler
erkannt.



Explanation:

Beim Parsing der Eingabedatei ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Operation kann ohne gültige Spezifikationen in der Eingabedatei
nicht fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist möglicherweise das Ergebnis eines leeren VM-Namens oder einer
anderen leeren Kennung. Stellen Sie sicher, dass die Syntax der
Eingabedatei für alle Einträge korrekt ist und VM-Namen nicht leer sind.
Wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2816E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass die
IP-Adresse des IBM Spectrum Protect-Servers nicht angegeben wurde.



Explanation:

Beim Parsing der Befehlszeilenoptionen wurde eine leere Serveradresse
erkannt.

System action:

Die Operation kann ohne eine gültige Netzadresse für den IBM Spectrum
Protect-Server nicht fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist möglicherweise das Ergebnis, wenn das VMCLI-Profil einen leeren
Eintrag VE_TSM_SERVER_NAME hat. Stellen Sie sicher, dass das
VMCLI-Profil korrekt konfiguriert ist und die IBM Spectrum
Protect-Serveradresse angibt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2817E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass der
Knotenname der vCenter-Befehlszeilenschnittstelle nicht angegeben wurde.



Explanation:

Beim Parsing der Befehlszeilenoptionen wurde ein leerer Knotenname der
vCenter-Befehlszeilenschnittstelle erkannt.

System action:

Die Operation kann ohne einen gültigen Knotennamen der
vCenter-Befehlszeilenschnittstelle nicht fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist möglicherweise das Ergebnis, wenn das VMCLI-Profil einen leeren
Eintrag VE__TSMCLI_NODE_NAME hat. Stellen Sie sicher, dass das
VMCLI-Profil korrekt konfiguriert ist und den Knotennamen der
vCenter-Befehlszeilenschnittstelle angibt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2818E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass der
IBM Spectrum Protect-Serveranschluss nicht angegeben wurde.



Explanation:

Beim Parsing der Befehlszeilenoptionen wurde ein leerer IBM Spectrum
Protect-Serveranschluss erkannt.

System action:

Die Operation kann ohne einen gültigen IBM Spectrum
Protect-Serveranschluss nicht fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist möglicherweise das Ergebnis, wenn das VMCLI-Profil einen leeren
Eintrag VE_TSM_SERVER_PORT hat. Stellen Sie sicher, dass das
VMCLI-Profil korrekt konfiguriert ist und den IBM Spectrum
Protect-Serveranschluss angibt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2820E

Es ist eine Unterbrechung aufgetreten. Die aktuelle Operation wird
beendet und der Client wird heruntergefahren.



Explanation:

Diese Nachricht wird ausgegeben, wenn der Prozess durch ein
Unterbrechungssignal wie STRG-UNTBR oder STRG-C unterbrochen wird.

System action:

Die Operation und der Prozess werden sofort beendet.

User response:

Starten Sie, falls gewünscht, die Operation erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS2821E

Der CAD-Service ist für den Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten
mit dem Namen 'Name des Knotens der Einheit zum Versetzen von Daten'
nicht aktiv.



Explanation:

Der CAD-Service ist für die Einheit zum Versetzen von Daten nicht aktiv.

System action:

Die Operation kann ohne eine Verbindung zum CAD-Service der Einheit zum
Versetzen von Daten nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der CAD-Service der Einheit zum Versetzen von
Daten aktiv ist und dass auf dem Knoten die richtigen Proxy-Beziehungen
eingerichtet sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2822E

Die Einheit zum Versetzen von Daten kann keine Verbindung zum IBM
Spectrum Protect-Server herstellen.



Explanation:

Es besteht keine Verbindung zum angegebenen IBM Spectrum Protect-Server.

System action:

Die Operation kann ohne eine Verbindung zum Server nicht fortgesetzt
werden.

User response:

Mögliche Ursachen: Der Servername ist in der Datei dsm.opt oder dsm.sys
falsch geschrieben, ein falscher Server wird verwendet, ein
Kommunikationsfehler oder Firewallproblem ist aufgetreten oder das
Netzübertragungskabel ist nicht angeschlossen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2824E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass der
Knotenname, der das vCenter darstellt, nicht angegeben wurde.



Explanation:

Beim Parsing der Befehlszeilenoptionen wurde ein leerer
vCenter-Knotenname erkannt.

System action:

Die Operation kann ohne einen gültigen vCenter-Knotennamen nicht
fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist möglicherweise das Ergebnis, wenn das VMCLI-Profil einen leeren
Eintrag VE_VCENTER_NODE_NAME hat. Stellen Sie sicher, dass das
VMCLI-Profil korrekt konfiguriert ist und den vCenter-Knotennamen
angibt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2825E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass der
Knotenname, der das Datencenter darstellt, nicht angegeben wurde.



Explanation:

Beim Parsing der Befehlszeilenoptionen wurde ein leerer Knotenname für
das Datencenter erkannt.

System action:

Die Operation kann ohne einen gültigen Knotennamen für das Datencenter
nicht fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist das Ergebnis, wenn die Option '-d Knotenname des Datencenters'
nicht an die Befehlszeile übergeben wurde. Wiederholen Sie die Operation
und stellen Sie sicher, dass die Option '-d Knotenname des Datencenters'
an die Befehlszeile übergeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2826E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass der
Knotenname, der die vCenter-Einheit zum Versetzen von Daten darstellt,
nicht angegeben wurde.



Explanation:

Beim Parsing der Befehlszeilenoptionen wurde ein leerer Knotenname für
die Einheit zum Versetzen von Daten erkannt.

System action:

Die Operation kann ohne einen gültigen Knotennamen für die Einheit zum
Versetzen von Daten nicht fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist das Ergebnis, wenn die Option '-o Knotenname der Einheit zum
Versetzen von Daten' nicht an die Befehlszeile übergeben wurde.
Wiederholen Sie die Operation und stellen Sie sicher, dass die Option
'-o Knotenname der Einheit zum Versetzen von Daten' an die Befehlszeile
übergeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2827E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass die
Eingabedatei nicht angegeben wurde.



Explanation:

Beim Parsing der Befehlszeilenoptionen wurde ein leerer oder nicht
vorhandener Eingabedateiname erkannt.

System action:

Die Operation kann ohne einen gültigen Eingabedateinamen nicht
fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist das Ergebnis, wenn die Option '-I Name der Eingabedatei' nicht
an die Befehlszeile übergeben wurde. Wiederholen Sie die Operation und
stellen Sie sicher, dass die Option '-I Name der Eingabedatei' an die
Befehlszeile übergeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS2828E

Imageoperationen werden für das angegebene Dateisystem nicht
unterstützt.



Explanation:

Imagesicherung und -zurückschreibung werden für das angegebene
Dateisystem nicht unterstützt.

System action:

Die angeforderte Imageoperation wird nicht ausgeführt.

User response:

Wählen Sie ein anderes Objekt aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2829E

Imageoperationen werden für GPFS nicht unterstützt.



Explanation:

Die Imagesicherung und -zurückschreibung werden für GPFS-Datenträger
nicht unterstützt.

System action:

Die angeforderte Imageoperation wird nicht ausgeführt.

User response:

Wählen Sie ein anderes Objekt aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS2830E

Es wurde eine falsche Anzahl Parameter angegeben.



Explanation:

Der angegebene Befehl wurde mit zu wenigen oder zu vielen Parametern
aufgerufen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl mit der korrekten Anzahl Parameter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2831E

Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz kann für 'Datenträgername'
nicht ausgeführt werden, da er den Typ 'Typ' hat und kein
NetApp/N-Series-Datenträger des Typs DS-Typ' ist.



Explanation:

Der angegebene Datenträger kann nicht für die Ausführung einer
NetApp/N-Series-Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz verwendet
werden. Der Datenträger entspricht nicht dem NFS-Mountpunkt oder dem
gemeinsam genutzten CIFS-Laufwerk für einen Network Appliance- oder
N-Series NAS-Datenträger. Eine mögliche Ursache dieses Fehlers ist, dass
Momentaufnahmedifferenzteilsicherungen nur für
NetApp/N-Series-NFS-Datenträger auf AIX/Linux-Plattformen oder für
CIFS-Datenträger auf Windows-Plattformen ausgeführt werden können.

Eine andere mögliche Ursache dieses Fehlers ist eine falsche Auswahl des
Qtree-Sicherheitsstils für den Datenträger. Wird der CIFS-Datenträger
unter Windows zugeordnet, stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsstil
auf NTFS gesetzt ist. Wird der Datenträger als NFS angehängt, stellen
Sie sicher, dass der Sicherheitsstil auf UNIX gesetzt ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl mit einem NetApp/N-Series NFS- oder
CIFS-Datenträger mit dem korrekten Sicherheitsstil.

------------------------------------------------------------------------
ANS2832E

Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz fehlgeschlagen für
Dateibereichsname. Das Fehlerprotokoll enthält weitere Details.



Explanation:

NAS NFS/CIFS-Teilsicherungsoperation nach Momentaufnahmedifferenz konnte
nicht ausgeführt werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Ergreifen Sie den Informationen im Fehlerprotokoll entsprechende
Maßnahmen. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie bitte Ihren IBM
Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS2834E

Sie müssen ein Root sein, um eine Teilsicherung unter Verwendung der
Momentaufnahmedifferenz ausführen zu können.



Explanation:

Die Ausführung einer NAS NFS/CIFS-Teilsicherung unter Verwendung der
Momentaufnahmedifferenz ist fehlgeschlagen, da der Benutzer kein Root
ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation als Root.

------------------------------------------------------------------------
ANS2835E

Teilsicherung unter Verwendung der Momentaufnahmedifferenz wird auf
dieser Plattform nicht unterstützt.



Explanation:

Die NetApp NFS/CIFS-Teilsicherung unter Verwendung der
Momentaufnahmedifferenz wird nur auf den Plattformen Linux und Windows
unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Teilsicherungsoperation ohne die Option snapdiff.

------------------------------------------------------------------------
ANS2836E

Teilsicherung unter Verwendung der Momentaufnahmedifferenz ist nur für
vollständige Datenträger verfügbar. ist ein Teildatenträger oder qtree.



Explanation:

Eine NAS NFS/CIFS-Teilsicherung kann unter Verwendung der
Momentaufnahmedifferenz für den geladenen oder zugeordneten Datenträger
aus einem der folgenden Gründe nicht ausgeführt werden: 1) Der
Datenträger ist ein qtree. 2) Der Datenträger ist kein vollständiger
Datenträger, er ist nicht geladen oder dem Root des Datenträgers
zugeordnet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Teilsicherung unter Angabe eines vollständigen NAS
NFS- oder CIFS-Datenträgers.

------------------------------------------------------------------------
ANS2837E

Der Zugriff auf die erforderlichen gespeicherten Berechtigungsnachweise
des NetApp-Dateiservers (Benutzer-ID und Kennwort) ist für Dateiserver
'' nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass der Befehl SET PASSWORD
-TYPE=FILER zum Speichern der Berechtigungsnachweise ordnungsgemäß
angegeben wurde.



Explanation:

Die Benutzer-ID und das Kennwort für den angegebenen NetApp-Dateiserver
wurden entweder nicht konfiguriert oder wurden nicht korrekt angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie den Befehl 'set password -type=filer', um die Benutzer-ID
und das Kennwort für den angegebenen NetApp-Dateiserver zu definieren,
und wiederholen Sie die Differenzsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2838W

Die Länge des Dateipfads 'Dateiname' überschreitet die maximal zulässige
Pfadlänge in HSM.



Explanation:

Eine Datei, die umgelagert werden sollte, hat einen Pfadnamen, der zu
lang ist.

System action:

Die Datei wurde bei der Umlagerung übersprungen.

User response:

Stellen Sie Dateien in einen kürzeren Pfad, damit sie für die Umlagerung
verfügbar sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2839E

Mit ONTAPI-Fehler 'Fehlercode' fehlgeschlagen, während eine Verbindung
zum NetApp-Dateiserver 'Dateiservername' mit der Benutzer-ID
'Benutzer-ID' hergestellt werden sollte. Möglicherweise wurden
Berechtigungsnachweise für diesen Dateiserver nicht ordnungsgemäß
angegeben.



Explanation:

Die Benutzer-ID und das Kennwort wurden für den angegebenen Dateiserver
nicht korrekt konfiguriert.

Wenn Sie die Option snapdiffhttps verwenden, stellen Sie sicher, dass
Sie keine vFiler-Datenträger angeben, weil vFiler den Transporttyp HTTPS
nicht unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die für den Dateiserver angegebenen
Berechtigungsnachweise korrekt sind. Geben Sie mit dem Befehl 'dsmc set
password' die korrekten Berechtigungsnachweise für Ihren Dateiserver an
und wiederholen Sie den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS2840E

Die Teilsicherung unter Verwendung der Momentaufnahmedifferenz wird für
NetApp-Dateiserver 'file-server-name' bei der Data ONTAP-Version
'version.modification.submodification' nicht unterstützt.



Explanation:

Der angegebene Dateiserver weist nicht die Data ONTAP-Version auf, die
die Momentaufnahmedifferenz-API unterstützt. Aktuelle unterstützte
Versionen von Data ONTAP sind 7.3-9.8.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Führen Sie ein Upgrade des Dateiservers auf die unterstützte Version von
Data ONTAP durch, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2841E

Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz wird nur auf AIX-64-Bit- und
Linux 86-Clients unterstützt.



Explanation:

Die Funktion 'Teilsicherung nach Momentaufnahmedifferenz' ist nur auf
IBM Spectrum Protect AIX-64-Bit- und Linux 86-Clients verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie den Befehl auf einem IBM Spectrum Protect AIX-64-Bit-
oder Linux 86-Client.

------------------------------------------------------------------------
ANS2842E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat bei Angabe des
Schlüsselworts 'createsnap:' einen Fehler erkannt. 'createsnap:yes'
wurde bei gleichzeitiger Angabe von
'vmsnapname:VMware-Momentaufnahmename' angegeben.



Explanation:

Beim Parsen der Eingabedatei für die FlashCopy Manager for
VMware-Auslagerungssicherung wurde bei der Handhabung von
VMware-Momentaufnahmen eine Fehlerbedingung erkannt. Die Angabe eines
VMware-Momentaufnahmenamens bei gleichzeitiger Angabe von
'createsnap:yes' ist nicht zulässig.

System action:

Die Operation kann ohne die Angabe der korrekten Kombination aus
'createsnap:' und 'vmsnapname:' nicht fortgesetzt werden.

User response:

Dies ist die Folge der Angabe von '-I Eingabedatei' mit
widersprüchlicher Eingabe für die Schlüsselwörter 'createsnap:' und
'vmsnapname:'. Soll IBM Spectrum Protect for Virtual Environments eine
VMware-Momentaufnahme verwenden, die von FlashCopy Manager erstellt
wurde, geben Sie 'createsnap:no' zusammen mit einer gültigen
VMware-Momentaufnahme für das Schlüsselwort 'vmsnapname:' an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2850E

Fehler bei der Momentaufnahmeerstellung: Datenträger NAS-Datenträger ist
ein SnapMirror-Zieldatenträger.



Explanation:

Es wurde versucht, eine Momentaufnahme auf einem schreibgeschützten
SnapMirror-Zieldatenträger zu erstellen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit den Optionen USEEXISTINGBASE und
DIFFSNAPSHOT=latest.

------------------------------------------------------------------------
ANS2851E

Momentaufnahmeverarbeitungsfehler: .



Explanation:

Wegen der in der Nachricht angegebenen Ursache ist ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der angegebene Datenträger online ist und
Schreibzugriff zulässt.

------------------------------------------------------------------------
ANS2855W

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat beim Parsing der
Eingabedatei 'Eingabedatei' einen Fehler erkannt. 'Kennung' sollte bei
Verwendung von 'Kennung' nicht angegeben werden. Die Option wird
ignoriert.



Explanation:

Beim Parsing der Eingabedatei ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Dieser Parameter wird ignoriert und die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Ursache ist normalerweise die Verwendung einer Kennung mit der falschen
Option. Stellen Sie sicher, dass die Optionen in der Eingabedatei der
angeforderten Operation entsprechen und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2856E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass der
Knotenname, der die vCloud darstellt, nicht angegeben wurde.



Explanation:

Im Profil VMCLI ist kein Knotenname angegeben, der die vCloud darstellt.

System action:

Die Operation kann ohne einen gültigen vCloud-Knotennamen nicht
fortgesetzt werden.

User response:

Geben Sie den vCloud-Knotennamen im Parameter VE_VCENTER_NODE_NAME im
Profil VMCLI an. Wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2857E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat beim Parsing von
'Lesen in Zeile' in der Eingabedatei 'Eingabedatei' festgestellt, dass
Option 'Kennung' für die Operation 'Operation' erforderlich ist.



Explanation:

Eine erforderliche Option oder Kennung fehlt in der Eingabedatei.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Ursache kann eine fehlende Option oder Kennung sein. Überprüfen Sie, ob
die Syntax des Befehls und die Syntax der Werte in der Eingabedatei
korrekt ist. Wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2858E

Die Liste der verfügbaren virtuellen Maschinen für die Sicherung konnte
nicht abgerufen werden.



Explanation:

Die vollständige Liste der virtuellen Maschinen konnte nicht abgerufen
werden, um eine Auswahl für die Sicherung zu treffen.

System action:

Die Operation wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Konfigurationsparameter für die Verbindung zum
vCenter.

------------------------------------------------------------------------
ANS2859E

Der Organisations-VDC-Knoten, in dem die gesicherten Daten gespeichert
werden, wurde nicht gefunden.



Explanation:

Der Organisations-VDC-Knoten, in dem die gesicherten vApp-Daten
gespeichert werden, wurde nicht gefunden. Dieser Knoten muss dem
Provider-VDC-Knoten zugeordnet werden. Dieses Problem kann durch eine
ungültige Zuordnung zwischen dem Provider-VDC-Knoten und dem
Organisations-VDC-Knoten verursacht werden.

System action:

Die Operation wurde gestoppt.

User response:

Klicken Sie auf der Konfigurationsseite auf 'Konfigurationsassistenten
ausführen', um zu überprüfen, ob die Zuordnungsinformationen für den
Provider-VDC-Knoten gültig sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS2860E

Der Befehl PRESNAPSHOTCMD ist fehlgeschlagen. Die
Momentaufnahmedifferenzsicherung wird nicht ausgeführt.



Explanation:

Der durch die Option PRESNAPSHOTCMD angegebene Befehl muss erfolgreich
abgeschlossen sein, damit die Momentaufnahmedifferenzsicherung
ausgeführt wird. Wenn der Befehl mit dem Rückkehrcode 0 (Null) beendet
wurde, wird er als erfolgreich ausgeführt angesehen. Wenn der Befehl mit
einem anderen Rückkehrcode beendet wurde, wird er als fehlgeschlagen
angesehen. Wenn der Befehl fehlgeschlagen ist, wird die
Momentaufnahmedifferenzsicherung nicht ausgeführt.

System action:

Der Client führt die Momentaufnahmedifferenzsicherung nicht aus.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das das Fehlschlagen des
Befehls verursacht hat. Wenn ein Rückkehrcode ungleich null für diesen
Befehl normal ist, sollten Sie in Betracht ziehen, den Befehl in ein
Script einzubinden, das immer mit dem Rückkehrcode null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2861W

Der Befehl POSTSNAPSHOTCMD ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Wenn der durch die Option POSTSNAPSHOTCMD angegebene Befehl mit einem
Rückkehrcode ungleich null beendet wurde, wird die
Momentaufnahmedifferenzsicherung fortgesetzt. Die Operation wird mit
einem Ergebnis auf Warnstufe fortgesetzt. Das Ergebnis des Befehls
POSTSNAPSHOTCMD ersetzt nicht ein höheres Ergebnis des Befehls für die
Momentaufnahmedifferenzsicherung. Wenn der Befehl für die
Momentaufnahmedifferenzsicherung z. B. mit dem Code 12 beendet wurde,
wird der Rückkehrcode nicht durch einen niedrigeren Rückkehrcode des
Befehls POSTSNAPSHOTCMD geändert.

System action:

Die Momentaufnahmedifferenzsicherung wird fortgesetzt, aber mit einem
Warnrückkehrcode von mindestens 8.

User response:

Identifizieren und beheben Sie das Problem, das das Fehlschlagen des
Befehls verursacht hat. Ziehen Sie in Erwägung, den Befehl in ein Script
einzubinden, das immer mit dem Rückkehrcode Null endet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2862E

Für die angegebene Storage Virtual Machine wurde kein Eintrag gefunden.



Explanation:

Die SVM ist in der Registry- oder Kennwortdatei nicht vorhanden.

System action:

Es wird keine Operation ausgeführt.

User response:

Der Benutzer muss die SVM mit dem Befehl Set NetAppSVM registrieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS2863E

Der Client für Sichern/Archivieren konnte die Laufzeitbibliothek für den
vCloud-Schutz nicht laden.



Explanation:

Die Laufzeitbibliothek für den vCloud-Schutz wird vom Client für
Sichern/Archivieren nicht geladen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die vCloud-Laufzeitbibliothek im Ordner
'plugins' im Clientinstallationsordner vorhanden ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS2864E

Es wurde eine Hyper-V-Operation versucht, aber die Hyper-V-Rolle wurde
im Hostsystem nicht gefunden.



Explanation:

Die Hyper-V-Rolle muss in dem Hostsystem, in dem die Hyper-V-Operation
ausgeführt wird, aktiviert sein. Im aktuellen Hostsystem ist die
Hyper-V-Rolle entweder nicht aktiviert oder das Hostsystem unterstützt
Hyper-V nicht.

System action:

Die Operation startet nicht.

User response:

Wenn das Hostsystem Hyper-V unterstützt, aktivieren Sie die
Hyper-V-Rolle. Andernfalls wiederholen Sie die Operation auf einem
Hostsystem, das Hyper-V unterstützt und bei dem die Hyper-V-Rolle
aktiviert ist.

Wenn Sie virtuelle VMware-Maschinen verarbeiten wollen, rufen Sie das
Fenster IBM Spectrum Protect auf und klicken Sie auf Editieren >
Clientvorgaben > VM-Sicherung. Klicken Sie auf VMWare - Vollständige VM
oder auf VMWare - Dateiebene. Danach klicken Sie auf OK.

------------------------------------------------------------------------
ANS2865E

Bei der Erstellung einer virtuellen Platte oder beim Zugriff auf eine
virtuelle Platte für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist ein Fehler
aufgetreten.



Explanation:

Bei der Erstellung einer virtuellen Platte oder beim Zugriff auf eine
virtuelle Platte während der Zurückschreibung einer virtuellen Maschine
ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Das Clientfehlerprotokoll enthält detaillierte Informationen zu dem
Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2866E

Bei der Erstellung der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist ein Fehler
aufgetreten.



Explanation:

Während der Zurückschreibungsoperation ist bei der Erstellung der
virtuellen Maschine ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Das Clientfehlerprotokoll enthält detaillierte Informationen zu dem
Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2867E

Bei der Abfrage der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist ein Fehler
aufgetreten.



Explanation:

Während der Zurückschreibungsoperation ist bei der Abfrage der
virtuellen Maschine ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Das Clientfehlerprotokoll enthält detaillierte Informationen zu dem
Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2868E

Beim Entfernen der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist ein Fehler
aufgetreten.



Explanation:

Während der Zurückschreibungsoperation ist beim Entfernen der virtuellen
Maschine ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Das Clientfehlerprotokoll enthält detaillierte Informationen zu dem
Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS2869E

Eine virtuelle Maschine auf dem Hypervisor hat einen anderen Namen, aber
dieselbe ID wie die zurückzuschreibende virtuelle Maschine 'VM-Name'.
Zurückschreibung nicht zulässig.



Explanation:

Auf dem Hypervisor ist eine virtuelle Maschine mit einem anderen Namen
und derselben ID wie die zurückzuschreibende virtuelle Maschine
vorhanden.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Wählen Sie eine andere virtuelle Maschine für die Zurückschreibung aus
oder löschen Sie die vorhandene virtuelle Maschine.

------------------------------------------------------------------------
ANS2870W

Eine Teilsicherung der virtuellen Maschine 'VM-Name' wurde angefordert,
auf der virtuellen Maschine fehlt jedoch eine vorhandene
Wiederherstellungsmomentaufnahme. Eine Gesamtsicherung wird ausgeführt,
um Datenverlust zu verhindern.



Explanation:

Das Entfernen der Wiederherstellungsmomentaufnahme einer virtuellen
Maschine setzt nicht die intern aufbewahrte Uhrzeit der letzten
erfolgreichen Sicherung zurück. Durch die fehlende Zurücksetzung
entsteht eine Inkonsistenz zwischen der Sicherungszeit und der
Festplattenkonfiguration der virtuellen Maschine. Eine Gesamtsicherung
beseitigt die Inkonsistenz und verhindert einen Datenverlust.

System action:

Eine Inkonsistenz in der Konfiguration der virtuellen Maschine wurde
festgestellt.

User response:

Das Löschen der Wiederherstellungsmomentaufnahme zwischen
Sicherungsoperationen ist zu vermeiden.

------------------------------------------------------------------------
ANS2872E

Der Prozess konnte einen Benutzermetadateneintrag für virtuelle Platten
der virtuellen Maschine 'VM-Name' nicht auf die Platte 'Plattenpfad'
zurückschreiben.



Explanation:

Ein Zurückschreibungsversuch für einen Benutzermetadateneintrag einer
Platte ist fehlgeschlagen. Die Benutzermetadaten der Platte sind
möglicherweise nicht zugänglich oder nicht erreichbar.

System action:

Eine Zurückschreibung einer virtuellen Platte.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Benutzerzugriffsrechte den Zugriff auf
Schreibvorgänge für virtuelle Platten beinhalten, oder versetzen Sie die
Platte an eine zugängliche Position.

------------------------------------------------------------------------
ANS2873I

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' wurde erfolgreich zurückgeschrieben.
Wenn diese virtuelle Maschine in einen Cluster zurückgeschrieben wurde,
stellen Sie sicher, dass die Clustereinstellungen einen Betrieb der
zurückgeschriebenen virtuellen Maschine im Hochverfügbarkeitsmodus
ermöglichen. Hochverfügbarkeitseinstellungen und die bevorzugte Gruppe
der Hypervisorknoten, die im Hochverfügbarkeitsmodus arbeiten können,
werden möglicherweise nicht automatisch definiert.



Explanation:

Die angegebene virtuelle Maschine wurde zurückgeschrieben, aber der
Zurückschreibungsprozess ändert keine Hochverfügbarkeitseinstellungen
für Microsoft-Failover-Clustering. Wenn Sie eine zuvor gelöschte
virtuelle Maschine zurückgeschrieben oder eine virtuelle Maschine mit
einem neuen Namen und einer neuen Position zurückgeschrieben haben, ist
die zurückgeschriebene virtuelle Maschine möglicherweise nicht als
Hochverfügbarkeitsressource aktiviert. Die Hochverfügbarkeit für diese
virtuelle Maschine aktivieren Sie mithilfe von Microsoft
Failovercluster-Manager, System Center Virtual Machine Manager oder
mithilfe von PowerShell-Cmdlets.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Verwenden Sie Microsoft Failovercluster-Manager, System Center Virtual
Machine Manager oder PowerShell, um den Cluster so zu konfigurieren,
dass diese virtuelle Maschine in einer Hochverfügbarkeitskonfiguration
ausgeführt werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS2876E

Der Zugriff auf die erforderlichen gespeicherten Berechtigungsnachweise
des NetApp-Verwaltungsdateiservers (Benutzer-ID und Kennwort) ist für
Dateiserver '', der der Storage Virtual Machine '' zugeordnet ist, nicht
möglich. Stellen Sie sicher, dass der Befehl SET PASSWORD -TYPE=FILER
zum Speichern der Berechtigungsnachweise ordnungsgemäß angegeben wurde.



Explanation:

Die Benutzer-ID und das Kennwort für den angegebenen
NetApp-Verwaltungsdateiserver, der der angegebenen Storage Virtual
Machine zugeordnet ist, wurden entweder nicht konfiguriert oder wurden
nicht korrekt angegeben.

Eine Storage Virtual Machine wird dem Verwaltungsdateiserver mit dem
Befehl SET NETAPPSVM zugeordnet. Berechtigungsnachweise für einen
Verwaltungsdateiserver werden mit dem Befehl SET PASSWORD -TYPE=FILER
gespeichert.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie den Befehl 'set password -type=filer', um die Benutzer-ID
und das Kennwort für den angegebenen NetApp-Verwaltungsdateiserver zu
definieren. Verwenden Sie den Befehl 'set netappsvm', um eine Storage
Virtual Machine einem Verwaltungsdateiserver zuzuordnen. Stellen Sie
sicher, dass diese beiden Befehle ordnungsgemäß angegeben wurden und
wiederholen Sie die Momentaufnahmedifferenzsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS2877I

Änderung von RestartAction für Clusterressource 'Ressourcenname' von
'alter_Wert' in 'neuer_Wert'



Explanation:

Für die angegebene virtuelle Maschine ist Hochverfügbarkeit
konfiguriert; vor ihrer Zurückschreibung muss sie jedoch gelöscht
werden. Um zu verhindern, dass der Cluster-Service versucht, einen
Failover (Übernahme) der virtuellen Maschine auf einem anderen
Clusterknoten durchzuführen, legt IBM Spectrum Protect für die
RestartAction-Richtlinie der angegebenen Clusterressource
"ClusterResourceDontRestart" fest. Nach Beendigung der Zurückschreibung
setzt IBM Spectrum Protect RestartAction auf den ursprünglichen Wert
zurück.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Normalerweise ist keine weitere Benutzeraktion erforderlich. Wird jedoch
die Zurückschreibungsoperation unterbrochen und anschließend erneut
gestartet, muss die RestartAction-Richtlinie der Ressource nach der
Beendigung der Zurückschreibung manuell aktualisiert werden, um den
ursprünglichen Wert anzugeben. Verwenden Sie in diesem Fall die
Informationen in dieser Nachricht, um die RestartAction-Richtlinie mit
dem ursprünglichen Wert zu aktualisieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS2878E

Änderung von RestartAction für Clusterressourcen 'Ressourcenname' von
'alter_Wert' in 'neuer_Wert' ist fehlgeschlagen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die "RestartAction"-Richtlinie der
angegebenen Clusterressource nicht ändern. Für die angegebene virtuelle
Maschine ist Hochverfügbarkeit konfiguriert; vor ihrer Zurückschreibung
muss sie jedoch gelöscht werden. Um zu verhindern, dass der
Cluster-Service versucht, einen Failover (Übernahme) der virtuellen
Maschine auf einem anderen Clusterknoten durchzuführen, versucht IBM
Spectrum Protect, für die RestartAction-Richtlinie der angegebenen
Ressource "ClusterResourceDontRestart" festzulegen. Nach Beendigung der
Zurückschreibung versucht IBM Spectrum Protect, RestartAction auf den
ursprünglichen Wert zurückzusetzen. Ein Versuch, die
RestartAction-Richtlinie zu ändern, war jedoch nicht erfolgreich.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Nach Beendigung der Zurückschreibung muss die RestartAction-Richtlinie
der Ressource manuell geändert werden, um den ursprünglichen Wert
anzugeben. Verwenden Sie die Informationen in dieser Nachricht, um die
RestartAction-Richtlinie mit dem ursprünglichen Wert zu aktualisieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS2888E

Vollständige VM-Teilsicherung kann nicht ausgeführt werden. Es kann
keine gültige IBM Spectrum Protect for Virtual Environments-Lizenzdatei
(Lizenzdatei) gefunden werden.



Explanation:

Die Lizenzdatei wurde nicht gefunden, die Datei kann aufgrund der
Berechtigungen nicht geöffnet werden oder die Datei ist beschädigt.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Überprüfen Sie die Berechtigungen für die Datei. Stellen Sie fest, ob
sich die Lizenzdatei an der korrekten Position befindet.

------------------------------------------------------------------------
ANS2889I

Die vApp 'vApp-Name' wurde erfolgreich unter dem Namen 'neuer vApp-Name'
zurückgeschrieben.



Explanation:

Die vApp wurde bei der Zurückschreibungsoperation erfolgreich mit dem
angegebenen Namen zurückgeschrieben.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS2890E

Die Datei, die zurückgeschrieben werden soll, ist bereits vorhanden und
die Anzahl der Kopien mit demselben Sicherungsdatum wurde an der
angegebenen Zielposition erreicht!



Explanation:

An der angegebenen Zielposition ist die Datei, die zurückgeschrieben
werden soll, bereits vorhanden, eine Kopie der Datei mit angehängtem
Sicherungsdatum ist vorhanden und die Anzahl der Dateien mit demselben
Sicherungsdatum wurde erreicht.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Überprüfen Sie an der Zielposition, ob Kopien derselben Datei entfernt
werden können, oder schreiben Sie die Datei an eine andere Position
zurück.

------------------------------------------------------------------------
ANS2891W

Die vApp 'vApp-Name' wurde erfolgreich zurückgeschrieben. Anz.
fehlgeschlagener VMs von Anz. vorhandener VMs virtuellen Maschinen
wurden jedoch nicht zurückgeschrieben.



Explanation:

Die vApp-Zurückschreibungsoperation in der vCloud wurde zwar erfolgreich
ausgeführt, mindestens eine virtuelle Maschine wurde jedoch nicht
zurückgeschrieben.

System action:

Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt. Einige virtuelle Maschinen
wurden jedoch nicht zurückgeschrieben.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach Informationen darüber, warum
die virtuellen Maschinen nicht zurückgeschrieben wurden. Wiederholen Sie
anschließend die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie im
IBM Support Portal unter http://www.ibm.com/support/entry/portal/ nach
weiteren Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS2900E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass
keine Scandomäne angegeben wurde.



Explanation:

Beim Parsing der Befehlszeilenoptionen wurde keine Scandomäne erkannt.
Dieser Fehler ist aufgetreten, weil die Option -domain nicht angegeben
wurde.

System action:

Die Operation kann ohne eine gültige Scandomäne nicht fortgesetzt
werden.

User response:

Wiederholen Sie die Operation und geben Sie die Option -domain an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2901E

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments hat festgestellt, dass
kein Domänenbenutzer angegeben wurde.



Explanation:

Beim Parsing der Befehlszeilenoptionen wurde kein Domänenbenutzer
erkannt. Dieser Fehler ist aufgetreten, weil die Option -user nicht
angegeben wurde.

System action:

Die Operation kann ohne einen gültigen Domänenbenutzer nicht fortgesetzt
werden.

User response:

Wiederholen Sie die Operation und geben Sie die Option -user an.

------------------------------------------------------------------------
ANS2902E

Speicherung des Domänenkennworts in Funktion Funktionsname mit
Rückkehrcode Rückkehrcode fehlgeschlagen.



Explanation:

Ein unerwarteter Schreibzugriffsfehler ist aufgetreten, als die Funktion
versuchte, das Domänenkennwort zu speichern. Es besteht kein
Schreibzugriff für die Registry oder für den IBM Spectrum Protect for
Virtual Environments on Linux-Installationsordner, in dem die
Kennwortdatei gespeichert ist.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Erteilen Sie Schreibzugriff für die Registry oder für den IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments on Linux-Installationsordner und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2903E

Lesen des Domänenkennworts in Funktion Funktionsname mit Rückkehrcode
Rückkehrcode fehlgeschlagen.



Explanation:

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten, als die Funktion versuchte, das
Domänenkennwort zu lesen.

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie unter Windows, ob das Kennwort in der Registry vorhanden
ist. Überprüfen Sie unter Linux, ob das Kennwort in der Kennwortdatei
vorhanden ist. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS2998I

Die Option 'Option', die in der Einschluss-/Ausschlussdatei 'Dateiname'
in der Zeile Zeilennummer gefunden wurde, wird nicht unterstützt und
wird vom Client ignoriert.



Explanation:

Die angegebene Option ist gültig, aber sie wird auf der aktuellen
Plattform nicht unterstützt und wird vom Client ignoriert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Sie können die Nachricht ignorieren oder die Option aus der
Einschluss-/Ausschlussdatei entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3000I

Übertragungsart-Übertragungen verfügbar auf Anschluß Anschlußnummer.



Explanation:

Die angegebenen Übertragungen sind auf der angegebenen Anschlußnummer
verfügbar.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3001W

Die standardmäßige Ländereinstellung 'Amerikanisches Englisch' wird
verwendet, weil die ausgewählte Ländereinstellung "Ländereinstellung"
nicht unterstützt wird. Folgende Ländereinstellungen werden unterstützt:
unterstützte_Ländereinstellungen



Explanation:

Die Ländereinstellung des Benutzersystems oder -browsers wird nicht
unterstützt.

System action:

Das System nimmt als Standardländereinstellung 'Amerikanisches Englisch'
an.

User response:

Verwenden Sie die Standardländereinstellung oder wechseln Sie zu einer
der anderen unterstützten Ländereinstellungen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3002I

Sitzung gestartet für Benutzer Benutzer-ID (Übertragungsmethode
Adresse).



Explanation:

Für den angegebenen Benutzer wurde eine Sitzung gestartet.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3003I

Bei dem neuen Kennwort muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.



Explanation:

Ihr Konto wurde in Bezug auf die Verwendung von Kennwörtern, bei denen
die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss, aktualisiert.

System action:

Keine.

User response:

Prägen Sie sich das neue Kennwort bei der Eingabe ein, auch die
Groß-/Kleinschreibung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem IBM
Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS3004E

Sitzung für Benutzer Benutzer-ID beendet - ungültiges Kennwort
eingegeben.



Explanation:

Eine Sitzung für den angegebenen Benutzer wurde beendet, da ein
ungültiges Kennwort eingegeben wurde.

System action:

Die Sitzung mit dem angegebenen Benutzer wird beendet.

User response:

Den fernen Client erneut starten und das korrekte Kennwort für den
angegebenen Benutzer eingeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS3005I

Sitzung für Benutzer Benutzer-ID beendet - inaktiv für Inaktive Minuten
Minuten.



Explanation:

Eine Sitzung für den angegebenen Benutzer wurde beendet, da die
angegebene Anzahl Minuten lang keine Sitzungsaktivität stattfand.

System action:

Die Sitzung mit dem angegebenen Benutzer wird beendet.

User response:

Den fernen Client erneut starten, um eine neue Sitzung zu beginnen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3006I

Anforderung für IBM Spectrum Protect-Webclient (IP-Adresse) wird
verarbeitet.



Explanation:

Eine Anforderung für den Webclient wird verarbeitet.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3007I

IBM Spectrum Protect-Client-Name wird beendet - inaktiv für Inaktive
Minuten Minuten.



Explanation:

Der angegebene Client wird beendet, da er die angegebene Zeit lang
inaktiv war. Er wird automatisch wieder gestartet, wenn er benötigt
wird.

System action:

Das Client-Programm wird gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3008E

Zu viele symbolische Verbindungen festgestellt beim Auflösen des Namens
'Dateiname'



Explanation:

Beim Versuch, den Dateinamen aufzulösen, wurden zu viele symbolische
Verbindungen gefunden.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Sicherstellen, dass für die Datei keine symbolische Verbindung in einer
Schleife vorliegt.

------------------------------------------------------------------------
ANS3009E

Die Plug-in-Bibliothek des Logical Volume Snapshot Agent wurde nicht
gefunden.



Explanation:

Die Plug-in-Bibliothek des Logical Volume Snapshot Agent (LVSA) sollte
installiert worden sein, als der Client installiert wurde, sie kann aber
nicht gefunden werden.

System action:

Die ausgewählte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Tritt das Problem erneut auf,
installieren Sie die IBM Spectrum Protect-Client-Software neu. Bleibt
der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die
technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3010E

Die Operation des Momentaufnahmeassistenten ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Operation des Momentaufnahmeassistenten ist mit einem Rückkehrcode
ungleich Null fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll nach
weiteren Informationen.

System action:

Die ausgewählte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll nach Fehlernachrichten und
wiederholen Sie anschließend die Operation, nachdem Sie die
Fehlerursache korrigiert haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS3011E

Vorherige Änderungen wurden nicht festgeschrieben. Die Maschine muss
einen Warmstart ausführen, bevor diese Operation ausgeführt werden kann.



Explanation:

Eine vorherige Operation machte es erforderlich, dass für die Maschine
ein Warmstart ausgeführt wurde, damit die Änderungen wirksam wurden,
aber es wurde kein Warmstart für die Maschine ausgeführt. Die Maschine
muss neu gestartet werden, bevor diese ausgewählte Operation ausgeführt
werden kann.

System action:

Die ausgewählte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Einen Warmstart der Maschine ausführen und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3012E

Der Logical Volume Snapshot Agent ist nicht installiert. Verwenden Sie
den Setup-Assistenten, um entweder die Onlineimageunterstützung oder die
Unterstützung offener Dateien zu konfigurieren und wählen Sie den
Logical Volume Snapshot Agent als Snapshot-Provider aus.



Explanation:

Die ausgewählte Operation erfordert den Logical Volume Snapshot Agent,
aber dieser ist nicht installiert. Installieren Sie den LVSA mit dem
Setup-Assistenten.

System action:

Die ausgewählte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation, nachdem Sie den Logical Volume Snapshot
Agent installiert haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS3013E

Der angegebene Momentaufnahme-Provider wird in dieser Version des
Betriebssystems nicht unterstützt.



Explanation:

Der angegebene Momentaufnahme-Provider wird in der Version des
Betriebssystems, das Sie gegenwärtig ausführen, nicht unterstützt. Wenn
ein anderer Momentaufnahme-Provider verfügbar ist, wählen Sie ihn aus
und wiederholen Sie die Operation.

System action:

Die ausgewählte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Wenn ein anderer Momentaufnahme-Provider verfügbar ist, wählen Sie ihn
aus und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS3014E

Momentaufnahme konnte für Sicherungsdokument
'XML-Sicherungsdokumentdatei' nicht verfügbar gemacht werden.



Explanation:

Die Momentaufnahme konnte nicht verfügbar gemacht werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf weitere Details.

------------------------------------------------------------------------
ANS3015I

Datenfernverarbeitung des Typs Datenfernverarbeitung sind am Anschluss
Anschlussnummer nicht verfügbar, da der Anschluss im Gebrauch ist.
Wählen Sie einen eindeutigen Anschluss in der Optionsdatei aus.



Explanation:

Die angegebene Datenfernverarbeitung ist am verwendeten Anschluss nicht
verfügbar.

System action:

Der Akzeptor-Service wurde gestoppt. Definieren Sie eine eindeutige
Anschlussnummer. Starten Sie den Akzeptor-Service erneut.

User response:

Definieren Sie eindeutige Anschlussnummern für die Services.

------------------------------------------------------------------------
ANS3016W

Dateisystem mit Journalaufzeichnung Dateibereich ist für den
Journalservice nicht mehr verfügbar. Änderungen an diesem Dateisystem
werden erst aufgezeichnet, wenn das Dateisystem in den Onlinestatus
versetzt wurde. Überprüfen Sie das System, um zu bestimmen, warum das
Dateisystem nicht verfügbar ist.



Explanation:

Der Journalservice überprüft regelmäßig, ob das Dateisystem noch
verfügbar ist. Die Häufigkeit der Überprüfung wird durch die Einstellung
'DeferRetryInterval' in der Datei 'tsmjbbd.ini' bestimmt. Diese
Nachricht wird angezeigt, wenn der Journalservice die Verbindung zur
Platte verliert.

System action:

Der Journalservice überprüft regelmäßig, ob die Platte wieder in den
Onlinestatus versetzt wurde. Die Häufigkeit der Überprüfung wird durch
die Einstellung 'DeferRetryInterval' in der Datei 'tsmjbbd.ini'
bestimmt.

User response:

Überprüfen Sie das System, um zu bestimmen, warum das Dateisystem nicht
verfügbar ist. Die nächsten Aktionen sind davon abhängig, warum die
Platte nicht verfügbar ist. Wenn die Platte beispielsweise schnell
entfernt und dann wieder eingebaut wurde, ist möglicherweise keine
weitere Aktion erforderlich. Wurde die Platte ersetzt oder neu
formatiert, müssen Sie möglicherweise die Platte wiederherstellen, bevor
Sie Sicherungsoperationen fortsetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3017W

Es wird versucht, den Dateisystemmonitor für das Dateisystem erneut zu
starten.



Explanation:

Der Journalservice versucht, den Dateisystemmonitor für ein Dateisystem
erneut zu starten, das unerwarteterweise nicht mehr verfügbar war.

System action:

Der Journalservice versucht, den Dateisystemmonitor für ein Dateisystem
erneut zu starten, das unerwarteterweise nicht mehr verfügbar war.

User response:

Überprüfen Sie das System, um zu bestimmen, warum das Dateisystem nicht
verfügbar ist. Die nächsten Aktionen sind davon abhängig, warum die
Platte nicht verfügbar ist. Wenn die Platte beispielsweise schnell
entfernt und dann wieder eingebaut wurde, ist möglicherweise keine
weitere Aktion erforderlich. Wurde die Platte ersetzt oder neu
formatiert, müssen Sie möglicherweise die Platte wiederherstellen, bevor
Sie Sicherungsoperationen fortsetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3018I

Journaling-Dateisystem Dateibereich ist online.



Explanation:

Der Journalservice überprüft regelmäßig, ob das Dateisystem noch nicht
verfügbar ist. Die Häufigkeit der Überprüfung wird durch die Einstellung
'DeferRetryInterval' in der Datei 'tsmjbbd.ini' bestimmt. Diese
Nachricht wird angezeigt, wenn der Journalservice die Verbindung zur
Platte wiederhergestellt hat.

System action:

Keine.

User response:

Überprüfen Sie das System, um zu bestimmen, warum das Dateisystem nicht
verfügbar war. Die nächsten Aktionen sind davon abhängig, warum die
Platte nicht verfügbar ist. Wenn die Platte beispielsweise schnell
entfernt und dann wieder eingebaut wurde, ist möglicherweise keine
weitere Aktion erforderlich. Wurde die Platte ersetzt oder neu
formatiert, müssen Sie möglicherweise die Platte wiederherstellen, bevor
Sie Sicherungsoperationen fortsetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3019W

Es wurden mehrere Momentaufnahmen mit derselben GUID gefunden. GUID:
GUID.



Explanation:

Während einer VSS-Abfrageoperation wurden mehrere Momentaufnahmen mit
derselben GUID gefunden. Wahrscheinlich ist eine Momentaufnahme
verwaist.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Verwenden Sie ein Tool wie z. B. VssAdmin, um die Momentaufnahmen auf
Ihrem Server zu überprüfen. Entfernen Sie alle ungültigen
Momentaufnahmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3100E

Der Name des iSCSI-Initiators kann nicht abgerufen werden. Der
Windows-Fehler lautet (Fehler)



Explanation:

Der iSCSI-Initiatorname ist auf dem System nicht konfiguriert.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Konfiguration des iSCSI-Initiatornamens.

------------------------------------------------------------------------
ANS3101E

Die Mountoperation für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist mit RC =
Rückkehrcode fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Recovery
Agent-Protokolle auf weitere Details.



Explanation:

Während der Mountoperation ist ein Fehler aufgetreten. Suchen Sie in der
Ausgabe der vorherigen Operation die Ursache des Fehlers.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie in den Recovery Agent-Protokollen nach Informationen darüber,
wie dieses Problem gelöst werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS3102I

'VM-Name' erfolgreich bereitgestellt und bereit



Explanation:

Die Mountoperation für die angegebene virtuelle Maschine wurde
erfolgreich ausgeführt. Daher ist die virtuelle Maschine für eine
Dateizurückschreibungsoperation bereit.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3103E

Die DLL-Datei iscsidsc.dll kann nicht geladen werden (DLL = Dynamic Link
Library, Bibliothek für dynamisches Verbinden). Der Windows-Fehler
lautet (Fehler)



Explanation:

Die iSCSI-DLL-Datei (iscsidsc.dll) wird auf dem System nicht gefunden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Installation der DLL-Datei (iscsidsc.dll).

------------------------------------------------------------------------
ANS3104E

Ein Ziel wurde im iSCSI-Portal nicht gefunden. Das fehlende Ziel ist
'Ziel'.



Explanation:

Das iSCSI-Portal kann nicht alle Ziele erkennen, die von der
Befehlszeilenschnittstelle des IBM Spectrum Protect Recovery Agent
erstellt wurden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Problems des iSCSI-Portals. Durchsuchen
Sie http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver nach Informationen
zur iSCSI-Fehlerbehebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS3105E

Im iSCSI-Portal können nicht alle Ziele verbunden werden. Das nicht
verbundene Ziel ist 'Ziel'. Der Windows-Fehler lautet (Fehler)



Explanation:

Das iSCSI-Portal kann nicht alle erkannten Ziele verbinden, die von der
Befehlszeilenschnittstelle des IBM Spectrum Protect Recovery Agent
erstellt wurden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Problems des iSCSI-Portals. Durchsuchen
Sie http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver nach Informationen
zur iSCSI-Fehlerbehebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS3106E

Der Windows-Konfigurationsmanager kann nicht nach neuer Hardware suchen.
Der Windows-Fehler lautet (Fehler)



Explanation:

Die neue iSCSI-Plattenverbindung wird vom Windows-Konfigurationsmanager
nicht erkannt.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Hardware-Scan-Problems.

------------------------------------------------------------------------
ANS3107E

Der Abrufversuch für Informationen für die Platte 'Platte' ist mit dem
Windows-Fehler (Fehler) fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Platteninformationen konnten bei einem Windows-API-Aufruf nicht
abgerufen werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Windows-API-Aufrufproblems.

------------------------------------------------------------------------
ANS3108W

Die Platte mit dem Kennsatz 'Kennsatz' wird nicht geladen, weil sie
während der Sicherung ausgeschlossen wurde (Ursache: 'Ursache').



Explanation:

Die Platte kann nicht geladen werden, weil sie während der Sicherung
ausgeschlossen wurde. Dateien in den Dateisystemen oder auf den
Datenträgern, die diese Platte verwenden, können nicht wiederhergestellt
werden. Die folgenden Ursachen für den Plattenausschluss sind möglich: -
Die Platte wurde explizit mit der Option 'exclude.vmdisk'
ausgeschlossen. - Die Platte ist eine unabhängige Platte. Diese Platten
können nicht gesichert werden. Die virtuelle Maschine (VM) wurde mit der
Option 'vmprocessvmwithindependent yes' gesichert. Mit dieser Option
werden normale Platten gesichert, während unabhängige Platten
ausgeschlossen werden. - Die Platte enthält mindestens einen
RDM-Datenträger (Raw Device Mapping), der im Modus für physische
Kompatibilität (pRDM) bereitgestellt wird. Diese Datenträger können
nicht gesichert werden. Die virtuelle Maschine wurde mit der Option
'vmprocessvmwithprdm yes' gesichert. Mit dieser Option werden normale
Platten gesichert, während pRDM-Platten ausgeschlossen werden.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

- Wenn die Daten sich auf einer normalen Platte befinden, stellen Sie
sicher, dass die Platte bei der Sicherung eingeschlossen ist. - Wenn die
Daten sich auf einer unabhängigen oder pRDM-Platte befinden, erstellen
Sie die Platte auf der Zurückschreibungsmaschine erneut. Die Daten auf
der Platte können nicht zurückgeschrieben werden, weil sie nicht
gesichert wurden. - Wenn ein Datenträger über normale und unabhängige
Platten verteilt wurde, verwenden Sie eine vollständige Zurückschreibung
für virtuelle Maschine anstelle einer Zurückschreibung auf Dateiebene.
Beachten Sie, dass die Daten auf dem verteilten Datenträger nicht intakt
sind, wenn der Datenträger ganz oder teilweise über unabhängige Platten
verteilt wurde, da diese nicht in der VMware-Momentaufnahme enthalten
sind. Wenn Dateien der betroffenen Dateisysteme oder Datenträger
wiederhergestellt werden müssen, stellen Sie sicher, dass die Platte bei
der Sicherung eingeschlossen ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS3109E

Der Mount kann nicht abgerufen werden, weil die folgende Mount-ID nicht
gefunden wird: Mount-ID



Explanation:

Beim Abrufen des Mounts mit der angegebenen Mount-ID ist ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine Antwort erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS3110E

Die Kommunikation mit der Windows-Einheit 'Einheit' ist nicht möglich.
Der Windows-Fehler lautet (Fehler)



Explanation:

Bei einem Windows-API-Aufruf konnte eine Windows-Einheit nicht geöffnet
werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Windows-API-Aufrufproblems.

------------------------------------------------------------------------
ANS3111E

Dieselben dynamischen Platten können nicht mehrmals bereitgestellt
werden. Die Signatur für die Platte 'Platte' stimmt mit der
Plattensignatur für eine andere Platte überein, die online ist.



Explanation:

Eine zweite Platte mit einer identischen Plattensignatur kann nicht an
das System angeschlossen werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Die andere Platte mit der identischen Plattensignatur muss entladen
werden, bevor Sie die Operation wiederholen können.

------------------------------------------------------------------------
ANS3112E

Der Windows-Dienst für virtuelle Datenträger kann nicht alle neuen
Einheiten erkennen.



Explanation:

Der Dienst für virtuelle Datenträger (Virtual Disk Service, VDS) kann
nicht auf alle iSCSI-Ziele zugreifen. Einige Ziele fehlen oder
funktionieren nicht.

System action:

Die Operation wird rückgängig gemacht und gestoppt.

User response:

Stellen Sie fest, warum die Einheit zum Versetzen von Daten auf einige
iSCSI-Ziele nicht zugreifen kann. Stellen Sie fest, ob der IBM Spectrum
Protect-Server ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie fest, ob der
iSCSI-Service aktiv ist. Durchsuchen Sie das Windows-Ereignisprotokoll
nach Problemen mit den fehlenden Einheiten.

------------------------------------------------------------------------
ANS3113E

Die virtuelle Maschine 'Name' verfügt über mindestens einen Spiegel-
oder RAID5-Datenträger. Spiegel- und RAID5-Unterstützung ist
inaktiviert.



Explanation:

Während der Mountoperation wurde festgestellt, dass die virtuelle
Maschine über Spiegel- oder RAID5-Datenträger verfügt. Die Unterstützung
für diese Datenträger wurde vom Administrator inaktiviert.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Wenden Sie sich an den Administrator, um weitere Informationen zu
erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS3114E

Der Abrufversuch für Informationen für den Datenträger 'Datenträger' ist
mit dem Windows-Fehler (Fehler) fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Datenträgerinformationen konnten bei einem Windows-API-Aufruf nicht
abgerufen werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Windows-API-Aufrufproblems.

------------------------------------------------------------------------
ANS3115E

Der Versuch, die Platte 'Platte' online zu schalten, ist mit dem
Windows-Fehler (Fehler) fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei einem Windows-API-Aufruf konnte die Platte nicht online geschaltet
werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Windows-API-Aufrufproblems.

------------------------------------------------------------------------
ANS3116E

Der Erstellungsversuch für das Verzeichnis 'Verzeichnis' ist mit dem
Windows-Fehler (Fehler) fehlgeschlagen.



Explanation:

Das Verzeichnis konnte bei einem Windows-API-Aufruf nicht erstellt
werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Windows-API-Aufrufproblems.

------------------------------------------------------------------------
ANS3117E

Der Datenträgerladeversuch für das Verzeichnis 'Verzeichnis' ist mit dem
Windows-Fehler (Fehler) fehlgeschlagen.



Explanation:

Der angegebene Datenträger konnte bei einem Windows-API-Aufruf nicht
geladen werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Windows-API-Aufrufproblems.

------------------------------------------------------------------------
ANS3118E

Der Betriebssystemtyp der zurückzuschreibenden virtuellen Maschine kann
nicht festgestellt werden.



Explanation:

Der Betriebssystemtyp der zurückzuschreibenden virtuellen Maschine kann
nicht festgestellt werden. Dieses Problem kann auftreten, wenn der
Zurückschreibungsparameter -VMOSType nicht angegeben ist oder die Angabe
eines falschen Betriebssystemtyps enthält.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie den Parameter -VMOSType, um den richtigen
Betriebssystemtyp der zurückzuschreibenden virtuellen Maschine
anzugeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS3119W

Betriebssystemtyp "Name1" erkannt, aber Betriebssystemtyp "Name2"
angegeben.



Explanation:

Der Betriebssystemtyp der erkannten virtuellen Maschine entspricht nicht
dem im Zurückschreibungsparameter -VMOSType angegebenen Typ.
Inkonsistente Betriebssystemtypen können die Mountoperation
beeinträchtigen. Die Operation wird mit dem Betriebssystemtyp "OSname"
fortgesetzt.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Wenn die Mountoperation fehlschlägt, wiederholen Sie die Operation und
verwenden Sie die automatische Erkennung oder geben Sie das richtige
Betriebssystem an.

------------------------------------------------------------------------
ANS3121I

TCP/IP V4 ist für die Interprozesskommunikation nicht verfügbar; V6 wird
verwendet.



Explanation:

Die Option 'commmethod' lautet 'V6Tcpip'. Für die
Interprozesskommunikation verwendet sie IBM Spectrum Protect jedoch
beide Methoden. Die Initialisierung von TCP/IP V4 ist fehlgeschlagen,
sodass die Übertragungsmethode TCP/IP V6 verwendet wird.

System action:

Der Prozess wird fortgesetzt

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3122E

Im Microsoft iSCSI-Initiator-Dienst ist ein Fehler aufgetreten. Der
Windows-Fehler lautet (Fehler).



Explanation:

Im Microsoft iSCSI-Initiator-Dienst ist ein Fehler während einer
iSCSI-Operation aufgetreten. Die Operation wurde durch diesen Fehler
gestoppt.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie Fehlernachricht des Microsoft iSCSI-Initiator-Dienstes,
um die Ursache des Fehlers zu bestimmen. Falls erforderlich, lesen Sie
in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die Informationen zur
Behebung dieses iSCSI-Initiatorfehlers.

------------------------------------------------------------------------
ANS3123E

Die lokalen Daten der VM-Dateizurückschreibung können weder gelesen noch
geschrieben werden. Der Zugriff auf die Datei Dateiname ist nicht
möglich oder die Datei ist beschädigt.



Explanation:

Für Dateizurückschreibungsoperationen der virtuellen Maschine müssen
Daten in der lokalen Einheit zum Versetzen von Daten in einem
Verzeichnis gespeichert werden, auf das der Benutzer, der die
Zurückschreibung ausführt, zugreifen kann. Möglicherweise ist auch die
Datendatei beschädigt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Damit die Daten der VM-Dateizurückschreibung gespeichert werden können,
benötigt die Anwendung der Einheit zum Versetzen von Daten
Schreib-/Lesezugriff auf den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\Alle
Benutzer\Anwendungsdaten\Tivoli\TSM\ oder C:\Programme\Tivoli\TSM.
Definieren Sie die Zugriffsberechtigungen für dieses Verzeichnis, damit
der Benutzer die korrekten Berechtigungen hat. Wenn die Datei beschädigt
wurde, kann es hilfreich sein, die aktuelle Version durch die .bak-Datei
zu ersetzen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3124E

Die Benutzersitzung kann nicht abgerufen werden, weil die Kontext-ID
nicht gefunden wird.



Explanation:

Beim Abrufen der aktuellen Benutzersitzung ist ein Fehler aufgetreten.
Der Fehler könnte durch eine Sitzungszeitlimitüberschreitung verursacht
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Falls das Sitzungszeitlimit überschritten wurde, melden Sie sich erneut
an.

------------------------------------------------------------------------
ANS3125E

Die lokalen Daten für die Mountoperation der Dateizurückschreibung mit
der ID ID und dem Namen der virtuellen Maschine 'Name' werden nicht
gefunden.



Explanation:

Der lokale Datensatz für die angegebene Mount-ID bzw. den Namen der
virtuellen Maschine wird nicht gefunden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie den Abfragebefehl "dsmc q vm <Name> -vmrestoretype=mount",
um die richtige Mount-ID und den richtigen Namen der virtuellen Maschine
für die Bereinigung abzurufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3126E

Der Knotenname des Mount-Proxy-Partners wurde nicht gefunden.



Explanation:

Bei der Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach dem
Mount-Proxy-Partner ist ein Fehler aufgetreten. Der Knoten wurde nicht
gefunden. Die Kommunikation mit dem Mount-Proxy-Partner ist
erforderlich, um die Zurückschreibungsoperationen ausführen zu können.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Konfiguration des Mount-Proxy-Partnerknotens und
stellen Sie sicher, dass der Knoten ordnungsgemäß konfiguriert und aktiv
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS3127E

Die IP-Adresse bzw. der Port des Mount-Proxy-Partners wurde nicht
gefunden.



Explanation:

Bei der Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach dem
Mount-Proxy-Partner ist ein Fehler aufgetreten. Die IP-Adresse bzw. der
Port dieses Partners wurde nicht gefunden. Die Adresse und der Port sind
für die Verarbeitung von Dateizurückschreibungen erforderlich.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Knotenkonfiguration und stellen Sie sicher, dass der
Mount-Proxy-Partner ordnungsgemäß konfiguriert ist und ausgeführt wird.
Überprüfen Sie, ob der Clientakzeptordämon des Mount-Proxy-Partners
ausgeführt wird und eine Verbindung zum IBM Spectrum Protect-Server
herstellen kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS3128E

Der Knotenname des Windows-Mount-Proxys entspricht nicht der IBM
Spectrum Protect-Namenskonvention.



Explanation:

Bei der Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach dem
Linux-Mount-Proxy-Partner ist ein Fehler aufgetreten. Der Name des
Windows-Mount-Proxys entspricht nicht der Namenskonvention. Ein
korrekter Name ist für die Verarbeitung von virtuellen Linux-Maschinen
erforderlich.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Knotenkonfiguration und stellen Sie sicher, dass der
Name des Mount-Proxys korrekt ist. Führen Sie die Konfiguration mithilfe
des webbasierten Konfigurationsassistenten durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS3129I

Die Mountbereinigungsoperation der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist
beendet.



Explanation:

Die Mountbereinigungsoperation für die angegebene virtuelle Maschine
wurde ausgeführt.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3130E

Die Mountbereinigungsoperation für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist
mit RC = Rückkehrcode fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Mountbereinigungsoperation ist ein Fehler aufgetreten.
Suchen Sie in der Ausgabe der vorherigen Operationen die Ursache des
Fehlers.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie in der Datei dsmerror.log nach Informationen darüber, wie
dieses Problem gelöst werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS3131E

Die Operation, bei der die Verbindung der iSCSI-Ziele zur
Windows-Einheit zum Versetzen von Daten getrennt werden soll, ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Mountbereinigungsoperation ist beim Trennen der Verbindung
der iSCSI-Ziele ein Fehler aufgetreten. Suchen Sie in der Ausgabe der
vorherigen Operationen die Ursache des Fehlers.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Öffnen Sie das Windows-Tool 'iSCSI-Initiator' und trennen Sie die
Verbindung der Ziele und entfernen Sie das Zielportal. Wiederholen Sie
die Operation. Das Tool befindet sich in "Verwaltung" >
"iSCSI-Initiator".

------------------------------------------------------------------------
ANS3132E

Der Windows-iSCSI-Dienst kann keine Liste aller derzeit aktiven
Sitzungen abrufen. Der Windows-Fehler lautet (Fehler).



Explanation:

Der iSCSI-Dienst konnte keine Liste aller verbundenen Ziele und der
entsprechenden Sitzungen abrufen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Informationen zur Lösung dieses iSCSI-Problems finden Sie in der
Microsoft-Dokumentation. Wiederholen Sie die Operation. Durchsuchen Sie
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver nach Informationen zur
iSCSI-Fehlerbehebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS3133E

Die Verbindung des Ziels 'Ziel' konnte vom iSCSI-Portal nicht getrennt
werden. Der Windows-Fehler lautet (Fehler).



Explanation:

Das iSCSI-Portal kann nicht die Verbindung aller verbundenen Ziele
trennen, die von der Recovery Agent-Befehlszeilenschnittstelle erstellt
wurden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Informationen zur Lösung dieses iSCSI-Portalproblems finden Sie in der
Microsoft-Dokumentation. Wiederholen Sie die Operation. Durchsuchen Sie
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver nach Informationen zur
iSCSI-Fehlerbehebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS3134E

Der Windows-iSCSI-Dienst kann keine Liste aller derzeit verfügbaren
Portale abrufen. Der Windows-Fehler lautet (Fehler).



Explanation:

Der iSCSI-Dienst hat Probleme beim Abrufen einer Liste aller verfügbaren
Portale.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Informationen zur Lösung dieses iSCSI-Portalproblems finden Sie in der
Microsoft-Dokumentation. Wiederholen Sie die Operation. Durchsuchen Sie
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver nach Informationen zur
iSCSI-Fehlerbehebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS3135E

Das Entfernen des iSCSI-Portals 'Ziel' ist mit dem Windows-Fehler
(Fehler) fehlgeschlagen.



Explanation:

Der iSCSI-Dienst kann das iSCSI-Portal nicht entfernen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Informationen zur Lösung dieses iSCSI-Portalproblems finden Sie in der
Microsoft-Dokumentation. Wiederholen Sie die Operation. Durchsuchen Sie
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver nach Informationen zur
iSCSI-Fehlerbehebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS3136E

Die Mount-ID wurde während der Bereinigungsoperation nicht angegeben.



Explanation:

Der Parameter -MOUNTID muss angegeben werden, damit eine Operation
'mountcleanup' (Mountbereinigung) ausgeführt werden kann.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie den Abfragebefehl "dsmc q vm <Name> -vmrestoretype=mount",
um die richtige Mount-ID für die Bereinigung abzurufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3137W

Bereitstellung von 'VM-Name' mit Fehlern beendet.



Explanation:

Die Mountoperation für die angegebene virtuelle Maschine wurde mit
Fehlern beendet. Nur ein Teil der Platten der virtuellen Maschine ist
für eine Dateizurückschreibungsoperation bereit.

System action:

Die fehlgeschlagenen Platten der virtuellen Maschine wurden in
vorangegangenen Nachrichten aufgelistet.

User response:

Überprüfen Sie die vorherigen Fehlernachrichten, um die Ursache der
Fehler zu bestimmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3138E

Das Entladen der Datenträger ist während der Bereinigungsoperation mit
Mount-ID Mount-ID fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Mountbereinigungsoperation ist beim Entladen der Datenträger
ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Suchen Sie in der Ausgabe der vorherigen Operationen die Ursache des
Fehlers.

------------------------------------------------------------------------
ANS3139E

Der Versuch, die Platte zu entladen, ist mit dem Windows-Fehler (Fehler)
fehlgeschlagen.



Explanation:

Der Windows-API-Aufruf konnte die Platten nicht entladen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Informationen zur Lösung dieses Problems finden Sie in der
Microsoft-Dokumentation. Durchsuchen Sie die Dokumentation nach diesem
Windows-Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS3140E

Die Verbindung zu den folgenden iSCSI-Zielen ist fehlgeschlagen:
'Zielliste'.



Explanation:

Die Befehlszeilenschnittstelle iscsiadm konnte keine Verbindung von der
Linux-Mount-Proxy-Maschine zu den angegebenen iSCSI-Zielen herstellen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Ist das Ziel auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine bereits verbunden,
führen Sie eine Abmeldung vom Ziel aus. Zum Beispiel: iscsiadm -m Knoten
-T Zielname --logout. Überprüfen Sie außerdem, ob die
iSCSI-Serveradresse ordnungsgemäß angegeben ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS3141W

Das Laden der folgenden Einheiten ist fehlgeschlagen: 'Einheitenliste'.



Explanation:

Die angegebenen Einheiten konnten auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine
nicht geladen werden.

System action:

Das Laden der anderen Einheiten wird fortgesetzt.

User response:

Führen Sie eine Bereinigung durch oder versuchen Sie, die Einheiten auf
der Linux-Mount-Proxy-Maschine manuell zu entladen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3142E

Im Windows-Dienst für virtuelle Datenträger (Virtual Disk Service, VDS)
ist ein Fehler aufgetreten. Der Windows-Fehler lautet (Fehler)



Explanation:

Der Windows-Dienst für virtuelle Datenträger funktioniert nicht
ordnungsgemäß.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Informationen zur Lösung dieses Problems finden Sie in der
Microsoft-Dokumentation. Durchsuchen Sie
http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver nach Informationen zur
VDS-Fehlerbehebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS3143W

Der ISCSI-Service ist nicht aktiv. Der Status lautet 'Status'.



Explanation:

Der ISCSI-Service ist nicht aktiv.

System action:

Der Service wurde möglicherweise ausgesetzt, die Verarbeitung kann
jedoch nicht fortgesetzt werden.

User response:

Starten Sie den iSCSI-Service.

------------------------------------------------------------------------
ANS3144W

Der ISCSI-Service ist nicht aktiv. Mountoperationen für die
Dateizurückschreibung und Sofortzugriffsoperationen (Instant
Access-Operationen) sind nicht funktionsfähig.



Explanation:

Der ISCSI-Service ist nicht aktiv. Dieser Service ist auf dem Windows-
und Linux-Mount-Proxy für Mountoperationen für die Dateizurückschreibung
erforderlich. Dieser Service ist auch für Operationen mit vollständigem
VM-Sofortzugriff erforderlich.

System action:

Mountoperationen für die Dateizurückschreibung können nicht fortgesetzt
werden. Sofortzugriffsoperationen (Instant Access-Operationen) können
nicht fortgesetzt werden.

User response:

Starten Sie den ISCSI-Service, wenn eine Dateizurückschreibungsoperation
oder eine Sofortzugriffsoperation ausgeführt werden soll.

------------------------------------------------------------------------
ANS3145E

Ein Windows-API-Aufruf ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Ein Windows-API-Aufruf ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Weitere Informationen finden Sie in dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS3146E

Die Bereinigungsoperation zum Entladen des Datenträgers Datenträger ist
fehlgeschlagen. Das angehängte Dateisystem ist ausgelastet.



Explanation:

Während der Mountbereinigungsoperation ist beim Entladen der Datenträger
auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem nicht im Gebrauch ist, und
wiederholen Sie dann die Bereinigungsoperation oder entladen Sie den
Datenträger auf dem Host manuell.

------------------------------------------------------------------------
ANS3147W

Die Verbindung des iSCSI-Ziels 'iSCSI-Ziel' wurde erfolgreich getrennt,
der Versuch, das Ziel zu löschen, ist jedoch fehlgeschlagen.



Explanation:

Es war nicht möglich, das Objekt zu löschen, nachdem die Verbindung des
Objekts getrennt wurde.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Versuchen Sie, das Objekt auf der Linux-Maschine manuell zu löschen. Zum
Beispiel: iscsiadm -m Knoten -T Zielname -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3148W

Das iSCSI-Ziel 'iSCSI-Ziel' war bereits verbunden.



Explanation:

Das Ziel war auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine bereits verbunden.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn keine Bereinigung ausgeführt wurde
oder wenn die Bereinigung nur teilweise erfolgreich war.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Die Linux-Mount-Proxy-Maschine hat versucht, die bereits verbundenen
Ziele erneut zu verwenden. Wenn die Datenträger nicht ordnungsgemäß
geladen sind, trennen Sie die Verbindung der Ziele auf der
Linux-Mount-Proxy-Maschine manuell. Zum Beispiel: iscsiadm -m Knoten -T
Zielname --logout; iscsadm -m Knoten -T Zielname -o delete

------------------------------------------------------------------------
ANS3149E

Die Verbindung des iSCSI-Ziels 'Ziel' mit der Linux-Maschine konnte
nicht getrennt werden. Die Nachricht von der
iscsiadm-Befehlszeilenschnittstelle lautet: Nachrichtenausgabe



Explanation:

Die Befehlszeilenschnittstelle iscsiadm konnte die Verbindung der
Linux-Maschine zu dem angegebenen iSCSI-Ziel nicht trennen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Ziels auf der Linux-Maschine
bereits getrennt ist oder versuchen Sie, die Verbindung manuell zu
trennen. Zum Beispiel: iscsadm -m Knoten -T Zielname --logout.
Überprüfen Sie außerdem, ob die iSCSI-Serveradresse ordnungsgemäß
angegeben ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS3150W

Die Blockeinheit 'Blockeinheit' des Typs 'Einheitentyp' konnte nicht
geladen werden. Die Systemnachricht lautet:'Systemnachricht'



Explanation:

Mindestens eine Einheit konnte auf der Linux-Maschine nicht geladen
werden.

System action:

Das Laden der anderen Einheiten wird fortgesetzt.

User response:

Führen Sie eine Bereinigung durch oder versuchen Sie, die Einheiten auf
der Linux-Maschine manuell zu entladen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3151E

Die Datei initiator.iscsi ist nicht vorhanden oder kann nicht geöffnet
werden.



Explanation:

Die Datei ist nicht vorhanden oder kann nicht geöffnet werden.

System action:

Die Verarbeitung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Der ISCSI-Service ist möglicherweise nicht installiert.

------------------------------------------------------------------------
ANS3152E

Der Initiator-ID-Eintrag der Datei initiator.iscsi ist ungültig.



Explanation:

Es ist keine ISCSI-Initiator-ID vorhanden.

System action:

Die Verarbeitung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Der ISCSI-Service ist möglicherweise nicht installiert.

------------------------------------------------------------------------
ANS3153E

Die Mountbereinigung wurde mit einem Fehler für Mount-ID 'Mount-ID' der
virtuellen Maschine 'VM-Name' beendet; das Fehlerprotokoll
'Fehlerprotokoll' ist auf 'Maschinenname' verfügbar.



Explanation:

Während der Mountbereinigungsoperation ist beim Entladen der Datenträger
ein Fehler aufgetreten. Die angehängten Dateisysteme sind möglicherweise
ausgelastet. Suchen Sie im Fehlerprotokoll die Ursache des Fehlers.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Dateisysteme nicht im Gebrauch sind und
wiederholen Sie die Bereinigung oder entladen Sie die Datenträger auf
dem Host manuell.

------------------------------------------------------------------------
ANS3154E

Der ISCSI-Service ist nicht installiert.



Explanation:

Der ISCSI-Service ist nicht installiert.

System action:

Die Verarbeitung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Installieren Sie den iSCSI-Service für Ihre Plattform.

------------------------------------------------------------------------
ANS3155I

Die Windows-Einheit zum Versetzen von Daten ist 'Name' (IP)



Explanation:

DNS-Name und IP der Windows-Einheit zum Versetzen von Daten.

System action:

Keine.

User response:

Anhand dieser Informationen kann festgestellt werden, ob der Hostname
und das IP der Windows-Einheit zum Versetzen von Daten ordnungsgemäß
aufgelöst werden. Diese Informationen sind nützlich, wenn die
iSCSI-Verbindung nicht erwartungsgemäß funktioniert.

------------------------------------------------------------------------
ANS3156I

Die verwendete iSCSI-Serveradresse ist 'IP'



Explanation:

Diese Nachricht zeigt die IP-Adresse des iSCSI-Servers an.

System action:

Keine.

User response:

Anhand dieser Informationen kann festgestellt werden, ob die IP-Adresse
des iSCSI-Servers ordnungsgemäß aufgelöst wird. Diese Informationen
können bei der Fehlerbehebung hilfreich sein, wenn die iSCSI-Verbindung
nicht erwartungsgemäß funktioniert.

------------------------------------------------------------------------
ANS3157I

Die Linux-Einheit zum Versetzen von Daten ist 'Name' (IP)



Explanation:

Der DNS-Name und die IP-Adresse der Linux-Einheit zum Versetzen von
Daten.

System action:

Keine.

User response:

Anhand dieser Informationen kann festgestellt werden, ob der Hostname
und die IP-Adresse der Linux-Einheit zum Versetzen von Daten
ordnungsgemäß aufgelöst werden. Diese Informationen können bei der
Fehlerbehebung hilfreich sein, wenn die iSCSI-Verbindung nicht
erwartungsgemäß funktioniert.

------------------------------------------------------------------------
ANS3158W

Der Erstellungsversuch für die Windows-Freigabe ist mit dem
Windows-Fehler (Fehler) fehlgeschlagen. Die Freigabe wird nicht
erstellt.



Explanation:

Die Erstellung der Windows-Freigabe ist mit dem angegebenen
Benutzer-/Gruppennamen fehlgeschlagen.

System action:

Die Windows-Freigabe wird nicht erstellt. Die Operation wird
fortgesetzt.

User response:

Eine häufige Fehlerursache besteht darin, dass der angegebene Benutzer
bzw. die angegebene Gruppe nicht vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass
der Windows-Benutzer- oder -Gruppenname vorhanden ist und dass auf der
Windows-Einheit zum Versetzen von Daten darauf zugegriffen werden kann.
Handelt es sich um einen Domänenbenutzer bzw. eine Domänengruppe, muss
die Windows-Einheit zum Versetzen von Daten zu dieser Domäne gehören.
Lässt sich das Problem auf diese Weise nicht lösen, suchen Sie in der
entsprechenden Microsoft-Dokumentation nach Informationen zu diesem
Fehlercode.

------------------------------------------------------------------------
ANS3159E

Der Versuch, die Windows-Freigabe zu entfernen, ist mit dem
Windows-Fehler (Fehler) fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Windows-Freigabe konnte bei einem Windows-API-Aufruf nicht entfernt
werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der entsprechenden Microsoft-Dokumentation die
Informationen zur Lösung dieses Windows-API-Aufrufproblems.

------------------------------------------------------------------------
ANS3160W

Der Versuch, das Linux-Dateisystem zu exportieren, ist mit dem folgenden
Fehler fehlgeschlagen: NFS-Service ist nicht aktiv.



Explanation:

Der Befehl exportfs konnte das Verzeichnis auf dem Linux-Mount-Proxy
nicht zum Laden für NFS-Clients verfügbar machen.

System action:

Die Operation wird ohne Erstellung des NFS-Exports fortgesetzt.

User response:

Beheben Sie den Fehler auf dem Linux-Mount-Proxy. Exportieren Sie das
Verzeichnis manuell.

------------------------------------------------------------------------
ANS3161E

Der Versuch, den Export des Linux-Dateisystems rückgängig zu machen, ist
mit dem folgenden Fehler fehlgeschlagen: NFS-Service ist nicht aktiv.



Explanation:

Der Befehl exportfs konnte das Exportieren des Verzeichnisses auf dem
Linux-Mount-Proxy nicht rückgängig machen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Beheben Sie den Fehler auf dem Linux-Mount-Proxy. Machen Sie das
Exportieren des Verzeichnisses manuell rückgängig.

------------------------------------------------------------------------
ANS3162I

Die Mountbereinigungsoperation der virtuellen Maschine 'VM-Name' mit
Mount-ID 'ID' und Momentaufnahmedatum 'Datum Uhrzeit' ist beendet.



Explanation:

Die Mountbereinigungsoperation für die angegebene virtuelle Maschine
wurde ausgeführt.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3163W

Das Betriebssystem Linux hat nicht die Mindestversion. Mountoperationen
werden möglicherweise nicht erfolgreich ausgeführt.



Explanation:

Das Betriebssystem Linux hat nicht die Mindestversion.

System action:

Mountoperationen werden möglicherweise nicht erfolgreich ausgeführt.

User response:

Führen Sie ein Upgrade des Betriebssystems Linux auf die Mindestversion
oder höher durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS3164W

Die Mindestversion für 'Betriebssystem' ist 'Version'. Die aktuelle
Version ist 'Ist-Version'.



Explanation:

Das Betriebssystem Linux hat nicht die Mindestversion.

System action:

Mountoperationen werden möglicherweise nicht erfolgreich ausgeführt.

User response:

Führen Sie ein Upgrade des Betriebssystems Linux auf die Mindestversion
oder höher durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS3165W

Ein auf dem Betriebssystem Linux installiertes Paket hat nicht die
Mindestversion. Mountoperationen werden möglicherweise nicht erfolgreich
ausgeführt.



Explanation:

Ein auf dem Betriebssystem Linux installiertes Paket hat nicht die
Mindestversion.

System action:

Mountoperationen werden möglicherweise nicht erfolgreich ausgeführt.

User response:

Führen Sie ein Upgrade des Pakets auf die Mindestversion oder höher
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS3166W

Die Mindestversion für Paket 'Paket' ist 'Version'. Die aktuelle Version
ist 'Ist-Version'.



Explanation:

Ein auf dem Betriebssystem Linux installiertes Paket hat nicht die
Mindestversion.

System action:

Mountoperationen werden möglicherweise nicht erfolgreich ausgeführt.

User response:

Führen Sie ein Upgrade des Pakets auf die Mindestversion oder höher
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS3167E

Der IBM Spectrum Protect Recovery Agent-Service ist nicht installiert.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect Recovery Agent-Service ist nicht installiert.

System action:

Die Verarbeitung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der IBM Spectrum Protect Recovery Agent
ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS3168E

Der IBM Spectrum Protect Recovery Agent-Service ist nicht aktiv.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect Recovery Agent-Service ist nicht aktiv.

System action:

Die Verarbeitung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Starten Sie den IBM Spectrum Protect Recovery Agent-Service. Der
Recovery Agent kann mit "net start RecoveryAgent" oder durch einen
Verweis auf IBM Spectrum Protect Recovery Agent in services.msc
gestartet werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS3169E

Das Betriebssystem des Mount-Proxys muss Windows Server 2012 oder höher
sein.



Explanation:

Das Windows-Betriebssystem hat nicht die Mindestversion.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Führen Sie ein Upgrade des Windows-Mount-Proxys auf ein unterstütztes
Betriebssystem durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS3170W

Der Versuch, das Linux-Dateisystem zu exportieren, ist mit dem folgenden
Fehler fehlgeschlagen: Befehl exportfs fehlgeschlagen.



Explanation:

Der Befehl exportfs konnte das Verzeichnis auf dem Linux-Mount-Proxy
nicht zum Laden für NFS-Clients verfügbar machen.

System action:

Die Operation wird ohne Erstellung des NFS-Exports fortgesetzt.

User response:

Beheben Sie den Fehler auf dem Linux-Mount-Proxy. Exportieren Sie das
Verzeichnis manuell.

------------------------------------------------------------------------
ANS3171E

Der Versuch, den Export des Linux-Dateisystems rückgängig zu machen, ist
mit dem folgenden Fehler fehlgeschlagen: Befehl exportfs fehlgeschlagen.



Explanation:

Der Befehl exportfs konnte das Exportieren des Verzeichnisses auf dem
Linux-Mount-Proxy nicht rückgängig machen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Beheben Sie den Fehler auf dem Linux-Mount-Proxy. Machen Sie das
Exportieren des Verzeichnisses manuell rückgängig.

------------------------------------------------------------------------
ANS3172T

Die virtuelle Maschine 'Quelle' wird als neue virtuelle Maschine mit dem
Namen 'Ziel' zurückgeschrieben.



Explanation:

Die angegebene virtuelle Maschine wird als neue virtuelle Maschine mit
einem neuen Namen zurückgeschrieben.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3173E

Die Linux-Einheiten wurden nicht ordnungsgemäß geladen.



Explanation:

Die Linux-Einheiten wurden nicht ordnungsgemäß geladen.

System action:

Mountoperationen wurden nicht erfolgreich ausgeführt.

User response:

Überprüfen Sie, ob der Linux-Mount-Proxy-Server mit dem IBM Spectrum
Protect-Server kommunizieren kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS3174E

Die Mountoperation für die virtuelle Maschine ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Mountoperation ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Befehlszeilenausgabe für die Nachrichten, die
angeben, welche Fehler während der Operation festgestellt wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS3175E

Die Mountbereinigung für die virtuelle Maschine ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Während der Mountbereinigungsoperation ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Befehlszeilenausgabe für die Nachrichten, die
angeben, welche Fehler während der Operation festgestellt wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS3176W

Der Windows-Benutzer bzw. die Windows-Gruppe mit dem Namen 'Name' wird
nicht gefunden. Die Freigabe wird nicht erstellt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte den angegebenen Benutzer- oder Gruppennamen
keiner Windows-Sicherheits-ID zuordnen.

System action:

Die Windows-Freigabe wird nicht erstellt. Die Operation wird
fortgesetzt.

User response:

Eine häufige Ursache für diese Nachricht besteht darin, dass der
angegebene Benutzer bzw. die angegebene Gruppe nicht vorhanden ist.
Stellen Sie sicher, dass der Windows-Benutzer- oder -Gruppenname
vorhanden ist und dass auf der Windows-Einheit zum Versetzen von Daten
darauf zugegriffen werden kann. Handelt es sich um einen Domänenbenutzer
bzw. eine Domänengruppe, muss die Windows-Einheit zum Versetzen von
Daten zu dieser Domäne gehören.

Diese Nachricht kann auch anzeigen, dass die Windows-Einheit zum
Versetzen von Daten nicht auf den Active Directory-Domänenserver
zugreifen kann. Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation der
Windows-Einheit zum Versetzen von Daten mit dem Active
Directory-Domänenserver nicht durch Netzprobleme verhindert wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS3177E

Kein iSCSI-Ziel verbunden. Überprüfen Sie Ihre iSCSI-Optionen für den
Client für Sichern/Archivieren.



Explanation:

Auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine war kein iSCSI-Ziel vorhanden bzw.
verbunden.

System action:

Die Operation wird rückgängig gemacht.

User response:

Stellen Sie sicher, dass iSCSI sowohl in Windows als auch auf Ihrem
Linux-Mount-Proxy ordnungsgemäß konfiguriert ist. Eine häufige
Fehlerursache ist, dass die Option VMISCSIServeraddress in der
Optionsdatei der Windows-Einheit zum Versetzen von Daten nicht angegeben
ist oder nicht ordnungsgemäß definiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS3178E

Datenträger 'Datenträger' des Typs 'Dateisystemtyp' wurde nicht
entladen. Systemnachricht:'Systemnachricht'



Explanation:

Während der Mountbereinigungsoperation ist beim Entladen der Datenträger
auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem nicht im Gebrauch ist, und
wiederholen Sie dann die Bereinigungsoperation oder entladen Sie den
Datenträger auf dem Linux-Mount-Proxy manuell.

------------------------------------------------------------------------
ANS3179W

Eine andere Ordnerfreigabe mit dem Namen 'Name' ist bereits vorhanden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Ordnerfreigabe mit dem angegebenen
Namen erstellen, da eine Freigabe mit diesem Namen bereits vorhanden
ist.

System action:

Die Ordnerfreigabe wird nicht erstellt. Die Operation wird fortgesetzt
und die VM-Platten werden für die Dateizurückschreibung an den
Mount-Proxy angehängt.

User response:

Verwenden Sie Betriebssystembefehle, um die Freigabe des Ordners mit
einem eindeutigen Name zu erstellen, und löschen Sie diese, bevor Sie
die Operation zum Abhängen ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3180W

Der Parameter 'Name' enthält unzulässige Zeichen, die entfernt wurden.
Der Ergebniswert ist 'neu'.



Explanation:

In Umgebungen mit mehreren Plattformen können einige Zeichen nicht
verwendet werden. Um Kompatibilitätsprobleme zu lösen, ist in diesem
spezifischen Parameter nur eine begrenzte Gruppe von Zeichen zulässig.

Parameter "-MOUNTPoint" ist auf [a-z][A-Z][0-9][:][/][\][_] beschränkt.

Parameter "-MOUNTTag" ist auf [a-z][A-Z][0-9][_] beschränkt.

Parameter "-EXPORTParameter" ist unter Windows auf [a-z][A-Z][0-9][
][-][_][\][@] beschränkt.

Parameter "-EXPORTParameter" ist unter Linux auf [a-z][A-Z][0-9][.][:]
beschränkt.

System action:

Die Operation wird mit dem geänderten Parameter fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3181E

Für den Registrierungsschlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
ist nicht der Wert 3 definiert.



Explanation:

Wenn für den Registrierungsschlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
nicht der Wert 3 definiert ist, könnte das System während einer
Ladeoperation blockieren Geben Sie den Wert 3 an und führen Sie einen
Warmstart des Systems durch.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Der Registrierungsschlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy
ist durch Microsoft nicht dokumentiert. Manchmal ist für diesen
Schlüssel nicht der Wert 3 definiert, was zu Problemen bei
Ladeoperationen führen kann. Geben Sie den Wert 3 an und führen Sie
einen Warmstart des Systems durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS3182E

Während der Wartezeit von Minuten Minuten auf eine Antwort vom
Linux-Mount-Proxy ist eine Zeitlimitüberschreitung der
Mountbereinigungsoperation aufgetreten.



Explanation:

Der Windows-Mount-Proxy hat innerhalb des angegebenen Zeitlimits keine
Antwort vom Linux-Mount-Proxy empfangen. Der Linux-Mount-Proxy ist
möglicherweise blockiert.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie den Status der Linux-Mount-Proxy-Maschine und die
Tracedatei des Mount-Proxys auf weitere Details. Im Fall einer
vollständigen Systemblockierung bei umount ist möglicherweise ein
Warmstart mit einer manuellen Mountbereinigung der
Linux-Mount-Proxy-Maschine erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS3183E

Der an bereitgestellte Datenträger konnte nicht zurückgesetzt werden.



Explanation:

Die Zurücksetzungsoperation für den Datenträger ist fehlgeschlagen.
Versuchen Sie, den Datenträger manuell bereitzustellen. Suchen Sie seine
Momentaufnahme und führen Sie die Zurücksetzungsoperation aus.

System action:

Die Zurückschreibung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll und die
Windows-Ereignisprotokolle auf weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3184W

Während der LVM-Aktivierungsphase einer Mountoperation wurde eine
doppelte Einheiten-UUID festgestellt. Der Systembefehl 'vgimportclone'
konnte keine neue UUID für die LVM-Einheit 'LVM-Einheitenname'
generieren. Daraus resultierte eine doppelte UUID, die mit der UUID der
Einheit 'LVM-Einheitenname2' der Mount-Proxy-Maschine identisch ist. Die
Einheit 'LVM-Einheitenname3' wurde aus der Liste der Datenträger, die im
Mount-Proxy angehängt werden sollen, ausgeschlossen. In einigen
Linux-Distributionen kann diese Einheit nach der Phase der Trennung der
iSCSI-Verbindung noch immer vorhanden sein, sodass eventuell eine
manuelle Bereinigung erforderlich ist, d. h. eine Bereinigung durch
Verwendung des Befehls 'dmsetup remove Einheitenname'.



Explanation:

Der Befehl 'vgimportclone' konnte keine neue UUID für diese LVM-Einheit
generieren. Daraus resultierte eine doppelte UUID.

System action:

Die Einheit der Ziel-VM wird übersprungen und nicht angehängt. Die
Operation wird fortgesetzt.

User response:

Dieses Problem wurde in einigen Linux-Distributionen beobachtet, in
denen der Befehl 'vgimportclone' keine neue UUID generieren konnte. In
einem solchen Fall kann der Befehl 'iscsiadm -m node -T ... --logout'
möglicherweise diese Einheiten nicht entfernen, sodass eine manuelle
Bereinigung erforderlich ist, d. h. eine Bereinigung durch Verwendung
des Befehls 'dmsetup remove Einheitenname'. Beachten Sie, dass eine
solche Situation auch darauf hindeuten könnte, dass die Ziel-VM von
derselben Schablone wie der Mount-Proxy geklont wurde. Überprüfen Sie
die Blockeinheiten der Ziel-VM mithilfe des Befehls 'blkid' und stellen
Sie sicher, dass keine doppelten UUIDs vorhanden sind, die mit denen der
Mount-Proxy-Maschinen identisch sind, um das Problem doppelter Einheiten
aufgrund von VM-Klonen zu beheben. Gehört eine doppelte Einheit zur
Ziel-VM und wird sie verwendet, müssen Sie ihr eine neue UUID zuordnen
oder die Einheit entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3185W

Nachdem die Verbindung der Ziele hergestellt war, wurde eine doppelte
Einheiten-UUID auf dem Mount-Proxy gefunden. Die Einheit 'Name der neuen
Einheit' mit der UUID 'UUID der neuen Einheit' des Typs 'Typ der neuen
Einheit' wird aus der Liste der Datenträger, die im Mount-Proxy
angehängt werden sollen, ausgeschlossen.



Explanation:

Das Linux-Betriebssystem kann keine Einheiten mit diesem Typ anhängen,
wenn die UUID auf dem System bereits vorhanden ist. Diese Situation
tritt auf, wenn die virtuelle Zielmaschine aus derselben Schablone wie
der Mount-Proxy geklont wurde.

System action:

Die Einheit für die virtuelle Zielmaschine wird nicht angehängt. Die
Operation wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die Blockeinheiten für die virtuelle Zielmaschine
mithilfe des Befehls 'blkid' und stellen Sie sicher, dass keine
doppelten UUIDs für die Mount-Proxy-Maschinen vorhanden sind, um das
Problem doppelter Einheiten aufgrund eines Klons einer virtuellen
Maschine zu beheben. Gehört eine doppelte Einheit zur virtuellen
Zielmaschine und wird die Einheit verwendet, ordnen Sie der Einheit eine
neue UUID zu oder entfernen Sie die Einheit.

------------------------------------------------------------------------
ANS3186W

Öffnen und Erstellen der Blockeinheiten sind fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Liste der Blockeinheiten konnte auf dem Linux-Mount-Proxy nicht
abgerufen werden.

System action:

Die Dateizurückschreibungsoperation wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie, ob der Befehl 'blkid' auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine
korrekt ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS3187W

Öffnen und Erstellen der Blockeinheiten sind fehlgeschlagen.



Explanation:

Es war nicht möglich, die Platte zu öffnen und die Blockeinheiten auf
der Linux-Mount-Proxy-Maschine zu erstellen.

System action:

Die Dateizurückschreibungsoperation wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine die Anzahl
der verfügbaren Schleifeneinheiten die Anzahl der anzuhängenden Platten
der virtuellen Maschine nicht unterschreitet. Der erweiterte
VMware-Transportmodus wird auf dem Linux-Mount-Proxy für
Dateizurückschreibungsoperationen aus lokalen Sicherungen nicht
unterstützt. Verwenden Sie die Option 'vmvstortransport ndb' in der
Serverzeilengruppe der Mount-Proxy-Optionsdatei. Wenn Sie NBDSSL
verwenden wollen, entfernen Sie die Bibliothek
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/lib64/libdiskLibPlugin.so und verwenden
Sie die Option 'vmvstortransport ndbssl'.

------------------------------------------------------------------------
ANS3188W

Für die LVM-Einheit 'Name der neuen Einheit' ist eine doppelte UUID
vorhanden. Die Einheit kann nicht angehängt werden. Daher werden Dateien
von dieser Einheit nicht wiederhergestellt.



Explanation:

Das Betriebssystem kann die Einheit nicht anhängen, wenn ihre UUID
(Universally Unique ID) bereits auf dem System vorhanden ist. Diese
Situation tritt normalerweise auf, wenn die virtuelle Zielmaschine aus
derselben Vorlage wie der Mount-Proxy geklont wurde.

System action:

Die Einheit für die virtuelle Zielmaschine wird nicht angehängt. Die
Operation wird fortgesetzt.

User response:

Verwenden Sie den Befehl blkid, um die Blockeinheiten auf der virtuellen
Zielmaschine auf das Vorhandensein doppelter UUIDs zu überprüfen. Gehört
eine doppelte Einheit zur virtuellen Zielmaschine und wird diese Einheit
verwendet, müssen Sie der doppelten Einheit eine neue UUID zuordnen oder
diese Einheit entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3189W

Ursprüngliche Mountpunkte können für Gastsystem nicht gefunden werden.



Explanation:

.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie, ob die Datei '/etc/fstab' vorhanden ist und ob auf dem
Gastsystem auf sie zugegriffen werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS3401W

Die Entität Name ist ungültig.



Explanation:

Ein Datenträger mit diesem Namen konnte nicht gefunden werden oder ist
für serverunabhängige Operationen nicht geeignet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie den korrekten Namen an.

------------------------------------------------------------------------
ANS3402W

Name: Systemaufruf Funktion fehlgeschlagen mit Code RC.



Explanation:

Beim Erhalten von Informationen vom Betriebssystem ist ein Fehler
aufgetreten. Die Datenträgerinformationen konnten nicht erhalten werden.

System action:

Die Verarbeitung kann fortgesetzt werden, wenn die zu erhaltenden
Informationen für die Operation nicht kritisch sind oder wenn es sich im
Kontext der Operation, die ausgeführt wird, um ein erwartetes Verhalten
handelt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Versuchen Sie, alle
angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3403W

Datenträger Name kann nicht zum Lesen geöffnet werden. Systemfehlercode
ist Fehler.



Explanation:

Der benannte Datenträger konnte nicht geöffnet werden. Beispiele dafür,
weshalb dies geschehen kann, sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Die Einheit ist keine gültige Systemeinheit, die Einheit wird von einer
anderen Anwendung gesperrt, oder der Benutzer verfügt nicht über die
richtigen Berechtigungen. Der in der Nachricht angezeigte
Betriebssystemfehlercode gibt die bestimmte Ursache für den Fehler an.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie Ihre Betriebssystemtools, um die Beschreibung für den
Fehlercode zu erhalten. Überprüfen Sie auch das Fehlerprotokoll auf alle
anderen Nachrichten, die eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten.
Versuchen Sie, alle angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen
Sie anschließend die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3404W

Beim Lesen des Datenträgers Name ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Der benannte Datenträger konnte nicht gelesen werden. Beispiele dafür,
weshalb dies geschehen kann, sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Die Daten, die gelesen werden, liegen außerhalb des gültigen
Datenträgerbereichs, oder die Einheit wird von einer anderen Anwendung
gesperrt. Der in der Nachricht angezeigte Betriebssystemfehlercode gibt
die bestimmte Ursache für den Fehler an.

System action:

Bei Verwendung serverunabhängiger Datenversetzung wird die Verarbeitung
ohne serverunabhängige Datenversetzung fortgesetzt. Andernfalls wird die
Verarbeitung gestoppt.

User response:

Verwenden Sie Ihre Betriebssystemtools, um die Beschreibung für den
Fehlercode zu erhalten. Überprüfen Sie auch das Fehlerprotokoll auf alle
anderen Nachrichten, die eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten.
Versuchen Sie, alle angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen
Sie anschließend die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3405W

Dateisystem fs auf Datenträger Name ist unbekannt.



Explanation:

Das Dateisystem auf dem Datenträger wird für die auszuführende Operation
nicht unterstützt.

System action:

Bei Verwendung serverunabhängiger Datenversetzung wird die Verarbeitung
ohne serverunabhängige Datenversetzung fortgesetzt. Andernfalls wird die
Verarbeitung gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Versuchen Sie, alle
angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3406I

Nicht genügend Speicherbereich verfügbar, um den Status der letzten
Sicherung für die virtuelle Maschine 'VM' zu aktualisieren.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wird erfolgreich gesichert, aber es ist nicht
genügend Speicherbereich verfügbar, um den Status der letzten Sicherung
in das Feld für Hinweise für die virtuelle Maschine zu schreiben.

System action:

Die Sicherungsoperation ist beendet.

User response:

Geben Sie Speicherbereich im Feld für Hinweise für die virtuelle
Maschine frei, wenn der Status der letzten Sicherung benötigt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS3407W

Name ist nicht lokal.



Explanation:

Das Laufwerk oder Dateisystem ist nicht lokal und nicht für die
Imagesicherung geeignet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen lokalen Datenträger an.

------------------------------------------------------------------------
ANS3408E

Systemaufruf 'umount' für Datenträger 'Datenträger' mit
Fehlernummer='Fehler' fehlgeschlagen. Führen Sie aufgrund der
Fehlernummer eine geeignete Maßnahme durch und wiederholen Sie die
Operation.



Explanation:

'Umount' ist für den angegebenen Datenträger mit der angezeigten
Fehlernummer fehlgeschlagen. Führen Sie aufgrund der Fehlernummer eine
geeignete Maßnahme durch und wiederholen Sie die Operation.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Fehlernummer für den 'umount'-Fehler und ergreifen
Sie Maßnahmen zur Fehlerbehebung, bevor Sie die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3409W

Beim Schreiben auf den Datenträger Name ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte nicht auf den benannten Datenträger
schreiben. Beispiele dafür, weshalb dies geschehen kann, sind (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit): Die Daten, die geschrieben werden, liegen
außerhalb des gültigen Datenträgerbereichs, oder die Einheit wird von
einer anderen Anwendung gesperrt. Der in der Nachricht angezeigte
Betriebssystemfehlercode gibt die bestimmte Ursache für den Fehler an.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie Ihre Betriebssystemtools, um die Beschreibung für den
Fehlercode zu erhalten. Überprüfen Sie auch das Fehlerprotokoll auf alle
anderen Nachrichten, die eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten.
Versuchen Sie, alle angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen
Sie anschließend die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3410E

Das Betriebssystem hat eine Anforderung für Speicherzuordnung
zurückgewiesen.



Explanation:

Bei der weiteren Verarbeitung benötigt der Prozess Zugriff auf Speicher,
um Informationen zu speichern. In diesem Fall wurde mehr Speicher
angefordert als das Betriebssystem zuordnen würde. Mögliche Ursachen
sind:

   Das System hat nur noch wenig Hauptspeicher.
   Der Prozess, in dem das Programm ausgeführt wird, hat die maximale
   Speicherkapazität, die er zuordnen darf, überschritten.
   Es ist eine andere Fehlerbedingung aufgetreten, die das Programm
   denken lässt, es hat keinen Speicher mehr.

System action:

Der Prozess kann die angeforderte Operation nicht ausführen.

User response:

Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen und wiederholen Sie die
Operation. Wenn die Operation dennoch fehlschlägt, versuchen Sie, die
Task in mehrere kleinere Einheiten aufzuteilen. Wenn beispielsweise eine
Dateispezifikation mehrere Verzeichnisse höherer Ebene enthält, führen
Sie die IBM Spectrum Protect-Task nacheinander für jedes Verzeichnis
aus. Wenn die Task eine Teilsicherung ist, verwenden Sie die Option
"-memoryefficientbackup=yes".

Bei UNIX-Systemen, die Ressourcenbegrenzungen unterstützen, überprüfen
Sie, ob die Speicherressourcengrenze zu niedrig ist, indem Sie folgenden
Befehl eingeben: ulimit -a

Abhängig von den daraus resultierenden Daten können Sie den Rootbenutzer
des UNIX-Systems bitten, die Ressourcengrenzwerte zu erhöhen, sodass sie
den aktuellen Standardwert überschreiben. Der Rootbenutzer des
UNIX-Systems hat die Berechtigung, Ressourcengrenzwerte zu erhöhen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3411E

An die Funktion Name wurden ungültige Argumente übergeben.



Explanation:

Die benannte Funktion empfing keine korrekten Argumente, um
fortzufahren. Überprüfen Sie zwecks näherer Erläuterung das
Fehlerprotokoll auf weitere Fehler, die auf diesen folgen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS3412I

DiskMapper unterstützt nicht Name für Entität Name.



Explanation:

Die angeforderte Funktion ist in DiskMapper zur Zeit nicht
implementiert. Bitte melden Sie diesen Fehler Ihrem IBM Spectrum
Protect-Administrator.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Den IBM Spectrum Protect-Administrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3413I

DiskMapper-Objekt 'Name', Typ 'Name', ist ungültig.



Explanation:

Das benannte Objekt ist auf dem ursprünglichen Clientsystem nicht
gültig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, prüfen Sie
das Clientfehlerprotokoll auf andere Nachrichten, die in Zusammenhang
mit diesem Problem stehen könnten. Verständigen Sie zwecks weiterer
Hilfe Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS3414I

Platte 'Name' ist nicht Teil eines im System definierten Containers.



Explanation:

Keine.

System action:

Keiner. Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS3415W

Mindestens eine Platte, die Daten für 'Name' enthält, hat fehlerhafte
Blöcke.



Explanation:

Eine oder mehrere physische Platten, die Datenblöcke des obigen Objekts
enthalten, haben fehlerhafte Blöcke; die angeforderte Operation kann
nicht fortgesetzt werden.

System action:

Das System findet möglicherweise eine Problemumgehung, um die
angeforderte Operation zu beenden; bitte überprüfen Sie das
Konsolprotokoll und das Fehlerprotokoll auf zusätzliche Informationen
über ausgeführte Maßnahmen zur Fehlerbehebung oder vorgeschlagene
Benutzeraktionen.

User response:

Abhängig von der Operation schlägt der Prozess gegebenenfalls einen
Alternativweg vor, um die Operation auszuführen. Überprüfen Sie Ihr
Fehlerprotokoll, Planungsprotokoll oder Konsolprotokoll auf zusätzliche
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS3416E

Datenträger 'Name' wird derzeit von einem anderen Prozess verwendet.



Explanation:

Die Operation erfordert exklusiven Zugriff auf den Datenträger.
Höchstwahrscheinlich ist die Ursache für diesen Fehler, dass der
Datenträger durch einen anderen Prozess geöffnet wurde.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Anwendungen, die auf Ihrem System aktiv sind, um
sicherzustellen, dass der Datenträger von keinem Prozess geöffnet wurde,
und wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS3417W

Name: Ein Systemaufruf Funktion ist mit Code RC fehlgeschlagen - Fehler



Explanation:

Beim Erhalten von Informationen vom Betriebssystem ist ein Fehler
aufgetreten. Die Datenträgerinformationen konnten nicht erhalten werden.

System action:

Die Verarbeitung kann fortgesetzt werden, wenn die zu erhaltenden
Informationen für die Operation nicht kritisch sind oder wenn es sich im
Kontext der Operation, die ausgeführt wird, um ein erwartetes Verhalten
handelt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Versuchen Sie, alle
angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS3418W

Speicherzuordnungsanforderung für Imagesicherungsoperation wurde vom
Betriebssystem zurückgewiesen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect erfordert Zugriff auf Speicher, um Informationen zu
den verwendeten Blöcken eines Dateisystems zu speichern. In diesem Fall
wurde mehr Speicher angefordert als das Betriebssystem zuordnen würde.

System action:

Ist der Wert für imagegapsize für ein dediziertes Dateisystem zu klein
und stellt der Client eine abnormale Speicherbedingung fest, wechselt er
automatisch zur Datenträgergesamtsicherung. Die Operation wird mit
imagegapsize = 0 fortgesetzt.

User response:

Beachten Sie die folgenden Empfehlungen, um eine abnormale
Speicherbedingung zu vermeiden:

   Überprüfen Sie mit dem folgenden Befehl, ob der
   Speicherressourcengrenzwert zu niedrig ist: ulimit -a Anschließend
   können Sie den Rootbenutzer des UNIX-Systems bitten, den
   Speichergrenzwert zu erhöhen.
   Erhöhen Sie den Wert der Option imagegapsize. Je höher der Wert für
   imagegapsize ist, desto weniger Speicher wird für die Imagesicherung
   benötigt, aber es werden mehr nicht verwendete Daten an den Server
   gesendet. Und umgekehrt: Je kleiner der Wert für imagegapsize ist,
   desto mehr Speicher wird für die Sicherung benötigt, aber es werden
   weniger nicht verwendete Daten an den Server gesendet. Das Ergebnis
   ist auch davon abhängig, wie Daten auf dem Datenträger verteilt sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS3419W

Bereitstellen der VSS-Momentaufnahme für die Integritätsprüfung auf der
virtuellen Maschine 'VM-Name' ist fehlgeschlagen. Die Integritätsprüfung
wird übersprungen und die Microsoft Exchange
Server-Transaktionsprotokolle werden nicht abgeschnitten.



Explanation:

Die VM-Momentaufnahme muss bereitgestellt werden, um die Integrität der
Microsoft Exchange Server-Datenbankdateien zu überprüfen. Die
Momentaufnahme für die angegebene virtuelle Maschine konnte nicht
bereitgestellt werden. Aus diesem Grund wurde die Integrität der
Microsoft Exchange Server-Datenbankdateien bei der Operation nicht
überprüft.

System action:

Die Sicherungsoperation wird ohne Integritätsprüfung fortgesetzt und die
Microsoft Exchange Server-Transaktionsprotokolle werden nicht
abgeschnitten.

User response:

Konfigurieren Sie eine Verbindung von der virtuellen Gastmaschine zu dem
ESXi-Host, um diesen Fehler zu verhindern. Wiederholen Sie anschließend
die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4000E

Fehler beim Verarbeiten von 'Dateibereichsname': Dateibereich ist nicht
vorhanden.



Explanation:

Der angegebene Dateibereich (Domäne) ist falsch oder auf der Workstation
nicht vorhanden. Wenn die Nachricht als Ergebnis des Befehls BACKUP
IMAGE mit der Option -MODE=INCREMENTAL ausgegeben wird, bedeutet dies,
dass Sie den Namen eines unformatierten logischen Datenträgers
eingegeben haben. Die Option MODE=INCREMENTAL ist für unformatierte
logische Datenträger nicht gültig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation und geben Sie eine vorhandene Domäne an
(Laufwerkbuchstabe oder Dateisystemname). Wenn die Nachricht als
Ergebnis einer falschen Verwendung der Option MODE=INCREMENTAL
ausgegeben wird, wiederholen Sie den Befehl und übergehen diese Option.

------------------------------------------------------------------------
ANS4001E

Der Dateibereich für die Domäne 'Dateibereichsname' konnte auf dem IBM
Spectrum Protect-Server nicht gefunden werden.



Explanation:

Es wurde erwartet, dass der angegebene Dateibereich auf dem Server
gefunden wurde, aber er existiert nicht mehr. Es ist möglich, dass ein
Befehl abgesetzt wurde, den Dateibereich aus dem Server zu löschen,
während die aktuelle Operation ausgeführt wurde.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Wenn das Problem erneut auftritt,
überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Versuchen Sie, alle
angezeigten Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS4002E

Fehler bei der Verarbeitung von 'Dateibereichsname': Datenträgerkennsatz
ist nicht vorhanden



Explanation:

Das ausgewählte Laufwerk hat keinen Kennsatz.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die angeforderte Operation ohne Eingabe
eines Laufwerks oder Kennsatzes nicht durchführen.

User response:

Ist das Laufwerk ein Diskettenlaufwerk, eine Diskette mit einem
Datenträgerkennsatz einlegen und die Operation wiederholen. Ist das
Laufwerk ein Festplattenlaufwerk, sicherstellen, daß das Laufwerk über
einen Datenträgerkennsatz verfügt, und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4003E

Fehler bei der Verarbeitung von 'Dateibereichsname': doppelter
Datenträgerkennsatz festgestellt



Explanation:

Das ausgewählte Laufwerk hat einen doppelten Datenträgerkennsatz. Da IBM
Spectrum Protect den Datenträgerkennsatz zur Verfolgung von
Sicherungs-/Archivierungsinformationen verwendet, können keine Dateien
von einem Laufwerk mit einem doppelten Datenträgerkennsatz gesichert
oder archiviert werden.

System action:

IBM Spectrum Protect kann das Laufwerk nicht auswählen.

User response:

Muß der Datenträger für das System verfügbar sein, IBM Spectrum Protect
verlassen und dem Laufwerk einen Datenträgerkennsatz zuordnen. IBM
Spectrum Protect erneut starten und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4004E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Zieldatei oder Verzeichnis ist schreibgeschützt



Explanation:

In die Datei oder in das Verzeichnis, die/das vom Server
zurückgeschrieben oder abgerufen wird, kann nicht geschrieben werden, da
der Zielort schreibgeschützt ist. Möglicherweise wurde die Datei von
einer anderen Operation geöffnet, die nicht zuläßt, daß die Datei
aktualisiert wird.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Entweder feststellen, durch welche Operation die Schreibsperre für die
Datei aktiviert wurde, oder die Datei unter einem anderen Namen oder an
einem anderen Standort zurückschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS4005E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Datei nicht gefunden



Explanation:

Die Datei, die zur Sicherung, Archivierung oder Umlagerung verarbeitet
wird, ist auf dem Client nicht mehr vorhanden. Ein anderer Prozeß löscht
die Datei, bevor sie von IBM Spectrum Protect gesichert, archiviert oder
umgelagert werden kann.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4006E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Verzeichnispfad nicht gefunden



Explanation:

Das Betriebssystem hat den Status "Pfad nicht gefunden" zurückgegeben,
als IBM Spectrum Protect versuchte, auf das Verzeichnis
zuzugreifen.Entweder haben Sie ein Verzeichnis angegeben, das nicht wie
in der Nachricht angezeigt existiert (Pfadname), oder das Verzeichnis,
das verarbeitet wird, ist auf dem Client nicht mehr vorhanden, weil es
von einem anderen Prozess gelöscht wurde, bevor es von IBM Spectrum
Protect gesichert oder archiviert werden konnte.

System action:

Das Verzeichnis wird übersprungen, die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Die Schreibweise und Punktuation überprüfen, besonders die Position der
Verzeichnisbegrenzer (d.h."\"). Korrigieren Sie die Syntax, wenn sie
falsch ist, und wiederholen Sie dann die Operation. Stellen Sie sicher,
dass der Pfad korrekt angegeben ist und dass das Verzeichnis tatsächlich
existiert. Den Befehl mit dem korrekten Pfad und Verzeichnisnamen
wiederholen. Kann der Verzeichnisname nicht korrigiert werden, die
Option Exclude verwenden, um das Verzeichnis von der Operation
auszuschließen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4007E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Zugriff auf das Objekt wird zurückgewiesen



Explanation:

Der Zugriff auf die angegebene Datei oder das angegebene Verzeichnis
wird verweigert. Sie haben versucht, aus einer Datei zu lesen oder in
eine Datei zu schreiben, und Sie haben keine Zugriffsberechtigung für
die Datei oder das Verzeichnis.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Datei- oder Verzeichnisnamen
angegeben haben, korrigieren Sie die Berechtigungen oder geben Sie einen
neuen Standort an. Wenn auf dem Knoten des Dateisystemeigners
HSMOPTIMIZEDRECALLONLY definiert ist, rufen Sie diese Datei vor der
nächsten Sicherung per optimiertem Rückruf zurück.

------------------------------------------------------------------------
ANS4008E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Datei ist vorübergehend nicht verfügbar



Explanation:

Die Datei ist vorübergehend nicht verfügbar.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Überprüfen, ob die Datei durch einen anderen Prozeß gesperrt ist. Wenn
nicht, den Befehl wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4009E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadname Dateiname':
Bedingung 'Platte voll'.



Explanation:

Es können keine Dateien mehr zurückgeschrieben oder abgerufen werden, da
die Zielplatte voll ist.

System action:

Der Client fordert Sie zu einer Aktion auf:

*  Dieses Objekt wiederholen

*  Dieses Objekt überspringen

*  Die Aktion abbrechen

User response:

Wählen Sie die entsprechende Aktion für dieses Objekt aus. Erstellen Sie
freien Speicherbereich auf der Zielplatte, bevor Sie die Operation
wiederholen. Sie können die Datei auch auf eine andere Platte
zurückschreiben oder abrufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4010E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Veraltete NFS-Kennung



Explanation:

Ein NFS-Dateisystem ist veraltet.

System action:

Das Dateisystem wird übersprungen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das NFS-Dateisystem angehängt ist. Bleibt der
Fehler bestehen, müssen Sie das Dateisystem abhängen und wieder anhängen
und anschließend die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4011E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Keine Dateikennungen verfügbar



Explanation:

Alle Dateikennungen für das System sind derzeit im Gebrauch. Weitere
sind nicht verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Entweder einige Dateikennungen durch das Beenden anderer Prozesse
freigeben oder die Systemkonfiguration so ändern, daß mehr Dateien
gleichzeitig geöffnet sein können.

------------------------------------------------------------------------
ANS4012E

'DateibereichsnamePfadname Dateiname' existiert bereits. Datei wird
übersprungen.



Explanation:

Der Client hat versucht, die angegebene Datei zurückzuschreiben oder
abzurufen, aber die Datei war im Zielstandort für die Zurückschreibung
bereits vorhanden und der Benutzer hat die Wahl getroffen, die
vorhandene Datei nicht zu ersetzen.

System action:

Die Datei wird übersprungen, eine Nachricht wird in dsmerror.log
protokolliert und die Zurückschreibungs- oder Abrufverarbeitung wird mit
dem nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Die Datei wurde übersprungen, entweder weil REPLACE NO aktiv war, was
bewirkt, dass alle vorhandenen Dateien und Verzeichnisse übersprungen
werden, oder weil REPLACE PROMPT aktiv war und der Benutzer bei der
Eingabeaufforderung ausgewählt hat, diese Datei oder alle vorhandenen
Verzeichnisse und Dateien zu überspringen. Es ist keine weitere Aktion
erforderlich, wenn die Datei tatsächlich übersprungen werden sollte.
Andernfalls kann die Operation entweder mit REPLACE ALL oder mit REPLACE
PROMPT wiederholt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS4013E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Ungültige Dateikennung



Explanation:

Es ist ein interner Systemfehler aufgetreten. Eine Dateioperation ist
aufgrund einer ungültigen Dateikennung fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Fehler dem Systemadministrator mitteilen und dann die Operation
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4014E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Unbekannter Systemfehler (Fehlercode ) festgestellt. Programm wird
beendet.



Explanation:

Ein nicht erkannter und unerwarteter Fehlercode ist innerhalb des
Clientprogramms aufgetreten. Dies ist ein Programmierfehler und das
Clientprogramm wird beendet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, melden Sie
ihn Ihrem IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS4015E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Unerwarteter IBM Spectrum Protect-Fehler (Fehlercode) festgestellt



Explanation:

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Dies könnte ein System- oder
Kommunikationsfehler unterer Ebene sein, den IBM Spectrum Protect nicht
handhaben oder von dem es nicht wiederhergestellt werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie
nach anderen Anzeichen von Systemfehlern, um zu ermitteln, wo der Fehler
liegt. Die meisten Systeme verfügen über Fehler- oder
Ereignisprotokolle, die gegebenenfalls weitere Informationen enthalten
können. Verständigen Sie zwecks weiterer Hilfe Ihren Systemadministrator
oder IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS4016E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Datei wird gerade ausgeführt; Schreibzugriff verweigert



Explanation:

Die aktuelle Datei kann nicht zum Schreiben geöffnet werden, da sie
derzeit von einer anderen Operation ausgeführt wird.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Die Operation, die die Datei ausführt, stoppen und die Operation
wiederholen, oder die Datei unter einem anderen Namen oder in einem
anderen Verzeichnis zurückschreiben oder abrufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4017E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname': Zu
viele symbolische Verbindungen beim Auflösen des Namens erkannt



Explanation:

Beim Versuch, den Dateinamen aufzulösen, wurden zu viele symbolische
Verbindungen gefunden.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Sicherstellen, daß für die Datei keine symbolische Verbindung in einer
Schleife vorliegt.

------------------------------------------------------------------------
ANS4018E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Dateiname zu lang



Explanation:

Der angegebene Dateiname ist zu lang und kann von IBM Spectrum Protect
nicht bearbeitet werden.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Schlagen Sie im entsprechenden Client für Sichern/Archivieren
Benutzerhandbuch zum jeweiligen Betriebssystem nach, welche Dateinamen
von IBM Spectrum Protect bearbeitet werden können.

------------------------------------------------------------------------
ANS4019E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Dateisystem ist vom System gesperrt



Explanation:

Auf das Dateisystem kann nicht zugegriffen werden, da es vom System
gesperrt ist.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die Operation nicht beenden.

User response:

Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS4020E

Das Datenformat für Objekt 'DateibereichsnamePfadnameDateiname' ist
unbekannt. Das unbekannte Format tritt normalerweise auf, wenn die Datei
mit einer späteren Version von IBM Spectrum Protect gesichert oder
archiviert wurde.



Explanation:

Wenn eine Datei gesichert oder archiviert wird, schließt IBM Spectrum
Protect einige zusätzliche Informationen über die Datei ein. Diese
Nachricht wird ausgegeben, wenn IBM Spectrum Protect während einer
Zurückschreibungs- oder Abrufoperation die Informationen nicht erkennen
kann. Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die Datei mit einer
neueren Version von IBM Spectrum Protect gesichert oder archiviert
wurde. Wenn die Datei aus einem Dateisystem gesichert wurde, bei dem die
Groß-/Kleinschreibung beibehalten wird, bei dem die
Groß-/Kleinschreibung aber nicht beachtet werden muss, wird der
Dateiname möglicherweise nicht in der korrekten Groß-/Kleinschreibung
angezeigt. Die falsche Groß-/Kleinschreibung hat keine weiteren
Auswirkungen auf die Verarbeitung, da die Datei übersprungen wird.

System action:

Die Datei wird nicht zurückgeschrieben oder abgerufen. Die Verarbeitung
wird mit der nächsten Datei fortgesetzt.

User response:

Wiederholen Sie die Zurückschreibungs- oder Abrufoperation mit einer
aktuellen Version der IBM Spectrum Protect-Client-Software. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die
technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS4021E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Dateisystem nicht bereit



Explanation:

Das Dateisystem/Laufwerk ist für den Zugriff nicht bereit.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, daß das Laufwerk für IBM Spectrum Protect verfügbar ist,
und anschließend die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4022E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadname Dateiname':
Dateisystem ist ungültig.



Explanation:

Das Laufwerk war für den Zugriff nicht verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk betriebsbereit ist, und
wiederholen Sie anschließend die Operation. Ist dies nicht erfolgreich,
überprüfen Sie das Fehlerprotokoll.

------------------------------------------------------------------------
ANS4023E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Dateiein-/ausgabefehler



Explanation:

Beim Lesen oder Schreiben in einer Datei wurde ein Fehler gefunden.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Das System überprüfen, um sicherzustellen, daß es richtig arbeitet. Ist
OS/2 installiert, CHKDSK /F für das fehlerhafte Laufwerk ausführen, das
in dsmerror.log angegeben ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS4024E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Dateischreibfehler



Explanation:

Beim Schreiben in die Datei wurde ein Fehler gefunden.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Überprüfen Sie Ihr System, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß
funktioniert.

------------------------------------------------------------------------
ANS4025E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Datei überschreitet Benutzer- oder Systemdateibegrenzung



Explanation:

Eine Datei, die gesichert/zurückgeschrieben oder archiviert/abgerufen
wird, überschreitet die vom System festgelegten Grenzwerte für diesen
Benutzer. Nachfolgend sind die Grenzwerte für Dateigrößen entsprechend
den verschiedenen Plattformen aufgelistet.

AIX
         68.589.453.312 (64 GB)

HP-UX
         1.099.511.627.775 (1 TB minus 1)

Linux
         2.147.483.647 (2 GB)

Mac pre-OS9
         2.147.482.624 (2 GB minus 1 K)

Mac OS9
         18.446.744.073.709.551.616 (16 EB)

NetWare
         4.294.963.200 (4 GB minus 4 KB)

NUMA-Q DYNIX/ptx
         1.095.216.660.480 (1 TB minus 4 GB)

OS/390
         4.294.967.295 (4 GB)

SGI
         18.446.744.073.709.551.615 (16 EB minus 1)

Solaris 2.6 oder höher
         1.099.511.627.775 (1 TB minus 1)

Tru64 UNIX
         1.099.511.627.776 (1 TB)

UnixWare
         2.147.483.647 (2 GB)

Windows ME (FAT32)
         4.294.967.295 (4 GB)

Windows NT/2000 (NTFS)
         17.592.185.978.880 (16 TB minus 64 K)

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Sicherstellen, daß die Systembegrenzungen korrekt festgelegt sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS4026W

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Größe 'Dateigröße' hat die maximale Dateigrößenbegrenzung im System
überschritten



Explanation:

Es wurde versucht, eine Datei zurückzuschreiben oder abzurufen, die den
Grenzwert für die maximale Dateigröße auf dem System überschritten hat.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die Datei nicht zurückschreiben oder
abrufen.

User response:

Diese Datei auf einem System zurückschreiben oder abrufen, das die
Dateigröße unterstützt. Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS4027S

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Interne Programmnachricht 'Wert' festgestellt



Explanation:

Es ist ein unerwarteter katastrophaler Programmfehler aufgetreten, der
durch Wert angezeigt wird.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, den
Systemadministrator oder den Kundendienst verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4028E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Datei-/Verzeichniseintrag kann nicht erstellt werden



Explanation:

Der Verzeichnispfad für Dateien, die zurückgeschrieben oder abgerufen
werden, kann nicht erstellt werden.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Sicherstellen, daß die richtige Berechtigung vorliegt, um das
Verzeichnis für Dateien zu erstellen, die zurückgeschrieben oder
abgerufen werden sollen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4029E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Verzeichnispfad kann nicht erstellt werden; eine Datei hat denselben
Namen wie ein Verzeichnis



Explanation:

IBM Spectrum Protect versuchte, einen Verzeichnispfad zu erstellen, ist
aber gescheitert, weil es eine Datei gibt, die denselben Namen wie ein
Verzeichnis hat.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Datei, die denselben Namen wie das Verzeichnis hat, entfernen. Auf
die letzte Zurückschreibungs-/Abrufoperation Bezug nehmen und alle
Verzeichnisse im Pfad überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4030E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Plattenspeicherplatzbegrenzung für diesen Prozess erreicht



Explanation:

Der dem Clienteigner zugeordnete Plattenspeicherplatz ist belegt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Plattenspeicherplatz freigeben und die Zurückschreibungs- oder
Abrufoperation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4031E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadname Dateiname'.
Der Name überschreitet einen internen IBM Spectrum Protect-Grenzwert.



Explanation:

Während einer Dateioperation hat IBM Spectrum Protect einen Dateinamen
festgestellt, bei dem mindestens eine Komponente des Dateinamens
(Dateibereichsname, Pfadname, Verzeichnisname oder Dateiname) einen
internen IBM Spectrum Protect-Maximalwert überschritten hat. Die
internen IBM Spectrum Protect-Grenzwerte sollten nicht mit den
Grenzwerten des Betriebssystems für Dateibereichsname, Pfadname,
Verzeichnisname oder Dateiname verwechselt werden.

Nachfolgend werden die internen IBM Spectrum
Protect-Dateinamengrenzwerte für verschiedene Plattformen angezeigt.

AIX HP-UX  Solaris
Dateibereichsname             1024
Pfadname oder Verzeichnisname 1023
Dateiname                      256

Linux
Dateibereichsname             1024
Pfadname oder Verzeichnisname  768
Dateiname                      256

Windows XP/2000/2003
Dateibereichsname             1024
Pfadname oder Verzeichnisname  248
Dateiname                      248

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Reduzieren Sie die Größe des Dateinamens, damit er kleiner als die
internen IBM Spectrum Protect-Grenzwerte ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS4032E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Datei ist nicht komprimiert.



Explanation:

Eine Datei, die als komprimiert markiert war, war nicht komprimiert, und
es kam zu einem Systemfehler.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Dem Systemadministrator diesen Fehler mitteilen. Dieser Fehler ist ein
Systemfehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS4033E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Datei auf einer anderen Clientmaschine mit mehr Speicher komprimiert



Explanation:

Es wurde versucht, eine Datei zurückzuschreiben, die auf einer anderen
Client-Datenstation mit mehr Speicher gesichert und komprimiert wurde.
Diese Datei kann nicht zurückgeschrieben werden. Beim Zurückschreiben
wird die Datei erweitert. Die Datenstation hat dafür nicht genügend
Speicher.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Operation abgebrochen.

User response:

Die Operation auf einer Maschine mit mehr Speicher wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4034E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Unbekannter Systemfehler



Explanation:

Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Dies könnte ein System- oder
Kommunikationsfehler unterer Ebene sein, den IBM Spectrum Protect nicht
handhaben oder von dem es nicht wiederhergestellt werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, feststellen,
wo der Fehler liegt. Den Systemadministrator zu Rate ziehen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4035W

Datei 'DateibereichsnamePfadnameDateiname' ist derzeit auf dem Server
nicht verfügbar.



Explanation:

Sie haben versucht, eine Datei vom IBM Spectrum Protect-Server
zurückzuschreiben oder abzurufen, die derzeit nicht verfügbar ist.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die Datei nicht zurückschreiben oder abrufen.

User response:

Versuchen Sie, die Datei zurückzuschreiben oder abzurufen, wenn sie auf
dem Server verfügbar ist. Verständigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS4036E

Beim Sichern des Registrierungsschlüssels ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Der aktive Registrierungsschlüssel kann nicht in das
Zwischenspeicherverzeichnis ADSM.SYS kopiert werden.

System action:

Die Operation zum Sichern des Registrierungsschlüssels wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie den auf der Windows-Bootpartition verfügbaren Speicher,
um sicherzustellen, dass genügend Platz vorhanden ist, um eine Kopie des
Windows-Registrys aufzunehmen. Dies kann unter Umständen mehrere
Megabyte freien Speicherbereichs erfordern. Überprüfen Sie zusätzlich
die Windows-Berechtigungen im Zwischenspeicherverzeichnis ADSM.SYS und
stellen Sie sicher, dass der Windows-Benutzer, unter dem Sie IBM
Spectrum Protect ausführen, vollständigen Zugriff auf dieses Verzeichnis
und seinen Inhalt hat.

------------------------------------------------------------------------
ANS4037E

Objekt 'DateinameDateinameDateiname' wurde während der Verarbeitung
geändert. Das Objekt wird übersprungen.



Explanation:

Die angegebene Datei Dateiname wurde während der Sicherung, Archivierung
oder Umlagerung übersprungen, da die Datei während des Versuchs, sie zu
verarbeiten, geändert wurde.

System action:

IBM Spectrum Protect hat das Objekt übersprungen.

User response:

Soll die Datei gesichert, archiviert oder umgelagert werden, die
Operation wiederholen. Schlägt die Operation dennoch fehl, müssen Sie
feststellen, warum das Objekt geändert wird. Für weitere Informationen
über das Sichern, Archivieren oder Umlagern geänderter Objekte fragen
Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS4038E

Bei der Verarbeitung des Dateisystems 'Dateibereichsname ' ist ein
Fehler aufgetreten.



Explanation:

Das Dateisystem 'Dateibereichsname' ist beschädigt oder enthält ein oder
mehrere beschädigte Verzeichnisse und kann nicht verarbeitet werden.

System action:

Das Dateisystem wird übersprungen.

User response:

Das System überprüfen, um sicherzustellen, daß es richtig arbeitet.
Führen Sie für die Windows-Umgebung das Dienstprogramm CHKDSK für das
fehlerhafte Laufwerk aus. Weitere Informationen über beschädigte
Verzeichnisse befinden sich in dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS4039E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Komprimierte Datei ist beschädigt und kann nicht erweitert werden.



Explanation:

Die komprimierte Datei konnte auf Grund einer der folgenden Ursachen
nicht ordnungsgemäß erweitert werden:

   Es liegt ein Fehler auf dem Band vor.
   Es liegt ein Kommunikationsfehler vor.
   Die komprimierte Datei wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server
   beschädigt.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

1) Die komprimierte Datei ist beschädigt, weil ein Fehler auf dem Band
vorliegt. Um festzustellen, ob dies das Problem ist, geben Sie bitte den
folgenden Befehl auf dem IBM Spectrum Protect-Server ein: audit volume
<Datenträgername> fix=no Falls ein Fehler gemeldet wird, könnten Sie die
Daten von diesem Datenträger auf einen neuen Datenträger versetzen
(siehe Befehl MOVE DATA) und die Zurückschreibung wiederholen. 2) Es
liegen Kommunikationsfehler zwischen dem IBM Spectrum Protect-Server und
dem IBM Spectrum Protect-Client vor und dies führt dazu, dass die Datei
während der Übertragung beschädigt wird. Wenn Sie einen
Gigabit-Ethernet-Adapter auf dem Server verwenden, aktualisieren Sie
bitte den Kartentreiber (AIX-Plattform) oder fügen Sie die
bereitgestellten, von SUN vorgeschlagenen Änderungen zu einigen
Systemnetzoptionen hinzu, die dieses Problem gelöst haben
(SUN-Plattform). 3) Bitte prüfen Sie mit Ihrer Netzunterstützung, ob es
während der Zurückschreibung zu Fehlern zwischen dem IBM Spectrum
Protect-Client/Server kommt, von dem die Dateibeschädigung ausgeht.

------------------------------------------------------------------------
ANS4040E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Dateisystem Dateibereichsname hat seine Speicherverwaltungsquote
überschritten.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat erkannt, daß das Dateisystem seine Quote
überschritten hat. Es können keine weiteren Daten aus diesem Dateisystem
umgelagert werden.

System action:

IBM Spectrum Protect lagert keine Dateien aus diesem Dateisystem um.

User response:

Rufen Sie einige Dateien zurück oder bitten Sie den Systemadministrator,
die Quote für dieses Dateisystem zu erhöhen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4041E

Eine VMware-Gastmaschine unter Windows Server 2008 oder 2008 R2 kann
nicht mit einer Einheit zum Versetzen von Daten, die keine
Windows-Einheit ist, zurückgeschrieben werden.



Explanation:

Eine Windows-Einheit zum Versetzen von Daten muss bestimmte Befehle
ausführen, um die Zurückschreibung des Active Directory durchzuführen.
Einheiten zum Versetzen von Daten, die keine Windows-Einheiten sind,
verfügen nicht über die erforderlichen Tools, um diese Operation
durchführen zu können. Windows-VMware-Gastmaschinen unter Windows Server
2012 oder höher sind von dieser Einschränkung nicht betroffen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie für diese Aktion eine Windows-Einheit zum Versetzen von
Daten.

------------------------------------------------------------------------
ANS4042E

Objektname 'DateibereichsnamePfadname Dateiname' enthält mindestens ein
nicht erkanntes Zeichen und ist ungültig.



Explanation:

Die Syntax des Dateinamens, Verzeichnisnamens oder Datenträgerkennsatzes
ist falsch.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Überprüfen Sie den Datenträger auf Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS4044E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadname Dateiname':
Namensunverträglichkeit bezüglich Groß-/Kleinschreibung vorhanden.



Explanation:

Bei der Verarbeitung der angegebenen Datei auf der Workstation wurde ein
anderer Dateiname mit einem ähnlichen Namen gefunden, der sich nur in
der Groß-/Kleinschreibung unterscheidet. Der Client für
Sichern/Archivieren erlaubt auf dieser Plattform keine Namen, die sich
nur durch Groß-/Kleinschreibung unterscheiden, und kann die Integrität
der Datei nicht garantieren. Aus diesem Grund wird die Datei
übersprungen.

System action:

Dieses Objekt wird übersprungen.

User response:

Benennen Sie die entsprechende Datei in einen eindeutigen Namen um.

------------------------------------------------------------------------
ANS4045E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadname Dateiname':
Namensunverträglichkeit bezüglich Groß-/Kleinschreibung vorhanden. Die
Verzeichnisstruktur wird übersprungen.



Explanation:

Bei der Verarbeitung der angegebenen Datei auf der Workstation wurde ein
anderer Dateiname mit einem ähnlichen Namen gefunden, der sich nur in
der Groß-/Kleinschreibung unterscheidet. Der Client für
Sichern/Archivieren erlaubt keine Namen, die sich auf dieser Plattform
nur in der Groß-/Kleinschreibung unterscheiden, und kann die Integrität
der Datei nicht garantieren. Daher werden das Verzeichnis und alle
enthaltenen Objekte übersprungen.

System action:

Dieses Objekt wird übersprungen.

User response:

Benennen Sie die entsprechende Datei in einen eindeutigen Namen um.

------------------------------------------------------------------------
ANS4046E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Das Objekt ist beschädigt und kann nicht gelesen werden.



Explanation:

Sie haben versucht, aus einer Datei oder aus einem Verzeichnis zu lesen
oder in eine Datei oder in ein Verzeichnis zu schreiben, die bzw. das
beschädigt ist. Die beschädigte Datei wird übersprungen. Handelt es sich
um ein Verzeichnis, werden die Objekte in dem Verzeichnis und in den
Unterverzeichnissen übersprungen.

System action:

Dieses Objekt wird übersprungen.

User response:

Überprüfen Sie Ihr System, um sicherzustellen, dass der Dateibereich
nicht beschädigt ist, indem Sie Systemtools wie chkdsk (Windows) oder
fsck (UNIX) verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS4047E

Lesefehler in 'DateinameDateinameDateiname'. Die Datei wird
übersprungen.



Explanation:

Die angegebene Datei Dateiname wurde während der Sicherung/Archivierung
übersprungen, da die Datei nicht gelesen werden konnte.

Falls Sie eine Operation auf Basis einer JFS2-Momentaufnahme ausführen,
ist es möglich, dass die Momentaufnahme nicht groß genug war, um alle
Änderungen zu enthalten, die an dem Dateisystem vorgenommen wurden,
nachdem die Momentaufnahme erstellt wurde. Dies konnte bewirken, dass
die Momentaufnahme ungültig wurde und dadurch verhindern, dass der IBM
Spectrum Protect-Client die Momentaufnahme lesen konnte.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Datei übersprungen.

User response:

Überprüfen Sie Ihr System, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß
funktioniert.

Falls Sie eine Operation auf Basis einer JFS2-Momentaufnahme ausführen,
verwenden Sie bitte die Standardcachegröße für Momentaufnahmen von 100 %
und stellen Sie sicher, dass die Datenträgergruppe über ausreichenden
Plattenspeicherplatz verfügt, um Momentaufnahmen anzulegen, die
mindestens so groß wie das Dateisystem sind, und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4048W

LAN-unabhängige Verbindung fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Option ENABLELANFREE ist für diese Sitzung auf YES gesetzt, aber der
Versuch, eine LAN-unabhängige Verbindung aufzubauen, ist fehlgeschlagen.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client verwendet die Nicht-LAN-unabhängige
Unterstützung.

User response:

Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Datei error.log auf
LAN-unabhängige Fehler. Überprüfen Sie Ihre LAN-unabhängige
Konfiguration und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten
ordnungsgemäß arbeiten.

------------------------------------------------------------------------
ANS4049I

LAN-unabhängige Verbindung aufgebaut.



Explanation:

Die Option ENABLELANFREE ist für diese Sitzung auf YES gesetzt und der
IBM Spectrum Protect-Client hat erfolgreich eine LAN-unabhängige
Verbindung mit dem Server hergestellt, nachdem die LAN-unabhängige
Verbindung unterbrochen war.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client kommuniziert mit dem Server über die
LAN-unabhängige Verbindung.

User response:

Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Datei error.log auf
LAN-unabhängige Fehler. Überprüfen Sie Ihre LAN-unabhängige
Konfiguration und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten
ordnungsgemäß arbeiten.

------------------------------------------------------------------------
ANS4050W

Die geplante Aktion 'Zeitplanaktion' wurde für Zeitplan 'Zeitplanname'
nicht ausgeführt, da der IBM Spectrum Protect-Administrator an der
Ausführung der geplanten Aktion auf dem Client durch Inaktivierung
gehindert wurde.



Explanation:

Eine bzw. mehrere der Clientoptionen - schedcmddisabled,
srvprepostscheddisabled, srvprepostsnapdisabled, restretrscheddisabled -
wurden auf dem Client auf YES gesetzt, wodurch der IBM Spectrum
Protect-Administrator daran gehindert wurde, eine der folgenden
geplanten Aktionen auf dem Client auszuführen - Befehle preschedule,
postschedule, presnapshot, postsnapshot oder geplante
Betriebssystembefehle, Zurückschreibungs- oder Abrufoperationen.

System action:

Die geplante Operation wird nicht ausgeführt und eine Nachricht, die
dies anzeigt, wird auf dem IBM Spectrum Protect-Server protokolliert.

User response:

Keine erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS4051E

Fehler beim Verarbeiten von 'DateibereichsnamePfadname Dateiname': Die
Entschlüsselungsoption (decryption) ist zwar aktiv, aber die
Benutzer-ID, unter der das Sichern oder Archivieren ausgeführt wird, ist
nicht berechtigt, diese verschlüsselte Dateisystemdatei (EFS-Datei) zu
entschlüsseln.



Explanation:

Die Datei, die verarbeitet wird, ist durch ein verschlüsseltes
Dateisystem (EFS - Encrypted File System) verschlüsselt. Es wird die
Option angegeben, die Datei in entschlüsselter Form zu sichern oder zu
archivieren. Die Benutzer-ID, unter dem das Sichern oder Archivieren
ausgeführt wird, hat keine Entschlüsselungsberechtigungen für diese
Datei.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Es gibt drei mögliche Wege, damit die Entschlüsselung funktioniert:

*  Verschlüsseln Sie die Datei erneut, und zwar unter dem
   Verschlüsselungsschlüssel einer Gruppe, zu der sowohl der Eigner als
   auch die Benutzer-IDs zum Sichern/Archivieren gehören

*  Fügen Sie die Benutzer-ID zum Sichern/Archivieren zur Liste der
   Benutzer hinzu, die zum Entschlüsseln dieser Datei berechtigt sind

*  Führen Sie die Sicherung oder Archivierung, falls möglich, unter der
   Benutzer-ID des Eigners aus

------------------------------------------------------------------------
ANS4052E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
EFS-Datei kann nicht zurückgeschrieben werden, da das Dateisystem kein
Zurückschreiben unformatierter EFS-Sicherungsdaten unterstützt, oder
weil die Zurückschreibungsfunktion möglicherweise keinen Schreibzugriff
auf das Verzeichnis hat.



Explanation:

Die Datei, die verarbeitet wird, ist durch ein verschlüsseltes
Dateisystem (EFS - Encrypted File System) verschlüsselt. Die Datei wurde
im unformatierten verschlüsselten Format gesichert. Entweder unterstützt
das Zieldateisystem das verschlüsselte Format nicht oder die
Zurückschreibungsfunktion hat keinen Schreibzugriff auf das Verzeichnis,
in das die Datei zurückgeschrieben werden soll.

System action:

Die Zurückschreibung wird beendet.

User response:

*  Die Datei kann nicht an diesen Standort zurückgeschrieben werden,
   wenn es sich bei diesem Dateisystem nicht um das erweiterte
   AIX-Journaling-Dateisystem (JFS2) handelt

*  Weist die Datei JFS2 auf, aber EFS ist nicht aktiviert, muss EFS erst
   aktiviert werden, bevor die Datei zurückgeschrieben werden kann

*  Hat die Benutzer-ID, unter der die Zurückschreibung ausgeführt wird,
   keinen Schreibzugriff auf das Verzeichnis, müssen die Berechtigungen
   geändert werden, oder die Zurückschreibung muss unter einer anderen
   Benutzer-ID ausgeführt werden

------------------------------------------------------------------------
ANS4053E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichPfadDateiname': Die Datei
kann nicht zurückgeschrieben werden, da das Dateisystem oder das
Betriebssystem die Encrypted File System-Daten (EFS) nicht unterstützt.



Explanation:

Das angegebene Objekt wurde als unformatierte Encrypted File
System-Daten gesichert. Der Client versucht, das Objekt an ein Ziel
zurückzuschreiben oder abzurufen, das die Encrypted File System-Daten
nicht unterstützt. Die Position unterstützt möglicherweise die Encrypted
File System-Daten aus einem der folgenden Gründe nicht:

*  Das Betriebssystem stellt keine Unterstützung bereit oder hat ein
   Release, das die Unterstützung nicht umfasst.

*  Die Encrypted File System-Unterstützung wurde auf dem Betriebssystem
   nicht aktiviert.

*  Das Zieldateisystem unterstützt die Encrypted File System-Daten
   nicht.

System action:

Das Objekt wird nicht zurückgeschrieben oder abgerufen. Die Verarbeitung
wird mit dem nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Wenn diese Datei zurückgeschrieben werden muss, schreiben Sie sie in
eine AIX-Betriebssystemumgebung zurück, die EFS-Daten unterstützt.

------------------------------------------------------------------------
ANS4054E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadname Dateiname':
Der Verschlüsselungsschlüssel ist nicht geladen.



Explanation:

Die Datei, die verarbeitet wird, ist durch ein verschlüsseltes
Dateisystem (EFS - Encrypted File System) verschlüsselt. Es wird die
Option angegeben, die Datei in entschlüsselter Form zu sichern oder zu
archivieren. Der Verschlüsselungsschlüssel, der zum Entschlüsseln der
Datei erforderlich ist, ist im Kernelschlüsselring nicht geladen.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Es gibt drei Situationen, in denen dieses Problem auftreten kann:

*  Sie haben soeben die anfängliche Aktivierung von EFS auf dem
   AIX-System ausgeführt und haben sich nicht abgemeldet. AIX lädt die
   Schlüssel für die Sitzung, die zum Zeitpunkt der anfänglichen
   Aktivierung ausgeführt wird. Lösung: Abmelden und wieder anmelden.

*  Das Anmeldekennwort wurde vor kurzem geändert, und normalerweise
   verwenden Sie für EFS dasselbe Kennwort wie das Anmeldekennwort. AIX
   ändert das EFS-Kennwort nicht automatisch, wenn Sie das
   Anmeldekennwort ändern. Lösung: Geben Sie 'efskeymgr -n' ein, um das
   EFS-Kennwort auf dasselbe Kennwort wie das Anmeldekennwort zu setzen.

*  Sie müssen die Entschlüsselungssicherung ausführen, wenn sich das
   EFS-Kennwort vom Anmeldekennwort unterscheidet. Lösung: Geben Sie
   'efskeymgr -o ksh' ein, um eine neue Shell mit den geladenen
   Schlüsseln zu starten. AIX fordert Sie zur Eingabe des EFS-Kennworts
   auf, wenn Sie die Shell starten. Führen Sie die Sicherung von der
   neuen Shell aus durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS4055E

Dateibereich 'Dateibereichsname' kann nicht aktualisiert werden: Die
Version des Dateibereichs auf dem IBM Spectrum Protect-Server ist mit
diesem Client nicht kompatibel



Explanation:

Der Dateibereich auf dem IBM Spectrum Protect-Server ist mit diesem
Client nicht kompatibel. Dies wird verursacht, wenn eine Sicherungs-
oder Archivierungsoperation mit einem Client ausgeführt und dann ein
Client mit einer älteren Version verwendet und versucht wird, eine
Sicherungs- oder Archivierungsoperation auszuführen, die denselben
Dateibereich verwendet. Dieses Problem tritt insbesondere auf, wenn mit
einem Windows- oder AIX-Client ab Version 6.1 eine Sicherungs- oder
Archivierungsoperation ausgeführt wurde und anschließend eine
Sicherungs- oder Archivierungsoperation mit einem Client bis maximal
Version 5.5 versucht wird.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie die korrekte Version des Clients.

------------------------------------------------------------------------
ANS4056E

Das vom IBM Spectrum Protect-Server zurückgegebene Objekt 'Objektname'
hat einen übergeordneten Namen, der die maximale Länge von 6000 Zeichen
überschreitet. Die Datei oder das Verzeichnis kann nicht verarbeitet
werden.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Server hat Informationen zu einer Sicherungs-
oder Archivversion zurückgegeben, deren übergeordneter Name 6000 Zeichen
überschreitet. Der übergeordnete Name ist der Verzeichnispfad, der das
Objekt (Datei oder Verzeichnis) enthält.

Diese Nachricht wird angezeigt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt
sind:

*  Das Objekt wurde von einem IBM Spectrum Protect-Client der Version
   6.1 oder früher gesichert oder archiviert.

*  Das Objekt wurde von einem IBM Spectrum Protect-Server der Version
   5.5 oder früher gesichert oder archiviert.

*  Der IBM Spectrum Protect-Client Version 6.2 oder höher versucht, eine
   Operation auszuführen, die bewirkt, dass der IBM Spectrum
   Protect-Server Informationen zu diesem Objekt an den Client
   zurückgibt. Anmerkung: Während einer Teilsicherung gibt der Server
   Informationen zu aktiven Sicherungsversionen an den Client zurück,
   mit denen festgestellt wird, welche Dateien sich geändert haben.

Ab IBM Spectrum Protect-Server Version 6.1 wurde die maximale Länge
übergeordneter Namen von 8192 Zeichen auf 6000 Zeichen reduziert.
Objekte, deren übergeordnete Namen länger als 6000 Zeichen sind, werden
bei der Sicherung oder Archivierung nicht unterstützt. Ab IBM Spectrum
Protect-Client für Sichern/Archivieren Version 6.2 wurde die maximale
Länge übergeordneter Namen entsprechend reduziert.

System action:

Die Datei bzw. das Verzeichnis, die bzw. das in der Nachricht angegeben
ist, wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem nächsten Objekt
fortgesetzt.

User response:

Verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS4057W

Das Objekt 'Dateisystem' mit verschachteltem Dateisystem, das während
einer momentaufnahmebasierten Sicherung angehängt wurde, kann nicht
verarbeitet werden.



Explanation:

Momentaufnahmebasierte Sicherungen von Objekten mit angehängten
Dateisystemen werden nicht unterstützt.

System action:

Die Sicherungsoperation wird ohne das angegebene Objekt fortgesetzt.

User response:

Hängen Sie das Dateisystem vom angegebenen Objekt ab, um dieses
Verhalten zu verhindern, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4058I

Während der Speicherung von Werten für die Knotenreplikationsübernahme
in der Optionsdatei ist ein Schreibfehler aufgetreten.



Explanation:

Ein Schreibfehler wird häufig durch unzureichende Zugriffsberechtigungen
für die Optionsdatei verursacht, aber auch durch unzureichenden
verfügbaren Plattenspeicherplatz. Die Verbindungsdaten des
Replikationsservers können nicht gespeichert werden und eine Übernahme
ist nicht möglich.

System action:

Die Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die lokale Platte auf mögliche Ursachen des
Schreibfehlers und stellen Sie fest, ob der konfigurierte Zugriff auf
die Optionsdatei ausreicht.

------------------------------------------------------------------------
ANS4059I

Für die Option USEREPLICATIONFailover ist der Wert NO definiert. Es
findet keine Übernahme des Knotens auf dem sekundären Server statt.



Explanation:

Diese Option verhindert, dass der Knoten bei einem Ausfall des primären
Servers eine Verbindung zum Replikationsserver herstellt.

System action:

Der Client stellt keine Verbindung zum primären Server her und die
Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine Antwort erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS4061I

Verbindung zum sekundären Server sekundärer Server im Übernahmemodus
hergestellt. Home-Server ist: Home-Server



Explanation:

Der Knoten ist für die Replikation konfiguriert und hat eine Verbindung
zum sekundären Server hergestellt. Diese Nachricht soll den
Serveradministrator darüber informieren, dass ein Knoten eine Verbindung
zum sekundären Server im Übernahmemodus hergestellt hat.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4063W

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz kann die Anwendungsmetadatei
'Name der Anwendungsmetadatei' nicht von der folgenden virtuellen
Maschine kopieren: 'VM-Name'. Eine einzelne Datenbankzurückschreibung
aus dieser Sicherung wird nicht unterstützt. Überprüfen Sie den Zustand
der Anwendungsausgabeprogramme und -datenbanken.



Explanation:

Die Anwendungsmetadatei wurde auf der Gastmaschine nicht gefunden.

System action:

Die Operation wird beendet. Die Anwendungsmetadatei wurde jedoch nicht
kopiert.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die VSS-Ausgabeprogramme der Anwendung auf
dieser Gastmaschine ausgeführt werden und dass sich die
Anwendungsdatenbank in einem Zustand befindet, der die Sicherung
zulässt. Stellen Sie für Exchange sicher, dass die Datenbanken angehängt
werden. Stellen Sie für SQL sicher, dass die Datenbanken online sind.
Wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4064I

Die vCloud Director vApp 'vApp-Name' von Organisations-VDC
'Org-VDC-Name' in Organisation 'Organisationsname' wird
zurückgeschrieben. Der Name der Ziel-vApp ist 'zurückgeschriebener
vApp-Name'. Befehl 'Restore VAPP' gestartet. Gesamtzahl zu
verarbeitender vApps: Anz. zurückzuschreibender vApps



Explanation:

Die vApp-Zurückschreibungsoperation ist beendet.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS4065E

Proxy zurückgewiesen: Dem Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten
'DM-Knoten' wurde keine Proxy-Berechtigung für den Zielknoten
'Zielknoten' erteilt, der dem Organisations-VDC 'OVDC-Name' der
Organisation 'Organisationsname' zugeordnet ist.



Explanation:

Für die Operation muss dem Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten
Proxy-Zugriff für den Datencenterknoten erteilt werden.

System action:

Die Operation wird für die angegebene vApp abgebrochen.

User response:

Führen Sie den Konfigurationsassistenten oder den Konfigurationseditor
aus, um eine ordnungsgemäße Knotenbeziehung zu konfigurieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS4066I

Der Versuch x von y einer Momentaufnahmeoperation für die virtuelle
Gastmaschine VM' ist bei Verwendung einer Momentaufnahme des Typs "Typ"
fehlgeschlagen. Momentaufnahmeversuch wird mit "Typ2" wiederholt.



Explanation:

Die Momentaufnahmeoperation ist fehlgeschlagen. Eine Wiederholung der
Momentaufnahmeoperation ist geplant.

System action:

Die Momentaufnahme wird wiederholt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Beheben Sie alle Fehler
und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4067E

Der Versuch x von y einer Momentaufnahmeoperation für die virtuelle
Gastmaschine VM' ist bei Verwendung einer Momentaufnahme des Typs "Typ"
fehlgeschlagen. Sicherung gescheitert.



Explanation:

Alle Wiederholungsversuche der Momentaufnahmeoperation der virtuellen
Gastmaschine sind fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle Nachrichten, die eine
Ursache für den Fehler anzeigen. Beheben Sie alle Fehler und wiederholen
Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie auf der IBM
Spectrum Protect-Unterstützungswebsite
(http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html)
nach bekannten Lösungen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4068I

Die zurückgeschriebene virtuelle Maschine 'VM' wurde mit einer
Momentaufnahme des Typs "VMware Tools mit inaktivierter
Dateisystemstilllegung und Anwendungsstilllegung" gesichert. Dies
entspricht einer "absturzkonsistenten" Sicherung.



Explanation:

Die zurückgeschriebene virtuelle Maschine wurde mit einer Momentaufnahme
des Typs "VMware Tools mit inaktivierter Dateisystemstilllegung und
Anwendungsstilllegung" gesichert. Die Anwendungsschutzfunktion ist nicht
verfügbar.

System action:

Die Zurückschreibung der virtuellen Maschine wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4069E

Die Berechtigungsnachweise der Windows-Domäne wurden nicht gefunden.
Definieren Sie die Berechtigungsnachweise der Windows-Domäne mithilfe
des Konfigurationseditors der GUI von Data Protection for VMware
vSphere.



Explanation:

Die erforderlichen Berechtigungsnachweise des
Windows-Domänenadministrators wurden nicht definiert.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Definieren Sie die Berechtigungsnachweise des
Windows-Domänenadministrators im Konfigurationseditors der GUI von Data
Protection for VMware vSphere.

------------------------------------------------------------------------
ANS4070E

Berechtigungsnachweise der Windows-Domäne sind falsch. Überprüfen Sie
die Berechtigungsnachweise und verwenden Sie dsmc SET PASSWORD
-type=DOMAIN 'Domäne\Benutzer-ID' 'Kennwort', um den Benutzernamen und
das Kennwort zu aktualisieren.



Explanation:

Die angegebenen Berechtigungsnachweise sind falsch. Die
Authentifizierung des Systems in der Windows-Domäne war mit diesen
Berechtigungsnachweisen nicht möglich.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie zur Aktualisierung des Benutzernamens und des Kennworts
den Befehl dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'Domäne\Benutzer-ID'
'Kennwort'. Wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4071E

'VM-Name' kann nicht zurückgeschrieben werden, weil sie mit einer
neueren Version des Clients gesichert wurde.



Explanation:

Die Clientversion, mit der die virtuelle Maschine zurückgeschrieben
werden sollte, ist älter als die Clientversion, mit der die virtuelle
Maschine gesichert wurde. Die virtuelle Maschine kann nicht mit einer
älteren Clientversion zurückgeschrieben werden.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht zurückgeschrieben. Die Verarbeitung
wird mit der nächsten virtuellen Maschine fortgesetzt.

User response:

Aktualisieren Sie den Client auf eine Version, die mit der Clientversion
kompatibel ist, mit der die virtuelle Maschine gesichert wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS4072E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Symbolische Verbindung kann nicht erstellt werden; eine Datei oder ein
Verzeichnis hat denselben Namen wie die symbolische Verbindung



Explanation:

IBM Spectrum Protect versuchte, eine symbolische Verbindung zu
erstellen, ist aber gescheitert, weil es eine Datei oder ein Verzeichnis
gibt, die bzw. das denselben Namen wie die symbolische Verbindung hat.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Datei oder das Verzeichnis, die bzw. das denselben
Namen wie die symbolische Verbindung hat. Siehe die letzte
Zurückschreibungs-/Abrufoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4073W

Der Versuch x von y einer Momentaufnahmeoperation für die virtuelle
Gastmaschine VM' ist bei Verwendung einer Momentaufnahme des Typs "Typ"
fehlgeschlagen. Momentaufnahmeversuch wird mit "Typ2" wiederholt.



Explanation:

Die Momentaufnahmeoperation ist fehlgeschlagen. Eine Wiederholung der
Momentaufnahmeoperation mit einem anderen Momentaufnahmetyp wurde
geplant.

System action:

Die Momentaufnahme wird mit einem anderen Momentaufnahmetyp wiederholt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf alle anderen Nachrichten, die
eine Ursache für den Fehler anzeigen könnten. Beheben Sie alle Fehler
und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4077E

Die Datei 'DateibereichsnamePfadnameDateiname' ist mit Microsoft EFS
verschlüsselt und enthält mindestens einen Datenstrom mit freien
Bereichen. Das Betriebssystem unterstützt die Zurückschreibung für diese
Datei nicht, d. h., die Datei wird nicht gesichert oder
zurückgeschrieben.



Explanation:

Ein Fehler in der Microsoft Windows-API verhindert die erfolgreiche
Zurückschreibung von Dateien, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

*  Die Datei ist zum Zeitpunkt der Sicherung mit Microsoft Encrypting
   File System (EFS) verschlüsselt.

*  Die Datei enthält mindestens einen (benannten oder unbenannten)
   Datenstrom mit leeren Bereichen.

*  Das Betriebssystem ist eine beliebige Edition von Microsoft XP,
   Microsoft Windows Server 2003 oder Microsoft Windows Server 2003 R2.

Da die Datei nicht zurückgeschrieben werden kann, wird sie von IBM
Spectrum Protect nicht gesichert. Das Problem wurde von Microsoft unter
http://support.microsoft.com/kb/2525290 dokumentiert.

System action:

Die Datei wird nicht gesichert oder zurückgeschrieben. Die Verarbeitung
wird mit dem nächsten Objekt fortgesetzt oder wird beendet, wenn keine
weiteren Objekte vorhanden sind.

User response:

Wenn diese Nachricht während einer Sicherungsoperation ausgegeben wird,
können Sie wie folgt vorgehen:

*  Die EFS-Verschlüsselung für die Datei inaktivieren, sodass sie
   gesichert werden kann.

*  Wenn keine Sicherungskopie der Datei erforderlich ist, können Sie die
   Datei von der Sicherung ausschließen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4078E

Die Inhaltsdatei 'content.spsig' fehlt, ist beschädigt oder hat die
Signaturprüfung nicht bestanden.



Explanation:

Die Datei 'content.spsig' fehlt. Es ist auch möglich, dass die Datei
beschädigt ist oder dass die Signatur der Datei nicht übereinstimmt.
Weitere Informationen enthält die Clientprotokolldatei.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Daten im Operations Center, z. B. das
Clientpaket oder das Aktualisierungsmanagerpaket, korrekt sind oder
laden Sie die korrekte Version in das Operations Center herunter.

------------------------------------------------------------------------
ANS4079E

Mindestens eine Datei hat die Signaturprüfung nicht bestanden.



Explanation:

Die Signatur mindestens einer Datei stimmt nicht mit dem Inhalt der
Datei 'content.spsig' überein. Weitere Informationen enthält die
Clientprotokolldatei.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Daten im Operations Center, z. B. das
Clientpaket oder das Aktualisierungsmanagerpaket, korrekt sind oder
laden Sie die korrekte Version in das Operations Center herunter.

------------------------------------------------------------------------
ANS4081E

Fehler beim Verarbeiten von 'Dateibereichsname': Dateibereichstyp wird
nicht unterstützt.



Explanation:

Der angegebene Dateibereichstyp wird von IBM Spectrum Protect auf dieser
Plattform gegenwärtig nicht unterstützt.

System action:

Das nicht unterstützte Dateisystem wird übersprungen. Die Verarbeitung
wird mit dem nächsten Dateisystem fortgesetzt.

User response:

Die Dokumentation enthält Informationen zu den unterstützten
Dateibereichstypen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4083I

Neues Knotenkennwort wurde generiert.



Explanation:

Der Client hat sich mit der Verwaltungs-ID und nicht mit dem Knotennamen
angemeldet. Das neue wahlfreie Knotenkennwort wurde generiert und
aufgezeichnet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4084E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Dateistatus kann nicht abgerufen werden.



Explanation:

Bei der Verarbeitung der Datei hat der Aufruf lstat() den Fehlercode
EOVERFLOW ausgegeben.

System action:

Diese Datei wird übersprungen.

User response:

Die Datei wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit der nächsten
Datei fortgesetzt.

------------------------------------------------------------------------
ANS4085I

'Anzahl' Objekte aus vorheriger Systemstatussicherung wurden der neuen
Systemstatussicherung zugeordnet.



Explanation:

Objekte in der vorherigen Systemstatussicherung wurden nicht geändert
und wurden der neuen Systemstatussicherung zugeordnet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4086W

Nicht geänderte Objekte aus vorheriger Systemstatussicherung konnten
nicht der neuen Systemstatussicherung zugeordnet werden. Objekte werden
gesichert.



Explanation:

Objekte in der vorherigen Systemstatussicherung wurden nicht geändert
und sollten der neuen Systemstatussicherung zugeordnet werden. Aufgrund
eines Fehlers ist die Zuordnungsoperation fehlgeschlagen und die Objekte
werden gesichert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie die technische Unterstützung für IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS4087E

Ein Versuch, Daten für den Assistenten zu laden, ist fehlgeschlagen.
Weitere Informationen enthält die Protokolldatei.



Explanation:

Ein Versuch, Daten für den Assistenten zu laden, ist fehlgeschlagen, da
der Remote Agent wahrscheinlich nicht verfügbar ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Protokoll auf die Fehlerursache.

------------------------------------------------------------------------
ANS4089W

Für den Dateiserver Dateiservername wurde ein Upgrade auf Data
ONTAP-Version 'Version.Modifikation.Unterstufe' durchgeführt. Führen Sie
so schnell wie möglich eine vollständige Teilsicherung durch, indem Sie
die Option createnewbase=migrate angeben.



Explanation:

Für den Dateiserver wurde ein Upgrade auf eine Version durchgeführt, die
Unicode-Dateinamen bei Teilsicherungen unter Verwendung der
Momentaufnahmedifferenz unterstützt. Führen Sie eine vollständige
Teilsicherung aus, um alle Dateien mit Unicode-Namen zu sichern, die bei
der vorherigen Version des IBM Spectrum Protect-Clients möglicherweise
übersprungen wurden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Führen Sie so schnell wie möglich eine vollständige Teilsicherung aus,
indem Sie die Befehlszeilenoption createnewbase=migrate mit der Option
snapdiff angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS4090I

Für den Dateiserver Dateiservername wurde ein Upgrade auf Data
ONTAP-Version 'Version.Modifikation.Unterstufe' durchgeführt. Führen Sie
so schnell wie möglich eine vollständige Teilsicherung durch, indem Sie
die Option createnewbase=migrate angeben.



Explanation:

Für den Dateiserver wurde ein Upgrade auf eine Version durchgeführt, die
Unicode-Dateinamen bei Teilsicherungen unter Verwendung der
Momentaufnahmedifferenz unterstützt. Führen Sie eine vollständige
Teilsicherung aus, um alle Dateien mit Unicode-Namen zu sichern, die bei
der vorherigen Version des IBM Spectrum Protect-Clients möglicherweise
übersprungen wurden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Führen Sie so schnell wie möglich eine vollständige Teilsicherung aus,
indem Sie die Befehlszeilenoption createnewbase=migrate mit der Option
snapdiff angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS4092E

Die Plattform der Einheit zum Versetzen von Daten wird für Instant
Access/Instant Restore-Operationen nicht unterstützt.



Explanation:

Die Instant Access/Instant Restore-Operation ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Instant Access/Instant Restore-Operation ist fehlgeschlagen. Die
Fehlerursache ist eine nicht unterstützte Plattform.

User response:

Die Instant Access/Instant Restore-Operation muss auf einer
unterstützten Plattform der Einheit zum Versetzen von Daten ausgeführt
werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS4099E

Der Systemdatenträger kann nicht identifiziert werden. Daher kann der
Systemstatus nicht gesichert werden.



Explanation:

Der Systemdatenträger enthält die hardwarespezifischen
Systemstatusdateien, die für den Start von Windows erforderlich sind, z.
B. Ntldr, Boot.ini, Ntdetect.com oder Bootmgr. Kann der
Systemdatenträger nicht identifiziert werden, können diese Dateien nicht
gesichert werden. Daher ist es nicht möglich, den Systemstatus zu
sichern.

System action:

Die Sicherung des Systemstatus wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, fordern Sie
einen Service-Trace an, der den Fehler aufzeichnet, und verständigen Sie
zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM. Ihr
IBM Spectrum Protect-Administrator kann Ihnen bei der Konfiguration des
Trace helfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4137E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadname Dateiname':
zulässige maximale Anzahl der Links überschritten



Explanation:

Link kann nicht zurückgeschrieben oder abgerufen werden, weil im
Zieldateisystem die zulässige maximale Anzahl der Links überschritten
wurde.

System action:

Der Client fordert Sie zu einer Aktion auf:

*  Dieses Objekt überspringen

*  Die Aktion abbrechen

User response:

Wählen Sie die entsprechende Aktion für dieses Objekt aus. Schreiben Sie
den Link in ein anderes Dateisystem zurück bzw. rufen Sie ihn in ein
anderes Dateisystem ab.

------------------------------------------------------------------------
ANS4148E

Vollständige VM-Sicherung der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist mit
Rückkehrcode RC fehlgeschlagen.



Explanation:

Die vollständige VM-Sicherung der virtuellen Maschine ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die vollständige Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern
beendet. Es wird die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste
verarbeitet. Die Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen
Clients geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4150E

Teilsicherung der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist mit Rückkehrcode RC
fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Teilsicherung der Datenträger der virtuellen Maschine ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet. Es wird
die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients
geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4151E

Fehler beim Bereitstellen der virtuellen Maschine 'VM-Name'. RC=RC



Explanation:

VMware konnte die VM-Platte nicht bereitstellen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine kann nicht fortgesetzt werden. Es
wird die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
detaillierte Fehlernachricht in dsmerror.log gibt die Fehlerursache an.

User response:

Detaillierte Fehlernachrichten befinden sich in der Datei dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS4152E

Fehler beim Initialisieren der Umgebung für die virtuelle
VMware-Maschine. RC=RC. Detaillierte Fehlernachrichten befinden sich im
IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll.



Explanation:

Fehler beim Initialisieren der Umgebung für die virtuelle
VMware-Maschine. Detaillierte Fehlernachrichten befinden sich im IBM
Spectrum Protect-Fehlerprotokoll.

System action:

Die Sicherung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Detaillierte Nachrichten befinden sich im IBM Spectrum
Protect-Fehlerprotokoll.

------------------------------------------------------------------------
ANS4153E

Hostname konnte für virtuelle Maschine 'VM-Name' nicht gefunden werden



Explanation:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet. Es wird
die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients
geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4154E

Mögliche Ursache: Virtuelle Maschine ist nicht aktiv und hat keine
statische IP-Adresse.



Explanation:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet. Es wird
die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients
geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4155E

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' wurde auf dem vSphere-Server nicht
gefunden.



Explanation:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen, weil der
angegebene Name der virtuellen Maschine nicht gefunden wurde. Es ist
möglich, dass der Name der virtuellen Maschine falsch eingegeben wurde
oder nicht unterstützte Zeichen enthält. Es werden nur Namen virtueller
Maschinen unterstützt, die 7-Bit-ASCII-Zeichen enthalten. Die Operation
schlägt fehl, wenn der Name andere Zeichen enthält.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen. Es wird die
nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Überprüfen Sie
das Clientfehlerprotokoll auf weitere Fehlernachrichten.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

*  Wenn der Name der virtuellen Maschine falsch eingegeben wurde,
   wiederholen Sie die Operation mit dem richtigen Maschinennamen.

*  Wenn der Name der virtuellen Maschine andere Zeichen als
   7-Bit-ASCII-Zeichen enthält, können Sie entweder den Namen der
   virtuellen Maschine so ändern, dass er nur 7-Bit-ASCII-Zeichen
   enthält, oder die virtuelle Maschine bei Sicherungsoperationen nicht
   einschließen.



------------------------------------------------------------------------
ANS4156E

VM-Sicherung auf Dateiebene der virtuellen Maschine 'VM-Name' wird nicht
unterstützt. VM-Sicherung auf Dateiebene wird nur auf
Gastbetriebssystemen auf Windows-Plattform unterstützt. Plattformtyp:
'Plattform'.



Explanation:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet. Es wird
die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients
geschrieben.

User response:

Sichern Sie die virtuelle Maschine unter Verwendung der Option
VMBACKUPType=FULLvm.

------------------------------------------------------------------------
ANS4159E

Sicherung der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist fehlgeschlagen. RC=RC.



Explanation:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet. Es wird
die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients
geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4160E

Proxy zurückgewiesen: Dem Agentenknoten 'Agentenknoten' wurde keine
Proxy-Berechtigung für den Zielknoten 'Zielknoten' erteilt.



Explanation:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet. Es wird
die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache besteht darin, dass dem Knoten keine Proxy-Berechtigung
für den Zugriff auf den Knoten erteilt wurde, der durch den
Sicherungs-Proxy-Knoten angegeben ist. Der IBM Spectrum
Protect-Administrator muss zuerst die Proxy-Berechtigung erteilen.

User response:

Der IBM Spectrum Protect-Serveradministrator muss die Proxy-Berechtigung
für diesen Knoten erteilen. Siehe den Administratorbefehl "Grant
Proxynode".

------------------------------------------------------------------------
ANS4161E

Doppelter Name für virtuelle Maschine 'VM-Name' in derselben
Sicherungsoperation gefunden. Sicherung der virtuellen Maschine
'vollständiger VM-Name' kann ohne einen eindeutigen Objektnamen nicht
fortgesetzt werden.



Explanation:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet. Es wird
die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients
geschrieben.

User response:

Wählen Sie einen eindeutigen Namen für die virtuelle Maschine aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS4162E

Die virtuelle Maschine 'Name der virtuellen Maschine' wurde zuvor nicht
gesichert.



Explanation:

Die angegebene virtuelle Maschine wurde zuvor nicht gesichert und kann
daher nicht für die Zurückschreibung angegeben werden.

System action:

Die angegebene virtuelle Maschine wird übersprungen und die nächste
virtuelle Maschine in der Zurückschreibungsliste wird verarbeitet.

User response:

Überprüfen Sie den Namen der virtuellen Maschine, die zurückgeschrieben
werden soll, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4164W

Die Komprimierung ist gegenwärtig aktiviert, die Sicherung der
virtuellen Maschine 'Name der virtuellen Maschine' wird jedoch nicht
komprimiert, da die clientseitige Deduplizierung nicht verwendet wird.



Explanation:

Die Komprimierung kann nur für VM-Steuerdateien und -Datendateien
verwendet werden, wenn die Dateien in einem Speicherpool gespeichert
sind, der für die clientseitige Deduplizierung aktiviert ist. Diese
Nachricht wird ausgegeben, wenn der Client für die Komprimierung
konfiguriert ist und VM-Steuerdateien oder -Datendateien in einen
Speicherpool übertragen werden, der nicht für die clientseitige
Deduplizierung aktiviert ist.

System action:

Die Sicherung wird fortgesetzt, aber die Daten werden nicht komprimiert.

User response:

Sollen VM-Steuerdateien und -Datendateien komprimiert werden,
aktualisieren Sie Ihre IBM Spectrum Protect-Konfiguration so, dass beide
Typen von Dateien in Speicherpools übertragen werden, die für die
clientseitige Deduplizierung aktiviert sind. Sollen VM-Datendateien,
aber keine -Steuerdateien komprimiert werden, aktualisieren Sie Ihre IBM
Spectrum Protect-Konfiguration so, dass die Datendateien in einen
Speicherpool übertragen werden, der für die clientseitige Deduplizierung
aktiviert ist. Setzen Sie VMSKIPCTLCOMPRESSION in Ihrer
Clientoptionsdatei auf YES. Soll die Komprimierung nicht verwendet
werden, definieren Sie COMPRESSION NO in Ihrer Clientoptionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS4165E

Eine virtuelle Maschine wird erstellt, aber der Hostname 'Name der
virtuellen Maschine' wurde nicht gefunden.



Explanation:

Die virtuelle Maschine, die erstellt wird, muss über einen gültigen
Hostnamen verfügen, damit sie erstellt werden kann.

System action:

Überprüfen Sie den angegebenen Hostnamen der virtuellen Maschine auf
seine Richtigkeit.

User response:

Korrigieren Sie den angegebenen Hostnamen der virtuellen Maschine und
wiederholen Sie die Zurückschreibung.

------------------------------------------------------------------------
ANS4166E

Eine virtuelle Maschine wird erstellt, aber das Datencenter 'Name der
virtuellen Maschine' wurde nicht gefunden. Der Name ist möglicherweise
falsch oder das Datencenter befindet sich möglicherweise in einem
VMware-Ordner und erfordert den Ordnernamen, wie z. B.
VM-Ordner/Datencentername.



Explanation:

Die virtuelle Maschine, die erstellt wird, muss über ein gültiges
Datencenter verfügen, damit sie erstellt werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das angegebene Datencenter der virtuellen Maschine auf
seine Richtigkeit. Ist das Datencenter in einem Ordner enthalten, muss
der vollständige Name des Datencenters mit dem Ordnerpfad angegeben
werden, wie beispielsweise VM-Ordner/Datencentername.

------------------------------------------------------------------------
ANS4167E

Eine virtuelle Maschine wird erstellt, aber der Datenspeicher 'Name der
virtuellen Maschine' wurde nicht gefunden.



Explanation:

Die virtuelle Maschine, die erstellt wird, muss über einen gültigen
Datenspeicher verfügen, damit sie erstellt werden kann.

System action:

Überprüfen Sie den angegebenen Datenspeicher der virtuellen Maschine auf
seine Richtigkeit.

User response:

Korrigieren Sie den angegebenen Datenspeicher der virtuellen Maschine
und wiederholen Sie die Zurückschreibung.

------------------------------------------------------------------------
ANS4168E

VMware hat einen Fehler über die SOAP-Schnittstelle zurückgemeldet.
Überprüfen Sie die letzte in der Anzeige 'Detaillierter Statusbericht'
zurückgemeldete Fehlernachricht. Überprüfen Sie außerdem das
Fehlerprotokoll auf weitere Informationen zu dem aufgetretenen Fehler.



Explanation:

Die Ausführung des Befehls für VMware ist fehlgeschlagen. Der
zurückgegebene Fehler wird in der Zusammenfassungsanzeige für die
Zurückschreibung oder Sicherung im Bereich 'Letzte Fehlernachricht'
angezeigt.

System action:

Es ist ein Fehler aufgetreten und die Operation ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie den zurückgemeldeten Fehler und korrigieren Sie den
Fehler. In der Regel ist die Fehlerursache ein vom Benutzer angegebener
Wert, der für die Operation nicht gültig ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS4169E

Auf der lokalen Platte, die zum temporären Speichern der Informationen
zu virtuellen Platten der virtuellen Maschine verwendet wird, ist ein
Schreibfehler aufgetreten. Der Schreibfehler kann durch fehlenden
verfügbaren Plattenspeicher auf dem Laufwerk verursacht werden, das zum
Speichern dieser Informationen verwendet wird. Mit der Option VMBACKDIR
kann eine andere Plattenposition für diesen Zweck zugeordnet werden.
Überprüfen Sie das verwendete Laufwerk und stellen Sie sicher, dass
genügend Speicherplatz für diese Operation verfügbar ist.



Explanation:

Auf der lokalen Platte, die zum Speichern der Informationen zu
virtuellen Platten der virtuellen Maschine verwendet wird, ist ein
Schreibfehler aufgetreten. In der Regel wird der Schreibfehler durch
fehlenden Plattenspeicherplatz, fehlende Schreibberechtigungen oder
ähnliche Probleme mit der lokalen Platte verursacht. Mit der Option
VMBACKDIR kann eine andere Plattenposition zugeordnet werden, wenn das
lokale Laufwerk nicht über genügend freien Speicherplatz für die
Operation verfügt.

System action:

Es ist ein Schreibfehler auf der Platte aufgetreten und die Operation
ist fehlgeschlagen.

User response:

Überprüfen Sie die lokale Platte auf mögliche Ursachen des
Schreibfehlers und verwenden Sie bei Bedarf die Option VMBACKDIR, um
eine andere Platte zuzuordnen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4170E

Eine virtuelle Maschine, die vom VMware-Release 'Release-Version-Quelle'
gesichert wurde, kann nicht auf dem VMware-Release
'Release-Version-Ziel' erstellt werden.



Explanation:

Die virtuelle Maschine, die erstellt wird, wurde von einer Version von
VMware gesichert, die mit der VMware-Zielfreigabeversion, die für die
Zurückschreibung verwendet wird, nicht kompatibel ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Schreiben Sie die virtuelle Maschine auf ein VMware-System zurück, das
mit der Version kompatibel ist, mit der die virtuelle Maschine gesichert
wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS4174E

Die VM-Gesamtsicherung der virtuellen VMware-Maschine 'VM-Name' ist
fehlgeschlagen. Rückkehrcode = RC, Modus = Gesamt_oder_Teil,
Zielknotenname = 'Zielknotennname', Knotenname der Einheit zum Versetzen
von Daten = 'Knotenname der Einheit zum Versetzen von Daten'



Explanation:

Die VM-Gesamtsicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen. Wenn
der Name der virtuellen Maschine (VM) das Wort AGGREGATE enthält,
stellen die angezeigten Statistikdaten den Gesamtwert aller
VM-Gastmaschinen dar, die pro Einheit zum Versetzen von Daten gesichert
werden.

System action:

Die Gesamtsicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet.
Es wird die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients
geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4177E

Die Gesamtzurückschreibung der virtuellen VMware-Maschine 'VM-Name' ist
mit Rückkehrcode=RC fehlgeschlagen, Modus='Zurückschreiben oder
Zurücksetzen', Name des Zielknotens='Zielknotenname', Knotenname der
Einheit zum Versetzen von Daten='Knotenname der Einheit zum Versetzen
von Daten'.



Explanation:

Die Gesamtzurückschreibung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Gesamtzurückschreibung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern
beendet. Es wird die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste
verarbeitet. Die Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen
Clients geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4179I

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz hat die Microsoft SQL
Server-Protokolle auf der virtuellen Maschine 'VM' nicht abgeschnitten.



Explanation:

Die SQL-Serverprotokolle wurden nicht abgeschnitten, weil für diese
virtuelle Maschine die folgende Option angegeben wurde: INCLUDE.VMTSMVSS
vname OPTIONS=KEEPSQLLOG

System action:

Die Operation wird beendet.

User response:

Entfernen Sie die Option OPTIONS=KEEPSQLLOG, um das Abschneiden der
SQL-Protokolle bei Beendigung einer Sicherung zu ermöglichen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4187W

Die Konfigurationseinstellungen für die CPU- und
Speicherressourcenzuordnung können nicht zurückgeschrieben werden, wenn
der IBM Spectrum Protect-Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten
direkt mit einem von Virtual Center verwalteten ESX/ESXi-Host verbunden
ist. Diese Einstellungen wurden übersprungen.



Explanation:

Die VMware vStorage-APIs unterstützen nicht das Zurückschreiben von
Konfigurationseinstellungen für die CPU- und
Speicherressourcenzuordnung, wenn eine direkte Verbindung zu einem
ESX/ESXi-Host besteht, der von einem Virtual Center verwaltet wird.

System action:

Die Konfigurationseinstellungen für die CPU- und
Speicherressourcenzuordnung werden übersprungen. Die Verarbeitung wird
fortgesetzt.

User response:

Die Konfigurationseinstellungen der virtuellen Maschine für die CPU- und
Speicherressourcenzuordnung werden zurückgeschrieben, wenn der IBM
Spectrum Protect-Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten direkt mit
einem vCenter-Server verbunden wird. Ändern Sie VMCHOST so, dass die IBM
Spectrum Protect-Einheit zum Versetzen von Daten mit einem
vCenter-Server verbunden wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS4191E

Restore VM-Operation ist bei Verwendung des Transportmodus 'SAN'
fehlgeschlagen. In einigen Fällen kann der Wechsel von SAN zu
netzbasierten Zurückschreibungen der virtuellen Maschine erfolgreich
sein.



Explanation:

Restore VM-Operationen, die bei Verwendung des Transportmodus 'SAN'
fehlschlagen, können über einen LAN-Pfad häufig erfolgreich sein. Wenn
eine Restore VM-Operation bei Verwendung des Transportmodus 'SAN'
fehlschlägt, setzen Sie die Clientoption VMVSTORTRANSPORT auf
"nbd:nbdssl" und wiederholen Sie die Restore VM-Operation.

System action:

Restore VM-Operation ist bei Verwendung des Transportmodus 'SAN'
fehlgeschlagen. Die Zurückschreibung könnte bei Verwendung des
Transportmodus 'nbd:nbdssl' erfolgreich sein.

User response:

Restore VM-Operation ist bei Verwendung des Transportmodus 'SAN'
fehlgeschlagen. In einigen Fällen können netzbasierte Zurückschreibungen
der virtuellen Maschine bei Verwendung des Transportmodus 'nbd' oder
'nbdssl' erfolgreich sein. Mit der Option VMVSTORTRANSPORT kann der IBM
Spectrum Protect-Client auf die Verwendung der angegebenen Transportmodi
beschränkt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS4193E

vApp 'vApp-Name' kann nicht verarbeitet werden, weil die Einheit zum
Versetzen von Daten 'DM-Knoten' keine Verbindung zum Zielknoten
'Zielknoten' herstellen kann.



Explanation:

Für die Operation muss dem Knoten der Einheit zum Versetzen von Daten
Proxy-Zugriff für den Datencenterknoten erteilt werden.

System action:

Die Operation wird für die angegebene vApp abgebrochen.

User response:

Suchen Sie im Fehlerprotokoll nach Fehlern und beheben Sie alle Fehler.
Führen Sie den Konfigurationsassistenten oder den Konfigurationseditor
aus, um eine ordnungsgemäße Knotenkonfiguration sicherzustellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4194E

Die Verschlüsselung ist gegenwärtig aktiviert, aber sie wird für immer
inkrementelle Sicherungen von virtuellen Maschinen (-MODE=IFFULL oder
-MODE=IFINCREMENTAL) nicht unterstützt.



Explanation:

Die Clientverschlüsselung von immer inkrementellen Sicherungen
virtueller Maschinen (-mode=IFFULL oder -mode=IFINCREMENTAL) wird nicht
unterstützt. Um das unbeabsichtigte Speichern von nicht verschlüsselten
Daten auf dem Server zu vermeiden, wird die Sicherungsoperation
gestoppt.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Verschlüsselungsoptionen für diese Operation und
führen Sie die Operation erneut aus. Sie können die SSL-Verschlüsselung
(Secure Sockets Layer) verwenden, um die Daten über das Netz zu
verschlüsseln. Wenn die Sicherungsdaten in IBM Spectrum
Protect-Speicherpools verschlüsselt werden müssen, verwenden Sie eine
alternative Sicherungsmethode wie z. B. Gesamt- und Teilsicherungen
(-mode=FULL und -mode=INCREMENTAL) oder In-Guest-Sicherungen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4195E

Der Zielknoten für Organisations-VDC 'OrgVDC-Name' in Organisation
'Organisationsname' wurde nicht gefunden. Daher kann vApp 'vApp-Name'
nicht gesichert werden.



Explanation:

Entweder wurde der IBM Spectrum Protect-Knoten für das angegebene
Organisations-VDC nicht auf dem IBM Spectrum Protect-Server gefunden
oder es wurden keine Informationen zum Organisations-VDC-Knoten im
Provider-VDC-Knoten gefunden.

System action:

Die Sicherung der angegebenen vApp stoppt. Die Verarbeitung wird mit der
nächsten vApp fortgesetzt.

User response:

Klicken Sie auf der Konfigurationsseite auf 'Konfigurationsassistenten
ausführen', um zu überprüfen, ob alle erforderlichen IBM Spectrum
Protect-Knoten auf dem IBM Spectrum Protect-Server registriert sind.
Falls erforderlich, registrieren Sie einen neuen Knoten der Einheit zum
Versetzen von Daten. Stellen Sie sicher, dass das Organisations-VDC zu
dem Provider-VDC gehört, das von diesem Knoten der Einheit zum Versetzen
von Daten geschützt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS4199W

Datei 'Dateiname' wird nicht im Rahmen der Systemstatussicherung
gesichert, da der Zugriff auf die Clusterplatte 'Datenträgername' nicht
möglich ist.



Explanation:

Die angegebene Datei oder das angegebene Verzeichnis wurde von VSS als
Teil der Sicherungsdateiliste des Ausgabeprogramms zurückgegeben. Der
Zugriff auf die Clusterplatte, auf der sich die Datei befindet, ist
jedoch nicht möglich. Mögliche Ursachen für dieses Problem sind: Die
Clusterplatte ist offline oder gehört zu einem anderen Knoten.

System action:

Die Datei wird nicht gesichert. Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Dieses Problem ist im Thema 980794 der Microsoft Knowledge Base unter
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;980794
dokumentiert. Der Artikel schließt einen Hotfix ein. Mit dem Hotfix
können Sie einen Registrierungsschlüssel angeben, der eine oder mehrere
Dateien auflistet, die bei der VSS-Aufzählung ausgeschlossen werden
sollen. IBM Spectrum Protect sichert keine Dateien, die nicht von VSS
aufgezählt werden. Wenn der Datenträger für den Knoten, der die
Systemstatussicherung ausführt, bereitgestellt wird, kann er nicht
gesichert werden. Sie müssen den Datenträger aus dem
Registrierungsschlüssel entfernen und das System erneut starten, bevor
Sie den Datenträger sichern können. Wenn Sie den Hotfix für dieses
Problem nicht implementieren wollen, gibt IBM Spectrum Protect diese
Nachricht weiterhin aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS4200E

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' konnte nicht gesichert werden, da die
Datennutzung des Datenspeichers 'Datenspeicher' den Schwellenwert von
Prozent verwendet Prozent für den Datenspeicher überschritten hat.



Explanation:

Die Datennutzung des Datenspeichers, der von der virtuellen Maschine
verwendet wird, überschreitet den durch die Option VMDATASTORETHRESHOLD
definierten Schwellenwert.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert.

User response:

Reduzieren Sie die Datennutzung des Datenspeichers oder erhöhen Sie den
Schwellenwert in der Option VMDATASTORETHRESHOLD. Sichern Sie die
virtuelle Maschine anschließend erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4202E

Der Deployment Manager hat das Sprachenpaket Name des Sprachenpakets
nicht installiert. Der Fehlercode des Microsoft-Installationsprogramms
war Fehlercode.



Explanation:

Das vorherige Sprachenpaket wurde deinstalliert, und die Installation
des neuen Sprachenpakets ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Rufen Sie für weitere Informationen zu Windows
Installer-Fehlernachrichten die Bibliothek von Microsoft Developer
Network (MSDN-Bibliothek) unter http://msdn.microsoft.com/de-de/library
auf und suchen Sie nach "Fehlermeldungen für Windows Installer".

Überprüfen Sie das Installationsprotokoll auf dem Client-Computer.

------------------------------------------------------------------------
ANS4204E

Das Betriebssystem des Client-Computers 'Betriebssystemname' wird von
der Zielversion 'Zielversion' nicht unterstützt.



Explanation:

Die Betriebssystemversion des Client-Computers wird von der Zielversion
nicht mehr unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die Releasedokumentation enthält Informationen zu den unterstützten
Betriebssystemversionen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4206E

Der Deployment Manager hat beim Extrahieren aus dem Installationsimage
Imagename einen Fehler empfangen.



Explanation:

Das Installationsimage ist möglicherweise nicht vorhanden, ist
beschädigt, oder es ist nicht genügend Plattenspeicherplatz auf dem
Client-Computer verfügbar.

System action:

Deployment Manager wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass ausreichender Plattenspeicherplatz auf dem
Client-Computer vorhanden ist.

Stellen Sie sicher, dass alle sich selbst entpackenden
Windows-Client-Images auf dem Client-Computer gültig sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS4207E

Der Deployment Manager konnte die endgültige Verbindung zwischen dem
Server und dem aktualisierten Client für Sichern/Archivieren nicht
einleiten.



Explanation:

Nach der automatischen Clientimplementierung ist der Befehl 'dsmc query
session' vom aktualisierten Client für Sichern/Archivieren
fehlgeschlagen.

System action:

Der Deployment Manager-Prozess wird beendet.

User response:

Melden Sie sich beim Client-Computer an und überprüfen Sie das
Fehlerprotokoll des Clients für Sichern/Archivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS4210E

Der Deployment Manager konnte das Paket 'Name des Clientpakets' nicht
installieren. Der Fehlercode des Microsoft-Installationsprogramms war
'Fehlercode'.



Explanation:

Das vorherige Clientpaket wurde deinstalliert, und die Installation des
neuen Clientpakets ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die technischen Hinweise auf eine Beschreibung des
Fehlercodes des Microsoft-Installationsprogramms unter
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Überprüfen Sie das Installationsprotokoll auf dem Client-Computer.

------------------------------------------------------------------------
ANS4212E

Der Deployment Manager hat den Service Servicename nicht erneut
gestartet



Explanation:

Nach der automatischen Clientimplementierung konnten die IBM Spectrum
Protect-Client-Services nicht gestartet werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich bei der Clientmaschine an und überprüfen Sie das
Fehlerprotokoll des Clients für Sichern/Archivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS4213E

Automatischer Neustart des Client-Computers war aufgrund von Ursache
erforderlich.



Explanation:

Der Deployment Manager hat festgestellt, dass die Implementierung den
Neustart des Clients erfordert.

Der automatische Neustart ist nicht aktiviert. Der Deployment
Manager-Prozess bricht die Implementierung ab.

Der aktuelle Client wird nicht deinstalliert oder aktualisiert.

System action:

Deployment Manager bricht die Clientimplementierung ab und stoppt.

User response:

Planen Sie die Clientimplementierung erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4215E

Der Pfad für die automatische Implementierung von der aktuellen Version
des Client-Codes 'Quellenversion' zur Version des Clientpakets
'Zielversion' wird nicht unterstützt.



Explanation:

Keine

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie die Informationen in der Dokumentation zum Client für
Sichern/Archivieren im Information Center.

Planen Sie die Clientimplementierung mit einer entsprechenden
Zielversion erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4217E

Der Deployment Manager hat beim Definieren der Client-API einen Fehler
empfangen. Die aufgerufene API-Standardfunktion ist Name der
API-Setup-Funktion.



Explanation:

Der Deployment Manager-Prozess ist beim Definieren der Client-API
fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf dem Client-Computer.

------------------------------------------------------------------------
ANS4218E

Der Deployment Manager hat beim Initialisieren der Client-API einen
Fehler empfangen. Die aufgerufene API-Standardfunktion war Name der
API-Setup-Funktion.



Explanation:

Der Deployment Manager-Prozess ist beim Initialisieren der Client-API
fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf dem Client-Computer.

------------------------------------------------------------------------
ANS4219E

Der Deployment Manager hat beim Erstellen einer Pipe für die
Standardausgabe des untergeordneten Prozesses einen Fehler empfangen.



Explanation:

Der Deployment Manager konnte keine Pipe für die Standardausgabe des
untergeordneten Prozesses erstellen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf dem Client-Computer.

------------------------------------------------------------------------
ANS4220E

Der Deployment Manager kann nicht bestimmen, ob noch IBM Spectrum
Protect-Prozesse aktiv sind.



Explanation:

Der Deployment Manager konnte nicht bestimmen, ob alle IBM Spectrum
Protect-Prozesse erfolgreich beendet wurden.

System action:

Wiederholen Sie die Anforderung mit aktiviertem automatischem Neustart
(autoreboot).

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4221E

Die Architektur des Pakets 'Paketarchitektur' stimmt nicht mit dem
aktuellen Client 'Systemarchitektur' überein.



Explanation:

Das Setup-Script konnte das übereinstimmende Paket nicht vom Server
abrufen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Clientpakete für alle Architekturen auf dem
Server verfügbar sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS4222E

Der Deployment Manager kann keine Informationen in der Datei Dateiname
lesen.



Explanation:

Der Deployment Manager konnte eine Datei mit erforderlichen
Systeminformationen nicht öffnen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf dem Client-Computer.

------------------------------------------------------------------------
ANS4227E

Der Deployment Manager konnte das Paket 'Name des Clientpakets' nicht
installieren. Der Client-Computer verfügt über keinen
Plattenspeicherplatz. Der Fehlercode des
Microsoft-Installationsprogramms war 'Fehlercode'.



Explanation:

Das vorherige Clientpaket wurde deinstalliert, und die Installation des
neuen Clientpakets ist fehlgeschlagen, da der Client-Computer über
keinen Plattenspeicherplatz verfügt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die technischen Hinweise auf eine Beschreibung des
Fehlercodes des Microsoft-Installationsprogramms unter
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Überprüfen Sie das Installationsprotokoll auf dem Client-Computer.

------------------------------------------------------------------------
ANS4228E

Der Deployment Manager hat das Sprachenpaket 'Name des Sprachenpakets'
nicht installiert. Der Client-Computer verfügt über keinen
Plattenspeicherplatz. Der Fehlercode des
Microsoft-Installationsprogramms war 'Fehlercode'.



Explanation:

Das vorherige Sprachenpaket wurde deinstalliert, und die Installation
des neuen Sprachenpakets ist fehlgeschlagen, da der Client-Computer über
keinen Plattenspeicherplatz verfügt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die technischen Hinweise auf eine Beschreibung des
Fehlercodes des Microsoft-Installationsprogramms unter
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663

Überprüfen Sie das Installationsprotokoll auf dem Client-Computer.

------------------------------------------------------------------------
ANS4229I

Der Client-Computer muss erneut gestartet werden, um die Installation
des neuen Clients für Sichern/Archivieren abzuschließen.



Explanation:

Die Implementierung des neuen Clients für Sichern/Archivieren ist erst
abgeschlossen, wenn der Client-Computer erneut gestartet wurde. Die
Ausführung des Neustarts ist direkt nach der Implementierung aller
Sprachenpakete geplant.

System action:

Der Deployment Manager-Prozess wird fortgesetzt. Der Client-Computer
wird heruntergefahren und erneut gestartet, nachdem alle Sprachenpakete
implementiert wurden, oder sofort, wenn keine zu installierenden
Sprachenpakete vorhanden sind.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4230I

Der Client-Computer wird heruntergefahren und sofort erneut gestartet.



Explanation:

Der Deployment Manager muss den Client-Computer erneut starten, um die
Clientimplementierung abzuschließen. Möglicherweise stellen die anderen
Nachrichten Details zur Implementierung bereit.

System action:

Der Deployment Manager-Prozess wird fortgesetzt. Der Client-Computer
wird heruntergefahren und sofort erneut gestartet, nachdem alle
Sprachenpakete implementiert wurden, oder sofort, wenn keine zu
installierenden Sprachenpakete vorhanden sind.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4232E

Sich selbst entpackendes Installationsimage Imagename kann nicht
gefunden werden.



Explanation:

Der Deployment Manager konnte das erforderliche Installationsimage nicht
finden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt. Die Clientimplementierung wird
abgebrochen.

User response:

Überprüfen Sie das Aktivitätenprotokoll des Servers oder das
Schedulerprotokoll auf dem Client-Computer. Planen Sie die
Clientimplementierung erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4234E

Die Implementierung für Sprachenpakete ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Der Deployment Manager konnte ein oder mehrere Sprachenpakete nicht
installieren. Möglicherweise stellen die anderen Nachrichten Details zur
Installation bereit.

System action:

Der Deployment Manager-Prozess wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll und die Installation auf dem
Client-Computer. Identifizieren Sie die Sprachenpakete, die nicht
installiert werden konnten, und implementieren Sie manuell die Pakete.

------------------------------------------------------------------------
ANS4235I

Der Deployment Manager kann keine Ereignisse auf dem Server
protokollieren.



Explanation:

Der Deployment Manager kann keine Ereignisse auf dem Server
protokollieren. Möglicherweise stellen die anderen Nachrichten Details
zur Übertragung bereit.

System action:

Der Deployment Manager-Prozess wird fortgesetzt. Ereignisse werden nur
lokal auf der Clientmaschine protokolliert.

User response:

Überprüfen Sie die Netzverbindung und das Fehlerprotokoll auf dem
Client-Computer.

------------------------------------------------------------------------
ANS4242E

Das Setup-Script hat beim Abrufen des Clientpakets für die Architektur
Architektur eine Warnung oder einen Fehler festgestellt. Die
Fehlerkategorie ist Fehlerkategorie.



Explanation:

Möglicherweise ist das Clientpaket auf dem Server nicht verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Clientpakete für alle Architekturen auf dem
Server verfügbar sind. Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des Clients
für Sichern/Archivieren auf ausführliche Fehlernachrichten.

------------------------------------------------------------------------
ANS4248E

Der Client hat bereits die Zielversion Zielversion.



Explanation:

Die Verarbeitung wurde gestoppt, da die Funktion für automatische
Clientimplementierung die Installation eines Clients auf einer
Workstation, die bereits die Zielversion hat, nicht unterstützt.

System action:

Ihr aktueller Client für Sichern/Archivieren ist nicht betroffen.

User response:

Lesen Sie die Informationen in der Dokumentation zum Client für
Sichern/Archivieren im Information Center.

Planen Sie die Clientimplementierung mit einer entsprechenden
Zielversion erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4251W

Writername-Datei 'Dateiname' nicht gefunden.



Explanation:

Die angegebene VSS-Writerdatei oder das Verzeichnis wurde von VSS als
Teil der Sicherungsdateiliste des Writers zurückgegeben. Das Objekt ist
jedoch auf der Platte nicht vorhanden. .

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt, wenn die Option SKIPMISSINGSYSWFILES auf
NO gesetzt ist. Die Verarbeitung wird fortgesetzt, wenn die Option
SKIPMISSINGSYSWFILES auf YES gesetzt ist.

User response:

Prüfen Sie, ob diese Datei während der Systemstatussicherung
übersprungen werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS4252W

Architektur, Zeitplanname, Domänenname: Die Clientimplementierung wurde
nicht abgeschlossen, da der Neustart des Client-Computers anstehend ist.
Der Deployment Manager hat den Client-Computer nicht automatisch erneut
gestartet, da die Option AUTODEPLOY auf NOREBOOT gesetzt war.



Explanation:

Der vorherige Client wurde deinstalliert und die Installation des neuen
Clients wurde nicht abgeschlossen, da der Neustart des Client-Computers
anstehend ist. Die Architektur des Clients, der Zeitplanname und der
Domänenname werden am Anfang des Nachrichtentextes angegeben.

System action:

Der Deployment Manager-Prozess wird abgeschlossen.

User response:

Führen Sie so schnell wie möglich einen manuellen Neustart des
Client-Computers aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS4253E

Auf dem Client-Computer war nicht genügend Plattenspeicherplatz
verfügbar. Erforderlicher Speicherplatz: Paketspeicherbereich Byte;
verfügbarer Speicherplatz: Systemspeicherbereich Byte.



Explanation:

Der Deployment Manager hat festgestellt, dass nicht genügend freier
Plattenspeicherplatz für die Clientimplementierung verfügbar war.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie erforderlichen Plattenspeicherplatz frei und planen Sie die
Clientimplementierung erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4254E

Der Deployment Manager hat einen HSM-Client auf der Workstation erkannt,
auf der der Client für Sichern/Archivieren implementiert werden muss.



Explanation:

Es wurde versucht, den Client für Sichern/Archivieren auf einer
Workstation zu implementieren, auf der bereits der HSM-Client
installiert ist. Der Client für Sichern/Archivieren kann nicht auf einer
Workstation implementiert werden, auf der sich der HSM-Client befindet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Deinstallieren Sie den HSM-Client und planen Sie die Implementierung des
Clients für Sichern/Archivieren erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4255E

Es ist nicht genug Speicher für den Deployment Manager vorhanden, um das
Systeminformationsobjekt zu erstellen.



Explanation:

Das Systeminformationsobjekt konnte nicht erstellt werden, da nicht
genug Arbeitsspeicher zum temporären Schreiben der Daten verfügbar ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen auf der
Client-Workstation und planen Sie die Implementierung erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4256E

Die Umgebungsvariable DSMI_DIR ist nicht definiert.



Explanation:

Der Deployment Manager kann keine Verbindung zum Server aufbauen, da die
Umgebungsvariable DSMI_DIR nicht definiert ist. Dieser Fehler kann
auftreten, wenn der Deployment Manager ohne Verwendung des
Client-Schedulers gestartet wird.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Lesen Sie in der verfügbaren Dokumentation, wie der Client-Scheduler zum
Erstellen einer Clientimplementierungstask verwendet wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS4257E

Der Deployment Manager kann Informationen in der Datei Dateiname nicht
syntaktisch analysieren.



Explanation:

Der Deployment Manager konnte die erforderlichen Informationen in der
angegebenen Datei nicht syntaktisch analysieren oder extrahieren.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Fehlerprotokolldatei auf der Client-Workstation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4258E

Der Deployment Manager hat die Windows-Fehlernachricht "OpenSCManager
fehlgeschlagen" empfangen.



Explanation:

Der Deployment Manager konnte keine Verbindung zum
Windows-Dienststeuerungs-Manager herstellen, um den Client-Scheduler zu
starten. Im Allgemeinen tritt dieser Fehler auf, wenn der Benutzer, der
die Task einleitet, keine ausreichende Berechtigung hat.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der den Client-Scheduler startet,
über Administratorberechtigungen verfügt.

------------------------------------------------------------------------
ANS4259E

Der Client-Scheduler wird als Benutzer ohne Rootberechtigung nicht
gestartet.



Explanation:

Der Client-Scheduler erfordert Rootberechtigungen, um ein Upgrade für
den Client-Code durchzuführen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich als Root an und starten Sie den Client-Scheduler.

------------------------------------------------------------------------
ANS4260E

Das Installationsdateisystem ist nicht änderbar.



Explanation:

Der Deployment Manager kann nicht in das Installationsdateisystem
schreiben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Berechtigungen für das Installationsdateisystem. Es
ist möglich, dass der aktuelle Clientknoten in einer virtuellen Umgebung
ausgeführt wird, die den in einem gemeinsam genutzten Speicher der
physischen Umgebung installierten Client-Code verwendet. Planen Sie die
Clientimplementierung mit dem Clientknoten in der physischen Umgebung
erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4261E

Der Deployment Manager kann kein Upgrade für den Client für
Sichern/Archivieren durchführen.



Explanation:

Für den Client für Sichern/Archivieren kann kein Upgrade durchgeführt
werden, da entweder die aktuelle Position nicht die
Standardinstallationsposition ist oder die Umgebungsvariablen DSM_DIR,
DSMI_DIR, DSM_CONFIG und DSMI_CONFIG mit einem relativen Pfad und nicht
mit einem absoluten Pfad definiert sind.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Installationsverzeichnis des aktuellen Clients für
Sichern/Archivieren. Ist der Client für Sichern/Archivieren nicht in der
Standardposition installiert, führen Sie manuell ein Upgrade für den
Client für Sichern/Archivieren durch. Sind die Umgebungsvariablen
DSM_DIR, DSMI_DIR, DSM_CONFIG und DSMI_CONFIG mit einem relativen Pfad
definiert, definieren Sie die Umgebungsvariablen mit einem absoluten
Pfad und wiederholen Sie die Clientimplementierung.

------------------------------------------------------------------------
ANS4262E

Die Voranzeige der Clientinstallation ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Der Deployment Manager hat den aktuellen Client nicht deinstalliert. Der
Client-Code ist unverändert.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Deployment Manager-Protokoll- und -Tracedateien auf
der Client-Workstation auf spezielle Fehler, die während der Voranzeige
erkannt wurden. Planen Sie erneut eine Implementierung, nachdem alle
Fehler behoben wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS4263E

Der Deployment Manager konnte den Client für Sichern/Archivieren nicht
deinstallieren.



Explanation:

Bei der Deinstallation des aktuellen Clients hat der Deployment Manager
einen Fehler empfangen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Deployment Manager-Protokoll- und -Tracedateien auf
der Client-Workstation auf weitere Details zu dem Fehler. Sie müssen
möglicherweise den Client manuell deinstallieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS4264E

Der Deployment Manager konnte den Client für Sichern/Archivieren nicht
installieren.



Explanation:

Der aktuelle Client wurde deinstalliert und der Deployment Manager hat
bei der Installation des neuen Client-Codes einen Fehler empfangen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Deployment Manager-Protokoll- und -Tracedateien auf
der Client-Workstation auf weitere Details zu dem Fehler. Installieren
Sie manuell den neuen Client, nachdem der Fehler behoben wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS4265I

Es sind keine Clientimplementierungsoptionen im Schedulerbefehl oder in
den Client-Services angegeben.



Explanation:

Die standardmäßige Clientoptionsdatei wird verwendet. Beim Zurückmelden
des Status gibt der Deployment Manager möglicherweise nicht die
korrekten Server- und Knoteninformationen zurück.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Vermeiden Sie es, die Clientimplementierung direkt über die Befehlszeile
zu starten; starten Sie den Client-Scheduler stattdessen immer als
Windows-Dienst.

------------------------------------------------------------------------
ANS4266I

Der Deployment Manager konnte Sprachenpakete in anderen Sprachen als
Englisch nicht installieren.



Explanation:

Die vorherigen Pakete wurden deinstalliert und die Installation eines
oder mehrerer neuer Sprachenpakete ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die Tracedatei für die Implementierung auf der
Client-Workstation auf spezielle Informationen zum Sprachenpaket.

------------------------------------------------------------------------
ANS4267I

Der Deployment Manager konnte das Hardware-Plug-in-Paket nicht
installieren.



Explanation:

Das vorherige Paket wurde deinstalliert. Die Installation des neuen
Hardware-Plug-in-Pakets ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Tracedatei für die Implementierung auf der
Client-Workstation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4268I

Der Deployment Manager konnte das journalbasierte Sicherungspaket nicht
installieren.



Explanation:

Das vorherige Paket für die journalbasierte Sicherung wurde
deinstalliert. Die Installation des neuen journalbasierten
Sicherungspakets ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Tracedatei für die Implementierung auf der
Client-Workstation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4269W

Der Deployment Manager stoppt den Scheduler oder die CAD-Prozesse.



Explanation:

Vor der Implementierung des neuen Clients muss der Deployment Manager
den Scheduler und die CAD-Prozesse stoppen. Nach der Implementierung
müssen die Prozesse erneut gestartet werden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Der Client-Scheduler wird während der Implementierung unterbrochen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4270I

Der Deployment Manager und die neuen Clientinstallationspakete wurden in
das folgende Verzeichnis heruntergeladen: Dateiname.



Explanation:

Das Downloadverzeichnis enthält alle für die Ausführung der neuen
Clientimplementierung erforderlichen Komponenten.
Implementierungsprotokoll- und Tracedateien befinden sich im
Unterverzeichnis log/.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Rufen Sie die Protokoll- und Tracedateien aus dem Downloadverzeichnis
zur Fehlerbestimmung auf. Die Dateien befinden sich im Unterverzeichnis
log/.

------------------------------------------------------------------------
ANS4271E

Im Implementierungspaket fehlen eine oder mehrere erforderliche
Installationsimagedateien.



Explanation:

Das Clientimplementierungspaket wurde möglicherweise nicht ordnungsgemäß
auf den Server importiert. Es ist möglich, dass das
Implementierungspaket aufgrund fehlenden Plattenspeicherplatzes nicht
vollständig auf den Client-Computer abgerufen wird.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Clientpakete auf dem Server verfügbar sind
und dass ausreichender Plattenspeicherplatz auf dem Client-Computer
vorhanden ist. Überprüfen Sie die Fehlerprotokolldatei des Clients für
Sichern/Archivieren auf ausführliche Fehlernachrichten.

------------------------------------------------------------------------
ANS4272E

Der Prozessortyp des Pakets Prozessortyp des Pakets stimmt nicht mit dem
aktuellen Client überein: Systemprozessortyp. .



Explanation:

Der Prozessortyp, der von dem zu implementierenden Clientpaket
unterstützt wird, stimmt nicht mit dem Prozessortyp der Workstation
überein, auf der der Client implementiert werden soll. Es ist für den
Deployment Manager nicht immer möglich, die Verbindung zum Server
herzustellen und den Fehler zurückzumelden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das korrekte Clientpaket für die
Prozessorarchitektur des Computers verwendet wird, für den ein Upgrade
durchgeführt werden soll. Starten Sie dann die Implementierung erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4273E

Der Deployment Manager hat einen JBB-Client (Journal Based Backup -
Journalbasierte Sicherung) auf der Workstation erkannt, auf der der
Client für Sichern/Archivieren implementiert werden muss.



Explanation:

Es wurde versucht, den Client für Sichern/Archivieren auf einer
Workstation zu implementieren, auf der bereits der JBB-Client
installiert ist. Auf einigen Plattformen kann der Client für
Sichern/Archivieren nicht auf einer Workstation implementiert werden,
auf der der JBB-Client installiert ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Deinstallieren Sie den JBB-Client und planen Sie die Implementierung des
Clients für Sichern/Archivieren erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4274E

Der Deployment Manager kann den Scheduler oder die CAD-Prozesse nicht
stoppen.



Explanation:

Der Deployment Manager hat versucht, den Scheduler des Clients für
Sichern/Archivieren oder die CAD-Prozesse zu beenden, aber der Client
für Sichern/Archivieren ist möglicherweise mit anderen Tasks
beschäftigt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Planen Sie die Implementierung des Clients für Sichern/Archivieren
erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4275E

Der Deployment Manager kann den Scheduler oder die CAD-Prozesse nicht
erneut starten.



Explanation:

Vor der Beendigung konnte der Deployment Manager den Scheduler des
Clients für Sichern/Archivieren oder die CAD-Prozesse nicht erneut
starten. Der Deployment Manager hat die Prozesse vor der Durchführung
des Client-Upgrades gestoppt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Melden Sie sich bei der Workstation des Clients für Sichern/Archivieren
an und überprüfen Sie die Fehlerprotokolldatei. Wenn Sie
Umgebungsvariablen definiert haben, stellen Sie sicher, dass sie nicht
mit dem relativen Pfad definiert wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS4276E

Der Deployment Manager kann keine Informationen zu dem Scheduler oder
den CAD-Prozessen anfordern.



Explanation:

Der Deployment Manager benötigt Prozessinformationen, um den Scheduler
des Clients für Sichern/Archivieren oder die CAD-Prozesse zu stoppen und
erneut zu starten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich bei der Workstation des Clients für Sichern/Archivieren
an und überprüfen Sie die Fehlerprotokolldatei sowie die Deployment
Manager-Fehlerprotokolldatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS4277E

Die Version des Zielbetriebssystems Zielbetriebssystem entspricht nicht
der erforderlichen Mindestversion erforderliche Mindestversion.



Explanation:

Die Betriebssystemversion liegt vor der Version, die für das
automatische Implementierungspaket erforderlich ist.

System action:

Die Implementierung wird abgebrochen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die zu implementierende Version vom
Zielbetriebssystem unterstützt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS4278E

Der Deployment Manager kann keine Informationen zum Agenten für die
Momentaufnahme des logischen Datenträgers (Logical Volume Snapshot Agent
- LVSA) anfordern.



Explanation:

Der Deployment Manager muss bestimmen, ob ein LVSA auf der
Client-Workstation installiert ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich bei der Workstation des Clients für Sichern/Archivieren
an und überprüfen Sie die Fehlerprotokolldatei sowie die Deployment
Manager-Fehlerprotokolldatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS4280E

Die automatische Clientimplementierung ist auf der Client-Workstation
nicht zulässig.



Explanation:

Ein oder mehrere aktive Client-Services enthalten AUTODEPLOY = NO in der
Optionsdatei.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Ändern Sie die Option AUTODEPLOY auf dem Client und planen Sie die
Clientimplementierung erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4281E

Der Aktualisierungsmanager kann das Paket TIVsmCapi nicht aus der nicht
globalen Zone entfernen: Zonenname.



Explanation:

APAR IC57433 verhindert das Entfernen des Pakets TIVsmCapi unter Solaris
aus einer nicht globalen Sparse-Root-Zone, wenn die Deinstallation aus
der globalen Zone erfolgt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Deinstallieren Sie manuell den IBM Spectrum Protect-Client direkt aus
den nicht globalen Zonen und planen Sie die Implementierung erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4282E

Nicht globale Sparse-Root-Zonen wurden beim IBM Spectrum Protect-Client
für Sichern/Archivieren gefunden, der aus der nicht globalen Zone
Zonenname installiert wurde.



Explanation:

Eine oder mehrere nicht globale Zonen nutzen das Dateisystem /usr
gemeinsam mit der globalen Zone. Der IBM Spectrum Protect-Client für
Sichern/Archivieren wurde mit dem Parameter -G in der globalen Zone und
außerdem manuell in der nicht globalen Zone installiert. Sie können den
IBM Spectrum Protect-Client für Sichern/Archivieren in der globalen Zone
nicht aktualisieren, da damit die Version von GSKit aktualisiert wird,
die mit den nicht globalen Sparse-Root-Zonen gemeinsam genutzt wird, die
nicht Teil der automatischen Implementierung sind.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Führen Sie manuell ein Upgrade des Clients für Sichern/Archivieren durch
oder installieren Sie den Client für Sichern/Archivieren aus der
globalen Zone ohne den Parameter -G. Damit wird sichergestellt, dass für
die globale Zone und die nicht globalen Sparse-Root-Zonen dieselbe
Version vorhanden ist. Sie können dann den Client automatisch in allen
diesen Zonen implementieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS4283E

Es ist nicht genügend Plattenspeicherplatz auf Pfad vorhanden, um
GSKit-Pakete zu dekomprimieren. Erforderlicher Speicherplatz:
erforderlicher_Speicherplatz Byte; verfügbarer Speicherplatz:
verfügbarer_Speicherplatz Byte.



Explanation:

Der Deployment Manager hat festgestellt, dass nicht genügend freier
Plattenspeicherplatz vorhanden ist, um GSKit-Pakete zu dekomprimieren.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den erforderlichen Plattenspeicherplatz frei und planen Sie
die automatische Clientimplementierung erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS4284E

Die Implementierung wird abgebrochen, da eine automatische
Clientimplementierungstask für eine nicht globale Sparse-Root-Zone
geplant wurde, die das Dateisystem /usr mit der globalen Zone gemeinsam
nutzt.



Explanation:

Die automatische Clientimplementierungstask, die ausgeführt werden
sollte, wird nicht unterstützt und wird abgebrochen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Installieren Sie den Client für Sichern/Archivieren aus der globalen
Zone oder führen Sie für den Client für Sichern/Archivieren manuell ein
Upgrade durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS4285E

Die Aktualisierungszurückschreibung auf eine vorhandene virtuelle
Maschine 'VM-Name' ist fehlgeschlagen. Die virtuelle Maschine ist nicht
im ausgeschalteten Status.



Explanation:

Die Aktualisierungszurückschreibung auf eine vorhandene virtuelle
Maschine wird für eine aktive Maschine nicht unterstützt und wird
abgebrochen.

System action:

Die Zurückschreibung wird abgebrochen.

User response:

Schalten Sie die virtuelle Maschine aus und wiederholen Sie den Befehl
für die Aktualisierungszurückschreibung.

------------------------------------------------------------------------
ANS4290E

Nur eine virtuelle Maschine kann zum Zurückschreiben ausgewählt werden.



Explanation:

Das Zurückschreiben mehrerer virtueller Maschinen ist nicht zulässig.
Nur eine virtuelle Maschine kann zum Zurückschreiben ausgewählt werden.

System action:

Es findet keine Verarbeitung statt.

User response:

Wählen Sie nur eine virtuelle Maschine zum Zurückschreiben aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS4291E

Virtuelle Maschine konnte auf dem VMware-Server nicht gefunden werden.



Explanation:

Die Sicherung der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet. Es wird
die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients
geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4292E

Keine virtuelle Maschine gefunden.



Explanation:

Es wurde keine virtuelle Maschine mit dem Namen gefunden oder in der
Domänenoption angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen korrekten VM-Namen oder eine korrekte Domänenoption an.

------------------------------------------------------------------------
ANS4293E

Die Sicherung der VMware vApp 'vApp-Name' in Organisations-VDC
'Org-VDC-Name' der Organisation 'Organisationsname' ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die vApp-Sicherungsoperation ist fehlgeschlagen. Diese Fehlernachricht
ist eine Übersichtsnachricht, die keine ausführlichen Informationen
enthält.

System action:

Die Konfigurationsdaten und virtuellen Maschinen für die angegebenen
vApps werden nicht gesichert. Die Verarbeitung wird mit der nächsten
vApp fortgesetzt.

User response:

Lesen Sie die vorangegangenen Nachrichten in der Datei dsmerror.log, um
weitere Details zu dieser vApp zu erhalten.

------------------------------------------------------------------------
ANS4295W

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' wurde mit dem
Windows-VSS-Systemprovider gesichert. Sie müssen die Schattenkopie auf
den zurückgeschriebenen Datenträgern manuell zurücksetzen oder löschen.
Andernfalls kann die Leistung vermindert werden und eine Bedingung 'Kein
Speicherbereich verfügbar' auftreten.



Explanation:

Zum Zeitpunkt der Sicherung konnte der Anwendungsschutz die virtuelle
Maschine nicht innerhalb des VSS-Limits von 10 Sekunden sichern. Daher
wurde der Windows-VSS-Systemprovider verwendet. Wenn Sie die Anwendung
zurückschreiben, wird der Datenträger automatisch zurückgesetzt. Wenn
Sie jedoch die vollständige virtuelle Maschine zurückschreiben, müssen
Sie die Schattenkopie manuell zurücksetzen oder löschen.

System action:

Die virtuelle Maschine wird mit der Schattenkopie des Systemproviders
zurückgeschrieben.

User response:

Überprüfen Sie, ob die Zurückschreibung erfolgreich war, und stellen Sie
sicher, dass die Daten nicht beschädigt sind. Sind die Daten nicht
beschädigt, können Sie die Schattenkopie löschen. Sind die Daten jedoch
beschädigt, setzen Sie die Schattenkopie zurück, um die Datenintegrität
wiederherzustellen. Sie können die zu löschende oder zurückzusetzende
Schattenkopie bestimmen, indem Sie nach der Datei dsmShadowCopyID.txt im
Stammverzeichnis jedes zurückgeschriebenen Datenträgers suchen.
Verwenden Sie dann den Befehl diskshadow delete bzw. diskshadow revert.

------------------------------------------------------------------------
ANS4296I

Architektur, Zeitplanname, Domänenname: Der Deployment Manager-Prozess
wurde erfolgreich gestartet. Deployment Manager-Versionsnummer: Version



Explanation:

Der Deployment Manager-Prozess wurde als Nach-Zeitplan-Befehl gestartet.
Dies ist die erste Nachricht vom Deployment Manager. Die Architektur des
Clients, der Zeitplanname und der Domänenname werden am Anfang des
Nachrichtentextes angegeben.

System action:

Deployment Manager setzt die Verarbeitung fort.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4297W

Architektur, Zeitplanname, Domänenname: Die Clientimplementierung wurde
mit Warnungen abgeschlossen:



Explanation:

Dies ist eine generische Warnung. Möglicherweise stellen die anderen
Nachrichten Details zur Implementierung bereit. Die Architektur des
Clients, der Zeitplanname und der Domänenname werden am Anfang des
Nachrichtentextes angegeben.

System action:

Der Deployment Manager-Prozess wird abgeschlossen.

User response:

Überprüfen Sie die Warnungen im Administration Center des Servers, im
Serveraktivitätenprotokoll oder im Fehlerprotokoll auf dem
Client-Computer nach weiteren Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4298E

Architektur, Zeitplan, neuer Einheitentyp: Die Clientimplementierung
wurde abgebrochen. Das vorherige Ereignis, das den Abbruch verursacht
hat, ist:



Explanation:

Diese generische Nachricht gibt an, dass die Clientimplementierung
abgebrochen wurde. Der aktuelle Client wird vom Deployment Manager nicht
deinstalliert oder aktualisiert. Möglicherweise stellen die anderen
Nachrichten Details zur Implementierung bereit. Die Architektur des
Clients, der Zeitplanname und der Domänenname werden am Anfang des
Nachrichtentextes angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Warnungen im Administration Center des Servers, im
Serveraktivitätenprotokoll oder im Fehlerprotokoll auf dem
Client-Computer nach weiteren Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4299E

Architektur, Zeitplanname, Domänenname: Die Clientimplementierung ist
fehlgeschlagen. Das vorherige Ereignis, das den Fehler verursacht hat,
ist: Ereignis



Explanation:

Diese generische Nachricht gibt an, dass die Clientimplementierung
fehlgeschlagen ist. Möglicherweise stellen andere Nachrichten Details zu
dem Fehler bereit. Die Architektur des Clients, der Zeitplanname und der
Domänenname werden am Anfang des Nachrichtentextes angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Warnungen im Administration Center des Servers, im
Serveraktivitätenprotokoll oder im Fehlerprotokoll auf dem
Client-Computer nach weiteren Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4300I

Architektur, Zeitplanname, Domänenname: Die Clientimplementierung wurde
erfolgreich abgeschlossen.



Explanation:

Der Deployment Manager-Prozess wird abgeschlossen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4301I

IBM Spectrum Protect hat Microsoft Active Directory-Domänencontroller
auf der virtuellen Maschine 'VM' erkannt.



Explanation:

Die virtuelle Maschine enthält Microsoft Active
Directory-Domänencontroller.

System action:

IBM Spectrum Protect hat zusätzliche Informationen zu dieser virtuellen
Maschine gespeichert.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4302W

IBM Spectrum Protect konnte den Microsoft Active
Directory-Domänencontroller auf der virtuellen Maschine 'VM' nicht
erkennen.



Explanation:

Bei der Prüfung, ob die virtuellen Maschine den Microsoft Active
Directory-Domänencontroller enthält, ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

IBM Spectrum Protect setzt die Sicherung dieser virtuellen Maschine
fort.

User response:

Überprüfen Sie das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll auf weitere
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4303E

Die vCloud Director vApp 'vApp-Name' wurde zuvor nicht gesichert.



Explanation:

Die angegebene vCloud Director vApp wurde zuvor nicht gesichert und kann
daher nicht für die Zurückschreibung angegeben werden.

System action:

Die angegebene vCloud Director vApp wird übersprungen und die nächste
vApp in der Zurückschreibungsliste wird verarbeitet.

User response:

Überprüfen Sie den Namen der vCloud Director vApp, die zurückgeschrieben
werden soll, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4304I

IBM Spectrum Protect konnte die Lizenz für IBM Spectrum Protect for
Virtual Environments nicht erkennen. Der Active
Directory-Domänencontroller wird in der virtuellen Maschine 'VM' nicht
geschützt.



Explanation:

Die virtuelle Maschine enthält Microsoft Active
Directory-Domänencontroller, es wurde jedoch keine Lizenz für IBM
Spectrum Protect for Virtual Environments gefunden. Der
Domänencontroller wird nicht geschützt.

System action:

Installieren Sie IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1 oder
höher, um Active Directory zu schützen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4305W

Die Sicherung der VMware vApp 'vApp-Name' in Organisations-VDC
'Org-VDC-Name' der Organisation 'Organisationsname' ist beendet. Einige
virtuelle Maschinen wurden nicht gesichert. Modus: 'Immer inkrementell -
vollst._oder_inkr.' Name des Zielknotens: 'Name_des_Zielknotens'
Knotenname der Einheit zum Versetzen von Daten:
'Knotenname_der_Einheit_zum_Versetzen_von_Daten' VM-Sicherungsstatus:
Anz. gesicherter VMs von Anz. VMs in vApp VMs erfolgreich gesichert.



Explanation:

Die vApp-Sicherungsoperation wurde erfolgreich ausgeführt. Mindestens
eine virtuelle Maschine für die angegebene vApp wurde jedoch nicht
gesichert. Die nicht gesicherten virtuellen Maschinen werden während der
Zurückschreibungsoperation nicht erstellt.

System action:

Die Verarbeitung wird mit der nächsten vApp fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log für diese vApp auf weitere
Informationen zu dieser Nachricht. Beheben Sie den Fehler und
wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4308E

Vollständige VM-Sicherung der virtuellen Hypervisor-Maschine 'VM-Name'
ist mit RC=RC, Modus=vollst._oder_inkr., Name des
Zielknotens='Name_des_Zielknotens', Knotenname der Einheit zum Versetzen
von Daten='Knotenname_der_Einheit_zum_Versetzen_von_Daten'
fehlgeschlagen



Explanation:

Die vollständige VM-Sicherung der virtuellen Maschine ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die vollständige Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern
beendet. Es wird die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste
verarbeitet. Die Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen
Clients geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4311E

Vollständige VM-Zurückschreibung der virtuellen Hypervisor-Maschine
'VM-Name' ist mit RC=RC fehlgeschlagen Name des
Zielknotens='Name_des_Zielknotens', Knotenname der Einheit zum Versetzen
von Daten='Knotenname_der_Einheit_zum_Versetzen_von_Daten'



Explanation:

Die vollständige VM-Zurückschreibung der virtuellen Maschine ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die vollständige Zurückschreibung der virtuellen Maschine wurde mit
Fehlern beendet. Es wird die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste
verarbeitet. Die Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen
Clients geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4313I

Zeitplan Zeitplanname Typ Neuverteilungstyp neu verteilen



Explanation:

Eine Neuverteilungsoperation wurde für den angegebenen Zeitplan
angefordert. Eine Neuverteilung kann eine vollständige Neuverteilung
oder eine minimale Neuverteilung sein. Eine minimale Neuverteilung wird
automatisch am Ende jedes Zeitplans ausgeführt. Sie können eine
vollständige Neuverteilung mithilfe der Optionseinstellungen
VMREBALANCESCHEDULEPERIOD und VMREBALANCESCHEDULEONLY ausführen.

System action:

Die Neuverteilungsoperation beginnt.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS4319E

Zeitplanneuverteilungsfehler bei der Verarbeitung der Zeitmarkendatei
aufgetreten.



Explanation:

Ein Fehler ist aufgetreten, während ein mit Tags versehener Zeitplan
eine lokale Zeitmarkendatei verarbeitet hat. Die Zeitmarkendatei wird
nach der Ausführung des nächsten Zeitplans erneut erstellt.

System action:

Der Zeitplan wurde ausgeführt.

User response:

Der Name der Zeitmarkendatei basiert auf dem Zeitplannamen. Er hat das
Format "rebalance_timestamp_schedulename.file". Das Löschen der Datei
kann helfen. Die Zeitmarkendatei wird nach der Ausführung des nächsten
Zeitplans erneut erstellt.

------------------------------------------------------------------------
ANS4441E

'DS' ist ein 'DS-Typ'-Dateisystem. Dieser Dateisystemtyp wird für die
Dateisicherung, -archivierung oder Imagesicherung nicht unterstützt.



Explanation:

Das angegebene Dateisystem wird für keinen Sicherungstyp unterstützt.
IBM Spectrum Protect unterstützt keine Sicherung und Archivierung oder
Imagesicherung für diesen Datenträgertyp.

System action:

Das Dateisystem wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem
nächsten Dateisystem fortgesetzt.

User response:

Das Handbuch zum IBM Spectrum Protect-Client enthält eine vollständige
Liste der unterstützten Dateisysteme.

------------------------------------------------------------------------
ANS4442E

'VM-Name': Es kann keine Sicherung erstellt werden, weil der virtuellen
Maschine eine Platte mit doppelten Platten-IDs zugeordnet ist.



Explanation:

Der Client hat erkannt, dass der virtuellen Maschine eine Platte mit
doppelten Platten-IDs zugeordnet ist. Die Platte wurde möglicherweise
kopiert. Auf einer virtuellen Maschine, die über doppelte Platten-IDs
verfügt, kann keine Sicherung erstellt werden.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert. Die Verarbeitung wird mit
der nächsten virtuellen Maschine fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die virtuellen Platten über verschiedene
Platten-IDs verfügen und aktualisieren Sie die Konfiguration der
virtuellen Maschine den Änderungen im Dateisystem entsprechend. Bleibt
der Fehler bestehen, wenden Sie sich an einen Administrator des
Hyper-V-Servers.

------------------------------------------------------------------------
ANS4443E

'DS' ist ein CSVFS-Dateisystem. Dieser Dateisystemtyp wird für die
Dateisicherung, -archivierung oder Imagesicherung nicht unterstützt.



Explanation:

CSVFS-Dateisysteme (Microsoft Cluster Shared Volumes File Systems) sind
NTFS- oder ReFS-Datenträger, die freigegebenen Clustervolumes (Cluster
Shared Volumes) hinzugefügt werden. Diese Datenträger sollen für Hyper-V
und die erweiterte Unterstützung für SQL verwendet werden, nicht für
normale Dateidaten. IBM Spectrum Protect unterstützt Sicherungen und
Archivierungen auf Dateiebene oder Imagesicherungen für
CSVFS-Datenträger nicht.

System action:

Das Dateisystem wird übersprungen. Die Verarbeitung wird mit dem
nächsten Dateisystem fortgesetzt.

User response:

Das Handbuch zum IBM Spectrum Protect-Client enthält eine vollständige
Liste der unterstützten Dateisysteme.

------------------------------------------------------------------------
ANS4446E

Eine Dateizurückschreibungsmountoperation für die virtuelle Maschine
'VM-Name' von Hypervisortyp ist fehlgeschlagen. Der Name des
Datencenterknotens ist 'Name des Datencenterknotens', der Name des
Mount-Proxy-Knotens ist 'Name des Mount-Proxy-Knotens'.



Explanation:

Die Dateizurückschreibungsmountoperation der virtuellen Maschine ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Mountoperation der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf die
Fehlerursache.

------------------------------------------------------------------------
ANS4449E

Eine Bereinigung für den Dateizurückschreibungsmount der virtuellen
Maschine 'VM-Name' von Hypervisortyp ist fehlgeschlagen. Der Name des
Datencenterknotens ist 'Name des Datencenterknotens', der Name des
Mount-Proxy-Knotens ist 'Name des Mount-Proxy-Knotens'.



Explanation:

Die Bereinigung der Dateizurückschreibungsmountoperation der virtuellen
Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Bereinigung der Mountoperation der virtuellen Maschine wurde mit
Fehlern beendet.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf die
Fehlerursache.

------------------------------------------------------------------------
ANS4450E

Die Mount-Proxy-Plattform wird für
Dateizurückschreibungsmountoperationen nicht unterstützt.



Explanation:

Die Dateizurückschreibungsmountoperation ist fehlgeschlagen. Die
Mount-Proxy-Plattform wird nicht unterstützt oder der IBM Spectrum
Protect Recovery Agent ist nicht ordnungsgemäß installiert und
konfiguriert.

System action:

Die Dateizurückschreibungsmountoperation ist fehlgeschlagen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der IBM Spectrum Protect Recovery Agent
ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist und führen Sie die
Dateizurückschreibungsmountoperation von einer unterstützten
Mount-Proxy-Plattform aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS4451E

Der Windows-ISCSI-Service ist nicht verfügbar.



Explanation:

Der Windows-iSCSI-Service ist auf der Mount-Proxy-Maschine nicht
verfügbar. Er ist entweder nicht gestartet oder nicht ordnungsgemäß
installiert und konfiguriert.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt. Die Dateizurückschreibungsmountoperation
schlägt fehl.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der iSCSI-Service auf der Mount-Proxy-Maschine
betriebsbereit ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS4900W

Zeitplan 'Zeitplanname' hat eine neue Sitzung mit dem Server geöffnet.



Explanation:

Ein geplantes Ereignis wird wegen eines Verbindungsfehlers beendet. Das
geplante Ereignis musste außerhalb seines normalen Startfensters erneut
gestartet werden, um die Operation fortzusetzen.

System action:

Das geplante Ereignis wurde mit Hilfe mehrerer Sitzungen ausgeführt.

User response:

Keine erforderlich. Tritt dieser Zustand wiederholt auf, sollten Sie
überprüfen, ob Netzprobleme vorliegen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4901E

Das folgende Objekt enthält Hochkommas/Anführungszeichen ohne
Entsprechung und kann nicht verarbeitet werden: 'Dateibereich Pfad
Dateiname'.



Explanation:

Der Dateiname in der Dateiliste enthält Hochkommas/Anführungszeichen
ohne Entsprechung. Wenn eine Zeile in der Dateiliste mit einem Hochkomma
oder Anführungszeichen beginnt, wird dieses als einführendes Hochkomma
bzw. Anführungszeichen betrachtet. Das entsprechende abschließende
Hochkomma bzw. Anführungszeichen muss am Ende der Zeile stehen. Wenn
kein abschließendes Hochkomma/Anführungszeichen vorhanden ist oder das
abschließende Hochkomma/Anführungszeichen in der Mitte der Zeile
gefunden wurde, ist die Eingabe ungültig.

System action:

Das Objekt wird übersprungen.

User response:

Korrigieren Sie die Spezifikation des Objekts.

------------------------------------------------------------------------
ANS4904E

Die Sofortzugriffsoperation für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist
fehlgeschlagen. Der Zielknoten ist 'Name des Zielknotens' und der Knoten
der Einheit zum Versetzen von Daten ist 'Knotenname der Einheit zum
Versetzen von Daten'.



Explanation:

Die Sofortzugriffsoperation für die virtuelle Maschine ist
fehlgeschlagen.

System action:

Es sind Fehler aufgetreten und die Sofortzugriffsoperation wurde nicht
ausgeführt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll, um die Fehlerursache zu
bestimmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4907E

Instant Restore (Sofortzurückschreibung) der virtuellen VMware-Maschine
'VM-Name' ist fehlgeschlagen. Name des
Zielknotens='Name_des_Zielknotens', Knotenname der Einheit zum Versetzen
von Daten='Knotenname_der_Einheit_zum_Versetzen_von_Daten'



Explanation:

Instant Restore der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Sofortzurückschreibung (Instant Restore) der virtuellen Maschine
wurde mit Fehlern beendet. Die Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll
des lokalen Clients geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4910E

Die Bereinigungsoperation für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist
fehlgeschlagen. Der Zielknoten ist 'Name des Zielknotens' und der Knoten
der Einheit zum Versetzen von Daten ist 'Knotenname der Einheit zum
Versetzen von Daten'.



Explanation:

Die Bereinigungsoperation für die virtuelle Maschine ist fehlgeschlagen.

System action:

Es sind Fehler aufgetreten und die Bereinigungsoperation wurde nicht
ausgeführt.

User response:

Überprüfen Sie das Clientfehlerprotokoll, um die Fehlerursache zu
bestimmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4915I

Während der Komprimierung vergrößertes Objekt: Dateibereich
PfadDateiname



Explanation:

Die Datei hat sich während der Komprimierung vergrößert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4917E

Beim Zugriff auf die VMware-Bibliotheken ist ein Fehler aufgetreten. Die
erforderlichen Dateien für die Sicherung der virtuellen Maschine wurden
nicht gefunden. Die Dateien werden nur installiert, wenn der Client in
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments als Einheit zum Versetzen
von Daten definiert ist.



Explanation:

Beim Zugriff auf die VMware-Bibliotheken für die Umgebung der virtuellen
Maschine ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Sicherungsoperation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Installieren Sie das Paket mit IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments, um den Client für die Sicherung von virtuellen Maschinen
zu verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS4936E

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist fehlgeschlagen
und die Momentaufnahme kann nicht wiederholt werden.



Explanation:

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine ist mit einem permanenten
Fehler fehlgeschlagen (z. B. antwortet das Hyper-V-Ausgabeprogramm
nicht). Es wird kein weiterer Momentaufnahmeversuch unternommen.

System action:

Die Momentaufnahme der virtuellen Maschine wurde mit einem Fehler
beendet. Die Verarbeitung wird mit der nächsten virtuellen Maschine
fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Windows-Ereignisprotokoll auf die Fehlerursache.

------------------------------------------------------------------------
ANS4937I

Die Datei Datei wird in einer neuen Transaktionssitzung erneut gesendet,
um den Übertragungsfehler zu beheben.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Datei wird erneut gesendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS4938I

Virtuelle Maschine: 'VM-Name' Platte: 'Plattenname' ist nach Größe
ausgeschlossen.



Explanation:

Die Platte wurde durch die angegebene Optionsdatei oder den angegebenen
Befehl bei der Sicherungsverarbeitung ausgeschlossen.

System action:

Die Platte wird nicht verarbeitet.

User response:

Wurde die Platte absichtlich ausgeschlossen, ist diese Nachricht das
erwartete Verhalten. Andernfalls müssen Sie den Befehl oder die
Optionsdatei so ändern, dass die Platte eingeschlossen wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS4942E

Die Dateispezifikation 'Zeichenfolge' ist ungültig.



Explanation:

Das Betriebssystem hat angezeigt, dass die Dateispezifikation ungültig
ist. Eine mögliche Ursache ist, dass die Dateispezifikation nicht
erkannte Zeichen enthält. Eine andere mögliche Ursache ist die falsche
Verwendung von Anführungszeichen in der Dateispezifikation.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie eine korrekte Dateispezifikation ein, wie im Handbuch Using
the Backup-Archive Client zum jeweiligen Betriebssystem beschrieben ist.
Stellen Sie sicher, dass die Dateispezifikation gültige Zeichen enthält.
Verifizieren Sie bei Spezifikationen, die Leerstellen enthalten, die
korrekte Verwendung von Anführungszeichen. Werden mehrere
Dateispezifikationen verwendet, müssen Sie sicherstellen, dass die
Verwendung von Anführungszeichen nicht dazu führt, dass die
Dateispezifikationen als einzelne Dateispezifikation angesehen werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS4944I

Virtuelle Maschine: 'VM-Name' Platte: 'Plattenname' wird vom Benutzer
ausgeschlossen.



Explanation:

Die Platte wurde durch die angegebene Optionsdatei oder den angegebenen
Befehl bei der Sicherungsverarbeitung ausgeschlossen.

System action:

Die Platte wird nicht verarbeitet.

User response:

Wurde die Platte absichtlich ausgeschlossen, ist diese Nachricht das
erwartete Verhalten. Andernfalls müssen Sie den Befehl oder die
Optionsdatei so ändern, dass die Platte eingeschlossen wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS4946W

Warnung: Virtuelle Maschine: 'VM-Name' Platte: 'Plattenname' vom
Benutzer ausgeschlossen, wurde nicht gefunden.



Explanation:

Die angegebene virtuelle Platte ist auf der virtuellen Maschine nicht
vorhanden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Rufen Sie mit dem Befehl "dsmc backup vm ..." mit der Option -preview
eine Liste der Plattenkennsätze auf, die auf der virtuellen Maschine
vorhanden sind. Da die Platte von der Sicherung ausgeschlossen werden
sollte, wird die Sicherung fortgesetzt. Es ist jedoch möglich, dass bei
der Sicherung eine nicht gewünschte Platte berücksichtigt wird.
Überprüfen Sie die Schreibweise des Plattenkennsatzes und korrigieren
den Plattenkennsatz, wenn bei der Sicherungsoperation jetzt eine nicht
gewünschte Platte enthalten ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS4947E

Fehler: Virtuelle Maschine: 'VM-Name' Platte: 'Plattenname' vom Benutzer
eingeschlossen, wurde nicht gefunden.



Explanation:

Die angegebene virtuelle Platte ist auf der virtuellen Maschine nicht
vorhanden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Rufen Sie mit dem Befehl "dsmc backup vm ..." mit der Option -preview
eine Liste der Plattenkennsätze auf, die auf der virtuellen Maschine
vorhanden sind. Überprüfen Sie die Schreibweise des Plattenkennsatzes
und korrigieren den Plattenkennsatz. Wiederholen Sie anschließend die
VM-Sicherungsoperation (backup vm).

------------------------------------------------------------------------
ANS4948E

Eine angegebene virtuelle Platte wurde auf der virtuellen Maschine nicht
gefunden.



Explanation:

Sie müssen den Plattenkennsatznamen einer virtuellen Platte angeben, der
in der virtuellen Maschine vorhanden ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Rufen Sie bei einer Sicherungsoperation mit dem Befehl "dsmc backup vm
..." mit der Option -preview eine Liste der Plattenkennsätze auf, die
auf der virtuellen Maschine vorhanden sind. Rufen Sie bei einer
Zurückschreibungsoperation mit dem Befehl "dsmc query vm ..." mit der
Option -detail eine Liste der Plattenkennsätze auf, die in der Sicherung
der virtuellen Maschine vorhanden sind. Überprüfen Sie die Schreibweise
des Plattenkennsatzes und korrigieren den Plattenkennsatz. Wiederholen
Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS4972W

Für den Dateiserver Dateiservername wurde ein Upgrade auf Data
ONTAP-Version 'Version.Modifikation.Unterstufe' durchgeführt. Diese
Version unterstützt keine Unicode-Dateinamen für Teilsicherungen unter
Verwendung der Momentaufnahmedifferenz. Führen Sie so schnell wie
möglich ein Upgrade auf eine Version durch, die Unicode-Dateinamen
unterstützt.



Explanation:

Für den Dateiserver wurde ein Upgrade von einer Version, die
Unicode-Dateinamen für Teilsicherungen unter Verwendung der
Momentaufnahmedifferenz unterstützt, auf eine Version durchgeführt, die
keine Unicode-Dateinamen unterstützt. Haben Sie ein Upgrade von Data
ONTAP Version 7.3.3 (oder höher) auf 8.0 durchgeführt, können Sie bei
der Ausführung von Teilsicherungen unter Verwendung der
Momentaufnahmedifferenz keine Dateien mit Unicode-Dateinamen sichern.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt. Dateien mit Unicode-Namen werden
jedoch nicht gesichert.

User response:

Führen Sie so schnell wie möglich ein Upgrade auf eine Version durch,
die Unicode-Dateinamen unterstützt. Haben Sie ein Upgrade von Data ONTAP
Version 7.3.3 (oder höher) auf 8.0 durchgeführt, führen Sie ein Upgrade
auf 8.1 (oder höher) durch. Ist ein Upgrade jetzt nicht möglich, können
Sie diese Warnung unterdrücken, indem Sie den Dateibereich auf dem IBM
Spectrum Protect-Server umbenennen und eine Teilsicherung mithilfe der
Momentaufnahmedifferenz ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4973E

Beim Zugriff auf NTFS-Sicherheitsinformationen für Datei
'DateibereichsnamePfadnameDateiname' ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Der Zugriff wurde verweigert, als versucht wurde, auf
NTFS-Sicherheitsinformationen zuzugreifen.

System action:

Das Objekt wird übersprungen.

User response:

Benachrichtigen Sie Ihren Systemadministrator oder umgehen Sie die
fehlgeschlagene Überprüfung, indem Sie die Option SkipNTSecurity
verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS4974E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Eine erforderliche NT-Berechtigung ist nicht vorhanden.



Explanation:

Der Benutzeraccount, mit dem IBM Spectrum Protect ausgeführt wird,
verfügt nicht über eine erforderliche NT-Benutzerberechtigung zur
Ausführung der aktuellen Operation.

System action:

Das Objekt wird übersprungen.

User response:

Ihr Systemadministrator ist berechtigt, die erforderliche Berechtigung
zu erteilen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4987E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Das Objekt wird von einem anderen Prozess verwendet.



Explanation:

Die angegebene Datei wird von einem anderen Prozess verwendet. Sie haben
versucht, aus einer Datei zu lesen oder in eine Datei zu schreiben, die
derzeit von einem anderen Prozess verwendet wird.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Datei nicht durch einen anderen Prozess
gesperrt ist. Wenn die Datei nicht gesperrt ist, wiederholen Sie den
Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS4988W

Datei 'DateibereichsnamePfadnameDateiname' ist derzeit auf dem Server
nicht verfügbar und wurde übersprungen.



Explanation:

Sie haben versucht, eine Datei vom IBM Spectrum Protect-Server
zurückzuschreiben oder abzurufen, die derzeit nicht verfügbar ist. Dies
ist höchstwahrscheinlich ein temporärer Zustand.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die Datei nicht zurückschreiben oder
abrufen.

User response:

Versuchen Sie, die Datei erneut zurückzuschreiben oder abzurufen,
nachdem sie auf dem Server verfügbar wird. Bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie zwecks Unterstützung Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS4989E

Fehler bei der Verarbeitung von 'DateibereichsnamePfadnameDateiname':
Das Verzeichnis wird von einem anderen Prozess verwendet. Alle Objekte
im Verzeichnis und alle Unterverzeichnisse werden übersprungen.



Explanation:

Das angegebene Verzeichnis wird von einem anderen Prozess verwendet. Sie
haben versucht, von einem Verzeichnis zu lesen oder in ein Verzeichnis
zu schreiben, das gegenwärtig von einem anderen Prozess verwendet wird.
Die Objekte, die in dem Verzeichnis und in allen seinen
Unterverzeichnissen enthalten sind, werden nicht gesichert.

System action:

Die Verarbeitung für dieses Verzeichnis wird gestoppt. Wurden auch
andere Dateien und Verzeichnisse in dieser Sicherung angegeben, werden
sie verarbeitet.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der korrekte Verzeichnisname angegeben wurde,
korrigieren Sie die Berechtigungen oder geben Sie eine neue Position an.
Ist der Verzeichnisname korrekt, wiederholen Sie die Sicherung, wenn
keine exklusive Benutzung des Verzeichnisses durch einen Prozess
vorliegt.

------------------------------------------------------------------------
ANS4991I

Anwendungstyp Anwendungsnachrichten-ID Anwendungsnachricht



Explanation:

Diese Nachricht wird von der Anwendung gesendet, die gerade mit IBM
Spectrum Protect ausgeführt wird.

System action:

IBM Spectrum Protect protokolliert die Anwendungsnachricht.

User response:

Ziehen Sie die Dokumentation zu der verwendeten Anwendung zu Rate.

------------------------------------------------------------------------
ANS4992W

Anwendungstyp Anwendungsnachrichten-ID Anwendungsnachricht



Explanation:

Diese Nachricht wird von der Anwendung gesendet, die gerade mit IBM
Spectrum Protect ausgeführt wird.

System action:

IBM Spectrum Protect protokolliert die Anwendungsnachricht.

User response:

Ziehen Sie die Dokumentation zu der verwendeten Anwendung zu Rate.

------------------------------------------------------------------------
ANS4993E

Anwendungstyp Anwendungsnachrichten-ID Anwendungsnachricht



Explanation:

Diese Nachricht wird von der Anwendung gesendet, die gerade mit IBM
Spectrum Protect ausgeführt wird.

System action:

IBM Spectrum Protect protokolliert die Anwendungsnachricht.

User response:

Ziehen Sie die Dokumentation zu der verwendeten Anwendung zu Rate.

------------------------------------------------------------------------
ANS4994S

Anwendungstyp Anwendungsnachrichten-ID Anwendungsnachricht



Explanation:

Diese Nachricht wird von der Anwendung gesendet, die gerade mit IBM
Spectrum Protect ausgeführt wird.

System action:

IBM Spectrum Protect protokolliert die Anwendungsnachricht.

User response:

Ziehen Sie die Dokumentation zu der verwendeten Anwendung zu Rate.

------------------------------------------------------------------------
ANS4997E

Fehler beim Verarbeiten von 'DateibereichsnamePfadname Dateiname':
Dateisystemquote hat die Bedingung 'Kein Speicherbereich mehr' erreicht.



Explanation:

Es können keine Dateien mehr zurückgeschrieben oder abgerufen werden, da
die Quote des Zieldateisystems erreicht ist.

System action:

Der Client fordert Sie zu einer Aktion auf:

*  Dieses Objekt wiederholen

*  Dieses Objekt überspringen

*  Die Aktion abbrechen

User response:

Wählen Sie die entsprechende Aktion für dieses Objekt aus. Schaffen Sie
freien Speicherbereich oder erhöhen Sie die Quote im Zieldateisystem,
bevor Sie die Operation wiederholen. Eine andere Option wäre, die Datei
in ein anderes Dateisystem zurückzuschreiben oder abzurufen.

------------------------------------------------------------------------
ANS4998E

Verbindungsinformationen für Datei 'Dateiname' konnten nicht abgerufen
werden: Zugriff auf das Objekt wird verweigert.



Explanation:

Der Zugriff auf die angegebene Dateiverbindung wird verweigert. Sie
haben versucht, Informationen für die Dateiverbindung zu lesen, aber Sie
haben keine Zugriffsberechtigung für dieses Objekt.

System action:

Die Verarbeitung des Systemstatus wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS4999I

Die folgende Nachricht war für die Protokollierung auf dem Server zu
lang: 'Gekürzte Nachricht mit Nachrichtennummer'



Explanation:

Der Nachrichtentext und die Einfügungen sind zu lang, um sie im
verfügbaren internen Puffer an den Server senden zu können.

System action:

Die Nachricht Nachrichtennummer wird in das lokale Clientfehlerprotokoll
geschrieben, anschließend gekürzt und dann als Teil dieser Nachricht an
den Server gesendet. Die Nachricht wird gekürzt, indem '...' in der
Mitte der Originalnachricht eingesetzt wird.

User response:

Die Nachricht, auf die Bezug genommen wird, wurde gekürzt, beschreibt
aber den Fehler, der aufgetreten ist. Die Dokumentation für diese
Nachricht enthält weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5003S

Die den Verzeichnissen zugeordnete Verwaltungsklasse ist nicht
vorhanden.



Explanation:

Die in der Option DIRMC benannte Verwaltungsklasse ist in Ihrer
zugeordneten Maßnahmengruppe auf dem Server nicht vorhanden. Das
Fehlerprotokoll enthält einen Eintrag, der den ungültigen Namen der
Verwaltungsklasse anzeigt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die aktuelle Option DIRMC aus der Clientoptionsdatei und
führen Sie anschließend DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL aus, um
Informationen über verfügbare Verwaltungsklassen anzuzeigen. Stellen Sie
sicher, dass die von Ihnen ausgewählte Verwaltungsklasse eine
Sicherungskopiengruppe besitzt. Haben Sie mehrere IBM Spectrum
Protect-Server, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem korrekten
Server verbinden. Wenn Sie keine passende Verwaltungsklasse finden
können, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM
Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS5004S

Es gibt keine Sicherungskopiengruppe in der für Verzeichnisse
verwendeten Verwaltungsklasse. Sehen Sie das Fehlerprotokoll ein.



Explanation:

Die Option DIRMC benennt eine Verwaltungsklasse, die keine
Sicherungskopiengruppe enthält.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die aktuelle Option DIRMC aus der Clientoptionsdatei und
führen Sie anschließend DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL aus, um
Informationen über verfügbare Verwaltungsklassen anzuzeigen. Stellen Sie
sicher, dass die von Ihnen ausgewählte Verwaltungsklasse eine
Sicherungskopiengruppe besitzt. Haben Sie mehrere IBM Spectrum
Protect-Server, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem korrekten
Server verbinden. Wenn Sie keine passende Verwaltungsklasse finden
können, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM
Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS5006W

Die Maßnahmengruppe enthält keine Sicherungskopiengruppen. Der Prozess
kann die Sicherung nicht fortsetzen.



Explanation:

Sie haben versucht, die Dateien mithilfe einer Maßnahmengruppe zu
sichern, die keine Sicherungsverwaltungsinformationen enthielt.

System action:

Die Dateien wurden nicht durch den Prozess gesichert.

User response:

Bitten Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator um Unterstützung
beim Zuordnen Ihres Knotens zu einer Maßnahmengruppe mit einer
Verwaltungsklasse, die über eine Sicherungskopiengruppe verfügt.
Wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5007W

Die Maßnahmengruppe enthält keine Archivierungskopiengruppen. IBM
Spectrum Protect kann die Archivierung nicht fortsetzen.



Explanation:

Sie haben versucht, die Dateien mit Hilfe einer Maßnahmengruppe zu
archivieren, die keine Archivierungsverwaltungsinformationen enthält.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Dateien nicht archiviert.

User response:

Bitten Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator um Unterstützung
beim Zuordnen Ihres Knotens zu einer Maßnahmengruppe, die eine
Verwaltungsklasse enthält, die über eine Archivierungskopiengruppe
verfügt. Wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5008W

Falsches Kennwort eingegeben



Explanation:

Es wurde ein falsches Kennwort eingegeben.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte ohne korrektes Kennwort keine Verbindung zum
Server herstellen.

User response:

Das Kennwort erneut eingeben oder den Systemadministrator um das
aktuelle Kennwort bitten.

------------------------------------------------------------------------
ANS5009W

Einträge für neues Kennwort sind nicht identisch



Explanation:

Bei der Kennwortänderung, Kennwortaktualisierung oder der offenen
Registrierung waren die beiden Einträge für das neue Kennwort nicht
identisch.

System action:

Das Kennwort wurde auf dem Server nicht geändert.

User response:

Mit der Rückschrittaste an den Anfang der beiden Felder gehen und die
Kennwörter erneut eingeben. Sicherstellen, dass die beiden Einträge
identisch sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS5011I

Sicherung vom Benutzer gestoppt



Explanation:

Es wurde angefordert, die Sicherungsoperation zu stoppen.

System action:

Die Sicherung wurde gestoppt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5012E

Server hat keinen Sicherungsdatenspeicherbereich mehr



Explanation:

Der Server hat keinen Sicherungsdatenspeicherbereich mehr zur Verfügung.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die angeforderte Sicherungsoperation nicht
ausführen. Alle Dateien, die in der unteren Hälfte des Fensters
'Sicherungsstatus' angezeigt werden, wurden erfolgreich gesichert.

User response:

Den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5013E

Nicht genug Speicher für Sicherungsoperation



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte für die angegebene Sicherungsoperation
keinen Speicher zuordnen.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die angeforderte Operation nicht ausführen.

User response:

Alle nicht benötigten Anwendungen schließen und die Operation
wiederholen. Eine Reduzierung des Abfragebereichs und der
zurückgegebenen Datenmenge kann auch hilfreich sein; gegebenenfalls den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5014I

Sicherung beendet



Explanation:

Die Sicherung wurde beendet.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Dateien gesichert.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5015I

Zurückschreiben vom Benutzer gestoppt



Explanation:

Es wurde angefordert, die Operation zum Zurückschreiben zu stoppen.

Attention: Wurden Dateien mit der Option "Überschreiben"
zurückgeschrieben, ist die zuletzt zurückgeschriebene Datei eventuell
beschädigt (teilweise überschrieben).

System action:

Das Zurückschreiben wurde gestoppt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5016E

Nicht genug Speicher für die angeforderte Zurückschreibungsoperation.



Explanation:

Für die angeforderte Zurückschreibungsoperation ist nicht genug Speicher
verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen und wiederholen Sie die
Operation. Eine Reduzierung des Abfragebereichs und des zurückgegebenen
Datenvolumens kann auch hilfreich sein; gegebenenfalls den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5017I

Zurückschreiben beendet



Explanation:

Das Zurückschreiben ist beendet.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Dateien zurückgeschrieben.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5018E

Nicht genug Speicher für Archivierungsoperation



Explanation:

Der Client kann für die angeforderte Archivierungsoperation keinen
Speicher reservieren.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen und wiederholen Sie die
Operation. Eine Reduzierung des Abfragebereichs und des zurückgegebenen
Datenvolumens kann auch hilfreich sein; gegebenenfalls den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5019I

Archivieren vom Benutzer gestoppt



Explanation:

Es wurde angefordert, die Archivierungsoperation zu stoppen.

System action:

Die Archivierung wurde gestoppt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5020E

Der IBM Spectrum Protect-Server hat keinen Speicherplatz mehr für
Archivierungsdaten.



Explanation:

Der Server hat keinen Archivierungsdatenspeicherbereich mehr zur
Verfügung.

System action:

Der Client kann die angeforderte Archivierungsoperation nicht ausführen.

User response:

Melden Sie das Problem Ihrem IBM Spectrum Protect-Systemadministrator,
der dem Archivierungsspeicher mehr Ressourcen zuordnen kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS5021I

Archivieren beendet



Explanation:

Die Archivierung ist beendet.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Dateien archiviert.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5022I

Abrufen vom Benutzer gestoppt



Explanation:

Es wurde angefordert, die Abrufoperation zu stoppen.

Attention: Wurden Dateien mit der Option "Überschreiben" abgerufen, ist
die zuletzt abgerufene Datei eventuell beschädigt (teilweise
überschrieben).

System action:

Das Abrufen wurde gestoppt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5023E

Nicht genug Speicher für Abrufoperation



Explanation:

Der Prozess, in dem das Programm ausgeführt wird, hat den maximalen
zugeordneten Speicher überschritten.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen und wiederholen Sie die
Operation. Eine Reduzierung des Abfragebereichs und des zurückgegebenen
Datenvolumens kann auch hilfreich sein; gegebenenfalls den
Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5024I

Abrufen beendet



Explanation:

Das Abrufen ist beendet.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Dateien abgerufen.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5025E

Der Knotenname enthält ungültige Zeichen.



Explanation:

Der angegebene Knotenname enthält ungültige Zeichen.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Die Operation mit einem anderen Knotennamen, der gültige Zeichen
enthält, wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5026W

Optionen MatchAllChar und MatchOneChar müssen
Einschluss-/Ausschlussoptionen vorausgehen



Explanation:

Die Optionen MatchAllChar und MatchOneChar müssen allen
Einschluss-/Ausschlussoptionen vorausgehen.

System action:

Die aktuelle Anwendung wird beendet.

User response:

Geben Sie die Optionen MatchAllChar und MarchOneChar vor allen
Einschluss-/Ausschlussoptionen an.

------------------------------------------------------------------------
ANS5027W

Objekte unterschiedlichen Typs können nicht gleichzeitig gesichert
werden.



Explanation:

Die gleichzeitige Sicherung von Objekten unterschiedlichen Typs ist in
bestimmten Situationen nicht zulässig. Beispielsweise ist die
gleichzeitige Sicherung von virtuellen Hyper-V-Maschinen und virtuellen
VMware-Maschinen nicht möglich.

System action:

Es findet keine Verarbeitung statt.

User response:

Wählen Sie für die Durchführung von Sicherungsoperationen Objekte des
gleichen Typs aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS5028I

Erfolgreicher Abschluß



Explanation:

Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5029E

Diese Operation kann aufgrund eines Fehlers auf dem IBM Spectrum
Protect-Server nicht fortgesetzt werden. Verständigen Sie zwecks
Unterstützung Ihren IBM Spectrum Protect-Serveradministrator.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Server hat eine Fehlerbedingung festgestellt,
die die Fortsetzung der IBM Spectrum Protect-Clientoperation verhindert.
Ihr IBM Spectrum Protect-Serveradministrator kann das IBM Spectrum
Protect-Serveraktivitätenprotokoll auf weitere Details zu dem Fehler
überprüfen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Verständigen Sie zwecks Unterstützung Ihren IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator. Der Administrator kann das IBM Spectrum
Protect-Serveraktivitätenprotokoll auf weitere Informationen zu den
Bedingungen überprüfen, die zu diesem Fehler geführt haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS5030E

Keine Objekte auf dem Server stimmen mit der Abfrage überein



Explanation:

Keine Objekte auf dem Server stimmen mit der ausgeführten
Abfrageoperation überein.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, dass die Namen richtig eingegeben wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS5031E

Transaktion vom Client abgebrochen



Explanation:

Das Clientsystem hat die Operation mit dem Server sowie die aktuelle
Transaktion beendet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Sitzung erneut starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS5032W

Aktives Objekt nicht gefunden



Explanation:

Es wurde versucht, ein Objekt als verfallen zu markieren, aber der
Server konnte keine aktive Sicherungsversion des Objekts finden. Dieser
Nachricht wird die Nachricht ANS1228E vorangestellt, die den Objektnamen
angibt. Diese Nachricht könnte beispielsweise ausgegeben werden, wenn
zwei separate Clientprozesse gleichzeitig dasselbe Dateisystem sichern.
Wenn einer der beiden Prozesse eine Datei als verfallen markiert,
versetzt der Server diese Datei in den inaktiven Status. Wenn der zweite
Prozess nachfolgend versucht, dieselbe Datei als verfallen zu markieren,
wird der Server keine aktive Version der Datei finden, sodass der zweite
Prozess diese Nachricht für diese Datei ausgibt.

System action:

Das Objekt wird nicht als verfallen markiert. Die Verarbeitung wird mit
dem nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Prüfen Sie die Konsolausgabe, das Planungsprotokoll oder das
Fehlerprotokoll und suchen Sie die Nachricht ANS1228E, die dieser
Nachricht unmittelbar vorangeht. ANS1228E identifiziert das Objekt, das
nicht als verfallen markiert werden konnte. Untersuchen Sie die
Umstände, unter denen der Fehler aufgetreten ist, und bewerten Sie, ob
diese Umstände das Vorkommen dieser Nachricht erklären. Beispiel: Diese
Nachricht könnte angezeigt werden, wenn mehrere Instanzen des Clients
versuchen würden, das Dateisystem gleichzeitig zu sichern. Falls die
Ursache für das Auftreten dieser Nachricht nicht bestimmt werden kann
und die Nachricht auftritt, wenn die Operation wiederholt wird,
verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung den Support. Versuchen
Sie außerdem, für diese Nachrichtennummer unter http://www.ibm.com nach
möglichen Lösungen zu suchen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5033E

Der Server hat keine Daten für das Objekt.



Explanation:

Der Server hat versucht, eine Zurückschreibung oder einen Abruf für ein
Objekt durchzuführen, dem keine Daten zugeordnet sind. Falls eine
Fehlerberichtigung möglich ist, liegt sie beim Server.

System action:

Der Server beendet die aktuelle Operation.

User response:

Bitten Sie den Administrator, das Aktivitätenprotokoll auf alle
Nachrichten in Bezug auf diesen Fehler zu überprüfen, die dazu beitragen
können, das Problem zu identifizieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5034E

Es wurde ein falsches Kennwort eingegeben.



Explanation:

Sie haben ein falsches aktuelles Kennwort eingegeben oder Sie haben ein
neues Kennwort eingegeben, das die auf dem Server definierten
Anforderungen für die Kennwortlänge nicht erfüllt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Sitzung mit dem korrekten Kennwort. Falls dies
fehlschlägt oder Sie Ihr Kennwort vergessen haben, bitten Sie den
Administrator, ein neues Kennwort zuzuordnen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5035E

Knoten ist im Gebrauch.



Explanation:

Der Knoten, auf dem das System läuft, ist bereits durch eine andere
Operation auf dem Server im Gebrauch. Dies kann durch einen anderen
Client oder durch Aktivitäten auf dem Server verursacht werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Operation später wiederholen oder den Systemadministrator
verständigen, um zu erfahren, welche anderen Operationen für den
Benutzerknoten ausgeführt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS5036E

Verfallsdatum muss später als das heutige Datum sein



Explanation:

Das Verfallsdatum für Archivierung muss nach dem heutigen Datum liegen.

System action:

Die aktuelle Operation wird abgebrochen.

User response:

Die Archivierung der Datei mit einem Verfallsdatum, das nach dem
heutigen Datum liegt, wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5037W

Die angeforderten Daten sind offline



Explanation:

Für die Zurückschreibungs- oder Abrufoperation müssen eine bzw. mehrere
der angeforderten Dateien von Offline-Speicherdatenträgern (im
allgemeinen Bänder) zurückgerufen werden. Die Wartezeit hängt von den
Offline-Speicherverwaltungsmaßnahmen am Standort ab.

System action:

Der Client wartet, bis Offlinespeichermedien verfügbar werden, und setzt
danach die Verarbeitung fort.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5038E

Objekt für Serverbegrenzungen zu groß.



Explanation:

Das Objekt ist zu groß. Die Server-Konfiguration verfügt über keinen
Datenspeicherbereich, der das Objekt akzeptiert.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Den Systemadministrator verständigen, um die maximale Dateigröße
(Objektgröße) zu bestimmen, für die der Server an diesem Standort
konfiguriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5039E

Server hat keinen Datenspeicherbereich mehr.



Explanation:

Der Server hat keinen Speicherbereich mehr verfügbar, um das Objekt zu
speichern.

System action:

Die aktuelle Operation wurde beendet.

User response:

Sie können eine der folgenden Aktionen durchführen:

*  Setzen Sie für den Client COMPRESSALWAYS=NO und COMPRESSIon=YES in
   der Optionsdatei (DSM.OPT), dann wird die Datei in dekomprimiertem
   Zustand erneut gesendet, wenn sie während der Komprimierung anwächst.

*  Bitten Sie den Systemadministrator, dem Speicherpool Speicherbereich
   hinzuzufügen.

*  Der Systemadministrator kann auch das Platten-Caching im
   Plattenspeicherpool inaktivieren und für jeden Plattenpooldatenträger
   den Befehl MOVE DATA ausgeben, um die zwischengespeicherten
   Bitdateien zu löschen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5040E

Das Laden von Serverdatenträgern ist nicht möglich.



Explanation:

Das Laden von Serverdatenträgern ist nicht möglich. Beim Warten auf das
Laden eines Offline-Datenträgers ist es beim Server zu einer
Zeitlimitüberschreitung gekommen.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Operation später wiederholen, wenn die Serverdatenträger geladen werden
können. Stellen Sie sicher, dass der Parameter MAXNUMMP (maximale Anzahl
Mount-Punkte), der auf dem Server für diesen Knoten definiert ist,
größer als 0 ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5041E

Größenschätzung überschritten.



Explanation:

Die Gesamtmenge der Daten für eine Sicherungs- oder
Archivierungsoperation überschreitet die geschätzte Menge, die
ursprünglich an den Server zwecks Zuordnung von Datenspeicherbereich
gesendet wurde. Dies geschieht, wenn viele Dateien übermäßig anwachsen,
während die Sicherungs- oder Archivierungsoperation ausgeführt wird.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen,
welche anderen Prozesse auf der Client-Maschine laufen, die große
Datenmengen generieren. Diese Operationen inaktivieren, während die
Sicherungs- oder Archivierungsoperation ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS5042E

Dateidaten derzeit auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht verfügbar



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat versucht, Daten zurückzuschreiben
oder abzurufen, die derzeit auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht
verfügbar sind. Mögliche Ursachen sind:

*  Die Daten auf dem IBM Spectrum Protect-Server sind beschädigt

*  Der IBM Spectrum Protect-Server hat einen Lesefehler festgestellt

*  Die Datei ist vorübergehend von einer Zurückforderungsoperation auf
   dem Server betroffen

*  IBM Spectrum Protect hat einen Banddatenträger angefordert, der nicht
   verfügbar ist. Typische Ursachen für einen nicht verfügbaren
   Datenträger sind: Ein Plattendatenträger ist offline, der Datenträger
   wurde aufgrund eines E/A-Fehlers als nicht verfügbar markiert oder
   ein Banddatenträger wurde aus dem Bandarchiv entnommen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation zu einem späteren Zeitpunkt. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren
IBM Spectrum Protect-Serveradministrator. Der Administrator kann das IBM
Spectrum Protect-Serveraktivitätenprotokoll auf Nachrichten in Bezug auf
das Problem überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5043W

Unerwartete Anforderung 'Wiederholen'. Der Server hat beim Schreiben der
Daten einen Fehler gefunden.



Explanation:

Keine.

System action:

Der Client wiederholt die Operation.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5044E

Sitzung zurückgewiesen: Alle Serversitzungen sind derzeit im Gebrauch.



Explanation:

Der Server hat alle verfügbaren Sitzungen im Gebrauch und kann zur Zeit
keine neue Sitzung akzeptieren.

System action:

Der Server hat die aktuelle Operation abgebrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, bitten Sie
Ihren Systemadministrator, die Anzahl der gleichzeitig ablaufenden
aktiven Sitzungen für den Server zu erhöhen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5045E

Die Sitzung wird zurückgewiesen. Ihr Kennwort ist abgelaufen.



Explanation:

Ihr Kennwort ist abgelaufen.

System action:

Der Server hat die aktuelle Operation abgebrochen. Sie dürfen erst dann
eine Verbindung zum Server herstellen, wenn das Kennwort aktualisiert
ist.

User response:

Aktualisieren Sie Ihr Kennwort. Sie können den Befehl SET PASSWORD
verwenden oder Ihren Knoten vom Administrator aktualisieren lassen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5046E

Sitzung zurückgewiesen: Unbekannte oder falsche Knoten-ID eingegeben



Explanation:

Der eingegebene Knotenname ist dem Server nicht bekannt, oder der
Benutzer versucht, auf eine Datei zuzugreifen, die auf einen anderen
Knoten umgelagert wurde.

System action:

Die aktuelle Operation wird abgebrochen. Sie dürfen erst dann eine
Verbindung zum Server herstellen, wenn Ihr Knotenname mit dem Server
registriert wurde. Wird versucht, auf eine umgelagerte Datei
zuzugreifen, muss der Knotenname mit dem Knoten übereinstimmen, der die
Datei umgelagert hat.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Knotennamen korrekt eingegeben haben.
Ist dies der Fall, verständigen Sie den Systemadministrator. Prüfen Sie,
ob der Server die geschlossene Registrierung verwendet und der
Knotenname beim Server registriert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5047E

Sitzung zurückgewiesen: Doppelte ID eingegeben. Knoten bereits beim
Server angemeldet



Explanation:

Ein anderer Prozeß, der diesen Knotennamen verwendet, ist mit dem Server
bereits aktiv.

System action:

Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden. Die aktuelle
Operation wurde abgebrochen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Knotenname für den Server eindeutig ist,
damit er nicht von einer anderen Person verwendet werden kann. Den
Systemadministrator fragen, wer der Eigner dieses Knotennamens ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5048E

Wählen Sie einen Dateibereich aus. Der Dateibereich, für den der Zugriff
gelöscht/definiert werden soll, kann nicht gefunden werden.



Explanation:

Der zu löschende Dateibereich kann nicht gefunden werden.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Den Dateibereichsnamen überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5049E

Sitzung zurückgewiesen: Der Server ist inaktiviert



Explanation:

Der Server befindet sich im inaktiven Status und ist für normale
Aktivitäten nicht zugänglich.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Die Operation wiederholen, wenn der Server in den aktiven Status
zurückkehrt. Bleibt der Fehler bestehen, den Systemadministrator
verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5050E

Der Server ist nicht für offene Registrierung konfiguriert.



Explanation:

Keine Berechtigung. Registrierung durch den Systemadministrator
erforderlich. Der Server ist nicht für offene Registrierung
konfiguriert.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Sie müssen einen Knoten und ein Kennwort von Ihrem Systemadministrator
anfordern.

------------------------------------------------------------------------
ANS5051S

Sitzung zurückgewiesen: Der Client-Code hat eine ältere Version



Explanation:

Die Serverversion und die Clientversion stimmen nicht überein. Der
Client-Code befindet sich auf einer niedrigeren Stufe.

System action:

Die aktuelle Operation wird abgebrochen.

User response:

Fragen Sie Ihren Systemadministrator, welche Version für Ihren Standort
ausgeführt werden soll.

------------------------------------------------------------------------
ANS5052E

Sitzung zurückgewiesen: Server-Code einer älteren Version.



Explanation:

Die Serverversion und die Clientversion stimmen nicht überein. Der
Server-Code befindet sich auf einer niedrigeren Stufe.

System action:

Die aktuelle Operation wird abgebrochen.

User response:

Fragen Sie Ihren Systemadministrator, welche Version für Ihren Standort
ausgeführt werden soll.

------------------------------------------------------------------------
ANS5053W

Die Operation wurde vom Benutzer gestoppt.



Explanation:

Die Operation wurde auf Anforderung des Benutzers gestoppt. Dies
geschieht normalerweise, wenn die Taste 'Q' zweimal gedrückt wird.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5054E

Das Betriebssystem hat eine Anforderung für Speicherzuordnung
zurückgewiesen.



Explanation:

Der Client erfordert mit fortschreitender Verarbeitung den Zugriff auf
Speicher, um Informationen zu speichern. In diesem Fall wurde mehr
Speicher angefordert als das Betriebssystem zuordnen würde. Mögliche
Ursachen sind:

*  Das System hat nur noch wenig Hauptspeicher.

*  Der Prozess, in dem das Programm ausgeführt wird, hat den maximalen
   zugeordneten Speicher überschritten.

*  Es ist eine andere Fehlerbedingung aufgetreten. Es ist kein Speicher
   verfügbar.

System action:

Der Client kann die angeforderte Operation nicht ausführen.

User response:

Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen und wiederholen Sie die
Operation. Wenn die Operation dennoch fehlschlägt, versuchen Sie, die
Task in mehrere kleinere Einheiten aufzuteilen. Wenn beispielsweise eine
Dateispezifikation mehrere Verzeichnisse höherer Ebene enthält, führen
Sie die Task nacheinander für jedes Verzeichnis aus. Wenn die Task eine
Teilsicherung ist, verwenden Sie die Option
"-memoryefficientbackup=yes".

------------------------------------------------------------------------
ANS5055E

Datei bei Sicherungs-, Archivierungs- oder Umlagerungsverarbeitung nicht
gefunden. Keine Dateispezifikation eingegeben.



Explanation:

Die Datei, die zur Sicherung, Archivierung oder Umlagerung verarbeitet
wird, ist auf dem Client nicht mehr vorhanden. Ein anderer Prozess hat
die Datei gelöscht, bevor sie gesichert, archiviert oder umgelagert
werden konnte.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5056E

Der angegebene Verzeichnispfad konnte nicht gefunden werden.



Explanation:

Es wurde ein ungültiger oder unerreichbarer Verzeichnispfad angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit einem gültigen Verzeichnispfad.

------------------------------------------------------------------------
ANS5057E

Der Zugriff auf die angegebene Datei oder das angegebene Verzeichnis
wird verweigert.



Explanation:

Der Zugriff auf die angegebene Datei oder das angegebene Verzeichnis
wird verweigert. Sie haben versucht, aus einer Datei zu lesen oder in
eine Datei zu schreiben, obwohl Sie keine Zugriffsberechtigung für die
Datei oder das Verzeichnis haben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Datei- oder Verzeichnisnamen
angegeben haben, korrigieren Sie die Berechtigungen oder geben Sie einen
neuen Standort an.

------------------------------------------------------------------------
ANS5058E

Keine Dateikennungen verfügbar



Explanation:

Alle Dateikennungen für Ihr System sind derzeit im Gebrauch. Weitere
sind nicht verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Entweder einige Dateikennungen durch das Beenden anderer Prozesse
freigeben oder die Systemkonfiguration so ändern, daß mehr Dateien
gleichzeitig geöffnet sein können.

------------------------------------------------------------------------
ANS5059E

Die Datei ist vorhanden und kann nicht überschrieben werden.



Explanation:

Die Datei, die zurückgeschrieben oder abgerufen wird, ist vorhanden und
kann wegen fehlender Berechtigung oder wegen fehlenden
Zugriffsberechtigungen nicht überschrieben werden.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Prüfen Sie, ob Sie über ausreichende Zugriffsberechtigungen zum
Überschreiben der Datei verfügen und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung Ihren Systemadministrator oder Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS5060E

Ungültiger Parameter übergeben.



Explanation:

Das System hat aufgrund eines ungültigen Parameters einen internen
Programmfehler festgestellt.

System action:

Das System kehrt zur aufrufenden Prozedur zurück.

User response:

Das Fehlerprotokoll vom Kundendienst überprüfen lassen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5061E

Eine ungültige Dateikennung wurde übergeben. Melden Sie, wie Sie diesen
Systemfehler empfangen haben.



Explanation:

Es ist ein interner Systemfehler aufgetreten. Eine Dateioperation ist
aufgrund einer ungültigen Dateikennung fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, fordern Sie
einen Service-Trace an, der den Fehler aufzeichnet, und verständigen Sie
zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung. Ihr
Administrator kann Ihnen bei der Konfiguration des Trace helfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5062E

Platte voll



Explanation:

Die Operation wurde gestoppt, da die Zielplatte voll ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie Plattenspeicherplatz frei und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5083E

Laufwerkspezifikation enthält Platzhalterzeichen.



Explanation:

Der Laufwerkname sollte keine Platzhalterzeichen enthalten.

System action:

Die Objekte, die Platzhalterzeichen aufweisen, wurden übersprungen.

User response:

Verwenden Sie eine gültige Laufwerkspezifikation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5091S

Der IBM Spectrum Protect-Server hat derzeit für diese Datei keinen
Speicherbereich im Speicherpool. Dies ist möglicherweise ein temporärer
Zustand.



Explanation:

Diese Nachricht wird normalerweise ausgegeben, wenn der Speicherpool, in
den die Daten gestellt werden, nicht über ausreichende Kapazität zum
Speichern der Daten verfügt, der Speicher aber bald verfügbar sein wird.
So kann z. B. eine Speicherpoolumlagerung ausreichend Kapazität zum
Speichern der Daten frei setzen.

System action:

Der Prozess wird beendet.

User response:

Dies ist möglicherweise ein temporärer Zustand. Wiederholen Sie die
Operation zu einem späteren Zeitpunkt. Bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, der die
Serverkonsole und die Fehlerprotokolle untersuchen kann, um die Ursache
des Problems zu finden.

------------------------------------------------------------------------
ANS5092S

Server hat keinen Datenspeicherbereich mehr.



Explanation:

Der Server hat keinen Speicherbereich mehr verfügbar, um das Objekt zu
speichern.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die aktuelle Operation beendet.

User response:

Dem Systemadministrator melden, daß ein Speicherpool auf dem Server voll
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5093S

SLM_LICENSE_EXCEEDED: Die Clientlizenzen für IBM Spectrum Protect sind
überschritten. Verständigen Sie Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator.



Explanation:

Durch Hinzufügen einer neuen Registrierung wird die Anzahl der
Produktlizenzen für diesen IBM Spectrum Protect-Server überschritten.

System action:

Die Clientregistrierung oder Verbindungsanforderung wird beendet.

User response:

Verständigen Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, der nicht
verwendete Registrierungen löscht oder eine Erhöhung der Zahl der
zulässigen Lizenzen für Ihren Server aushandelt.

------------------------------------------------------------------------
ANS5094E

Sitzung zurückgewiesen. Nicht genug Speicher auf dem Server verfügbar.



Explanation:

Der Server hat nicht genug Speicher, um zuzulassen, daß der Client eine
Verbindung mit dem Server herstellt.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Die Operation später wiederholen oder den Systemadministrator
verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5122E

Der angegebene Dateibereich ist auf dem Server nicht vorhanden. Der
Dateibereich ist möglicherweise von einem anderen Client oder einem
Administrator gelöscht worden.



Explanation:

Der angegebene Dateibereich ist auf dem Server nicht vorhanden. Ihr
Administrator hat möglicherweise den Dateibereich bereits gelöscht;
unter Umständen hat auch ein anderer Client ihn mit Hilfe des
Knotennamens Ihres Clients gelöscht.

System action:

IBM Spectrum Protect beendet die aktuelle Operation.

User response:

Der von Ihnen ausgewählte Dateibereich ist nicht mehr vorhanden. Bitten
Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator um Hilfe beim Herausfinden,
wie der Dateibereich gelöscht wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS5123S

Offene Registrierung ist fehlgeschlagen, da der angegebene Knotenname
bereits auf dem Server definiert ist.



Explanation:

Die offene Registrierung ist fehlgeschlagen, da auf dem Server bereits
ein Knoten gleichen Namens definiert ist.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Die Operation mit einem anderen Knotennamen wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5124S

Offene Registrierung ist fehlgeschlagen, da keine Standarddomäne
vorhanden ist.



Explanation:

Die offene Registrierung ist fehlgeschlagen, weil keine
Standardmaßnahmendomäne vorhanden ist, in die Ihr Knoten gestellt werden
kann. Eine Standardmaßnahmendomäne ist erforderlich, damit die offene
Knotenregistrierung vollständig unterstützt werden kann.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Wenden Sie sich zwecks Unterstützung beim Registrieren Ihres Knotens an
Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS5125S

Offene Registrierung ist fehlgeschlagen, da ein ungültiger Knotenname
angegeben wurde.



Explanation:

Die offene Registrierung ist fehlgeschlagen, da der angegebene
Knotenname ungültige Zeichen aufweist.

System action:

Die aktuelle Operation wurde abgebrochen.

User response:

Die Operation mit einem anderen Knotennamen, der keine ungültigen
Zeichen hat, wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5126S

Dateibereiche mit doppelten Namen werden nicht unterstützt. Heben Sie
die Bereitstellung des doppelt vorhandenen Dateibereichs auf.



Explanation:

Der ausgewählte Dateibereich hat einen doppelten Datenträgerkennsatz. Da
IBM Spectrum Protect den Datenträgerkennsatz zur Verfolgung von
Sicherungs-/Archivierungsinformationen verwendet, können keine Dateien
von einem Dateibereich mit einem doppelten Datenträgerkennsatz gesichert
oder archiviert werden.

System action:

IBM Spectrum Protect kann den Datenträger nicht auswählen.

User response:

Muss der Dateibereich für das System verfügbar sein, verlassen Sie IBM
Spectrum Protect und ordnen Sie dem Dateibereich einen
Datenträgerkennsatz zu. Starten Sie den Prozess erneut und wiederholen
Sie die Operation. Andernfalls heben Sie die Bereitstellung des doppelt
vorhandenen Dateibereichs auf.

------------------------------------------------------------------------
ANS5127I

IBM Spectrum Protect hat eine unvollständige Konfiguration festgestellt!
Die Systemoptionsdatei 'dsm.sys' wurde nicht gefunden, während die
Clientoptionsdatei 'Dateipfad' vorhanden ist! Der Assistent führt Sie
durch den Konfigurationsprozess der anfänglichen IBM Spectrum
Protect-Clientoptionsdateien. Dabei wird Ihre aktuelle Optionsdatei
ersetzt. Möchten Sie fortfahren?



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat eine unvollständige Konfiguration festgestellt.
Die Systemoptionsdatei dsm.sys wurde nicht gefunden. Zusätzlich wurde
eine Benutzeroptionsdatei, dsm.opt, gefunden. Um die Konfiguration
abzuschließen, erstellt der Konfigurationsassistent die Datei dsm.sys
und ersetzt die Datei dsm.opt durch minimale Einstellungen.

System action:

IBM Spectrum Protect kann gestoppt werden.

User response:

Wird die aktuelle Version der Datei dsm.opt benötigt, benennen Sie die
Datei um und starten Sie IBM Spectrum Protect erneut. Wird die aktuelle
Version nicht benötigt, wählen Sie 'Ja' aus, um das Ersetzen der Datei
durch IBM Spectrum Protect zu erlauben.

------------------------------------------------------------------------
ANS5128E

Die Verwaltungsklasse für diese Datei besitzt keine
Sicherungskopiengruppe.



Explanation:

Bei Sicherungsoperationen kann eine Datei nur an eine Verwaltungsklasse
gebunden werden, die eine Sicherungskopiengruppe hat.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Datei nicht gesichert.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren IBM Spectrum Protect-Systemadministrator, wenn
Sie Unterstützung beim Suchen einer Verwaltungsklasse mit der
erforderlichen Kopiengruppe benötigen. Der Administrator kann auch eine
diesbezügliche Verwaltungsklasse für Sie definieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5129E

Für die Verwaltungsklasse dieser Datei wurde keine
Archivierungskopiengruppe angegeben.



Explanation:

Bei Archivierungsoperationen kann eine Datei nur an eine
Verwaltungsklasse gebunden werden, die eine Archivierungskopiengruppe
hat.

System action:

Die Datei wurde nicht archiviert.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren IBM Spectrum Protect-Systemadministrator, wenn
Sie Unterstützung beim Suchen einer Verwaltungsklasse mit der
erforderlichen Kopiengruppe benötigen. Der Administrator kann auch eine
solche Verwaltungsklasse für Sie definieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5130W

Keine Dateibereiche zum Löschen ausgewählt



Explanation:

Es wurde eine Löschoperation angefordert, ohne eine Client-Domäne
auszuwählen.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte das Löschen ohne ausgewählte Domäne nicht
ausführen.

User response:

Die Datenträger auswählen, die gelöscht werden sollen, und die Operation
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5132I

Löschen des Dateibereichs vom Benutzer abgebrochen



Explanation:

Es wurde angefordert, die Operation zum Löschen des Dateibereichs
abzubrechen.

System action:

Die Operation zum Löschen des Dateibereichs wurde gestoppt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5133I

Dateibereich 'Dateibereich' wurde gelöscht



Explanation:

Der angegebene Dateibereich wurde erfolgreich gelöscht.

System action:

IBM Spectrum Protect hat den Dateibereich gelöscht.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5134E

Der Dateibereich kann nicht gelöscht werden, da dieser Knoten keine
Berechtigung zum Löschen archivierter oder gesicherter Daten hat.



Explanation:

Der Benutzer versuchte, einen Dateibereich zu löschen, für den er keine
Zugriffsberechtigung hat.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sicherstellen, dass der richtige Dateibereich angegeben wurde, oder
einen Dateibereich angeben, auf den zugegriffen werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS5135I

Archivierung löschen vom Benutzer gestoppt



Explanation:

Es wurde angefordert, die Operation 'Archivierung löschen' zu stoppen.

System action:

Die Operation 'Archivierung löschen' wurde gestoppt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5138I

Archivierung löschen beendet



Explanation:

Eine Operation 'Archivierung löschen' ist beendet.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die archivierten Dateien gelöscht.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5139E

Ihr Knoten hat keine Berechtigung zum Löschen archivierter Dateien.



Explanation:

Ihr Knoten ist auf dem Server mit dem Wert 'NO' für die Option
ARCHDELETE registriert. Deshalb wurde Ihrem Knoten vom Server nicht
erlaubt, Archivierungsdateien zu löschen.

System action:

Die archivierten Dateien wurden nicht gelöscht.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren IBM Spectrum Protect-Systemadministrator. Der
Administrator hat die Berechtigung, Archivierungsdateien zu löschen, und
kann diese Berechtigung auch Ihrem Knoten erteilen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5145W

Server kann letzte Zurückschreibungsanforderung nicht erneut starten.
Soll ohne Neustart zurückgeschrieben werden?



Explanation:

Das Token zum erneuten Starten der Zurückschreibung ist verfallen. Der
Server kann die Zurückschreibung ab der letzten Beendigung nicht erneut
starten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt; das System wartet auf einen Eingriff
durch den Benutzer.

User response:

Die Anforderung ohne Neustart wiederholen oder die Anforderung
abbrechen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5146W

Sie können diese Operation nicht ausführen, während Sie auf Daten für
einen anderen Knoten zugreifen. Wollen Sie wieder auf Ihren eigenen
Knoten zugreifen?



Explanation:

Der Benutzer kann die ausgewählte Operation nicht ausführen, während er
auf die Daten eines anderen Benutzers zugreift.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt; es wird auf einen Benutzereingriff
gewartet.

User response:

Antworten Sie mit "Ja", um wieder als Originalknoten auf den Server
zuzugreifen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5148W

Der Server muß eine einmalige Umsetzung der Archivierungsdaten
durchführen, bevor fortgefahren werden kann. Diese Operation kann lange
dauern und kann nicht abgebrochen werden, nachdem sie gestartet wurde.
Soll auf die Beendigung der Umsetzung gewartet werden?



Explanation:

Der Server muß eine Umsetzung der Archivierungsdaten durchführen, bevor
fortgefahren werden kann. Die Umsetzung kann einige Zeit in Anspruch
nehmen und kann nicht abgebrochen werden, nachdem sie gestartet wurde.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt; das System wartet auf einen Eingriff
durch den Benutzer.

User response:

Mit "Ja" antworten, wenn die Umsetzung der Archivierungsdaten gestartet
werden soll. Wird mit "Nein" geantwortet, wird die aktuelle Operation
abgebrochen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5150E

Aktive Zurückschreibung für dieselbe Quellendateispezifikation
vorhanden. Mit der Anforderung kann nicht fortgefahren werden.



Explanation:

Gegenwärtig ist eine aktive Zurückschreibung für dieselbe
Quellendateispezifikation vorhanden. Eine andere Zurückschreibung für
dieselbe Quellendateispezifikation kann nicht gestartet werden.

System action:

Die angeforderte Zurückschreibung schlägt fehl.

User response:

Eine andere Zurückschreibung mit einer anderen Quellendateispezifikation
starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS5151S

Dieser Knoten hat eine anstehende wiederanlauffähige
Zurückschreibungssitzung. Die angeforderte Operation kann erst
ausgeführt werden, wenn diese Sitzung beendet ist oder abgebrochen wird.



Explanation:

Diese Operation kann nicht ausgeführt werden, da eine wiederanlauffähige
Zurückschreibungssitzung anstehend ist. Die Operation ist nicht
zulässig, da die wiederanlauffähige Sitzung und die aktuelle Operation
denselben Dateibereich betreffen.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die aktuelle Operation beendet.

User response:

Geben Sie den Befehl QUERY RESTORE aus, um eine Liste der
wiederanlauffähigen Zurückschreibungssitzungen in der Serverdatenbank
anzuzeigen. Geben Sie den Befehl CANCEL RESTORE aus, um alle nicht
benötigten wiederanlauffähigen Zurückschreibungssitzungen abzubrechen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5152S

Sitzung zurückgewiesen: Der Server ist für diesen Plattformtyp nicht
lizenziert. Verständigen Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator.



Explanation:

Die Serverlizenz regelt die Clienttypen, die Verbindung zum Server
aufnehmen können. Die Lizenz für diesen Server schließt den anfordernden
Clienttyp nicht ein.

System action:

Die Clientregistrierung oder Verbindungsanforderung wird beendet.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, der die
Serverlizenz aufrüsten muss, damit Ihr Clienttyp akzeptiert wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS5153E

Sitzung zurückgewiesen: Server erlaubt keine Anmeldung als
Unicode-aktivierter Client.



Explanation:

Der Client kann aufgrund einer fehlenden Übereinstimmung zwischen Server
und Client keine Verbindung zum Server herstellen.

System action:

Die Sitzung wurde nicht gestartet.

User response:

Sofort den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5154I

Datei wird implizit ausgeschlossen.



Explanation:

Es wurde versucht, eine Datei zu sichern oder umzulagern, die implizit
ausgeschlossen ist.

System action:

Eine Datei, die implizit ausgeschlossen ist, wird von IBM Spectrum
Protect nicht gesichert oder umgelagert.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5155E

Es ist kein gültiges Kennwort verfügbar. Der IBM Spectrum
Protect-Administrator für das System muss IBM Spectrum Protect ausführen
und das Kennwort eingeben, um es lokal zu speichern.



Explanation:

Die Datei, die das gespeicherte Kennwort für den angegebenen Server
enthält, ist nicht verfügbar.

System action:

Der Prozess wird beendet.

User response:

Der Systemadministrator für Ihr System muss ein neues Kennwort
definieren und speichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS5158S

Dateibereichslöschen wird gerade ausgeführt. Später erneut versuchen.



Explanation:

Der Dateibereich wird gerade gelöscht.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die angeforderte Operation nicht ausführen.

User response:

Die Operation später erneut versuchen. Wurde der Dateibereich gerade
gelöscht, kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Bleibt der Fehler
bestehen, den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5164E

Das Sichern oder Archivieren von Laufwerken mit doppelten
Datenträgerkennsätzen ist nicht zulässig.



Explanation:

Sie haben versucht, ein Laufwerk zu sichern oder zu archivieren, das
einen doppelten Datenträgerkennsatz besitzt. Da IBM Spectrum Protect den
Datenträgerkennsatz verwendet, um Sicherungs- oder
Archivierungsinformationen zu verfolgen, kann das Programm keine Dateien
von einem Laufwerk mit einem doppelten Datenträgerkennsatz sichern oder
archivieren.

System action:

IBM Spectrum Protect kann das Laufwerk für Sicherungs- oder
Archivierungsoperationen nicht auswählen.

User response:

Wenn der Datenträger für das System verfügbar sein muss, müssen Sie IBM
Spectrum Protect verlassen und dem Laufwerk einen eindeutigen
Datenträgerkennsatz zuordnen. Starten Sie IBM Spectrum Protect neu und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5165E

Laufwerk hat keinen Datenträgerkennsatz. Sichern/Archivieren nicht
zulässig.



Explanation:

Es wurde versucht, ein Laufwerk ohne Datenträgerkennsatz zu sichern oder
zu archivieren.

System action:

IBM Spectrum Protect hat das ausgewählte Laufwerk zurückgewiesen.

User response:

Ist das Laufwerk ein Diskettenlaufwerk, eine Diskette mit einem
Datenträgerkennsatz einlegen und die Operation wiederholen. Ist das
Laufwerk ein Festplattenlaufwerk, sicherstellen, daß das Laufwerk über
einen Datenträgerkennsatz verfügt, und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5176W

Die angeforderte VM-Operation kann nicht ausgeführt werden, da bereits
eine Sicherungs- oder Zurückschreibungsoperation für eine virtuelle
Maschine ausgeführt wird. Wiederholen Sie die Operation, nachdem die
erste Operation beendet wurde.



Explanation:

Eine VM-Operation wird bereits ausgeführt. Daher kann die angeforderte
VM-Operation erst ausgeführt werden, wenn die erste Operation beendet
ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Warten Sie, bis die erste VM-Operation beendet ist, und starten Sie dann
die aktuelle Anforderung erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS5177E

Die clientseitige Deduplizierung und vom Server eingeleitete Sitzungen
schließen sich gegenseitig aus.



Explanation:

Es wurde eine unzulässige Kombination der Optionen
SESSIONINIT=serveronly und DEDUPLICATION=yes angegeben. Diese
Kombination ist nicht zulässig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie vom Client eingeleitete Sitzungen oder inaktivieren Sie
die clientseitige Deduplizierung.

------------------------------------------------------------------------
ANS5178E

Neustart des RSM-Service fehlgeschlagen. Den RSM-Service manuell neu
starten.



Explanation:

RSM-Datenbankdateien wurden aus dem IBM Spectrum Protect-Server
zurückgeschrieben und importiert. Der Client hat versucht, den
RSM-Service für den Benutzer erneut zu starten. Dabei ist jedoch ein
Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den RSM-Service manuell neu starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS5179E

Client kann nicht fortgesetzt werden. Das Programm wird verlassen.



Explanation:

Beim Client ist ein Fehler aufgetreten und das Programm kann nicht
fortgesetzt werden. Dieser Fehlernachricht gehen normalerweise andere
Fehlernachrichten voraus. Beseitigen Sie die Fehler und versuchen Sie es
erneut.

System action:

Das Programm wird beendet.

User response:

Beseitigen Sie die Fehler, die dieser Nachricht vorausgehen, und starten
Sie anschließend den Client erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS5181E

Auswahl ungültig; es muß ein spezifischer Sicherungssatz ausgewählt
werden.



Explanation:

Es wurde eine Auswahl getroffen, die dazu führen kann, daß mehrere
Sicherungssätze gleichzeitig zurückgeschrieben werden, aber das
gleichzeitige Zurückschreiben mehrerer Sicherungssätze wird nicht
unterstützt.

System action:

Das Zurückschreiben des Sicherungssatzes wurde nicht ausgeführt.

User response:

Wählen Sie einen spezifischen Sicherungssatz zum Zurückschreiben aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS5182E

Mehrere Sicherungssätze können nicht gleichzeitig zurückgeschrieben
werden.



Explanation:

Es wurden mehrere Sicherungssätze gleichzeitig zum Zurückschreiben
ausgewählt, aber das gleichzeitige Zurückschreiben mehrerer
Sicherungssätze wird nicht unterstützt.

System action:

Es wurde kein Zurückschreiben von Sicherungssätzen ausgeführt.

User response:

Wählen Sie einen spezifischen Sicherungssatz zum Zurückschreiben aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS5183W

Objekte unterschiedlicher Art können nicht gleichzeitig
zurückgeschrieben werden.



Explanation:

Das Zurückschreiben von Objekten unterschiedlicher Art ist nicht
zulässig. So ist beispielsweise das gleichzeitige Zurückschreiben von
Sicherungssätzen und regulären Dateiobjekten nicht möglich.

System action:

Es findet keine Verarbeitung statt.

User response:

Zum Ausführen einer Operation zum Zurückschreiben Objekte derselben Art
auswählen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5184E

Illegale Operation für folgendes Objekt: Objekt



Explanation:

Die angeforderte Operation kann für dieses Objekt nicht ausgeführt
werden.

System action:

Dieses Objekt wird übersprungen.

User response:

Versuchen Sie eine andere Operation für dieses Objekt oder versuchen Sie
dieselbe Operation für ein anderes Objekt.

------------------------------------------------------------------------
ANS5186E

Server ist nicht auf dem neuesten Stand, Sicherung von Systemservices
und Systemstatus ist für diese Sitzung inaktiviert.



Explanation:

Die Operation kann nicht ausgeführt werden, da der Server nicht auf dem
neuesten Stand ist.

System action:

Die Sicherung der Systemservices und des Systemstatus ist für diese
Sitzung inaktiviert.

User response:

Sie müssen einen Server der Stufe 5.2.0 oder höher verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS5187E

Erweitertes Attribut SHAREAS kann nicht definiert werden für Datei:
'Pfadname' Rückkehrcode: 'Rückkehrcode' 'Fehler' Ursachencode:
'Ursachencode'



Explanation:

Der Benutzer muß der Dateieigner sein oder Superuser-Berechtigung haben.

System action:

Die Datei wird verarbeitet, ohne daß das Attribut definiert wird.

User response:

Das Attribut muß manuell definiert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS5188E

Regelmäßig vollständige VM-Sicherungen plus VM-Teilsicherungen sind
veraltet. Verwenden Sie die immer inkrementelle vollständige Sicherung
oder die immer inkrementelle Teilsicherung für die Ausführung von
Sicherungen virtueller Maschinen.



Explanation:

Regelmäßig vollständige VM-Sicherungen plus VM-Teilsicherungen sind
veraltet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Starten Sie die Sicherung der virtuellen Maschine erneut und verwenden
Sie als Sicherungsmodus stattdessen die immer inkrementelle vollständige
Sicherung oder die immer inkrementelle Teilsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS5189E

Die Onlinezurückschreibung des Systemstatus ist veraltet. Verwenden Sie
die Offline-WinPE-Methode für die Ausführung der Zurückschreibung des
Systemstatus.



Explanation:

Die Onlinezurückschreibung des Systemstatus ist veraltet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Führen Sie die Zurückschreibung des Systemstatus mithilfe der
Offline-WinPE-Methode aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS5191E

NT Active Directory ist nicht online. Offline-Sicherung wird nicht
unterstützt.



Explanation:

NT Active Directory ist bei der Ausführung einer Sicherungsoperation
nicht online. Offline-Sicherung wird nicht unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Einen Warmstart durchführen und Active Directory aktivieren. Dann die
Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5192E

NT Active Directory ist online. Online-Zurückschreibung wird nicht
unterstützt.



Explanation:

NT Active Directory ist bei der Ausführung einer Operation zum
Zurückschreiben online. Online-Zurückschreibung wird nicht unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Einen Warmstart durchführen und in den Active Directory-Korrekturmodus
wechseln. Dann die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5193E

Zertifikatsservices sind nicht online. Offline-Sicherung wird nicht
unterstützt.



Explanation:

Die Zertifikatsservices sind bei der Ausführung einer
Sicherungsoperation nicht online. Offline-Sicherung wird nicht
unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Zertifikatsservices starten und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5194E

Zertifikatsservices sind online. Online-Zurückschreibung wird nicht
unterstützt.



Explanation:

Die Zertifikatsservices sind bei der Ausführung einer Operation zum
Zurückschreiben online. Online-Zurückschreibung wird nicht unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Die Zertifikatsservices stoppen und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5196W

Ungültiges Kennwort für den Verschlüsselungsschlüssel eingegeben.



Explanation:

Das angegebene Kennwort für den Verschlüsselungsschlüssel entspricht
nicht den IBM Spectrum Protect-Anforderungen. Dieser Schlüssel kann eine
maximale Länge von 63 Byte haben und die folgenden Zeichen enthalten:
A-Z Beliebiger Buchstabe, A bis Z, in Groß- oder Kleinbuchstaben 0-9
Beliebige Zahl, 0 bis 9 + Pluszeichen . Punkt _ Unterstreichungszeichen
- Bindestrich & Et-Zeichen

System action:

IBM Spectrum Protect erlaubt die Wiederholung der Anforderung.

User response:

Geben Sie das korrekte Kennwort für den Verschlüsselungsschlüssel ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS5201E

Die angegebene Funktion wurde nicht implementiert.



Explanation:

Die angegebene Funktion wurde nicht implementiert.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Den Befehl korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5202I

Ein oder mehrere Systemobjekte wurden durch Einträge in der
Einschluss-/Ausschlussliste von der Verarbeitung ausgeschlossen.



Explanation:

Ein oder mehrere Systemobjekte wurden durch Einträge in der
Einschluss-/Ausschlussliste von der Verarbeitung ausgeschlossen. Der
Client hat sie nicht verarbeitet.

System action:

Die ausgeschlossenen Objekte wurden übersprungen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5204W

Es darf nur ein Sicherungssatz zum Zurückschreiben ausgewählt werden.



Explanation:

Das Zurückschreiben mehrerer Sicherungssätze ist nicht zulässig. Es darf
nur ein Sicherungssatz ausgewählt und zurückgeschrieben werden.

System action:

Es findet keine Verarbeitung statt.

User response:

Es darf nur ein Sicherungssatz zum Zurückschreiben ausgewählt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS5208E

Ungültiger Wert für Datum oder Zeit eingegeben.



Explanation:

Es wurde ein ungültiger Wert für Datum oder Zeit eingegeben. Entweder
war die Syntax des Werts nicht korrekt oder ein tatsächlicher Wert (zum
Beispiel "45" für Monat) war ungültig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Den ungültigen Datums- oder Zeitwert identifizieren und korrigieren. Das
Benutzerhandbuch für die entsprechende Plattform enthält die korrekte
Datumssyntax.

------------------------------------------------------------------------
ANS5209E

Sicherung des Systemdatenträgers fehlgeschlagen



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Sichern von Dateien des Systemdatenträgers
von Windows 2000 einen Fehler festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll des Windows
2000-Dateireplikationsservice, um sicherzustellen, daß der
Systemdatenträger erfolgreich initialisiert wurde. Starten Sie den
Service erneut und wiederholen Sie die Sicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5210E

Zurückschreibung des Systemdatenträgers fehlgeschlagen



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Zurückschreiben von Dateien des
Systemdatenträgers von Windows 2000 einen Fehler festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll des Windows
2000-Dateireplikationsservice, um sicherzustellen, daß der
Systemdatenträger erfolgreich initialisiert wurde. Starten Sie den
Service erneut und wiederholen Sie die Operation zum Zurückschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS5211E

Der Cluster-Service ist offline. Der Cluster-Service muss online sein,
um eine autoritative Clusterdatenbankzurückschreibung auszuführen.



Explanation:

Der Cluster-Service muss online sein, um die Clusterdatenbank
zurückzuschreiben. IBM Spectrum Protect hat vergeblich versucht, den
Service zu starten. Es ist möglich, dass keine autoritative
Zurückschreibung ausgeführt werden kann.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Starten Sie den Cluster-Service und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5212E

Beim Versuch, den Dateibereich umzubenennen, ist ein Fehler aufgetreten.



Explanation:

Diese Operation kann nicht ausgeführt werden, da der Dateibereich nicht
umbenannt werden konnte.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die aktuelle Operation beendet.

User response:

Der Systemadministrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5215E

Funktionstyp ist für Objekt 'Objekt' nicht zulässig. Objekt wird nicht
an den Server gesendet.



Explanation:

Die Operation konnte für dieses Objekt nicht ausgeführt werden. Ist dies
beispielsweise eine Imageoperation, ist der ausgewählte Pfad eine Datei
oder ein Verzeichnis und daher kein gültiges Objekt für
Imageoperationen.

System action:

Dieses Objekt wird übersprungen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Objekt einen Typ hat, der von
dem Befehl unterstützt wird. Ist beispielsweise ein Dateibereichsname
erforderlich, aber wurde ein Verzeichnisname angegeben, ändern Sie den
Namen, sodass er nur den Dateibereichsnamen einschließt.

------------------------------------------------------------------------
ANS5216E

Eine TCP/IP-Verbindung mit der Adresse 'TCP-Adresse:TCP-Anschluss'. Der
TCP/IP-Fehler ist 'TCP-Fehlerzeichenfolge' (Fehlernummer =
Fehlernummer).



Explanation:

Es wurde versucht, eine TCP/IP-Verbindung mit einem Server oder
Agentenprogramm herzustellen, und dies ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die TCP/IP-Zieladresse und die
TCP/IP-Zielanschlussnummer korrekt sind. Überprüfen Sie und stellen Sie
sicher, dass ein IBM Spectrum Protect-Server oder Agent an der
TCP/IP-Zieladresse gestartet und so konfiguriert wurde, dass er an dem
in der Nachricht aufgeführten Anschluss empfangsbereit ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5217E

Ihr Knoten hat nicht die Berechtigung, gesicherte Dateien zu löschen.



Explanation:

Sie können gesicherte Dateien erst dann löschen, wenn Ihr IBM Spectrum
Protect-Administrator Ihren Knoten dafür berechtigt hat.

System action:

IBM Spectrum Protect löscht die gesicherten Dateien nicht.

User response:

Überprüfen Sie Ihre Berechtigung mit Hilfe des Befehls DSMC QUERY
SESSION. Bitten Sie Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, die
erforderliche Berechtigung zur Verfügung zu stellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5219W

Objekte unterschiedlicher Gruppen können nicht gleichzeitig
zurückgeschrieben werden.



Explanation:

Das Zurückschreiben von Objekten unterschiedlicher Gruppen ist nicht
zulässig.

System action:

Es findet keine Verarbeitung statt.

User response:

Wählen Sie für die Durchführung von Zurückschreibungsoperationen Objekte
der gleichen Gruppe aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS5222E

Die Archivierungsbeschreibung überschreitet 254 Zeichen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect ordnet eine maximale Länge von 254 Zeichen für die
Archivierungsbeschreibung an.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den Befehl erneut ein und geben Sie eine kürzere gültige
Archivierungsbeschreibung an.

------------------------------------------------------------------------
ANS5224W

Fehler Fehlercode beim Zurücksetzen auf die zurückgeschriebene
Momentaufnahme aufgetreten.



Explanation:

Nachdem die Platten der virtuellen Maschine zurückgeschrieben wurden,
wird die virtuelle Maschine in den zurückgeschriebenen Status
zurückgesetzt. Der angegebene Fehler ist bei der Ausführung dieser
Zurücksetzungsoperation aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Versuchen Sie, die zurückgeschriebene virtuelle Maschine einzuschalten.
Wenn der Start fehlschlägt, wiederholen Sie den
Zurückschreibungsprozess.

------------------------------------------------------------------------
ANS5225W

Fehler Fehlercode beim Entfernen der zurückgeschriebene Momentaufnahmen
aufgetreten.



Explanation:

Nachdem die Platten der virtuellen Maschine zurückgeschrieben wurden,
wird die virtuelle Maschine in den zurückgeschriebenen Status
zurückgesetzt und die Momentaufnahme wird entfernt. Der angegebene
Fehler ist beim Entfernen der Momentaufnahme aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Versuchen Sie, die zurückgeschriebene virtuelle Maschine einzuschalten.
Wenn der Start fehlschlägt, wiederholen Sie den
Zurückschreibungsprozess.

------------------------------------------------------------------------
ANS5226E

Die Sicherungsoperation für die virtuelle Maschine ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Sicherungsoperation für die virtuelle Maschine ist fehlgeschlagen.
Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf Details, die angeben, warum die
Operation fehlgeschlagen ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Konsolausgabe und die Fehlerprotokolle auf Details zu
dem Fehler. Korrigieren Sie alle Fehler und starten Sie die Operation
erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS5227E

IBM Spectrum Protect hat einen Fehler erkannt, da sowohl ein
Momentaufnahmename als auch eine Anforderung zum Erstellen einer
Momentaufnahme angegeben wurden.



Explanation:

Es darf entweder nur ein Momentaufnahme angegeben werden oder nur eine
Anforderung an IBM Spectrum Protect zum Erstellen der Momentaufnahme,
aber nicht beides gleichzeitig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Dies ist ein interner Fehler, der Ihrem Ansprechpartner gemeldet werden
sollte.

------------------------------------------------------------------------
ANS5228E

Eine VM-Sicherungsoperation ist fehlgeschlagen, weil VMMAXPARALLEL auf 1
reduziert wurde und der Client noch immer keinen Servermountpunkt
abrufen kann.



Explanation:

Während einer parallelen Sicherungsoperation mussten für gleichzeitig
ausgeführte Sicherungssitzungen zusätzliche Servermountpunkte die
Sicherungen parallel ausführen. Der Client versuchte, die zusätzlichen
Mountpunkte abzurufen, aber die Clientanforderungen haben die für den
Knoten definierte Anzahl Mountpunkte (MAXNUMMP) überschritten. In einem
Versuch, die Ausführung der Sicherung herbeizuführen, hat der Client die
Option VMMAXPARALLEL auf 1 reduziert, konnte aber immer noch keinen
Mountpunkt abrufen. Die Sicherungsoperation wurde gestoppt.

System action:

Die Sicherungsoperation wurde gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Konsole oder das Planungsprotokoll nach weiteren
Informationen. Wiederholen Sie die Operation zu einem späteren
Zeitpunkt. Stellen Sie sicher, dass der für VMMAXPARALLEL angegebene
Wert kleiner-gleich MAXNUMMP ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5229E

Die Momentaufnahme wird bereits für Sicherung 'Name der Sicherung'
bereitgestellt.



Explanation:

Die Momentaufnahme wird gegenwärtig auf der lokalen Maschine oder einer
fernen Maschine bereitgestellt. Eine Mountoperation für die
Momentaufnahme ist erst zulässig, wenn die Bereitstellung der
Momentaufnahme aufgehoben wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf weitere Details.

------------------------------------------------------------------------
ANS5230E

Die Momentaufnahme wurde bereits in das lokale System für Sicherung
'Name der Sicherung' importiert.



Explanation:

Die Momentaufnahme wurde bereits auf der lokalen Maschine importiert.
Die Ursache liegt möglicherweise darin, dass die Momentaufnahme im
Gebrauch ist oder die Momentaufnahme nicht mit aktivierter Funktion
'VSS-Momentaufnahmen nur wenn erforderlich importieren' erstellt wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die ferne Mountoperation ist für gegenwärtig importierte Momentaufnahmen
nicht zulässig.

------------------------------------------------------------------------
ANS5231E

Die von der VMware vSphere-API zurückgemeldete VMDK-Größe weicht von der
tatsächlichen Größe der vmdk-Datei ab. Geben Sie den Befehl 'restore'
mit testflag -VMRESTORE_INCVMDKSIZE erneut aus.



Explanation:

Die VMDK-Größe, die von der VMware vSphere-API für die VM-Konfiguration
zurückgemeldet wurde, weicht von der tatsächlichen Größe der vmdk-Datei
ab. Die Ursache kann die Ausführung eines Tools zur Speicherausrichtung
für vmdk-Dateien vor der Sicherung sein.

System action:

Die Zurückschreibungsverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den Befehl 'restore' mit testflag -VMRESTORE_INCVMDKSIZE
erneut aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS5232I

Die Sicherungsoperation für die virtuelle Maschine wurde übersprungen.



Explanation:

Die Sicherungsoperation für die virtuelle Maschine wurde übersprungen.
Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf Details, die angeben, warum die
Operation übersprungen wurde.

System action:

Die Verarbeitung der virtuellen Maschine wird übersprungen.

User response:

Überprüfen Sie die Konsolausgabe und die Fehlerprotokolle auf Details.

------------------------------------------------------------------------
ANS5233E

Das Verzeichnis wird in der angegebenen Sicherung nicht gefunden. Das
Basisverzeichnis wird angezeigt.



Explanation:

Es wurde ein ungültiger oder unerreichbarer Verzeichnispfad angegeben.

System action:

Stattdessen wird das Basisverzeichnis angezeigt.

User response:

Wählen Sie ein gültiges Verzeichnis aus und ändern Sie die Sicherung
erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS5234E

Das System kann keine Verbindung zur virtuellen Maschine herstellen oder
die Maschine ist ausgeschaltet. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie den Administrator.



Explanation:

Die virtuelle Maschine ist ausgeschaltet oder die Berechtigungsnachweise
des Windows-Domänenadministrators sind nicht korrekt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Maschine eingeschaltet ist.
Verwenden Sie zur Aktualisierung der Berechtigungsnachweise des
Windows-Domänenadministrators den Befehl dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN
'Domäne\Benutzer-ID' 'Kennwort'. Wiederholen Sie anschließend die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5235E

Die virtuelle Maschine ist nicht erreichbar oder eine Firewall blockiert
die Verbindung zur Maschine.



Explanation:

Die Dateizurückschreibungsschnittstelle kann die virtuelle Maschine
nicht erreichen oder eine Firewall blockiert die Verbindung.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Maschine eingeschaltet ist. Wenn
die virtuelle Maschine eingeschaltet ist, überprüfen Sie die
Firewallregeln, um sicherzustellen, dass die richtigen Anschlüsse
geöffnet sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Hostname und die
TCP/IP-Adresse der virtuellen Maschine auf dem DNS-Server aufgelöst
werden und dass keine Netzprobleme vorliegen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5236E

Sie haben keine Berechtigung zum Zurückschreiben der Datei in den
Zielordner.



Explanation:

Der Benutzer hat keine Berechtigung zum Zurückschreiben von Dateien an
das ausgewählte Ziel.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über ordnungsgemäße Berechtigungen
zum Zurückschreiben von Dateien an die ausgewählte Position verfügt.

------------------------------------------------------------------------
ANS5237E

Die Dateizurückschreibung ist nicht ordnungsgemäß konfiguriert oder die
virtuelle Maschine kann nicht erreicht werden. Verständigen Sie zwecks
Unterstützung Ihren Administrator.



Explanation:

Der Benutzer kann aus einem der folgenden Gründe keine Anmeldung bei der
Dateizurückschreibungsschnittstelle durchführen.

*  Die Konfiguration der Dateizurückschreibung ist falsch, weil die
   Berechtigungsnachweise der Windows-Domäne nicht die richtigen
   Berechtigungen aufweisen.

*  Die virtuelle Maschine ist ausgeschaltet oder eine Firewall blockiert
   die Verbindung.

*  Ein Netzproblem.



System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Der Administrator kann zur Fehlerbehebung die folgenden Schritte
ausführen:

*  Sicherstellen, dass die im Konfigurationsnotizbuch angegebenen
   Berechtigungsnachweise der Windows-Domäne die korrekten
   Berechtigungen für eine Verbindung zur virtuellen Maschine aufweisen.

*  Sicherstellen, dass die virtuelle Maschine eingeschaltet ist und dass
   alle Firewalls aktualisiert wurden, damit Verbindungen von der
   Mount-Proxy-Maschine möglich sind.

*  Sicherstellen, dass die Mount-Proxy-Maschine eine Verbindung zur
   virtuellen Maschine herstellen kann, um ein Netzbetriebsproblem
   ausschließen zu können.



------------------------------------------------------------------------
ANS5238E

Die Liste der Linux-Blockeinheiten kann auf der
Linux-Mount-Proxy-Maschine nicht abgerufen werden.



Explanation:

Der Linux-Befehl blkid, mit dem die Blockeinheitenliste abgerufen wird,
schlägt fehl.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie, ob der Befehl blkid auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine
korrekt ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS5239E

Die Flachdatei der Platte 'Flachdatei' kann nicht hinzugefügt werden,
weil auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine keine freien Schleifeneinheiten
verfügbar sind.



Explanation:

Bei einigen Linux-Maschinen ist die Anzahl der Schleifeneinheiten
begrenzt. Bei Dateizurückschreibungsoperationen einer lokalen
Momentaufnahme muss jede Linux-Proxy-Maschine über eine freie
Schleifeneinheit für jeden anzuhängenden Datenträger verfügen.

System action:

Die Dateizurückschreibungsoperation wird gestoppt.

User response:

Erhöhen Sie die Anzahl der Schleifeneinheiten auf der
Linux-Mount-Proxy-Maschine oder installieren Sie den Linux-Mount-Proxy
in einer Linux-Variante, in der die Anzahl der Schleifeneinheiten nicht
begrenzt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5240E

Die Definition von Einheitenzuordnungen für die Flachdatei der Platte
'Flachdatei' mithilfe des Befehls 'kpartx' auf der
Linux-Mount-Proxy-Maschine ist mit Rückkehrcode 'RC' fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei dem Versuch, Einheiten mit dem Linux-Dienstprogrammbefehl 'kpartx'
zu erstellen, ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Dateizurückschreibungsoperation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie, ob der Befehl kpartx auf der Linux-Mount-Proxy-Maschine
korrekt ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS5241E

Die Bereitstellung der Blockeinheit 'Einheitenname' an 'Mountpunkt' ist
mit Rückkehrcode 'RC' fehlgeschlagen.



Explanation:

Während einer Dateizurückschreibungsoperation konnte die ursprüngliche
Blockeinheit auf dem Linux-Mount-Proxy nicht bereitgestellt werden. Der
Mountbefehl auf dem Linux-Mount-Proxy verursachte einen unerwarteten
Fehler und die zugehörige Blockeinheit wurde nicht bereitgestellt. Der
angegebene Datenträger wurde übersprungen.

System action:

Die Dateizurückschreibungsoperationen werden mit der nächsten Einheit
fortgesetzt.

User response:

Aktualisieren Sie das Betriebssystem des Linux-Mount-Proxys. Dieses
Verhalten wurde bei einem LVM auf einer Gastmaschine mit Red Hat 7.3 und
Red Hat 6.5 auf dem Mount-Proxy beobachtet.

------------------------------------------------------------------------
ANS5242E

Das Assemblieren der RAID-Einheit 'Einheit' ist mit Rückkehrcode 'RC'
fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei dem Versuch, eine RAID-Einheit im Linux-Mount-Proxy zu assemblieren,
ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Einheit wird als 'mount_failed' markiert und die
Dateizurückschreibungsoperation fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die Konsistenz der RAID-Einheit.

------------------------------------------------------------------------
ANS5243E

Die Aktivierung der LVM-Einheitennummer 'Einheitennummer' ist mit
Rückkehrcode 'RC' fehlgeschlagen.



Explanation:

Bei dem Versuch, eine LVM-Einheit im Linux-Mount-Proxy zu aktivieren,
ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Einheit wird als 'mount_failed' markiert und die
Dateizurückschreibungsoperation fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die Konsistenz der LVM-Einheit.

------------------------------------------------------------------------
ANS5244E

Die ursprünglichen Mountpunkte können nicht erkannt werden, weil der
Pfad 'etc' in keinem bereitgestellten Datenträger gefunden wird.



Explanation:

Damit die ursprünglichen Mountpunkte erkannt werden können, müssen die
Dateien 'fstab' und 'mtab' gelesen werden, die sich im Pfad 'etc'
befinden.

System action:

Die Dateizurückschreibungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die ursprüngliche virtuelle Gastmaschine einen
gültigen Pfad 'etc' aufweist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5245W

TCPWINDOWSIZE aktuelle Option ist angegeben, aber überschreitet den von
IBM Spectrum Protect erlaubten Maximalwert. TCPWINDOWSIZE neue Option
wird stattdessen verwendet.



Explanation:

Das Handbuch zum Produkt enthält weitere Informationen zur Option
TCPWINDOWSIZE.

System action:

Die Operation wird mit dem von IBM Spectrum Protect erlaubten
Maximalwert fortgesetzt.

User response:

Setzen Sie die TCP-Fenstergröße auf einen Wert im zulässigen Bereich.

------------------------------------------------------------------------
ANS5246W

TCPWINDOWSIZE aktuelle Option ist angegeben, aber überschreitet den vom
Betriebssystem erlaubten Maximalwert. TCPWINDOWSIZE neue Option wird
stattdessen verwendet.



Explanation:

Der angegebene Wert liegt in dem von IBM Spectrum Protect erlaubten
Bereich, aber das Betriebssystem erfordert einen geringeren Wert.

System action:

Die Operation wird mit dem vom Betriebssystem erlaubten Maximalwert
fortgesetzt.

User response:

Setzen Sie die TCP-Fenstergröße auf einen vom Betriebssystem erlaubten
Wert.

------------------------------------------------------------------------
ANS5247E

Die Konfiguration für die Dateizurückschreibung ist unvollständig.
Verständigen Sie zwecks Unterstützung Ihren Administrator.



Explanation:

Der Benutzer kann keine Anmeldung bei der
Dateizurückschreibungsschnittstelle durchführen, weil die
Berechtigungsnachweise der Windows-Domäne fehlen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Der Administrator muss die Berechtigungsnachweise des
Windows-Domänenadministrators auf der Dateizurückschreibungsseite des
Konfigurationsnotizbuchs der GUI von Data Protection for VMware vSphere
bereitstellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5248E

Die ursprünglichen Mountpunkte können nicht erkannt werden, weil die
Dateisysteminformationen der ursprünglichen virtuellen Gastmaschine
nicht gelesen werden können. RC='RC'.



Explanation:

Damit die ursprünglichen Mountpunkte erkannt werden können, muss die
Datei 'fstab' gelesen werden, die sich im Pfad 'etc' befindet.

System action:

Die Dateizurückschreibungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die ursprüngliche virtuelle Gastmaschine eine
gültige Datei 'fstab' aufweist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5249E

Die Zurückschreibungsoperation für die virtuelle Maschine ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Zurückschreibungsoperation für die virtuelle Maschine ist
fehlgeschlagen. Suchen Sie im Fehlerprotokoll nach Details zur
Fehlerursache.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Konsolenausgabe und die Fehlerprotokolle auf Details
zu dem Problem. Beheben Sie alle Fehler und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5250E

Es wurde ein unerwarteter Fehler festgestellt. IBM Spectrum
Protect-Funktionsname : Funktionsname IBM Spectrum Protect-Funktion :
Funktionsbeschreibung IBM Spectrum Protect-Rückkehrcode : TSM-RC IBM
Spectrum Protect-Datei : Dateiname (Zeilennummer)



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS5251E

Der Momentaufnahme-Provider ist für diese Operation nicht verfügbar.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Momentaufnahme erstellen, weil der
Momentaufnahme-Provider nicht verfügbar ist.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wenn Sie versuchen, eine Operation mit Hilfe des Microsoft Volume Shadow
Copy Service (Datenträgerspiegelkopie) auszuführen, müssen Sie
sicherstellen, dass der Volume Shadow Copy Service auf dem System
installiert ist und dass darüber hinaus das IBM Spectrum
Protect-Momentaufnahme-Plug-in "pivss.dll" vorhanden ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5252E

IBM Spectrum Protect versuchte, einen Systembefehl auszuführen. Dies ist
fehlgeschlagen. Befehl : Befehl RC : RC



Explanation:

IBM Spectrum Protect musste in Verbindung mit einer
Momentaufnahmeoperation einen Systembefehl ausführen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verständigen Sie Ihren Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS5253W

Das System konnte das Zwischenspeicherverzeichnis 'Verz' der Volume
Shadow Copy Services nicht erstellen.



Explanation:

Das System konnte keine benutzerdefinierte Lokation für den
Zwischenspeicherungsbereich der Volume Shadow Copy Services
(Datenträgerspiegelkopie) erstellen. Stattdessen wird der standardmäßige
Zwischenspeicherungsbereich auf dem Systemlaufwerk verwendet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Markieren Sie die Option zur Angabe des Zwischenspeicherungsbereichs für
Operationen der Volume Shadow Copy Services und geben Sie eine gültige
Lokation an.

------------------------------------------------------------------------
ANS5254E

Das Momentaufnahme-Plug-in 'pivss.dll' der Volume Shadow Copy Services
wurde nicht gefunden.



Explanation:

Das System kann das VSS-Momentaufnahme-Plug-in 'pivss.dll' in keiner
Plug-in-Lokation finden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Installation, um
sicherzustellen, dass das Plug-in korrekt installiert wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS5255E

Die lokale Datei 'lokale_Datei' kann nicht an den fernen Standort
'ferne_Datei' kopiert werden.



Explanation:

Der Versuch, eine Datei an ein fernes System zu übertragen, ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Verzeichnispfad auf dem fernen System
vorhanden ist und dass die IBM Spectrum Protect-Anwendung über die
geeignete Berechtigung verfügt, an diesem Standort zu schreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS5256W

Die ursprüngliche Datei 'mtab' kann nicht gefunden werden.



Explanation:

Damit die ursprünglichen Mountpunkte erkannt werden können, müssen die
ursprünglichen mtab-Informationen gelesen werden. Bei einigen
Linux-Varianten könnte die Datei mtab eine symbolische Verbindung zu
/proc/self/mounts sein, die einen Konflikt mit dem Linux-Mount-Proxy
verursachen könnte.

System action:

Die Dateizurückschreibungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die ursprüngliche virtuelle Gastmaschine eine
gültige Datei 'mtab' aufweist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5257E

Der Datenträger 'Datenträger' unterstützt die angeforderte VSS-Operation
nicht.



Explanation:

Der Datenträger unterstützt die angeforderte VSS-Operation nicht. Einige
Ursachen für diesen Fehler sind in den folgenden Bedingungen zu finden:

*  Für Auslagerungssicherungsanforderungen kann kein Hardware-Provider
   gefunden werden

*  Für Auslagerungssicherungsanforderungen unterstützt der Provider
   keine transportablen Datenträger

*  Für lokale Sicherungsanforderungen unterstützt der Provider keine
   persistenten Momentaufnahmen

*  Für Sicherungsanforderungen virtueller Hyper-V-Maschinen, die sich
   auf dem Datenträger mit einem Dateisystem für freigegebene
   Clustervolumes befinden, ist die Option VSSUSESYSTEMPROVIDER auf YES
   gesetzt

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie den Sicherungsversuch und verwenden Sie ein
unterstütztes Sicherungsziel. Wenn Sie virtuelle Hyper-V-Maschinen
sichern und wenn die Option VSSUSESYSTEMPROVIDER auf YES gesetzt ist,
wiederholen Sie die Operation mit dem Wert NO für VSSUSESYSTEMPROVIDER.

------------------------------------------------------------------------
ANS5258E

Microsoft Volume Shadow Copy Service-Momentaufnahmeinitialisierung ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat bei der Initialisierung des Microsoft Volume
Shadow Copy Service für die Sicherung oder Zurückschreibung einen Fehler
festgestellt. Das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll und
Windows-Ereignisprotokoll können weitere Informationen zu diesem Fehler
enthalten.

System action:

IBM Spectrum Protect stoppt die Operation.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen
Sie das IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokoll und das
Windows-Ereignisprotokoll auf Informationen zu diesem Fehler. Verwenden
Sie den Windows-Befehl VSSADMIN LIST WRITERS, um den Status des Volume
Shadow Copy Service zu bestimmen. Führen Sie einen Warmstart der
Maschine durch, um den Fehlerstatus für den Volume Shadow Copy Service
zu beseitigen. Ist das System ein Domänencontroller und ist der Active
Directory-Service gestoppt, starten Sie den Active Directory-Service
erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS5259W

Datenträger 'Datenträger' konnte nicht für den Lese-/Schreibzugriff
aktualisiert werden, der für 'Datenträger' verwendet wird.



Explanation:

Das Ändern eines Datenträgers für Lese-/Schreibzugriff erfordert den
exklusiven Zugriff auf den Datenträger. Wenn der Datenträger von einer
anderen Anwendung geöffnet ist, wird diese Operation fehlschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Schließen Sie alle Anwendungen, die die Datenträger verwenden, und
hängen Sie mit Hilfe der Betriebssystemschnittstelle fehlgeschlagene
Datenträger für den Lese-/Schreibzugriff an.

------------------------------------------------------------------------
ANS5260W

Das Zurückschreibungsobjekt 'Datenträger' hat entweder einen
Quellendatenträger 'Datenträger' oder einen Zieldatenträger
'Datenträger', der bereits zum Zurückschreiben von einem anderen
Momentaufnahmedatenträger ausgewählt wurde. Es wird mit Hilfe der Kopie
auf Dateiebene zurückgeschrieben.



Explanation:

Dieser Fehler kann auftreten, wenn mehrere Objekte für die
Momentaufnahmezurückschreibung ausgewählt sind, bei denen Daten auf den
Datenträgern überlappen und die aus verschiedenen Sicherungsversionen
zum Zurückschreiben ausgewählt wurden. Eine
Momentaufnahmezurückschreibung kann nur von einer einzelnen lokalen
Sicherung ausgeführt werden.

System action:

Das in der Nachricht identifizierte Zurückschreibungsobjekt wird mit
Hilfe der Kopie auf Dateiebene zurückgeschrieben, nachdem die
Momentaufnahmezurückschreibung abgeschlossen ist.

User response:

Wiederholen Sie das Zurückschreiben des identifizierten Objekts separat,
um mit Hilfe der Momentaufnahme eine schnellere Zurückschreibung zu
erreichen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5261W

Der Versuch, eine Momentaufnahme zu erstellen, ist fehlgeschlagen. Die
Erstellung der Momentaufnahme wird in Anzahl Sekunden erneut versucht.



Explanation:

Der Versuch, eine Momentaufnahme zu erstellen, ist mit einem Fehler mit
Wiederholungsaktion fehlgeschlagen. Das Programm wartet eine kurze Zeit
und wiederholt die Operation.

System action:

Keine.

User response:

Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokolle auf weitere
Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5262I

Zurückschreibung der Momentaufnahme erfolgt über Kopie auf Dateiebene
vom Momentaufnahmedatenträger.



Explanation:

Die Zurückschreibung der Momentaufnahme ist gegenwärtig aufgrund eines
Fehlers nicht möglich. IBM Spectrum Protect verwendet automatisch eine
andere Zurückschreibungsmethode, um die Zurückschreibungsoperation
auszuführen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen aus
vorhergehenden Nachrichten, um die Fehlerbedingung zu identifizieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5263E

Momentaufnahmemodul für 'Momentaufnahmeprovider' ist mit Fehler
'Fehlernachricht' fehlgeschlagen.



Explanation:

Das Momentaufnahmemodul für den angegebenen Momentaufnahmeprovider
konnte die Operation nicht ausführen und ist mit dem angegebenen Fehler
zurückgekehrt.

System action:

Falls möglich, wird für die Zurückschreibung automatisch die alternative
Zurückschreibungsmethode 'Kopie auf Dateiebene von
Momentaufnahmedatenträger' verwendet. Andernfalls wird die Verarbeitung
gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen aus
vorhergehenden Nachrichten. Verwenden Sie die Schnittstelle des
Momentaufnahmeproviders, um den Fehler zu identifizieren und zu beheben.

------------------------------------------------------------------------
ANS5264W

Kein Momentaufnahme-Plug-in für den Momentaufnahme-Provider
'Momentaufnahme-Provider' gefunden.



Explanation:

Die Momentaufnahmezurückschreibung erfordert ein Plug-in für den
angegebenen Typ des Momentaufnahme-Providers. Das Plug-in muss unter dem
IBM Spectrum Protect-Verzeichnis installiert werden.

System action:

Die Zurückschreibung geht auf die alternative Zurückschreibungsmethode
'Kopie auf Dateiebene vom Momentaufnahmedatenträger' über.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, um das
erforderliche Plug-in-Modul zu erhalten und zu installieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5265W

Die Momentaufnahmezurückschreibung wurde bereits mit Hilfe des
Providermoduls 'Momentaufnahme-Provider' eingeleitet. Ein anderes Modul
für den Provider 'Momentaufnahme-Provider' kann nicht gleichzeitig für
das Zurückschreiben von 'Objektname' geladen werden.



Explanation:

Dieser Fehler tritt auf, wenn mehrere LOKALE Sicherungsobjekte
zurückgeschrieben werden, die mit Hilfe unterschiedlicher
Momentaufnahme-Provider erstellt wurden. Die
Momentaufnahmezurückschreibung kann nur mit einer einzelnen
Momentaufnahmeschnittstelle erfolgen.

System action:

Die Zurückschreibung erfolgt in einer Übernahmeverarbeitung vom
Momentaufnahmedatenträger zur Kopie auf Dateiebene.

User response:

Wird für das in der Nachricht identifizierte Objekt eine
Momentaufnahmezurückschreibung gewünscht, müssen Sie es mit einem
separaten Befehl zurückschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS5266E

Zurückschreibung der Kopie auf Dateiebene von 'Objektname' ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

Datendateien konnten nicht aus der lokalen Sicherung an ihren Zielort
kopiert werden. Daher ist die Zurückschreibung fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird mit einem anderen Objekt fortgesetzt, wenn mehrere
Objekte für die Zurückschreibung ausgewählt wurden.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen aus
vorhergehenden Nachrichten.

------------------------------------------------------------------------
ANS5267E

Das Modul Disk Mapper (Plattenzuordnungsfunktion) ist für die Operation
fehlgeschlagen.



Explanation:

Eine zugrunde liegende IBM Spectrum Protect-Operation konnte die
Operation aufgrund eines Systemfehlers nicht ausführen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen aus
vorhergehenden Nachrichten, um die Fehlerursache zu identifizieren. Ihr
IBM Spectrum Protect-Administrator erteilt weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5268W

Das Ausgabeprogramm 'Name' von Microsoft Volume Shadow Copy Services,
aktueller Status (Status), ist für die aktuelle Operation nicht gültig.



Explanation:

Keine.

System action:

Das System wird die Operation nach dreißig Sekunden automatisch bis zu
drei Mal wiederholen, um dem Ausgabeprogramm die Rückkehr in einen
ordnungsgemäßen Status zu ermöglichen. Wenn sich das Ausgabeprogramm
nach drei Versuchen immer noch in einem falschen Status befindet, wird
die Operation fehlschlagen.

User response:

Stellen Sie fest, ob es andere Operationen von Volume Shadow Copy
Services gibt, die gleichzeitig mit der aktuellen Operation auftreten.

------------------------------------------------------------------------
ANS5269E

Das Ausgabeprogramm 'Name' von Microsoft Volume Shadow Copy Services,
aktueller Status (Status), ist für die aktuelle Operation nicht gültig
oder kann nicht festgestellt werden. Der letzte gemeldete Fehler ist
'Fehler'.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Microsoft-Ereignisprotokoll, um festzustellen, ob es
Probleme mit dem Ausgabeprogramm gibt.

------------------------------------------------------------------------
ANS5270E

Eine VSS-Zurückschreibungsanforderung mit der Zeitmarke 'Zeit1' steht im
Konflikt zu einer Zurückschreibungsanforderung mit der Zeitmarke 'Zeit2'



Explanation:

Es wurde eine VSS-Zurückschreibungsanforderung ausgegeben, die das
Zurückschreiben mehrerer Komponenten erfordert, die in
VSS-Sicherungsdokumenten mit unterschiedlichen Zeitmarken gespeichert
sind. Beispiel: Ein Benutzer sichert die Exchange-Speichergruppe STG1 am
Montag und die Exchange-Speichergruppe STG2 am Dienstag. Am Mittwoch
versucht der Benutzer, STG1 und STG2 zurückzuschreiben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Zurückschreibungsanforderung als separate
Anforderungen für jede einzelne Komponente. Wenn Sie diesen Fehler
beispielsweise bei dem Versuch empfangen, die Exchange-Speichergruppen
STG1 und STG2 zurückzuschreiben, übergeben Sie eine neue
Zurückschreibungsanforderung für Speichergruppe STG1 und eine separate
Zurückschreibungsanforderung für Speichergruppe STG2.

------------------------------------------------------------------------
ANS5271E

Ein Microsoft Volume Shadow Copy Services-Writer hat vor der
Momentaufnahmeinitialisierung einen ungültigen Status.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Fehlerprotokolle auf weitere
Informationen.

Einer der VSS-Writer hat einen ungültigen oder nicht erwarteten Status.
Verwenden Sie den Befehl "vssadmin list writers" und überprüfen Sie den
Status der VSS-Writer. Writer müssen den Status STABLE aufweisen, bevor
IBM Spectrum Protect mit VSS-Operationen fortfahren kann. Einige Writer
können nach geringfügigen Fehlern automatisch wiederhergestellt werden.
In den meisten Fällen wird durch den Neustart des Writers der Fehler
behoben. Writer können am einfachsten durch den Neustart des
Betriebssystems erneut gestartet werden. Es ist möglich, den speziellen
Service erneut zu starten, der einen VSS-Writer implementiert, aber es
ist schwierig, den Service zu bestimmen, der erneut gestartet werden
soll.

------------------------------------------------------------------------
ANS5272E

Ein Microsoft Volume Shadow Copy Services-Writer hat nach der
Momentaufnahmeinitialisierung einen ungültigen Status.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5273E

Ein Microsoft Volume Shadow Copy Services-Writer hat nach der Erstellung
einer Momentaufnahme einen ungültigen Status.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5274E

Ein Microsoft Volume Shadow Copy Services-Writer hat nach Abschluss der
Sicherung einen ungültigen Status.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5275E

Ein Microsoft Volume Shadow Copy Services-Writer hat vor der
Initialisierung der Zurückschreibung einen ungültigen Status.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5276E

Ein Microsoft Volume Shadow Copy Services-Writer hat nach der
Vorbereitung einer Zurückschreibungsoperation einen ungültigen Status.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5277E

Ein Microsoft Volume Shadow Copy Services-Writer hat nach Abschluss der
Zurückschreibung einen ungültigen Status.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5278W

Nicht alle ursprünglichen Mountpunkte können erkannt werden, weil die
Anzahl der bereitgestellten Standardeinheiten 'Einheitenzahl' von der in
fstab- und mtab-Dateien gefundenen Anzahl der Standardeinheiten
'Einheitenzahl' abweicht.



Explanation:

Dies ist eine Voraussetzung für die Erkennung der Standardeinheiten.

System action:

Die Dateizurückschreibungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Einheiten in den Dateien 'fstab' und 'mtab'
der virtuellen Gastmaschine korrekt sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS5279E

Fehler beim Verarbeiten von 'Dateiname': Datei nicht gefunden.



Explanation:

Die Datei, die zum Sichern, Archivieren oder Umlagern verarbeitet wird,
ist auf dem Client nicht mehr vorhanden. Ein anderer Prozess hat die
Datei gelöscht, bevor sie von IBM Spectrum Protect gesichert, archiviert
oder umgelagert wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5280E

Objektauflistung aus einer Dateigruppe oder Dateiliste ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

Weitere Informationen finden Sie im IBM Spectrum
Protect-Clientfehlerprotokoll. Diese Nachricht wird immer von der
Fehlerprotokollnachricht ANS5279E begleitet, wenn das Objekt nicht
gefunden wurde, oder von der Nachricht ANS5250E begleitet, wenn andere
Ursachen vorliegen, wie beispielsweise, wenn der Zugriff verweigert
wurde. Diese Nachrichten geben das entsprechende Objekt an.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Lesen Sie die Benutzeraktion zu den anderen Nachrichten im
Clientfehlerprotokoll.

------------------------------------------------------------------------
ANS5281E

Es ist ein ferner Sicherungsfehler aufgetreten. Name des fernen Knotens
: Knoten Ferne Adresse : Adresse Name des Multiplikatorknotens:
Multiplikatorknoten Fehlernachricht : Nachricht Rückkehrcode : RC



Explanation:

Weitere Informationen enthält das Fehlerprotokoll zum IBM Spectrum
Protect-Client auf dem fernen System.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Siehe Benutzeraktion auf der Basis anderer Nachrichten im
Clientfehlerprotokoll.

------------------------------------------------------------------------
ANS5282E

Es ist ein ferner Sicherungsfehler aufgetreten.



Explanation:

Weitere Informationen enthält das Fehlerprotokoll zum IBM Spectrum
Protect-Client.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Siehe Benutzeraktion auf der Basis anderer Nachrichten im
Clientfehlerprotokoll.

------------------------------------------------------------------------
ANS5283E

Die Operation war nicht erfolgreich.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Siehe Benutzeraktion auf der Basis anderer Nachrichten im
Clientfehlerprotokoll.

------------------------------------------------------------------------
ANS5284I

IBM Spectrum Protect hat eine unvollständige Konfiguration festgestellt!
Die Clientoptionsdatei 'dsm.opt' wurde nicht gefunden, während die
Systemoptionsdatei 'Dateipfad' vorhanden ist! Der Assistent führt Sie
durch den Konfigurationsprozess der anfänglichen IBM Spectrum
Protect-Clientoptionsdateien. Dabei wird Ihre aktuelle Optionsdatei
ersetzt. Möchten Sie fortfahren?



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat eine unvollständige Konfiguration festgestellt.
Die Benutzeroptionsdatei dsm.opt wurde nicht gefunden. Zusätzlich wurde
eine Systemoptionsdatei, dsm.sys, gefunden. Um die Konfiguration
abzuschließen, erstellt der Konfigurationsassistent die Datei dsm.opt
und ersetzt die Datei dsm.sys durch minimale Einstellungen.

System action:

IBM Spectrum Protect kann gestoppt werden.

User response:

Wird die aktuelle Version der Datei dsm.sys benötigt, benennen Sie die
Datei um und starten Sie IBM Spectrum Protect erneut. Wird die aktuelle
Version nicht benötigt, wählen Sie 'Ja' aus, um das Ersetzen der Datei
durch IBM Spectrum Protect zu erlauben.

------------------------------------------------------------------------
ANS5285E

Das XML-Dokument für die Microsoft VSS-Sicherung (Volume Shadow Copy
Services) ist für die Zurückschreibung nicht gültig. Weitere
Informationen enthält das Clientfehlerprotokoll.



Explanation:

Microsoft hat ein VSS-Update (Volume Shadow Copy Services) in den
folgenden Betriebssystemversionen freigegeben:

*  Windows 2003 Update-Rollup-Paket KB940349

*  Windows Vista Service-Pack 1

Dieses neue VSS-Fixpack hat zur Folge, dass VSS Steuerdateien .xml in
einem Format generiert, das mit älteren Versionen von VSS nicht
kompatibel ist. Dieser Fehler kann auftreten, wenn eine
Systemstatuszurückschreibung mit einer Basisbetriebssystemversion
ausgeführt wird, für die die VSS-Fixes nicht angewendet wurden, und die
Systemstatussicherungsdateien mit einer Version des Betriebssystems
erstellt wurden, für die die VSS-Fixes angewendet wurden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Für die Zurückschreibungsprozedur für den Windows-Systemstatus ist es
erforderlich, dass die Betriebssystemversion und der Service-Pack-Level,
die zum Einleiten der Zurückschreibung verwendet werden, mit der
Betriebssystemversion und dem Service-Pack-Level übereinstimmen, die zum
Erstellen der Systemstatussicherung verwendet wurden. Beachten Sie
außerdem Folgendes:

*  Auf Windows 2003-Systemen müssen Sie auch das VSS-Rollup-Paket
   KB940349 anwenden, bevor Sie die Systemstatuszurückschreibung
   ausführen.

*  Auf Windows Vista müssen Sie vor der Ausführung der
   Systemstatuszurückschreibung dasselbe Service-Pack anwenden, das zum
   Zeitpunkt der Sicherung installiert war.

------------------------------------------------------------------------
ANS5286I

Die VSS Instant Restore-Operation war erfolgreich, aber einige
vorhandene VSS-Momentaufnahmen wurden vom VSS-Provider gelöscht.



Explanation:

Eine erfolgreiche VSS Instant Restore-Operation wurde für
Momentaufnahmedatenträger ausgeführt, die in einer abhängigen Beziehung
standen. Für die erfolgreiche Ausführung des Zurückschreibungsprozesses
war es erforderlich, die Momentaufnahmedatenträger zu entfernen, die die
Abhängigkeit verursacht haben. Diese Momentaufnahmedatenträger stellen
normalerweise neuere Momentaufnahmesicherungen dar. Aus diesem Grund
musste IBM Spectrum Protect die Sicherungen entfernen, die die
gelöschten Momentaufnahmen eingeschlossen haben. Diese Situation tritt
normalerweise bei Verwendung von platzsparenden SAN Volume
Controller-Datenträgern auf, die über mehrere Momentaufnahmen verfügen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5287W

Die VSS-Zurückschreibungsoperation wird mit VSS Fast Restore ausgeführt,
da der XIV VSS Hardware Provider die Version 2.2.2 hat.



Explanation:

XIV VSS Hardware Provider 2.2.2 hat Probleme mit VSS Instant Restore.
Aktualisieren Sie den XIV VSS Hardware Provider mit Version 2.2.3 oder
höher.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Aktualisieren Sie den XIV VSS Hardware Provider mit Version 2.2.3 oder
höher.

------------------------------------------------------------------------
ANS5288W

Testflag DISCARDZEROFILEDATA aktiviert. Daten für Objekt mit der Länge
null Dateiname werden gelöscht.



Explanation:

Während der Zurückschreibung einer Datei bzw. eines Verzeichnisses mit
der Länge null wurden Daten dekomprimiert. Hierbei kann es sich um
erweiterte Attribute, alternative Datenströme oder ACL-Daten handeln.
Diese Daten werden standardmäßig zurückgeschrieben. Da das Testflag
DISCARDZEROFILEDATA definiert ist, werden die Daten gelöscht.

System action:

Die Daten werden gelöscht und die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Notieren Sie den Datei- bzw. Verzeichnisnamen in dieser Nachricht und
stellen Sie fest, ob die gelöschten Daten auf anderem Weg
zurückgeschrieben werden müssen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5289W

Die Reihenfolge der Einheiten ist nicht korrekt und es können nicht alle
ursprünglichen Mountpunkte ermittelt werden. Der Datenträger
'Datenträger' ist nicht konsistent. Die Erkennung der ursprünglichen
Mountpunkte wird gestoppt.



Explanation:

Die korrekte Reihenfolge der Einheiten ist für die Erkennung der
Standardeinheiten erforderlich.

System action:

Die Erkennung der ursprünglichen Mountpunkte wird gestoppt. Die
Dateizurückschreibungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Einheiten in den Dateien 'fstab' und 'mtab'
der virtuellen Gastmaschine korrekt sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS5290W

Einheiten des Typs 'Einheitentyp' werden nicht unterstützt. Einheit
'Einheitenname' wird übersprungen.



Explanation:

Die erkannte Einheit wird nicht unterstützt.

System action:

Die Einheit für die virtuelle Zielmaschine wird nicht angehängt. Die
Operation wird fortgesetzt.

User response:

Verwenden Sie einen anderen Einheitentyp auf der Gastmaschine. Nur
ext2,ext3,ext4,xfs, btrfs und reiserfs sind unterstützte Einheiten.

------------------------------------------------------------------------
ANS5291E

Bei dem Versuch, die temporäre, als verlinkter Klon erstellte virtuelle
Maschine 'Name des verlinkten Klons' zu löschen, ist ein Fehler
aufgetreten (RC=Rückkehrcode). Überprüfen Sie, ob diese virtuelle
Maschine noch vorhanden ist, und löschen Sie sie manuell.



Explanation:

Die als verlinkter Klon erstellte virtuelle Maschine konnte nicht
gelöscht werden. Diese temporäre virtuelle Maschine wurde für
Dateizurückschreibungszwecke erstellt, um eine lokale Momentaufnahme
bereitzustellen. Diese virtuelle Maschine wurde möglicherweise manuell
umbenannt oder versehentlich geändert oder gelöscht.

System action:

Die Bereinigungsoperation der Dateizurückschreibung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie, ob diese virtuelle Maschine noch vorhanden ist, und
löschen Sie sie manuell.

------------------------------------------------------------------------
ANS5292E

Für Server 'Servername' wurde keine gültige Kennwortdatei gefunden. Der
Administrator für Ihr System muss den Client für Sichern/Archivieren
ausführen und das Kennwort eingeben, um es lokal zu speichern. Darüber
hinaus muss der Administrator dem Benutzer ohne Verwaltungsaufgaben
Lesezugriff für die Kennwortdatei erteilen.



Explanation:

Die Datei, die das gespeicherte Kennwort für den angegebenen Server
Servername enthält, ist nicht verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator muss ein neues Kennwort definieren und speichern
und Benutzern ohne Verwaltungsaufgaben Lesezugriff für die Kennwortdatei
erteilen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5293E

Für Server 'Servername' wurde eine gültige Kennwortdatei gefunden, für
die jedoch Benutzern ohne Verwaltungsaufgaben kein Lesezugriff erteilt
wurde. Ihr Systemadministrator muss die Kennwortdateien so ändern, dass
Benutzer ohne Verwaltungsaufgaben die Dateien lesen können, oder diese
Benutzer müssen zu berechtigten Benutzern werden.



Explanation:

Die Datei, die das gespeicherte Kennwort für den angegebenen Server
Server-Name enthält, kann von Benutzern ohne Verwaltungsaufgaben nicht
gelesen werden.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Ihr Systemadministrator muss die Kennwortdateien so definieren, dass
Benutzer ohne Verwaltungsaufgaben sie lesen können.

------------------------------------------------------------------------
ANS5294E

Der aktuelle Benutzer ist kein berechtigter IBM Spectrum
Protect-Benutzer. Zum Ausführen der aktuellen Operation müssen Sie ein
berechtigter IBM Spectrum Protect-Benutzer sein.



Explanation:

Sie müssen ein berechtigter Benutzer sein, um normale IBM Spectrum
Protect-Operationen ausführen zu können. Informationen zur Konfiguration
Ihrer Umgebung, so dass der Systembenutzer ein berechtigter IBM Spectrum
Protect-Benutzer werden kann, finden Sie im 'IBM Spectrum Protect for
UNIX and Linux: Clients für Sichern/Archivieren Installations- und
Benutzerhandbuch'.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Der Administrator muss die Optionsdatei dsm.sys aktualisieren und für
die Option PASSWORDDIR eine Position angeben, auf die der aktuelle
Benutzer Lesezugriff hat, oder dem aktuellen Benutzer
Schreib-/Leseberechtigung für die Kennwortdatei erteilen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5296I

Die virtuelle Maschine 'VM-Name' enthält mindestens eine virtuelle
Platte des Typs 'Thick Eager Zero'. Die Erstellung von Platten dieses
Typs kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Bei dieser
Zurückschreibungsoperation kann das Zeitlimit überschritten werden,
bevor die Platten bereit sind.



Explanation:

Die Zurückschreibung einer virtuellen Maschine mit virtuellen Platten
des Typs 'Thick Eager Zero' kann sehr lange dauern, weil die Platten mit
Nullen gefüllt werden, um den vorherigen Inhalt unkenntlich zu machen.
Die erforderliche Zeit für die Bereitstellung einer Thick Eager
Zero-Platte ist von der Verarbeitungsauslastung der VMware-Ressourcen
(vCenter und Datastores) abhängig.

System action:

Keine.

User response:

Wiederholen Sie die Zurückschreibungsoperation zu einem Zeitpunkt, an
dem die Verarbeitungsauslastung des Datencenters und der
vCenter-Ressourcen gering ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS5298E

Eine FlashCopy-Hintergrundkopie zwischen dem Quellendatenträger: und dem
Zieldatenträger: ist aktiv.



Explanation:

Eine FlashCopy-Hintergrundkopie für die angegebenen Quellen- und
Zieldatenträger von einer vorherigen Operation ist noch nicht beendet.

System action:

Der Befehl schlägt fehl.

User response:

Bitte warten Sie, bis die Hintergrundkopie beendet ist und wiederholen
Sie den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS5300E

In der angegebenen Dateiliste 'Name der Dateiliste' wurde während der
Verarbeitung der Zeile Zeilennummer ein Fehler festgestellt: es wurde
ein ungültiger Eintrag externe Objekt-ID / Dateiindexnummer /
Dateiindexgenerierungsnummer / Zurückschreibungsfolgenummer / Aliasname
gefunden: 'ungültiger Eintrag'. Ungültige Zeile: 'ungültiger Eintrag'



Explanation:

Die Syntaxanalyse der Dateiliste ist aufgrund eines ungültigen Eintrags
fehlgeschlagen.

System action:

Die Operation wurde aufgrund eines Dateilistenfehlers abgebrochen.

User response:

Korrigieren Sie den ungültigen Dateilisteneintrag und starten Sie die
Operation erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS5301E

In der angegebenen Dateiliste 'Name der Dateiliste' wurde während der
Verarbeitung der Zeile Zeilennummer ein Fehler festgestellt: eine
ungültige Reihenfolge von externen Objekt-IDs wurde gefunden. ext.
Objekt-ID der vorherigen Datei: vorherige externe Objekt-ID ext.
Objekt-ID der aktuellen Datei: aktuelle externe Objekt-ID



Explanation:

Die Syntaxanalyse der Dateiliste ist aufgrund einer ungültigen
Reihenfolge von externen Objekt-IDs fehlgeschlagen.

System action:

Die Operation wurde aufgrund eines Dateilistenfehlers abgebrochen.

User response:

Korrigieren Sie die ungültige Dateilistenfolge und starten Sie die
Operation erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS5302E

Dateilistendatenstromfehler für Datei 'Name der Dateiliste' während der
Verarbeitung der Zeile Zeilennummer festgestellt.



Explanation:

Die Verarbeitung der Dateiliste ist aufgrund eines Datenstromfehlers
fehlgeschlagen.

System action:

Die Operation wurde aufgrund eines Dateilistendatenstromfehlers
abgebrochen.

User response:

Überprüfen Sie die angegebene Dateiliste und starten Sie die Operation
erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS5303I

***** Datum Anzahl IBM Spectrum Protect-Serverobjekte und Anzahl
Dateilistenobjekte wurden verarbeitet *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die angegebene Anzahl IBM Spectrum
Protect-Serverobjekte und Dateilistenobjekte verarbeitet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5304E

Programmname: Synchrone Dateilöschung ist für externe Objekt-ID externe
Objekt-ID fehlgeschlagen.



Explanation:

Der HSM-Client konnte ein Objekt auf dem IBM Spectrum Protect-Server
nicht löschen.

System action:

Die aktuelle Datei wird bei der synchronen Dateilöschung übersprungen
und der Prozess wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverprotokolldatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS5307E

Die Sitzung wird zurückgewiesen. Der Server erlaubt nicht das Anmelden
eines Clients, dessen Aufbewahrungsschutz für Speicherverwaltung nicht
aktiviert ist.



Explanation:

Der Client kann keine Verbindung zum Server herstellen, da der Server im
Gegensatz zum Client für den Aufbewahrungsschutz für Speicherverwaltung
aktiviert ist.

System action:

Die Sitzung wird nicht gestartet.

User response:

Den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS5308W

Auf dem Server wurden keine übereinstimmenden NAS-Knoten gefunden.



Explanation:

Sie haben versucht, eine Sicherung oder Zurückschreibung eines
NAS-Systems zu starten. Der IBM Spectrum Protect-Client konnte auf dem
Server jedoch keinen entsprechenden Knoten finden, der für den Zugriff
auf das NAS-System konfiguriert ist.

System action:

Das Fenster für die NAS-Sicherung oder -Zurückschreibung wird
geschlossen.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren IBM Spectrum Protect-Administrator, wenn Sie
Unterstützung bei der Zuordnung Ihres Knotens zu einem NAS-Knoten
benötigen, der über die Berechtigung zum Zugriff auf das NAS-System auf
dem Server verfügt. Wiederholen Sie anschließend die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5821E

Verbindung zu Active Directory kann nicht hergestellt werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keine Verbindung zu Active Directory
herstellen. Active Directory ist entweder nicht aktiv, oder Sie haben
nicht genügend Berechtigungen für dessen Verwendung.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Ihr System als Active Directory-Controller
konfiguriert ist und der Service aktiv ist. Stellen Sie sicher, dass Sie
als Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen für die Verwaltung
von Active Directory angemeldet sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS5822E

Keine Active Directory-Objekte stimmen mit der Abfrage überein.



Explanation:

Eine Suche wurde in Active Directory ausgeführt, es wurden jedoch keine
Objekte gefunden, die mit der Abfrage übereinstimmten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass ein gültiger definierter Name eines Active
Directory-Objekts oder Containers oder ein gültiger Name mit
Platzhalterzeichen angegeben wird, und Sie die erforderlichen
Berechtigungen für die Verwaltung von Active Directory haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS5823W

Objekt ist vorhanden, wird übersprungen



Explanation:

Der Client hat versucht, das angegebene Objekt zurückzuschreiben, aber
das Objekt ist bereits an der Zielposition für die Zurückschreibung
vorhanden, und der Benutzer hat ausgewählt, dass das vorhandene Objekt
nicht ersetzt werden soll.

System action:

Das Objekt wird übersprungen, eine Nachricht wird in dsmerror.log
protokolliert und die Zurückschreibungsverarbeitung wird mit dem
nächsten Objekt fortgesetzt.

User response:

Das Objekt wurde übersprungen, weil entweder REPLACE NO wirksam war,
wodurch alle vorhandenen Objekte übersprungen wurden, oder REPLACE
PROMPT wirksam war, und der Benutzer bei der Eingabeaufforderung
ausgewählt hat, dass dieses Objekt übersprungen werden soll. Es ist
keine weitere Aktion erforderlich, wenn das Objekt tatsächlich
übersprungen werden sollte. Andernfalls kann die Operation entweder mit
REPLACE ALL (vorhandene Objekte automatisch ersetzen) oder mit REPLACE
PROMPT (Benutzer fragen, ob das Objekt ersetzt werden soll) wiederholt
werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS5824E

Ungültige Active Directory-Suchspezifikation.



Explanation:

Die Suchspezifikation für Active Directory-Objekte ist nicht gültig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die Dokumentation enthält die unterstützte Active Directory-Syntax.

------------------------------------------------------------------------
ANS5825E

Reanimieren von 'Tombstonename' in 'definierter Name' ist
fehlgeschlagen. Das Fehlerprotokoll enthält weitere Details.



Explanation:

Ein Active Directory-Tombstoneobjekt sollte reanimiert werden, aber es
ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Tombstoneobjekten auf
Anforderung des Benutzers fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5826E

Die Zurückschreibung auf einen schreibgeschützten Domänencontroller ist
nicht zulässig.



Explanation:

Die Zurückschreibung auf einen schreibgeschützten Domänencontroller ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5827E

Es wurde keine Sicherungskopie der Active Directory-Datenbank gefunden.



Explanation:

Es wurde versucht, Active Directory-Objekte aus einer Datenbank
zurückzuschreiben, die nicht gesichert wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass Active Directory mit Systemstatus gesichert
wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS5828E

Ein Dateibereich mit Systemstatus wurde nicht auf dem Server gefunden.
Active Directory-Funktionen können nicht ausgeführt werden.



Explanation:

Es wurde versucht, die Active Directory-Datenbank aus einer
Systemstatussicherung zurückzuschreiben, die nicht vorhanden ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Systemstatus gesichert wurde, oder sichern
Sie den Systemstatus und wiederholen Sie dann den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS5829E

Eine Systemstatussicherung mit dem angegebenen Datum wurde nicht
gefunden. Active Directory-Funktionen können nicht ausgeführt werden.



Explanation:

Es wurde versucht, die Active Directory-Datenbank aus einer
Systemstatussicherung zurückzuschreiben, die nicht vorhanden ist.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Systemstatus an dem angegebenen Datum
gesichert wurde, oder geben Sie ein neues Datum an.

------------------------------------------------------------------------
ANS5830E

Das Zurückschreiben des Objekts 'Tombstonename' ist in Active Directory
nicht zulässig.



Explanation:

Objekte bestimmter Typen können nicht zurückgeschrieben werden. Dies ist
eine Systemeinschränkung.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Objekten auf Anforderung des
Benutzers fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5831E

Das Zurückschreiben dieses Objekts ist in Active Directory nicht
zulässig.



Explanation:

Objekte bestimmter Typen können nicht zurückgeschrieben werden. Dies ist
eine Systemeinschränkung.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Objekten auf Anforderung des
Benutzers fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5832E

Reanimation des Tombstoneobjekts ist fehlgeschlagen. Das Fehlerprotokoll
enthält weitere Details.



Explanation:

Ein Active Directory-Tombstoneobjekt sollte reanimiert werden, aber es
ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Tombstoneobjekten auf
Anforderung des Benutzers fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5833E

Dieses System ist ein Domänencontroller, aber der Active
Directory-Service ist gestoppt. Sie können die Operation erst ausführen,
wenn der Active Directory-Service aktiv ist.



Explanation:

Der Active Directory-Service muss aktiv sein, wenn Sie den Systemstatus
sichern oder zurückschreiben oder mit Active Directory-Objekten
arbeiten. Wenn der Active Directory-Service aktiv ist, kann er sich im
Onlinestatus oder im Offlinestatus befinden. Wenn Sie Active
Directory-Objekte abfragen oder zurückschreiben, oder wenn Sie den
Systemstatus sichern, muss der Active Directory-Service online sein.
Soll der Systemstatus zurückgeschrieben werden, muss der Active
Directory-Service offline sein (aber darf nicht gestoppt sein).

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wenn Sie die Active Directory-Objekte abfragen oder zurückschreiben,
oder wenn Sie den Systemstatus sichern, versetzen Sie den Active
Directory-Service in den Onlinestatus, indem Sie den Active
Directory-Service starten. Wenn Sie den Systemstatus zurückschreiben,
versetzen Sie den Active Directory-Service in den Offlinestatus, indem
Sie einen Warmstart im Active Directory-Zurückschreibungsmodus
durchführen. Befindet sich der Active Directory-Service im
entsprechenden Status, wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5834E

Unerwarteter LDAP-Fehler aufgetreten. Das Fehlerprotokoll enthält
weitere Details.



Explanation:

Während der Active Directory-Tombstonereanimation ist ein unerwarteter
Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Tombstoneobjekten auf
Anforderung des Benutzers fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf ausführliche Informationen zu dem
LDAP-Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS5835E

Eine LDAP-Operation hat Rückkehrcode zurückgegeben: 'Fehlerzeichenfolge'



Explanation:

Während der Active Directory-Tombstonereanimation ist ein unerwarteter
Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Tombstoneobjekten auf
Anforderung des Benutzers fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5836W

Ein oder mehrere Attribute wurden nicht zurückgeschrieben. Das
Fehlerprotokoll überprüfen.



Explanation:

Bei der Verarbeitung eines Active Directory-Objekts konnten ein oder
mehrere Objektattribute nicht zurückgeschrieben werden.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Active Directory-Objekten auf
Anforderung des Benutzers fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf ausführliche Informationen zu den
Attributen, die nicht zurückgeschrieben werden konnten.

------------------------------------------------------------------------
ANS5837W

'Objektname': Attribut 'Attributname' konnte nicht zurückgeschrieben
werden.



Explanation:

Das aufgelistete Attribut konnte während der Verarbeitung des Active
Directory-Objekts nicht zurückgeschrieben werden.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Active Directory-Objekten auf
Anforderung des Benutzers fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS5838E

Das Dienstprogramm dsamain.exe ist auf dem System nicht vorhanden. Sie
können die Operation erst ausführen, wenn IBM Spectrum Protect dieses
Dienstprogramm starten kann.



Explanation:

Es wurde versucht, dsamain.exe zu starten, aber das Dienstprogramm ist
nicht vorhanden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Dienstprogramm dsamain.exe in dem
Windows-Verzeichnis system32 vorhanden ist. Wenn Sie das Dienstprogramm
unabhängig von IBM Spectrum Protect ausführen können, wiederholen Sie
die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5839E

Die Active Directory-Objektspezifikation ist nicht zulässig.



Explanation:

Sie haben versucht, das Domänenobjekt (beginnt mit "DC=")
zurückzuschreiben, oder Sie haben versucht, alle Objekte ("name=*")
zurückzuschreiben, oder Sie haben keine Angabe vorgenommen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Ändern Sie die Spezifikation und wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5840E

Der aktuelle Benutzer ist kein Mitglied der Administratorgruppe und kann
diese Funktion nicht ausführen.



Explanation:

Sie müssen ein Mitglied der Administratorgruppe sein, um die Active
Directory-Objektfunktion auszuführen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich mit einem Benutzer an, der ein Mitglied der
Administratorgruppe ist, oder fügen Sie diesen Benutzer der
Administratorgruppe hinzu, und wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS5841E

Active Directory-Datenbank konnte nicht geöffnet werden.



Explanation:

Beim Öffnen der zurückgeschriebenen Active Directory-Datenbank ist ein
Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass sich das Dienstprogramm ntdsutil.exe in
demselben Verzeichnis wie die ausführbaren IBM Spectrum
Protect-Clientdateien befindet. Ist es nicht vorhanden, installieren Sie
den Client erneut. Stellen Sie sicher, dass das Dienstprogramm
dsamain.exe in dem Windows-Verzeichnis system32 vorhanden ist. Wenn Sie
das Dienstprogramm unabhängig von IBM Spectrum Protect ausführen können,
wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie die Unterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS5842E

'Tombstonename': Objektklassenverstoß.



Explanation:

Während der Tombstonereanimation ist ein Objektklassenverstoß
aufgetreten. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Active
Directory-Schema geändert wurde und mit dem Tombstone nicht mehr
kompatibel ist.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Objekten auf Anforderung des
Benutzers fortgesetzt.

User response:

Erstellen Sie manuell das fehlerhafte Objekt erneut oder schreiben Sie
es aus einer Sicherung zurück.

------------------------------------------------------------------------
ANS5843E

Objektklassenverstoß.



Explanation:

Während der Tombstonereanimation ist ein Objektklassenverstoß
aufgetreten. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Active
Directory-Schema geändert wurde und mit dem Tombstone nicht mehr
kompatibel ist.

System action:

Die Verarbeitung wird mit allen anderen Objekten auf Anforderung des
Benutzers fortgesetzt.

User response:

Erstellen Sie manuell das fehlerhafte Objekt erneut oder schreiben Sie
es aus einer Sicherung zurück.

------------------------------------------------------------------------
ANS5844E

Kennwort kann nicht aktualisiert werden.



Explanation:

Beim Versuch, das Kennwort zu aktualisieren, ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Das Kennwort wird auf dem Server nicht aktualisiert.

User response:

Wiederholen Sie den Versuch der Kennwortaktualisierung.

------------------------------------------------------------------------
ANS5845E

Kennwort kann nicht aktualisiert werden, da die maximale Anzahl der
Aktualisierungsversuche überschritten wurde.



Explanation:

Diese Nachricht wird nach 3 nicht erfolgreichen Versuchen, das Kennwort
zu aktualisieren, ausgegeben. Das ursprüngliche Kennwort für den Knoten
wurde nicht korrekt eingegeben, das neue Kennwort erfüllt nicht die
Anforderungen bezüglich der Länge oder der gültigen Zeichen für
Kennwörter oder zwischen der ersten und zweiten Eingabe des neuen
Kennworts gab es keine Übereinstimmung.

System action:

Das Kennwort wurde nicht aktualisiert.

User response:

*  Stellen Sie sicher, dass das ursprüngliche Kennwort korrekt
   eingegeben wird. Ist das ursprüngliche Kennwort nicht bekannt,
   benachrichtigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren IBM Spectrum
   Protect-Administrator.

*  Stellen Sie sicher, dass das neue Kennwort die Anforderungen
   bezüglich der Kennwortlänge und der gültigen Zeichen erfüllt.

*  Sie werden aufgefordert, das neue Kennwort zweimal einzugeben.
   Stellen Sie sicher, dass es in beiden Fällen korrekt eingegeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS5876I

SET EVENT (Ereignis definieren) ausgeführt: Aufbewahrungszeitraum
aktivieren



Explanation:

Die Datenaufbewahrungstransaktion ACTIVATE (Aktivieren) wurde
ausgeführt.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Objekte, die ausgewählt wurden, aktiviert.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5877I

SET EVENT (Ereignis definieren) ausgeführt: Sperren



Explanation:

Die Datenaufbewahrungstransaktion HOLD (Sperren) wurde ausgeführt.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Objekte, die ausgewählt wurden, gesperrt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS5878I

SET EVENT (Ereignis definieren) ausgeführt: Freigeben



Explanation:

Die Datenaufbewahrungstransaktion RELEASE (Freigeben) wurde ausgeführt.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Objekte, die ausgewählt wurden,
freigegeben.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS6586E

Die Recovery Agent-Operation ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die Recovery Agent-Operation für eine VMVSS-Momentaufnahme ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Recovery Agent-Protokolle und -Fehlernachrichten,
lösen Sie das Problem und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS6587W

Bei der VMVSS-Sicherung konnte die Exchange-Mailbox-History von der
virtuellen Maschine 'VM-Name' nicht gesichert werden.



Explanation:

Bei einem Versuch der Einheit zum Versetzen von Daten, die
Exchange-Mailbox-History von einer virtuellen Maschine zu sichern, ist
ein Fehler aufgetreten. Die aktuelle Version von Data Protection for
Exchange unterstützt möglicherweise nicht das gleichzeitige Hochladen
der Mailbox-History und die Sicherung einer virtuellen Maschine. Der
Fehlercode zeigt die Fehlerursache an.

System action:

Die Verarbeitung wird ohne Sicherung der Mailbox-History-Daten
fortgesetzt.

User response:

Versuchen Sie, Mailbox-History auf einer virtuellen Gastmaschine
mithilfe des Data Protection for Exchange-Befehls 'tdpexcc.exe backup *
full /UpdateMailboxInfoOnly' zu sichern. Aktualisieren Sie Data
Protection for Exchange, wenn der aktuelle Änderungsstand den Befehl für
die Sicherung der Mailbox-History nicht unterstützt. Verwenden Sie
'traceflags VMTSMVSS' in der Datei dsm.opt der Einheit zum Versetzen von
Daten, um das Problem weiter zu diagnostizieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS6718E

Der Pfad enthält zu viele verschachtelte Unterverzeichnisse. Die
maximale Anzahl verschachtelter Verzeichnisse beträgt 1400.



Explanation:

Um die Überlastung von Systemressourcen zu vermeiden, stoppt der Client
die Verarbeitung von Verzeichnisstrukturen, die die maximale
Verschachtelungstiefe überschreiten. Verzeichnisse, die die maximale
Verschachtelungstiefe überschreiten, sind nicht typisch.

System action:

Die Verarbeitung der aktuellen Operation wird gestoppt.

User response:

Bestimmen Sie, ob das Verzeichnis gültig ist. Verzeichnisstrukturen mit
dieser Verschachtelungstiefe sind nicht typisch und können ein Problem
mit der Dateisystemstruktur anzeigen. Ein Beispiel für ein solches
Verzeichnis ist ein zyklisches Verzeichnis. Ist das Verzeichnis nicht
gültig, entfernen oder reparieren Sie das Verzeichnis und wiederholen
Sie dann die Operation. Ist das Verzeichnis gültig, reduzieren Sie die
Verschachtelungstiefe der Verzeichnisstruktur. Wiederholen Sie
anschließend die Operation. Alternativ können Sie eine Anweisung
EXCLUDE.DIR verwenden, um das Verzeichnis von der Sicherungs- oder
Archivierungsverarbeitung auszuschließen. Wiederholen Sie anschließend
die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS7421W

Das Archivierungsattribut für die Datei Dateiname kann nicht
zurückgesetzt werden. Der Rückkehrcode der Windows-API-Funktion
SetFileAttributes() lautet rc.



Explanation:

Der Client konnte das Archivierungsattribut für die in der Nachricht
aufgelistete Datei nicht zurücksetzen. Dieser Fehler erscheint auf Grund
eines Fehlers, der von der Windows-API-Funktion SetFileAttributes()
empfangen wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, ist dies
möglicherweise ein Anzeichen für ein Problem mit der Datei. Verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren Systemadministrator oder Ihren
IBM Spectrum Protect-Administrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS7422E

Nicht unterstützte Aktion 'Aktion' im Zeitplan 'Zeitplanname'.



Explanation:

Die geplante Aktion ist in der aktuellen Version des IBM Spectrum
Protect-Clients nicht bekannt und kann nicht mithilfe eines Zeitplans
ausgeführt werden. Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die geplante
Aktion eine höhere Version des Clients für Sichern/Archivieren
erfordert. Die nicht unterstützte Aktion wird als Zahl angezeigt, da
keine Textbeschreibung verfügbar ist. Geplante Aktionen und ihre
zugehörigen Aktionsnummern können gefunden werden, indem auf der
Unterstützungssite von IBM Spectrum Protect nach dieser Nachricht
gesucht wird.

System action:

Die geplante Aktion wird nicht ausgeführt oder abgefragt.

User response:

Suchen Sie auf der Unterstützungssite von IBM Spectrum Protect nach
dieser Nachricht, um Informationen zu geplanten Aktionen, ihre
zugehörigen Aktionsnummern und die Clientversion abzurufen, für die die
Aktion unterstützt wird. Führen Sie dann ein Upgrade für Ihren IBM
Spectrum Protect-Client auf eine Version durch, die die Ausführung
dieser Aktion als geplantes Ereignis unterstützt. Solange das Upgrade
für den Client noch nicht durchgeführt wurde, können Sie die Aktion
manuell ausführen, wenn Ihre Version des Clients die Aktion unterstützt.

------------------------------------------------------------------------
ANS7423E

Verwenden Sie für VMware-Sicherungsdateibereiche 'Set Access backup
<VM-Name> -TYPE=VM'. Die Verwendung der Langform FS-Name ist nicht
zulässig.



Explanation:

Sie haben ausgewählt, den Zugriff (set access) unter Verwendung des
VM-Dateibereichsnamens in Langform zu definieren. Dieser Name ist nicht
plattformunabhängig und erfordert eine spezielle Verarbeitung. Verwenden
Sie die Option -TYPE=VM und geben Sie nur den VM-Namen an.

System action:

Der Befehl SET ACCESS wird nicht verarbeitet.

User response:

Geben Sie den Befehl SET ACCESS mit der Option -TYPE=VM und der Kurzform
des VM-Dateibereichsnamens ein, wobei es sich einfach um den VM-Namen
handelt.

------------------------------------------------------------------------
ANS7500W

Objekt 'Objektname' konnte nicht an die Verwaltungsklasse
'Verwaltungsangabe' gebunden werden, die in einer Anweisung 'Option'
angegeben wurde.



Explanation:

Die in einer Include-Anweisung angegebene Verwaltungsklasse war nicht
gültig. Ist die Include-Anweisung eine Anweisung "INCLUDE.SIZE", wird
die Warnung ausgegeben, wenn eine entsprechende Kopiengruppe für die
Verwaltungsklasse definiert wird. Beispiel: Diese Warnung wird bei einer
Sicherungsoperation ausgegeben, wenn für die Verwaltungsklasse keine
Sicherungskopiengruppe definiert ist, oder die Nachricht wird bei einer
Archivierungsoperation ausgegeben, wenn keine Archivierungskopiengruppe
für die Verwaltungsklasse definiert ist.

System action:

Die Verwaltungsklasse in der Include-Anweisung wird ignoriert und die
Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator, damit die
entsprechende Kopiengruppendefinition auf dem IBM Spectrum
Protect-Server korrigiert wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS7501E

Ungültige Hostadresse empfangen. Hostadresse ist zu lang.



Explanation:

Es wurde ein ungültiger Hostparameter in der HTTP-Anforderung gefunden.
Der Parameter ist zu lang. Die maximale Länge für eine Hostadresse
beträgt 64 Zeichen.

System action:

IBM Spectrum Protect gibt HTTP-Fehlercode 400 - Fehlerhafte Anforderung
- zurück.

User response:

Verwenden Sie ein Hostsystem mit einer gültigen/kürzeren Hostadresse.

------------------------------------------------------------------------
ANS7502E

Ungültiger Dateiname empfangen. Dateiname ist zu lang.



Explanation:

Ein an den Service dsmcad übergebener Dateiname ist zu lang und somit
ungültig.

System action:

IBM Spectrum Protect gibt HTTP-Fehlercode 400 - Fehlerhafte Anforderung
- zurück.

User response:

Versuchen Sie erneut, eine Verbindung mit dsmcad herzustellen, aber
verwenden Sie einen gültigen/kürzeren Dateinamen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7507W

Der Eintrag in Knotenname ist ungültig. Bitte versuchen Sie es erneut.



Explanation:

In das Feld 'Knotenname' wurde ein ungültiger Eintrag eingegeben.

System action:

IBM Spectrum Protect fordert zur Eingabe eines gültigen Knotennamens
auf.

User response:

Geben Sie einen gültigen Knotennamen ein oder fragen Sie den
Systemadministrator nach der korrekten Syntax.

------------------------------------------------------------------------
ANS7510E

Ein NAS-Knoten kann für diese Operation nicht verwendet werden.



Explanation:

NAS-Knoten können für Operationen wie z. B. 'Zugriff auf anderen Knoten'
nicht verwendet werden.

System action:

IBM Spectrum Protect fordert zur Eingabe eines gültigen Knotennamens
auf.

User response:

Geben Sie einen gültigen IBM Spectrum Protect-Knotennamen ein (keinen
NAS-Knoten).

------------------------------------------------------------------------
ANS7524E

SSL ist erforderlich.



Explanation:

SSL ist für den Schutz des Clientkennworts während der Authentifizierung
erforderlich.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Aktivieren Sie die SSL-Übertragung oder definieren Sie SSLREQUIRED NO.

------------------------------------------------------------------------
ANS7525E

SSL wird vom Server benötigt.



Explanation:

SSL ist für den Schutz des Clientkennworts während der Authentifizierung
erforderlich.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Aktivieren Sie die SSL-Übertragung oder wenden Sie sich an Ihren IBM
Spectrum Protect-Serveradministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS7526E

Die Option SNAPSHOTROOT ist mit einer der folgenden Optionen nicht
gültig: -GROUPNAME und -VIRTUALFSNAME.



Explanation:

Die Option SNAPSHOTROOT ist mit den Optionen -GROUPNAME und
-VIRTUALFSNAME nicht kompatibel und kann mit diesen Optionen nicht
verwendet werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Informationen zu den Verarbeitungsoptionen des Clients für
Sichern/Archivieren befinden sich im IBM Spectrum Protect Clients für
Sichern/Archivieren Installations- und Benutzerhandbuch.

------------------------------------------------------------------------
ANS7527E

Die Option (-SNAPSHOTROOT) ist in Verbindung mit Anz_Spezifikationen
Dateispezifikationen ungültig.



Explanation:

Die Option (-SNAPSHOTROOT) darf nur in Verbindung mit einer
Dateispezifikation verwendet werden. Sie kann nicht mit Null
Dateispezifikationen (z. B. einem Befehl INCREMENTAL ohne
Dateispezifikationen) oder mit mehreren Dateispezifikationen verwendet
werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Im entsprechenden Client für Sichern/Archivieren Benutzerhandbuch für
Ihr Betriebssystem finden Sie Hinweise zur richtigen Verwendung der
benannten Option.

------------------------------------------------------------------------
ANS7528E

Die Option (-SNAPSHOTROOT) für GPFS-Dateigruppe ist ohne Dateiliste
nicht gültig



Explanation:

Die Option (-SNAPSHOTROOT) für GPFS-Dateigruppe wird nur bei Verwendung
einer Dateiliste unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Im entsprechenden Handbuch Using the Backup-Archive Client für Ihr
Betriebssystem finden Sie Hinweise zur richtigen Verwendung der
benannten Option.

------------------------------------------------------------------------
ANS7529E

Die angegebene Option SNAPSHOTROOT 'Objektname' ist für den Befehl
BACKUP IMAGE nicht gültig.



Explanation:

Wenn Sie die Option (-SNAPSHOTROOT) mit dem Befehl BACKUP IMAGE
verwenden, muss SNAPSHOTROOT den Einheitennamen des logischen
Datenträgers angeben, der die Momentaufnahme für die Sicherung enthält.
Ein Beispiel ist /dev/fslv01 (unter UNIX) oder
\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1 (unter Windows).

Mit dem Befehl BACKUP IMAGE kann SNAPSHOTROOT nur verwendet werden, wenn
SNAPSHOTPROVIDERIMAGE einen der folgenden Werte hat:

*  VSS

*  JFS2



System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Für die korrekte Verwendung der Option (-SNAPSHOTROOT) siehe das
entsprechende Client für Sichern/Archivieren Installations- und
Benutzerhandbuch für Ihr Betriebssystem.

------------------------------------------------------------------------
ANS7531E

Die Option (-SNAPSHOTROOT) ist ungültig, wenn NetWare-NDS-Angaben oder
serverspezifische Angaben verarbeitet werden.



Explanation:

Die Option (-SNAPSHOTROOT) ist nur für die Verwendung mit
NetWare-Dateiserverdatenträgern vorgesehen und nicht mit der
Verarbeitung von NDS oder serverspezifischen Angaben in NetWare
kompatibel.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Im entsprechenden Client für Sichern/Archivieren Benutzerhandbuch für
Ihr Betriebssystem finden Sie Hinweise zur richtigen Verwendung der
benannten Option.

------------------------------------------------------------------------
ANS7533E

Das angegebene Dateisystem 'Objektname' ist nicht vorhanden oder nicht
lokal.



Explanation:

Bei Verwendung der Option (-SNAPSHOTROOT) müssen die Ziel- und
Quellendateisysteme gültige, lokale Dateisysteme sein. Die Dateisysteme
können keine nicht lokalen Dateisysteme, z. B. ein fernes
NetWare-Laufwerk, ein fernes Windows-Laufwerk oder ein NFS-Mount sein.
Die Option (-SNAPSHOTROOT) ist nur für lokale Operationen gültig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die entsprechende Veröffentlichung Client für Sichern/Archivieren
Installations- und Benutzerhandbuch für Ihr Betriebssystem enthält die
korrekte Verwendung der Option (-SNAPSHOTROOT).

------------------------------------------------------------------------
ANS7534W

Die Initialisierungsfunktionen können die Gerätedatei /dev/tty nicht
öffnen. Fehlernummer = Fehlernummerwert, Fehlernachricht



Explanation:

Die Gerätedatei /dev/tty, die der interne Befehlszeileneditor erfordert,
konnte während der Initialisierung nicht geöffnet werden. Das System hat
den Fehlercode Fehlernummerwert definiert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt, als ob die Option EDITOR auf NO
gesetzt wäre.

User response:

Überprüfen Sie Ihre Terminaleinstellungen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7535W

Der interne Befehlszeileneditor kann nicht initialisiert werden.



Explanation:

Die Option EDITOR ist in der Optionsdatei auf YES gesetzt, aber der
interne Befehlszeileneditor kann nicht gestartet werden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt, als ob die Option EDITOR auf NO
gesetzt wäre

User response:

Überprüfen Sie die vorherigen Nachrichten, um festzustellen, weshalb der
interne Editor nicht gestartet werden konnte.

------------------------------------------------------------------------
ANS7543E

Fehler: Überwachungsdämon ist für Objektabfrage nicht verfügbar.
Entweder ist der Überwachungsdämon nicht aktiv oder die anfängliche
Überprüfung des Dateisystems ist nicht beendet.



Explanation:

Der Überwachungsdämon muss aktiv sein, damit der Abstimmungsprozess eine
Abfrage aller umgelagerten Dateien ausführen kann. Ist der
Überwachungsdämon nicht aktiv oder ist die anfängliche Überprüfung des
Dateisystems nicht beendet, können Sie das Abstimmungstool nicht im
Modus 'orphancheck' (Prüfmodus für Dateien ohne Verbindung) ausführen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Überwachungsdämon aktiv ist. Ist der
Überwachungsdämon nicht aktiv, starten Sie ihn erneut und wiederholen
Sie den Befehl. Ist der Überwachungsdämon aktiv, warten Sie, bis die
anfängliche Überprüfung des Dateisystems beendet ist. Sie können den
aktuellen Status des Überwachungsdämons mit dem Befehl dsmscoutd
scanplan überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7544E

ICC-Routine ICC-Routine ist mit dem folgenden Fehler fehlgeschlagen:
"Fehlerzeichenfolge".



Explanation:

Bei der Verarbeitung der Daten ist innerhalb der
ICC-Verschlüsselungsbibliothek ein Fehler aufgetreten. Dieser Fehler
kann beispielsweise auftreten, wenn verschlüsselte Clientdaten
beschädigt sind, sodass sie bei der Zurückschreibungsoperation nicht
korrekt entschlüsselt werden können. Diese Nachricht meldet einen
Fehlercode und eine Problembeschreibung zurück, die von der technischen
Unterstützung für IBM Spectrum Protect verwendet werden können, um die
Fehlerursache zu bestimmen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die IBM Spectrum Protect-Software korrekt
installiert ist. Installieren Sie die Software erneut, wenn dies
erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte
Verschlüsselungsschlüsselkennwort für die Daten verwenden. Stellen Sie
sicher, dass keine IBM Spectrum Protect-Serverprobleme oder Netzprobleme
vorhanden sind, die die Datenübertragung beeinflussen können. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie die technische Unterstützung von IBM
Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7545E

Unerwarteter Fehler beim Verschlüsseln der Daten.



Explanation:

Beim Verschlüsseln der Daten ist ein Fehler aufgetreten. Das
Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

System action:

Das Objekt wird nicht gesichert.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die IBM Spectrum Protect-Software korrekt
installiert ist. Installieren Sie die Software erneut, wenn dies
erforderlich ist. Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie die technische Unterstützung von IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7546E

Unerwarteter Fehler beim Entschlüsseln der Daten.



Explanation:

Beim Entschlüsseln der Daten ist ein Fehler aufgetreten. Das
Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen. Dieser Fehler kann
auftreten, wenn die verschlüsselten Daten im Speicher und/oder während
der Übertragung im Netz beschädigt wurden.

System action:

Das Objekt wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die IBM Spectrum Protect-Software korrekt
installiert ist. Installieren Sie die Software erneut, wenn dies
erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass keine IBM Spectrum
Protect-Serverprobleme oder Netzprobleme vorhanden sind, die die
Datenübertragung beeinflussen können. Die Operation wiederholen. Bleibt
der Fehler bestehen, verständigen Sie die technische Unterstützung von
IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7547E

Unerwarteter Fehler beim Verarbeiten der Daten.



Explanation:

Beim Verarbeiten der Daten ist ein Fehler aufgetreten. Das
Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

System action:

Das Objekt wird nicht gesichert.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die IBM Spectrum Protect-Software korrekt
installiert ist. Installieren Sie die Software erneut, wenn dies
erforderlich ist. Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen,
verständigen Sie die technische Unterstützung von IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS7550E

Die Option 'absolute' erfordert die Verwendung der Option
'CreateNewBase=yes' bei Ausführung einer
Momentaufnahmedifferenzsicherung.



Explanation:

Die angegebene Option 'absolute' hat bei Ausführung einer
Momentaufnahmedifferenzsicherung keine Wirkung.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Verwenden Sie die Option 'CreateNewBase=yes' bei Ausführung einer
Momentaufnahmedifferenzsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS7552I

Zeitmarke ***** Anzahl Dateien verarbeitet *****



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die angegebene Anzahl Dateien verarbeitet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS7553W

Die Bedarfsumlagerung (ENOSPC) für Dateisystem Dateisystemname wurde
aufgrund der Einstellungen für die obere Schwelle, die untere Schwelle
und den Vorumlagerungsprozentsatz inaktiviert.



Explanation:

Die Einstellungen für die obere Schwelle = 100, die untere Schwelle =
100 und den Vorumlagerungsprozentsatz = 0 sind reserviert, um die
Bedarfsumlagerung und die automatische Umlagerung zu inaktivieren. Wird
für GPFS-gesteuerte Umlagerung verwendet.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS7554E

Die Option für Provider ist erforderlich, wenn HSMBACKENDMODE auf
TSMFREE gesetzt wird.



Explanation:

Sie müssen die Option für Provider für jede Operation mit dsmmigrate
angeben.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den Optionswert für Provider für die Operation an.

------------------------------------------------------------------------
ANS7557E

Ungültiger Provider.



Explanation:

Sie müssen einen gültigen Provider für jede Operation mit dsmmigrate
angeben.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Geben Sie einen gültigen Optionswert für Provider für die Operation an.

------------------------------------------------------------------------
ANS7558E

Zieloption ist erforderlich, wenn HSMBACKENDMODE auf TSMFREE gesetzt
wird.



Explanation:

Sie müssen die Zieloption für jede Operation mit dsmmigrate angeben.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den Optionswert für das Ziel für die Operation an.

------------------------------------------------------------------------
ANS7559E

Für die Option 'absolute' muss bei Ausführung einer journalbasierten
Sicherung für die Sicherung des Dateibereichs die Option 'NoJournal'
angegeben werden.



Explanation:

Die angegebene Option 'absolute' hat bei Ausführung von journalbasierten
Sicherungen keine Wirkung.

System action:

Es wird eine Teilsicherung ausgeführt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Dateibereiche keiner
journalbasierten Sicherung zugeordnet sind. Wenn auch die Option
'-nojournal' angegeben wird, wird diese Nachricht nicht angezeigt.

------------------------------------------------------------------------
ANS7566E

Externes Speicherarchiv kann nicht geladen werden: Ursache



Explanation:

Das Verzeichnis hsm/bin enthält kein gültiges Speicherarchiv.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Kopieren Sie ein gültiges externes Speicherarchiv in das Verzeichnis
hsm/bin.

------------------------------------------------------------------------
ANS7567E

Programmname: Externer Rückruf fehlgeschlagen! Ursache:



Explanation:

Das Verzeichnis hsm/bin enthält kein gültiges Speicherarchiv.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Kopieren Sie ein gültiges externes Speicherarchiv in das Verzeichnis
hsm/bin.

------------------------------------------------------------------------
ANS7641I

Der Benutzer hat keine Verwaltungsberechtigungsnachweise zur Ausführung
einer Systemstatusgesamtsicherung.



Explanation:

Das Benutzerkonto, das zum Ausführen einer Systemstatussicherung,
einschließlich ASR-Ausgabeprogrammdaten, verwendet wird, muss zur
Administratorgruppe gehören.

System action:

Bei der Systemstatussicherung werden ASR-Ausgabeprogrammdaten
übersprungen.

User response:

Melden Sie sich mit einem Benutzer an, der ein Mitglied der
Administratorgruppe ist, oder fügen Sie diesen Benutzer der
Administratorgruppe hinzu. Wiederholen Sie dann die
Systemstatussicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS7642E

Fehler beim Erstellen der Registry-Verzeichnisstruktur.



Explanation:

Beim Erstellen der Verzeichnisstruktur zum Sichern oder Ersetzen eines
Registerschlüssels ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Registry-Funktion ist fehlgeschlagen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Benutzerkonto, das die Sicherung des
Registrys ausführt, über die richtige Berechtigung verfügt. Wenn das
Benutzerkonto die richtige Berechtigung hat, müssen Sie gegebenenfalls
die Maschine neu starten. Es stehen unter Umständen Operationen an, die
eine oder mehrere Dateien in der Registryverzeichnisstruktur gesperrt
haben.

------------------------------------------------------------------------
ANS7650E

Der Benutzer hat keine ausreichenden Berechtigungen zum Ausführen von
IBM Spectrum Protect.



Explanation:

Dem Benutzerkonto, mit dem IBM Spectrum Protect ausgeführt wird, müssen
die Sicherheitseinstellungen 'Dateien und Verzeichnisse sichern' und
'Dateien und Verzeichnisse zurückschreiben' zugeordnet sein.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Ordnen Sie dem Benutzerkonto mit Hilfe des Windows-Tools 'Lokale
Sicherheitseinstellungen' die Sicherheitseinstellungen "Dateien und
Verzeichnisse sichern" und "Dateien und Verzeichnisse zurückschreiben"
zu oder verwenden Sie eine andere Benutzer-ID, um IBM Spectrum Protect
auszuführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7660E

Fehler beim Ersetzen eines oder mehrerer Registerschlüssel.



Explanation:

Die Registerschlüssel, die gerade ersetzt werden, werden exklusiv von
einem anderen Prozess verwendet. Die Registerschlüssel wurden zuvor
zurückgeschrieben, aber das System wurde nicht neu gestartet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Führen Sie einen Neustart des Systems durch und wiederholen Sie die
Zurückschreibungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS7709E

Die Zurückschreibungsoperation ist fehlgeschlagen. Es wurden nicht alle
Dateien zurückgeschrieben.



Explanation:

Die Zurückschreibungsoperation ist wegen eines Fehlers fehlgeschlagen.

System action:

Die Operation wurde beendet.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Details.

------------------------------------------------------------------------
ANS7899E

Der Client hat auf einen deduplizierten Speicherbereich verwiesen, der
auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht vorhanden ist.



Explanation:

Der deduplizierte Speicherbereich wurde während der Sicherungs- oder
Archivierungsoperation auf dem Server gelöscht. Wird
Deduplizierungscache verwendet, ist er möglicherweise mit dem IBM
Spectrum Protect-Server nicht synchron.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, inaktivieren Sie
die Deduplizierung und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS7900I

Der Deduplizierungscache wurde zurückgesetzt, da er mit dem IBM Spectrum
Protect-Server nicht synchronisiert ist.



Explanation:

Der Deduplizierungscache enthält deduplizierte Speicherbereichseinträge,
die auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht vorhanden sind. Diese
Situation tritt auf, wenn die Speicherbereiche auf dem IBM Spectrum
Protect-Server gelöscht werden, nachdem sie im Deduplizierungscache
aufgezeichnet wurden.

System action:

Der Deduplizierungscache wird zurückgesetzt und alle Cacheeinträge
werden entfernt. Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS7901W

Die Clientdeduplizierung und Optionsname schließen sich gegenseitig aus.



Explanation:

Die folgenden Features können nicht mit der Deduplizierung verwendet
werden: lan-free, subfile, NAS, useTsmBuffers.

System action:

Die Clientdeduplizierung wird inaktiviert.

User response:

Überprüfen Sie die Konfiguration. Konfigurieren Sie die Deduplizierung
nicht mit den Features 'lan-free', 'subfile', 'NAS' und 'useTsmBuffers'.

------------------------------------------------------------------------
ANS7902I

Der Clientdeduplizierungscache ist voll. Der Cache wird zurückgesetzt.



Explanation:

Die Anzahl der Einträge, die im Clientdeduplizierungscache
zwischengespeichert werden, hat die konfigurierte Größe für den Cache
überschritten.

System action:

Die Deduplizierungsfunktion ist so entworfen, dass dies regelmäßig
vorkommt. Der Cache wird zurückgesetzt, sodass er keine Einträge
enthält.

User response:

Sie können die Größe des Clientdeduplizierungscache mit einem höheren
Wert neu konfigurieren, um die Häufigkeit der Zurücksetzungen zu
reduzieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS7903W

Der Clientdeduplizierungscache wird durch einen anderen Prozess
gesperrt.



Explanation:

Der Clientdeduplizierungscache wird von einem anderen Prozess verwendet.
Er darf nur jeweils von einem Prozess verwendet werden.

System action:

Dieser Prozess verwendet nicht den Clientdeduplizierungscache. Die
Serverdeduplizierung wird nicht geändert.

User response:

Sie können Prozesse, die den Clientdeduplizierungscache verwenden,
serialisieren oder den aktuellen Prozess neu konfigurieren, damit er zur
Vermeidung von Konflikten einen anderen Cache-Pfad verwendet.

------------------------------------------------------------------------
ANS7904E

Die Clientdeduplizierung und die LAN-freie Sicherung oder
Subdateisicherung schließen sich gegenseitig aus.



Explanation:

Die Clientdeduplizierung und 'lan-free' oder 'subfile' schließen sich
gegenseitig aus.

System action:

Die Clientdeduplizierung wird inaktiviert.

User response:

Überprüfen Sie die Konfiguration. Konfigurieren Sie die Deduplizierung
nicht mit dem Feature 'lan-free' oder 'subfile'.

------------------------------------------------------------------------
ANS7906W

Der aktuelle Speicherpool hat keinen Speicherplatz mehr oder das
aktuelle Objekt hat den Wert des Konfigurationsparameters MAXSIZE für
den Speicherpool überschritten; Daten werden im nächsten Pool
gespeichert - Deduplizierung wird inaktiviert.



Explanation:

Der aktuelle Speicherpool auf dem IBM Spectrum Protect-Server hat keinen
Speicherplatz mehr oder das aktuelle Objekt hat den Wert des
Konfigurationsparameters MAXSIZE für den Speicherpool überschritten.
Daten werden im nächsten Speicherpool gespeichert. Die Deduplizierung
wird inaktiviert und die Transaktion wird erneut gesendet.

System action:

Die Deduplizierung wird inaktiviert, damit die Sicherung abgeschlossen
werden kann.

User response:

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, dem aktuellen Speicherpool
Datenträger hinzuzufügen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7907W

Verbindung zum Repository Repository-Name ist fehlgeschlagen. Neuversuch
mit Repos2-Name.



Explanation:

Es kann keine Verbindung zum FastBack DR Hub-Repository hergestellt
werden. Es wird versucht, das FastBack-Server-Repository zu verwenden.

System action:

Wiederholen Sie die Operation.

User response:

Geben Sie ein gültiges Repository an.

------------------------------------------------------------------------
ANS7908E

FastBack-Momentaufnahmemaßnahme 'Maßnahme' Client 'Client' Datenträger
'Datenträger' kann nicht bereitgestellt werden. Ursache: Ursache



Explanation:

IBM Spectrum Protect-Bereitstellung ist fehlgeschlagen.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die Verarbeitung nicht fortsetzen.

User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7912E

FastBack Mount oder FastBack Shell ist nicht installiert.



Explanation:

Fehler beim Initialisieren der FastBack-Umgebung. FastBack Shell oder
FastBack Mount ist nicht installiert oder befindet sich nicht im
FastBack-Installationsverzeichnis.

System action:

Die FastBack-Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Installieren Sie die Software erneut. FastBack Shell und FastBack Mount
müssen auf dem dedizierten Proxy-Computer installiert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS7913E

Die angegebene Filiale wurde im DR Hub-Repository nicht gefunden.



Explanation:

Der Parameter für die erforderliche Option fbbranch ist falsch.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Korrigieren Sie den Parameter für die Option fbbranch.

------------------------------------------------------------------------
ANS7914E

Teilsicherung des FastBack-Clients 'VM-Name' ist mit RC RC
fehlgeschlagen



Explanation:

Die Archivierung oder Teilsicherung der FastBack-Clientdatenträger ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Archivierung oder Sicherung des FastBack-Clients wurde mit Fehlern
beendet. Der nächste FastBack-Client wird verarbeitet. Die Fehlerursache
wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7915E

Fehler bei der Bereitstellung von FastBack-Client 'VM-Name' mit
FastBack-Befehl. RC=RC



Explanation:

Der FastBack Mount-Befehl konnte einen FastBack-Datenträger nicht
bereitstellen.

System action:

Die Archivierung oder Sicherung des FastBack-Datenträgers kann nicht
fortgesetzt werden. Der nächste Datenträger in der Folge wird
verarbeitet. Die Ausgabe des FastBack Mount-Befehls zeigt die
Fehlerursache an.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf die
Fehlerursache. Geben Sie einen FastBack-Befehl für den
FastBack-Datenträger aus, um die Fehlerursache zu bestimmen. Die
Dokumentation für diese Nachricht enthält weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7916E

Fehler beim Initialisieren der FastBack-Umgebung. RC=RC



Explanation:

Fehler beim Initialisieren der FastBack-Umgebung. Der Befehl
FastBackShell.exe kann nicht gefunden werden. FastBack Shell oder
FastBack Mount ist nicht installiert oder FastBackShell.exe befindet
sich nicht im FastBack-Installationsverzeichnis.

System action:

Die Sicherung kann nicht fortgesetzt werden. Die Ausgabe des
FastBack-Befehls zeigt die Fehlerursache an.

User response:

Geben Sie einen FastBack-Befehl aus, um die Fehlerursache zu bestimmen.
Die Dokumentation für diese Nachricht enthält weitere Informationen.
FastBack Shell und FastBack Mount müssen auf dem
Sicherungs-Proxy-Computer installiert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS7917E

Keine FastBack-Momentaufnahmen für die eingegebene Kombination aus
Maßnahme, Client und Datenträger gefunden.



Explanation:

Fehler bei der Verarbeitung der Option fbClientName.

System action:

Die Sicherung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Überprüfen Sie den Wert der Option FBClientName auf Fehler. Die
Dokumentation enthält weitere Informationen zur Option FBClientName.

------------------------------------------------------------------------
ANS7918E

Fehler beim Lokalisieren bereitgestellter Datenträger für
FastBack-Client 'VM-Name'. Mit RC=RC fehlgeschlagen



Explanation:

FastBack-Clientdatenträger können nicht gefunden werden. Es sind keine
Datenträgermountpunkte auf dem Sicherungs-Proxy-Computer verfügbar.

System action:

Die Sicherung des FastBack-Clients kann nicht fortgesetzt werden. Der
nächste FastBack-Client in der Liste wird verarbeitet. Die Ausgabe des
FastBack Mount-Befehls zeigt die Fehlerursache an.

User response:

Geben Sie einen Befehl fastbackshell mount add für den
FastBack-Clientdatenträger aus, um die Fehlerursache zu bestimmen. Die
Dokumentation für diese Nachricht enthält weitere Informationen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7919E

Kennwort für Host Host konnte aus der verschlüsselten Kennwortdatei
nicht gelesen werden.



Explanation:

Verwenden Sie dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack-Hostname'
'Benutzer-ID' 'Kennwort', um das verschlüsselte Kennwort zu speichern.

System action:

Die Sicherung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Verwenden Sie dsmc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack-Hostname'
'Benutzer-ID' 'Kennwort', um das verschlüsselte Kennwort zu speichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS7936E

Objekttyp Objektname nicht in Speicherauszug gefunden.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Server konnte das Objekt nicht finden, das im
FastBack-Speicherauszugsbefehl angegeben ist.

System action:

IBM Spectrum Protect überspringt das aktuelle Objekt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Momentaufnahme für diesen
FastBack-Datenträger, diesen FastBack-Client und diese FastBack-Maßnahme
vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass ein korrektes Objekt als Eingabe
angegeben wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS7937E

Kein Objekttyp in Speicherauszug für Eingabe Objekttyp1 Objekttyp2
gefunden.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Server hat keine Clients für die angegebene
Maßnahme gefunden. Der IBM Spectrum Protect-Server hat keine Datenträger
für den angegebenen FastBack-Client gefunden.

System action:

IBM Spectrum Protect überspringt das aktuelle Objekt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Momentaufnahme für diesen
FastBack-Datenträger, diesen FastBack-Client und diese FastBack-Maßnahme
vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass ein korrektes Objekt als Eingabe
angegeben wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS7938E

Bereitstellung des FastBack-Datenträgers 'Datenträgername' kann nicht
aufgehoben werden. RC = RC



Explanation:

IBM Spectrum Protect: Die Aufhebung der Bereitstellung ist
fehlgeschlagen.

System action:



User response:



------------------------------------------------------------------------
ANS7939E

Ungültige FastBack-Datenträgerspezifikation.



Explanation:

Sie müssen mindestens einen FastBack-Client mit der Option
"-fbclientname=" eingeben, bevor Sie einen FastBack-Datenträgernamen
eingeben.

System action:



User response:

Geben Sie bei der Eingabe eines FastBack-Datenträgernamens mindestens
einen FastBack-Clientnamen mit der Option "-fbclientname=" ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS7940W

SUBDIR NO ist in diesem Kontext nicht gültig. SUBDIR wird für
FastBack-Befehle auf YES gesetzt.



Explanation:

Bei Verwendung von FastBack wird SUBDIR auf YES gesetzt, um
sicherzustellen, dass der gesamte Datenträger verarbeitet wird.

System action:

SUBDIR wird auf YES gesetzt.

User response:

Um diese Nachricht zu vermeiden, verwenden Sie nicht SUBDIR NO mit dem
Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS7941E

Ungültiger FastBack-Repository-Name oder Domäne in Kennwortdateieintrag
für Hostname nicht definiert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Der FastBack-Repository-Name ist ungültig oder die
Domäne wurde bei der Angabe des REP-Formats des Repositorys nicht in der
Kennwortdatei definiert.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Geben Sie den Befehl dsmc set password server userid:domain password
-type=fastback aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS7942E

Maximale Anzahl von FastBack-Objekten Objektname überschritten.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Die maximale Anzahl von FastBack-Objekten, die in
der Nachricht angezeigt werden, wurde überschritten.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Führen Sie den Befehl mit der maximalen Anzahl von Objekten erneut aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS7943E

Die Kombination von Objektname und Objektname ist ungültig.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Die Kombination der angegebenen Optionen ist
ungültig.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Führen Sie den Befehl mit einer kompatiblen Gruppe von Optionen erneut
aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS7944W

Die Anzahl der angegebenen FastBack-Clients Client ist größer als die
Anzahl der gefundenen FastBack-Clients Client.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Einer oder mehrere der angegebenen FastBack-Clients
wurden nicht gefunden. Suchen Sie nach der Nachricht ANS7936E, die den
Clientnamen angibt.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie die Namen der angegebenen Clients.

------------------------------------------------------------------------
ANS7945W

Die Anzahl der angegebenen FastBack-Maßnahmen Maßnahme ist größer als
die Anzahl der gefundenen FastBack-Maßnahmen Maßnahme.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Eine oder mehrere der angegebenen
FastBack-Maßnahmen wurden nicht gefunden. Suchen Sie nach der Nachricht
ANS7936E, die den Maßnahmenamen angibt.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie die Namen der angegebenen Maßnahmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7946E

Zeitlimitüberschreitung bei FastBack-Shellbefehl. SSH-Schlüssel sind
möglicherweise für kein Kennwort konfiguriert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Bei dem FastBack-Shellbefehl ist eine
Zeitlimitüberschreitung aufgetreten. SSH ist möglicherweise nicht
korrekt konfiguriert.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie die SSH-Konfiguration.

------------------------------------------------------------------------
ANS7947E

Das Verzeichnis .ssh für den Root wurde nicht gefunden. SSH ist nicht
korrekt konfiguriert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect SSH ist für den Root nicht korrekt konfiguriert.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie die SSH-Konfiguration.

------------------------------------------------------------------------
ANS7948E

Der öffentliche Schlüssel für den FastBack-Server wurde nicht gefunden.
Öffentliche SSH-Schlüssel sind nicht korrekt konfiguriert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Die öffentlichen SSH-Schlüssel sind für den Root
nicht korrekt konfiguriert.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie die SSH-Konfiguration.

------------------------------------------------------------------------
ANS7949E

Die Verbindung zum FastBack-Server ist fehlgeschlagen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Die Verbindung zum FastBack-Server ist
fehlgeschlagen.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Stellen Sie sicher, dass der FastBack-Server auf der Zielmaschine
korrekt ausgeführt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS7950E

Der FastBack-Server ist auf der Zielmaschine nicht installiert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Der FastBack-Server ist auf der Zielmaschine nicht
installiert.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Installieren Sie den FastBack-Server auf der Zielmaschine oder geben Sie
eine andere Zielmaschine an.

------------------------------------------------------------------------
ANS7951E

Die FastBack-Shell auf der Zielmaschine ist mit der Nachricht
Fehlernachricht zurückgekehrt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Bei dem Befehl, der an die FastBack-Shell auf der
Zielmaschine ausgegeben wurde, ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie die im Befehl angegebenen Optionen.

------------------------------------------------------------------------
ANS7952E

Das Paket Paket, das für die FastBack-Unterstützung erforderlich ist,
ist nicht installiert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Das erforderliche Paket ist nicht installiert.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Installieren und konfigurieren Sie das erforderliche Paket.

------------------------------------------------------------------------
ANS7953E

Die FastBack-Shell-Scripts haben einen unerwarteten Fehler Fehler
zurückgegeben.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Die FastBack-Shell-Scripts haben einen unerwarteten
Fehler zurückgegeben.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie den Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS7954E

Die SSH-Verbindung ist fehlgeschlagen. Der SSH-Dämon wurde auf der
Zielmaschine möglicherweise nicht gestartet oder konfiguriert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Stellen Sie sicher, dass der SSH-Dämon korrekt
konfiguriert ist.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie den Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS7955E

Das cygdrive-prefix ist nicht korrekt definiert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Stellen Sie sicher, dass cygdrive-prefix in der
SSH-Cygwin-Umgebung auf / gesetzt ist. Mit dem Befehl mount -s
--change-cygdrive-prefix / kann das Laufwerkpräfix korrekt definiert
werden.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie den Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS7956E

Cygwin-Shellbefehle können nicht ausgeführt werden. Die Cygwin-Umgebung
ist möglicherweise nicht korrekt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Verwenden Sie SSH, um die Verbindung zur
Cygwin-Shell herzustellen, und stellen Sie sicher, dass die
Cygwin-Umgebung und cygdrive korrekt konfiguriert sind.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie den Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS7957E

Position von FastBack Shell im Registry kann nicht bestimmt werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Stellen Sie sicher, dass FastBack Shell auf der
Windows-FastBack-Servermaschine installiert wurde.

System action:

IBM Spectrum Protect

User response:

Korrigieren Sie den Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS8000I

Serverbefehl: 'Befehl'.



Explanation:

Der angegebene Befehl wird an den Server gesendet. Diese Nachricht wird
angezeigt, wenn der Befehl von einem Makro generiert wird oder der
Client im Stapelbetrieb ausgeführt wird.

System action:

Der Befehl wird an den Server zur Verarbeitung gesendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS8001I

Rückkehrcode Rückkehrcodewert.



Explanation:

Der angezeigte Fehlercode wurde von dem vorhergehenden Server-Befehl
zurückgegeben. Dieser Nachricht geht eine Server-Nachricht voraus, die
den Grund für den Fehlercode erklärt.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS8002I

Höchster Rückkehrcode war Rückkehrcodewert.



Explanation:

Bei Verlassen des Clients wird der höchste Rückkehrcode angezeigt, der
während der Sitzung festgestellt wurde.

System action:

Dieser Wert wird als Code zum Verlassen des Programms verwendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS8003I

Prozeßnummer Prozeß-ID gestartet.



Explanation:

Als Ergebnis des vorhergehenden Server-Befehls startet der Prozeß,
dessen ID angezeigt ist, die Ausführung des Befehls. Der Prozeß kann mit
Hilfe des Befehls QUERY PROCESS überwacht werden.

System action:

Keine.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS8004W

Ihr Kennwort läuft in verbleibende_Tage Tag(en) ab.



Explanation:

Das Kennwort für diese ID läuft bald ab.

System action:

Die Anmeldung beim IBM Spectrum Protect-Server wird nicht verhindert,
die ID wird jedoch gesperrt, sobald sie abläuft.

User response:

Ändern Sie das Kennwort oder wenden Sie sich an Ihren IBM Spectrum
Protect-Administrator, um das Kennwort aktualisieren zu lassen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8005E

Laden des Java-Applets fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass das Java
Java-Version-Plug-in für diesen Browser installiert wurde.



Explanation:

Das Java-Plug-in für den Browser fehlt. Da kein Plug-in vorhanden ist,
kann das Applet nicht geladen werden.

System action:

Das Applet kann nicht geladen werden und diese Nachricht wird angezeigt.

User response:

Installieren Sie das entsprechende Plug-in für den Browser, damit der
Web-Client verwendet werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS8006E

Generierung eines zulässigen Kennworts nicht möglich.



Explanation:

Während eines Kennwortaktualisierungsversuchs mithilfe eines generierten
Kennworts ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Das Kennwort wird auf dem Server nicht aktualisiert.

User response:

Den IBM Spectrum Protect-Administrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8007E

Der Benutzer ist nicht berechtigt, die LDAP-Authentifizierung
auszuführen.



Explanation:

Ihr Knoten verwendet die LDAP-Authentifizierung. Die Option
PASSWORDACCESS ist auf GENERATE gesetzt, aber der aktuelle Benutzer kann
nicht auf das gespeicherte Kennwort zugreifen, um die Authentifizierung
auszuführen.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Führen Sie den IBM Spectrum Protect-Client als Rootbenutzer aus oder
setzen Sie PASSWORDACCESS auf PROMPT.

------------------------------------------------------------------------
ANS8008W

Umleitung innerhalb eines Makros, dessen Ausgabe umgeleitet wird, wird
ignoriert.



Explanation:

Ein Ausgabeumleitungssymbol wurde innerhalb eines Makros festgestellt.
Die Ausgabe des Makros selbst (oder eines Makros auf höherer Ebene) wird
jedoch bereits umgeleitet.

System action:

Die Umleitungsanforderung wird ignoriert.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS8010E

Beim Versuch, eine Datei zu sichern oder zu archivieren, wurde die
maximale Anzahl der Wiederholungen überschritten.



Explanation:

Nach fünf erfolglosen Versuchen, eine Datei zu sichern oder zu
archivieren, versucht der Client nicht mehr, die Datei an den Server zu
senden.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Überprüfen Sie die Konsole oder das Planungsprotokoll nach weiteren
Informationen. Wiederholen Sie die Operation zu einem späteren
Zeitpunkt.

------------------------------------------------------------------------
ANS8011W

Vom Server eingeleitete Sitzung mit LDAP-Authentifizierung von Peername
zurückgewiesen.



Explanation:

Aus Sicherheitsgründen akzeptiert der Client keine vom Server
eingeleiteten Sitzungen von Servern, die die LDAP-Authentifizierung
verwenden.

System action:

Die Client/Server-Sitzung wird nicht geöffnet und der Zeitplan wird
nicht ausgeführt. Der Scheduler wartet weiterhin auf Kontaktaufnahme
durch einen Server, der die lokale Authentifizierung (LOCAL) verwendet.

User response:

Wenn das Clientsystem geplante Ereignisse vom auffordernden IBM Spectrum
Protect-Server akzeptieren soll, bitten Sie entweder den IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator, Ihren Knoten für die Verwendung der lokalen
Authentifizierung (LOCAL) zu konfigurieren, oder verwenden Sie keine vom
Server eingeleiteten Sitzungen. Wenn das Clientsystem keine geplanten
Ereignisse vom auffordernden Server akzeptieren soll, bitten Sie den IBM
Spectrum Protect-Serveradministrator, den Namen des Clientknotens aus
dem Zeitplan auf dem auffordernden Server zu entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8012E

Speicher für Optionsverarbeitung erschöpft.



Explanation:

Während der Verarbeitung der Client-Optionsdatei hat der Client zu wenig
Speicher.

System action:

Die Client-Sitzung wird beendet.

User response:

Mehr Speicher zur Verfügung stellen und den Verwaltungs-Client erneut
starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS8013I

Ungültiges Chiffrierschlüsselkennwort



Explanation:

Der Schlüssel, den Sie eingegeben haben, stimmt nicht mit dem Schlüssel
überein, der beim Sichern für das Verschlüsseln der Datei verwendet
wurde. Die Datei kann erst dann zurückgeschrieben werden, wenn der
übereinstimmende Schlüssel eingegeben wird.

System action:

Der Benutzer wird zur Eingabe des Chiffrierschlüsselkennworts
aufgefordert.

User response:

Geben Sie das korrekte Chiffrierschlüsselkennwort ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS8014E

Unzureichende Informationen für Verbindung mit Host.



Explanation:

Die Client-Optionsdatei und/oder die Befehlszeile enthalten nicht
genügend Übertragungsinformationen, um mit dem Server-System erfolgreich
verbunden zu werden. Beispielsweise sind bei TCP/IP sowohl die
TCPPort-Nummer als auch die TCPServer-Adresse zur Herstellung einer
Verbindung erforderlich.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Bestimmen, welche Informationen benötigt werden, um eine Verbindung für
die Übertragungsmethode herzustellen. Dann alle Informationen in der
Client-Optionsdatei oder der Befehlszeile des Verwaltungs-Clients
angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8015E

Datei 'Dateispezifikation': Fehlercode Fehlercode bei
Optionsverarbeitung.



Explanation:

Ein unbekannter Fehlercode wurde von der Routine, die die
Client-Optionsdatei verarbeitet, zurückgegeben.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Versuchen, den Fehler zu bestimmen und zu korrigieren. Bleibt der Fehler
bestehen, den Kundendienst verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8016E

Befehlszeilenparameter Nummer des Parameters: 'Parameter' ist zu lang.



Explanation:

Der angegebene Befehlszeilenparameter überschreitet die maximal
zulässige Länge.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Befehl mit kürzerem Parameter erneut ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8017E

Befehlszeilenparameter Nummer des Parameters: 'Parameter' ist ungültig.



Explanation:

Der angezeigte Befehlszeilenparameter ist kein gültiger Parameter des
Verwaltungs-Clients.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Befehl mit gültigem Parameter erneut ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8018E

Verwaltungsbefehl ist im Konsolmodus ungültig.



Explanation:

Die Konsolmodusoption wurde zwar angegeben, aber der Client hat einen
Server-Befehl in der Befehlszeile festgestellt.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Befehl ohne Server-Befehl erneut ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8019E

ID und Kennwort müssen im Stapelbetrieb zur Verfügung gestellt werden.



Explanation:

Ein Server-Befehl wurde zwar in der Befehlszeile festgestellt, es ist
aber weder eine Administrator-ID oder ein Kennwort noch beides
angegeben.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Befehl erneut in der Befehlszeile einschließlich der Parameter -ID und
-PASSWORD ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8020E

Datei 'Dateispezifikation' konnte nicht zur Ausgabe geöffnet werden.



Explanation:

Die in der Option -OUTFILE angegebene Datei kann nicht geöffnet werden.

System action:

Der Parameter -OUTFILE wird ignoriert.

User response:

Verarbeitung entweder fortsetzen oder Sitzung beenden und Dateinamen
korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS8021E

Stapelbetrieb wird aufgrund Fehler in Ausgabedatei verlassen.



Explanation:

Die im Parameter -OUTFILE angegebene Datei kann nicht für eine Sitzung
im Stapelbetrieb geöffnet werden.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Befehl mit gültigem Ausgabedateinamen erneut ausgeben oder Speicher für
die Ausgabedatei verfügbar machen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8022E

Ausgabe wird nur in Standardausgabedatenstrom geschrieben.



Explanation:

Die im Parameter -OUTFILE angegebene Datei kann nicht geöffnet werden.
Die Ausgabe wird nur in den Standardausgabedatenstrom geschrieben.

System action:

Die Ausgabe, die in die Ausgabedatei geschrieben werden sollte, wird in
den Standardausgabedatenstrom geschrieben.

User response:

Verarbeitung entweder fortsetzen oder Sitzung beenden und Dateinamen
korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS8023E

Sitzung mit Server konnte nicht aufgebaut werden.



Explanation:

Der Verwaltungs-Client kann eine Sitzung mit dem Anforderungs-Server
nicht starten. Dieser Nachricht geht eine andere Nachricht voraus, in
der der Grund für den Fehler erklärt wird.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Versuchen, den Fehler zu korrigieren. Bleibt der Fehler bestehen, den
Kundendienst verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8024E

Makroende nach Befehlszeilenfortsetzung.



Explanation:

Ein Makro, das eine Fortsetzungszeile enthält, wurde ausgeführt, es
wurden jedoch keine weiteren Zeilen in der Makrodatei gefunden.

System action:

Der Fortsetzungsbefehl wird ignoriert und ein Fehlercode für das Makro
gesetzt.

User response:

Fehlerhaftes Makro korrigieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS8025E

E/A-Fehler bei Lesen von Befehlseingabe.



Explanation:

Der Client kann einen Eingabebefehl von der Workstation nicht lesen.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Fehler an Workstation korrigieren und Verwaltungssitzung wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8026E

Eingabezeile länger als maximal Maximale Länge Zeichen. Weiter mit neuer
Zeile.



Explanation:

Eine Eingabebefehlszeile ist länger als die maximal erlaubte
Zeilenlänge.

System action:

Der Eingabebefehl wird ignoriert.

User response:

Befehl mit mehreren Zeilen unter Verwendung von Fortsetzungszeichen
erneut ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8027E

Keine Markierung am Kommentarende.



Explanation:

Ein Eingabebefehl enthält eine Kommentaranfangsmarkierung, aber keine
Kommentarendemarkierung.

System action:

Der Eingabebefehl wird ignoriert.

User response:

Befehl mit übereinstimmenden Kommentarmarkierungen erneut ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8028E

Befehl ist länger als maximal Maximale Länge Zeichen.



Explanation:

Ein Eingabebefehl wurde eingegeben, der die maximal erlaubte Länge
überschreitet.

System action:

Der Eingabebefehl wird ignoriert.

User response:

Befehl mit weniger Zeichen erneut ausgeben. Dies könnte bedeuten, daß
mehrere sich wiederholende Leerzeichen durch ein einzelnes Leerzeichen
ersetzt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS8029E

Makroverarbeitung ist beendet.



Explanation:

Während der Verarbeitung eines Makros trat ein Fehler auf, da die Option
-ITEMCOMMIT nicht in der Befehlszeile angegeben war. Die Verarbeitung
dieses Makros und jedes Makros auf höherer Ebene wird beendet.

System action:

Jede laufende Makroverarbeitung wird beendet.

User response:

Option -ITEMCOMMIT in der Befehlszeile angeben, um sicherzustellen, daß
der Server jeden Befehl im Makro einzeln festschreibt.

------------------------------------------------------------------------
ANS8030E

Ersetzter Befehl ist länger als maximal Maximale Länge Zeichen.



Explanation:

Nach der Variablensubstitution ist ein Eingabebefehl länger als die
maximal zulässige Befehlslänge.

System action:

Der Eingabebefehl wird ignoriert.

User response:

Befehl mit weniger Zeichen erneut ausgeben. Dies kann bedeuten, daß
mehrere sich wiederholende Leerzeichen durch ein einzelnes Leerzeichen
ersetzt werden müssen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8031E

Name des auszuführenden Makros fehlt.



Explanation:

Ein Makrobefehl ohne Makroname wurde festgestellt.

System action:

Der Befehl wird ignoriert.

User response:

Makrobefehl erneut mit Makrodateinamen ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8032E

Zur Verarbeitung von Makro 'Dateispezifikation' konnte kein Speicher
zugeordnet werden.



Explanation:

Der Client kann nicht genügend Speicher zuordnen, um das angezeigte
Makro zu verarbeiten.

System action:

Das Makro wird ignoriert und ein Fehler zurückgegeben.

User response:

Mehr Speicher für Client verfügbar machen und Makrobefehl wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8033E

LDAP-Authentifizierung wird vom Web-Client nicht unterstützt.



Explanation:

Die eingegebene ID verwendet die LDAP-Authentifizierung. Die
LDAP-Authentifizierung wird vom Web-Client nicht unterstützt.

System action:

Die Anmeldung ist nicht erfolgreich.

User response:

Verwenden Sie eine ID mit lokaler Authentifizierung (LOCAL).

------------------------------------------------------------------------
ANS8034E

Administrator-ID wurde von diesem Server nicht erkannt.



Explanation:

Die eingegebene Administrator-ID ist dem Anforderungs-Server nicht
bekannt.

System action:

Die Verwaltungssitzung wird beendet.

User response:

Sicherstellen, daß eine registrierte Verwaltungs-ID für den Server
verwendet wird, zu dem die Verbindung hergestellt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS8036E

Verwaltungsbefehl ist im Mount-Modus ungültig.



Explanation:

Die Mount-Modusoption wurde zwar angegeben, jedoch erkennt der Client
einen Server-Befehl in der Befehlszeile.

System action:

Die Sitzung des Verwaltungs-Clients wird beendet.

User response:

Befehl ohne Server-Befehl erneut ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8037E

Name für Umleitungsdatei fehlt.



Explanation:

Ein eingegebener Befehl enthält ein Ausgabeumleitungssymbol, aber keinen
Ausgabedateinamen.

System action:

Der Befehl wird ignoriert und ein Fehler zurückgegeben.

User response:

Befehl mit Ausgabedateinamen erneut ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8038E

Umleitungsdatei 'Dateispezifikation' konnte nicht geöffnet werden.



Explanation:

Ein eingegebener Befehl enthält eine Ausgabeumleitungsdatei, aber die
Datei kann nicht geöffnet werden.

System action:

Der Befehl wird ignoriert und ein Fehler zurückgegeben.

User response:

Befehl mit gültigem Ausgabedateinamen erneut ausgeben oder Speicher für
die Ausgabedatei verfügbar machen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8041E

Server-Verbindung wurde unterbrochen und konnte nicht wiederhergestellt
werden.



Explanation:

Während einer Verwaltungssitzung entdeckt der Client, daß die Verbindung
mit dem Server gestört ist. Versuch, die Verbindung erneut herzustellen,
schlägt fehl.

System action:

Die Client-Sitzung wird beendet.

User response:

Die Ursache des Fehlers bestimmen. Später versuchen, die Sitzung erneut
zu starten. Bleibt der Fehler bestehen, den Kundendienst verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8045E

Übertragungsfehler.



Explanation:

Während einer Verwaltungssitzung ist ein unerwarteter Übertragungsfehler
aufgetreten.

System action:

Die Client-Sitzung wird beendet.

User response:

Prüfen, ob die Übertragung zwischen dem Client und den Server-Maschinen
aktiv ist. Ausfälle des Servers, des Prozessors und der
DFV-Steuereinheit können diesen Fehler verursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8046E

Die Clientverbindung mit dem Server wurde auf Grund eines unerwarteten
Fehlers beendet.



Explanation:

Das Fehlerprotokoll enthält möglicherweise weitere Nachrichten in Bezug
auf diesen Fehler.

System action:

Die Clientsitzung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie die Kommunikationsverbindung zwischen dem Client und dem
Server, um sicherzustellen, dass sie betriebsbereit ist. Untersuchen Sie
das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in Bezug auf
diesen Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS8047E

Die Clientverbindung mit dem Server wurde auf Grund eines
Kommunikationspufferüberlaufs beendet.



Explanation:

Das Fehlerprotokoll enthält möglicherweise weitere Nachrichten in Bezug
auf diesen Fehler.

System action:

Die Clientsitzung wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Überprüfen Sie die
Kommunikationsverbindung zwischen dem Client und dem Server, um
sicherzustellen, dass sie betriebsbereit ist. Untersuchen Sie das
Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in Bezug auf diesen
Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS8048W

Warnung! Eine Imagezurückschreibung des Linux-Dateisystems 'Quelle' an
ein alternatives Ziel 'Ziel' wird nicht empfohlen, weil dadurch doppelte
UUIDs entstehen können, was zu Mountfehlern nach einer erfolgreichen
Zurückschreibung führt.



Explanation:

Durch eine Imagezurückschreibung eines Linux-Dateisystems an ein
alternatives Ziel können doppelte UUIDs entstehen, was zu Mountfehlern
nach einer erfolgreichen Zurückschreibung führt. Unter Linux verwenden
einige Dateisysteme UUIDs, um sich selbst zu identifizieren. Wenn Sie
eine Imagesicherung eines solchen Datenträgers an eine andere Position
zurückschreiben würden, hätten Sie zwei Datenträger mit derselben UUID.
Wenn Sie Ihre Dateisysteme mit einer UUID in /etc/fstab definieren,
müssen Sie bedenken, dass IBM Spectrum Protect das zurückgeschriebene
Dateisystem unter Umständen nicht ordnungsgemäß anhängen kann. Um eine
solche Situation zu vermeiden, schreiben Sie das Image an seine
ursprüngliche Position zurück.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wenn nicht verhindert werden kann oder soll, dass eine
Imagezurückschreibung mit einem alternativen Ziel ausgeführt wird,
ändern Sie die UUID des ursprünglichen Datenträgers oder des
zurückgeschriebenen Datenträgers. Entsprechende Anweisungen hierzu
finden Sie in Ihrer Linux-Dokumentation. Außerdem müssen Sie
möglicherweise /etc/fstab manuell bearbeiten, damit der ursprüngliche,
der zurückgeschriebene oder beide Datenträger angehängt werden können.

------------------------------------------------------------------------
ANS8049E

Auf Grund einer Zeitlimitüberschreitung bei der Übertragung kann keine
Verbindung mit dem Server hergestellt werden.



Explanation:

Das Fehlerprotokoll enthält möglicherweise weitere Nachrichten in Bezug
auf diesen Fehler.

System action:

Die Clientsitzung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie die Kommunikationsverbindung zwischen dem Client und dem
Server, um sicherzustellen, dass sie betriebsbereit ist. Untersuchen Sie
das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in Bezug auf
diesen Fehler.

------------------------------------------------------------------------
ANS8050E

Der IBM Spectrum Protect-Server akzeptiert keine Verwaltungssitzungen
auf dem Clientanschluss. Sie müssen die für Verwaltungssitzungen
angegebene Anschlussnummer verwenden.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Server ist so konfiguriert, dass er
Verwaltungssitzungen auf dem Client-TCP/IP-Anschluss nicht zulässt. Für
Verwaltungssitzungen wurde eine andere Anschlussnummer angegeben.

System action:

Die Verwaltungssitzung wird nicht aufgebaut.

User response:

Geben Sie mit Hilfe der Clientoption TCPADMINPORT die
TCP/IP-Anschlussnummer an, die der IBM Spectrum Protect-Server für
Verwaltungssitzungen verwendet. Verständigen Sie Ihren IBM Spectrum
Protect-Serveradministrator, wenn Sie die korrekte Anschlussnummer nicht
kennen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8052E

Datei 'DateibereichsnamePfadnameDateiname' kann nicht entschlüsselt
werden....Bitte versuchen Sie, diese Datei einzeln zurückzuschreiben



Explanation:

Die Datei konnte nicht entschlüsselt und zurückgeschrieben werden.

System action:

Die Datei wird nicht zurückgeschrieben.

User response:

Schreiben Sie die Datei separat zurück.

------------------------------------------------------------------------
ANS8053E

Kein Zugriff auf das Netz möglich.



Explanation:

Das Fehlerprotokoll enthält möglicherweise weitere Nachrichten in Bezug
auf diesen Fehler.

System action:

Die Clientsitzung wird beendet.

User response:

Überprüfen Sie die Kommunikationsverbindung zwischen dem Client und dem
Server, um sicherzustellen, dass sie betriebsbereit ist. Untersuchen Sie
das Clientfehlerprotokoll auf zusätzliche Nachrichten in Bezug auf
diesen Fehler. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS8054E

Kein Speicher verfügbar für Serviceanforderung.



Explanation:

Nicht genug Speicher auf dem Server verfügbar.

System action:

Die Client-Sitzung wird beendet.

User response:

Verwaltungssitzung wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, den
Kundendienst verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8055E

Der Server verfügt nicht über ausreichende Ressourcen, um die Operation
auszuführen.



Explanation:

Der Server hat keine Ressourcen mehr. Das Fehlen von Speicher oder ein
anderer Fehlerzustand erlaubt keine neuen Aktivitäten. Das
Serveraktivitätenprotokoll enthält möglicherweise weitere Informationen
zu diesem Problem.

System action:

Die Clientsitzung wird beendet.

User response:

Der IBM Spectrum Protect-Administrator sollte das IBM Spectrum
Protect-Serveraktivitätenprotokoll untersuchen, um den Verursacher für
den Ressourcenengpass zu ermitteln. Wiederholen Sie die Operation, wenn
der Server weniger belastet ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS8056E

Administrator-ID ist gesperrt.



Explanation:

Die eingegebene Verwaltungs-ID wurde von einem Systemadministrator
gesperrt und kann nicht benutzt werden.

System action:

Die Client-Sitzung wird beendet.

User response:

Systemadministrator verständigen, um ID freizugeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS8057E

Die angeforderten sprachenabhängigen Dateien sind nicht verfügbar.



Explanation:

Der NLS-Repository für die angegebene Sprache ist nicht verfügbar.

System action:

Die Client-Sitzung wird beendet.

User response:

Eine andere Sprache verwenden oder eine Kopie des NLS-Repository für die
gewünschte Sprache besorgen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8058E

Der angegebene Pfad ist ein Linux-Btrfs-Unterdatenträger und für die
Imagesicherung nicht gültig.



Explanation:

Linux-Btrfs-Unterdatenträger werden für die Imagesicherung nicht
unterstützt.

System action:

Die Imagesicherungsoperation wird nicht ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation mit einem gültigen
Linux-Btrfs-Dateisystem.

------------------------------------------------------------------------
ANS8060E

Fehler bei der Validierung von Datei 'VHDX-Dateiname'



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann die Datei nicht ausfindig machen oder das
Dateiformat ist ungültig.

System action:

Die Sicherungsoperation startet nicht.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, suchen Sie in
der Fehlerprotokolldatei nach Informationen darüber, wie dieses Problem
gelöst werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS8061E

Sitzung zurückgewiesen: Server erlaubt keine Anmeldung als
Unicode-aktivierter Verwaltungs-Client.



Explanation:

Der Verwaltungs-Client kann aufgrund einer fehlenden Übereinstimmung
zwischen Server und Client keine Verbindung zum Server herstellen.

System action:

Die Client-Sitzung wird beendet.

User response:

Einen neuen Administrator von einem anderen Verwaltungs-Client oder der
Server-Konsole aus registrieren und mit der neuen Administrator-ID
anmelden.

------------------------------------------------------------------------
ANS8062E

Kommunikation zwischen Clients ist nicht zulässig, wenn die IBM Spectrum
Protect-Serverauthentifizierung inaktiviert ist.



Explanation:

Für die Kommunikation zwischen Clients muss die IBM Spectrum
Protect-Authentifizierung aktiviert sein.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Aktivieren Sie die IBM Spectrum Protect-Serverauthentifizierung mit dem
Befehl 'Set AUthentication ON'.

------------------------------------------------------------------------
ANS8063E

Der ferne IBM Spectrum Protect-Clientakzeptor, der dem Knoten 'Name'
zugeordnet ist, konnte sich nicht mit dem IBM Spectrum Protect-Server
authentifizieren.



Explanation:

Für einige IBM Spectrum Protect-Clientoperationen ist es erforderlich,
dass der Client für Sichern/Archivieren Clients auf fernen Maschinen
anspricht. Die entsprechende ferne Maschine kann sich nicht mit dem IBM
Spectrum Protect-Server authentifizieren.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Erstellen Sie auf der fernen Maschine ein neues IBM Spectrum
Protect-Kennwort für den Clientakzeptor oder stellen Sie sicher, dass
das aktuelle Kennwort noch gültig ist, bevor Sie die Operation
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8064E

Zeitlimitüberschreitung bei Übertragung. Befehl erneut ausgeben.



Explanation:

Die Übertragung zum Server wurde wegen einer Zeitlimitüberschreitung vom
Server beendet.

System action:

Der Server verarbeitet den Befehl nicht.

User response:

Den Befehl erneut ausgeben. Falls notwendig, die Werte der Optionen
IDLETIMEOUT und COMMTIMEOUT in the Server-Optionsdatei erhöhen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8103W

Ein Befehl wurde nicht erfolgreich ausgeführt. Befehl : Befehl IBM
Spectrum Protect-Funktionsname: Funktionsname Fehlernachricht :
Fehlernachricht Rückkehrcode : Rückkehrcode IBM Spectrum Protect-Datei :
Dateiname (Zeilennummer)



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat ein externes Programm aufgerufen,
das fehlgeschlagen ist.

System action:

Abhängig von den Umständen kann der Fehler die weitere Verarbeitung
verhindern.

User response:

Lesen Sie die zusätzlichen Informationen im Fehlerprotokoll. Verwenden
Sie die in dieser Nachricht bereitgestellten Informationen für die
Fehlerbehebung oder bei der Benachrichtigung der IBM Spectrum
Protect-Unterstützung.

------------------------------------------------------------------------
ANS8104W

Der EFS-Status des Dateisystems 'Dateisystemname' kann nicht bestimmt
werden, Fehlernummer='Fehlernummer', Datenverarbeitung normal.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann den EFS-Status auf dem angegebenen Dateisystem
nicht bestimmen. Für Dateien auf diesem Dateisystem erfolgt keine
spezifische EFS-Verarbeitung. Ist EFS auf dem Dateisystem aktiviert,
werden alle zugänglichen Dateien im Klartext gesichert.

System action:

Das Dateisystem wird als reguläres Dateisystem verarbeitet.

User response:

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um die Ursache für den in
der Nachricht dokumentierten Fehler zu ermitteln.

------------------------------------------------------------------------
ANS8105W

Momentaufnahme für Datenträger 'Dateibereichsname' kann nicht entfernt
werden.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client konnte die für die Imagesicherung
verwendete Momentaufnahme nicht entfernen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Lesen Sie die zusätzlichen Informationen im Fehlerprotokoll. Verwenden
Sie den Befehl 'lvdisplay', um die aktiven Momentaufnahmen anzuzeigen,
und den Befehl 'lvremove', um die Momentaufnahmen manuell zu entfernen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8106E

Die Unterstützung für mehrere IBM Spectrum Protect-Server ist auf diesem
Knoten aktiviert. Der Servername muss für diesen Befehl angegeben
werden.



Explanation:

Wenn ein Knoten für die Unterstützung mehrerer IBM Spectrum
Protect-Server aktiviert ist, muss der Befehl einen gültigen IBM
Spectrum Protect-Servernamen angeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen gültigen Servernamen für diesen Befehl an.

------------------------------------------------------------------------
ANS8107I

Der Optionswert -server='Optionswert' wird ignoriert. Die Abstimmung
wird mit dem Standardserver Standardserver fortgesetzt.



Explanation:

Die Option '-server' ist nur in einer Umgebung mit mehreren Servern
gültig und darf nur mit dem bidirektionalen
orphan-check-Abstimmungsmodus verwendet werden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Verwenden Sie die Option '-server' nur mit dem bidirektionalen
orphan-check-Abstimmungsmodus.

------------------------------------------------------------------------
ANS8201E

Für Windows-Hyper-V-Teilsicherungen ist Windows 2012 oder höher
erforderlich. Unter Windows Server 2016 oder höher muss die Version der
virtuellen Maschine höher als 5 sein.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann Windows-Hyper-V-Teilsicherungen nur unter dem
Windows-Betriebssystem Windows Server 2012 und höher ausführen. Unter
Windows Server 2016 oder höher muss die Version der virtuellen Maschine
höher als 5 sein.

System action:

Die Teilsicherungsoperation wurde gestoppt.

User response:

Damit Teilsicherungen für Windows Hyper-V möglich sind, führen Sie ein
Upgrade des Betriebssystems auf Windows Server 2012 oder höher durch.
Unter Windows Server 2016 und höher muss die Version der virtuellen
Maschine höher als 5 sein, damit die robuste Änderungsnachverfolgung
(Resilient Change Tracking, RCT) von Microsoft Hyper-V unterstützt
werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS8503I

Keine übereinstimmende Option für Muster: 'Muster' gefunden.



Explanation:

Sie haben ein Muster angegeben, das mit keinem Namen einer unterstützten
Option übereinstimmt.

System action:

Diese Nachricht ist die einzige Antwort auf Ihre Abfrage.

User response:

Geben Sie ein anderes Muster an oder übergehen Sie das Muster, um alle
Optionen anzuzeigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8563E

Der Wert des Rückrufmodus ist ungültig: ungültiger_Wert.



Explanation:

Der Rückrufmodus, den Sie auf dem System aktivieren wollen, ist nicht
vorhanden.

System action:

Keine.

User response:

Überprüfen Sie den Wert der Rückrufoption.

------------------------------------------------------------------------
ANS8565W

Programmname: Liste der Rückruf-IDs nicht in Warteschlange gefunden.
Diese Rückrufe sind bereits beendet:



Explanation:

Das Programm kann die Rückruf-IDs nicht finden und kann diese Prozesse
nicht löschen.

System action:

Keine.

User response:

Überprüfen Sie, ob die Rückruf-IDs vorhanden und korrekt sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS8778E

Ein Browserprogramm kann nicht gefunden oder nicht gestartet werden.
Beim Ausführen des Befehls ist ein Fehler aufgetreten: Befehl. Prüfen
Sie, ob ein Browser installiert ist und auf Ihrer lokalen Maschine
korrekt funktioniert.



Explanation:

Ein Browserprogramm wurde nicht gefunden, deshalb ist der Zugriff auf
die IBM Spectrum Protect-Website und -Onlinedokumentation nicht möglich.

System action:

IBM Spectrum Protect setzt die Verarbeitung von Benutzeranforderungen
fort.

User response:

Für die Windows-Plattform wird der standardmäßige Systembrowser
verwendet. Prüfen Sie, ob auf Ihrer Maschine ein Browser installiert
ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS8779E

Ein Browserprogramm kann nicht gefunden oder nicht gestartet werden.
Einer der folgenden Browser ist erforderlich: Browserliste. Prüfen Sie,
ob einer dieser Browser installiert ist und auf Ihrer lokalen Maschine
korrekt funktioniert.



Explanation:

Ein Browserprogramm wurde nicht gefunden, deshalb ist der Zugriff auf
die IBM Spectrum Protect-Website und -Onlinedokumentation nicht möglich.

System action:

IBM Spectrum Protect setzt die Verarbeitung von Benutzeranforderungen
fort.

User response:

Für UNIX-Plattformen wird eine Liste der unterstützten Browser in der
README-Datei bereitgestellt. Installieren Sie den erforderlichen
Browser, um auf die IBM Spectrum Protect-Websites und
-Onlinedokumentation zuzugreifen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8780E

Ein Browserprogramm kann nicht gefunden oder nicht gestartet werden.
Weitere Informationen enthält die Datei 'Dateiname' auf Ihrer lokalen
Maschine.



Explanation:

Ein Browserprogramm kann nicht gefunden werden, deshalb ist der Zugriff
auf die Website oder die Onlinedokumentation nicht möglich.

System action:

IBM Spectrum Protect verarbeitet weiterhin Benutzeranforderungen.

User response:

Installieren Sie einen Browser, um auf die Website oder die
Onlinedokumentation zugreifen zu können.

------------------------------------------------------------------------
ANS8809E

LD_LIBRARY_PATH ist entweder nicht definiert oder nicht korrekt
definiert. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariable
LD_LIBRARY_PATH das Installationsverzeichnis Pfadname enthält.



Explanation:

LD_LIBRARY_PATH muss definiert sein und den Installationsverzeichnispfad
enthalten.

System action:

Die VMware-Sicherungs- oder Zurückschreibungsoperation schlägt fehl.

User response:

Definieren Sie LD_LIBRARY_PATH und stellen Sie sicher, dass diese Angabe
das Installationsverzeichnis des Clients für Sichern/Archivieren
enthält.

------------------------------------------------------------------------
ANS8810E

LD_LIBRARY_PATH ist entweder nicht definiert oder nicht korrekt
definiert. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariable
LD_LIBRARY_PATH das Installationsverzeichnis enthält.



Explanation:

LD_LIBRARY_PATH muss definiert sein und den Installationsverzeichnispfad
enthalten.

System action:

Die VMware-Sicherungs- oder Zurückschreibungsoperation schlägt fehl.

User response:

Definieren Sie LD_LIBRARY_PATH und stellen Sie sicher, dass diese Angabe
das Installationsverzeichnis des Clients für Sichern/Archivieren
enthält.

------------------------------------------------------------------------
ANS8811E

VMware-Operationen können nicht ausgeführt werden, wenn das
Hardware-Plug-in-Produkt TIVsm-BAhdw installiert und geladen ist.
Deinstallieren Sie das Hardwareprodukt TIVsm-BAhdw oder definieren Sie
die Option DONTLOAD PIHDW in der Optionsdatei, um zu verhindern, dass
das Hardware-Plug-in geladen wird.



Explanation:

VMware-Operationen sind mit den Hardware-Plug-in-Produktbibliotheken
nicht kompatibel.

System action:

Die VMware-Sicherungs- oder Zurückschreibungsoperation schlägt fehl.

User response:

Deinstallieren Sie das Hardwareprodukt TIVsm-BAhdw oder definieren Sie
die Option DONTLOAD PIHDW, um zu verhindern, dass das Hardware-Plug-in
geladen wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS8818E

Fehler beim Versuch, die Änderungen anzuwenden. Ihre Änderungen wurden
nicht auf das System angewandt. Verständigen Sie Ihren
Systemadministrator.



Explanation:

Fehler beim Versuch, die Änderungen anzuwenden.

System action:

Die Benutzeränderungen werden nicht angewandt.

User response:

Den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8819E

Die folgenden Ablaufverfolgungsmarkierungen sind ungültig:
Liste_der_Ablaufverfolgungsmarkierungen. Korrigieren Sie sie, bevor Sie
fortfahren.



Explanation:

Eine oder mehrere Ablaufverfolgungsmarkierungen sind ungültig.

System action:

Fordert den Benutzer auf, die Ablaufverfolgungsmarkierungen zu
korrigieren.

User response:

Korrigieren Sie die falschen Ablaufverfolgungsmarkierungen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8830W

Unterschiedliche Servernamenzeilengruppen (HSM-Zeilengruppe und
BA-Zeilengruppe) für das Dateisystem Dateisystemname bei
Speicherverwaltung und bei Sichern/Archivieren.



Explanation:

Die Servernamenzeilengruppen, die Sie für den Speicherverwaltungsclient
(HSM-Client) und für den Client für Sichern/Archivieren (BA-Client)
angegeben haben, sind unterschiedlich. Die integrierten Sicherungs- und
Stubzurückschreibungsfunktionen sind für das Dateisystem nicht
verfügbar.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wenn Sie eine integrierte Sicherung und Stubzurückschreibung für das
Dateisystem zulassen wollen, muss in dsm.sys in den Optionen
MIGRATESERVER und DEFAULTSERVER dieselbe Zeilengruppe SERVERNAME
angegeben werden. Sie haben auch die Wahl, einen
Serverzeilengruppennamen mit Hilfe der Option SERVERNAME in dsm.opt oder
auf der Befehlszeile zur Verfügung zu stellen. In jedem Fall muss der
Zeilengruppenname mit der in der Option MIGRATESERVER angegebenen
Zeilengruppe übereinstimmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS8939E

Beim Versuch, die Verzeichnisbaumstruktur zu filtern, ist ein
unerwarteter Fehler aufgetreten. RC=Rückkehrcode



Explanation:

Der Filter wurde nicht auf die Verzeichnisbaumstruktur angewendet.

System action:

Die Verzeichnisbaumstruktur wird nicht gefiltert.

User response:

Verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung Ihren
Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS8946E

RPC-Aufruf fehlgeschlagen.



Explanation:

Es kann keine Verbindung zum Empfängerrückrufdämon aufgebaut werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Das System funktioniert nicht ordnungsgemäß oder die Rückrufdämone sind
nicht gestartet.

------------------------------------------------------------------------
ANS8956E

Port Port, der mit der Option HSMRPCPORT angegeben wird, ist bereits im
Gebrauch.



Explanation:

Der mit der Option HSMRPCPORT angegebene Port wird von einem anderen
Prozess verwendet.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Aktualisieren Sie HSMRPCPORT mit einer neuen verfügbaren Portnummer und
starten Sie die HSM-Dämone erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS8957E

Start des RPC-Serverprozesses ist fehlgeschlagen.



Explanation:

dsmrecalld kann den RPC-Server nicht starten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Fehlerdetails finden Sie im Systemprotokoll.

------------------------------------------------------------------------
ANS9005W

Programmname: ungültiger Wert für 'Parametername': Wert (muss im Bereich
[Mindestwert..Maximalwert] liegen).



Explanation:

Das Programm hat einen ungültigen Parameter in der
Speicherverwaltungskonfiguration eines Dateisystems gefunden.

System action:

Der Parameterwert wurde zurückgewiesen.

User response:

Haben Sie versucht, den angegebenen Wert manuell zu definieren, wählen
Sie stattdessen einen Wert aus dem angegebenen Bereich aus. Wird der
Wert aus der Speicherverwaltungskonfigurationsdatei eines Dateisystems
gelesen (befindet sich unter [Dateisystem]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml),
editieren Sie die Datei entsprechend. Der Name des Dateisystems kann
anhand einer nachfolgenden Fehlernachricht bestimmt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9007W

Programmname: ungültiger Wert für 'Parametername': Wert (muss im Bereich
[Mindestwert..Maximalwert] liegen).



Explanation:

Das Programm hat einen ungültigen Parameter in der
Speicherverwaltungskonfiguration eines Dateisystems gefunden.

System action:

Der Parameterwert wurde zurückgewiesen.

User response:

Haben Sie versucht, den angegebenen Wert manuell zu definieren, wählen
Sie stattdessen einen Wert aus dem angegebenen Bereich aus. Wird der
Wert aus der Speicherverwaltungskonfigurationsdatei eines Dateisystems
gelesen (befindet sich unter [Dateisystem]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml),
editieren Sie die Datei entsprechend. Der Name des Dateisystems kann
anhand einer nachfolgenden Fehlernachricht bestimmt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9008W

Die Komprimierung ist aktiviert. Als Rückrufmodus für Datei Dateiname
kann nicht 'partiell' angegeben werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann Dateiattribute nur für eine nicht komprimierte
umgelagerte Datei setzen. Diese Datei wurde mit aktivierter
Komprimierung umgelagert.

System action:

IBM Spectrum Protect setzt die Dateiattribute nicht.

User response:

Rufen Sie die Datei im Status 'resident' zurück, inaktivieren Sie die
Komprimierung und lagern Sie die Datei erneut um. Wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9009E

Programmname: ungültige Speicherverwaltungskonfiguration für
'Dateisystem' gefunden.



Explanation:

Das Programm hat eine ungültige Speicherverwaltungskonfiguration für das
angegebene Dateisystem gefunden.

System action:

Die Speicherverwaltungskonfiguration wurde für das angegebene
Dateisystem zurückgewiesen. Beim Aktualisieren einer vorhandenen
Konfiguration werden ungültige Konfigurationen, die definiert werden
sollen, ignoriert. Wenn eine persistente Konfigurationsdatei ungültig
ist, scheint für das Dateisystem die Speicherverwaltung nicht aktiviert
zu sein.

User response:

Haben Sie versucht, die Speicherverwaltung für dieses Dateisystem
manuell zu aktualisieren, geben Sie stattdessen eine gültige
Konfiguration ein. Ist die persistente Konfigurationsdatei ungültig,
editieren Sie die Datei entsprechend; alternativ können Sie explizit die
Speicherverwaltung hinzufügen (damit wird die vorhandene Konfiguration
entfernt/überschrieben). Der Grund für die fehlerhafte Konfiguration
kann anhand einer vorhergehenden Fehlernachricht bestimmt werden. Die
Speicherverwaltungskonfigurationsdatei des Dateisystems befindet sich
unter 'Dateisystem'/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml.

------------------------------------------------------------------------
ANS9010E

Programmname: Speicherverwaltungskonfigurationsdatei
'Konfigurationsdatei' für Dateisystem konnte nicht syntaktisch
analysiert werden.



Explanation:

Die Speicherverwaltungskonfigurationsdatei für das angegebene
Dateisystem ist vorhanden, aber ihr Inhalt scheint ein ungültiges Format
zu haben.

System action:

Die Konfiguration wurde zurückgewiesen. Für das Dateisystem scheint die
Speicherverwaltung nicht aktiviert zu sein.

User response:

Überprüfen Sie die angegebene Speicherverwaltungskonfigurationsdatei;
sie sollte ein korrekt formatiertes XML-Dokument mit dem Stammelement
'HsmFsConfig' enthalten. Soll eine neue Konfigurationsdatei erstellt
werden, können Sie einfach diesem Dateisystem die Speicherverwaltung
hinzufügen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9011E

Programmname: Speicherverwaltungskonfigurationsdatei
'Konfigurationsdatei' für Dateisystem konnte nicht geschrieben werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die Speicherverwaltungskonfigurationsdatei
für das angegebene Dateisystem nicht schreiben und sichern.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Speicherverwaltungskonfigurationsdaten
nicht gesichert. Haben Sie versucht, die Speicherverwaltung für dieses
Dateisystem hinzuzufügen, wurde die Speicherverwaltung nicht
hinzugefügt. Haben Sie versucht, die Speicherverwaltungskonfiguration zu
aktualisieren, wurde sie wahrscheinlich nicht aktualisiert. Wurde eine
vorhandene Konfigurationsdatei im alten Format erfolgreich gelesen, aber
nicht in das XML-Format konvertiert, ist die Speicherverwaltung für
dieses Dateisystem mit der Konfiguration aus der alten Datei aktiv.

User response:

Bestimmen Sie, warum die angegebene Datei nicht geschrieben werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS9012E

Fehlerprogramm: Befehl muß vom Root ausgeführt werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect erfordert, daß ein Root diese Operation ausführt.

System action:

IBM Spectrum Protect beendet die Operation.

User response:

Als Root die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9016E

Umlagerungsstatus der Speicherverwaltung für Pfad konnte nicht abgerufen
werden.



Explanation:

Beim Versuch, den Umlagerungsstatus der Speicherverwaltung abzurufen,
ist ein Fehler aufgetreten. Entweder wurden die Berechtigungen für die
Statusdatei nicht richtig angegeben oder die Statusdatei ist beschädigt.

System action:

IBM Spectrum Protect beendet die Operation.

User response:

Die Berechtigungen für die Statusdatei sollten vom Root überprüft werden
oder den Kundendienst verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9017W

Fehlerprogramm: Die Mindestanzahl der Rückrufdämone Min-dsmrecalld kann
nicht größer als die maximale Anzahl Max-dsmrecalld sein; standardmäßig
sind es min. Min-dsmrecalld und max. Max-dsmrecalld.



Explanation:

Es wurde eine Mindestanzahl von Rückrufdämonen eingegeben, die größer
ist als die maximale Anzahl.

System action:

IBM Spectrum Protect verwendet Standardwerte anstelle der Werte, die in
der Client-Systemoptionsdatei (dsm.sys) angegeben sind.

User response:

Die Optionen MINRECALLDAEMONS und MAXRECALLDAEMONS in der
Client-Systemoptionsdatei korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9020E

Es konnte keine Sitzung mit einem IBM Spectrum Protect-Server oder
-Clientagenten aufgebaut werden. Der Rückkehrcode ist TSM-Fehler.



Explanation:

Ein Problem hat verhindert, dass der Client eine Verbindung zum IBM
Spectrum Protect-Server herstellt. Es stehen keine zusätzlichen
Informationen zur Angabe in dieser Nachricht zur Verfügung.
Wahrscheinlich wurden jedoch zusätzliche Nachrichten im IBM Spectrum
Protect-Fehlerprotokoll aufgezeichnet.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Nachrichten. Stellen Sie
mithilfe dieser Nachrichten fest, wie angezeigte Probleme zu lösen sind.
Lautet der IBM Spectrum Protect-Fehler -50, liegt ein
Kommunikationsfehler vor. Eine typische Ursache dieses Fehlers ist eine
fehlerhafte Konfiguration der TCP/IP-Adresse oder des TCP/IP-Anschlusses
des Servers. Überprüfen Sie die Konfiguration und ob das Netz des
Clientsystems verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf
den IBM Spectrum Protect-Server nicht durch eine Firewall verhindert
wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass der IBM Spectrum Protect-Server
aktiv ist und Verbindungen am erwarteten Anschluss akzeptiert.

------------------------------------------------------------------------
ANS9021E

Fehlerprogramm: Unbekannter Rückrufdämon (Prozess-ID Prozess-ID) wurde
abnormal beendet, Status: Status.



Explanation:

Ein Rückrufdämon wird abnormal gestoppt.

System action:

IBM Spectrum Protect beendet die Operation.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, senden Sie
die Kerndatei zur Analyse an die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9022E

Fehlerprogramm: Rückrufdämon (Prozess-ID Prozess-ID) wurde abnormal
beendet, Status: Status.



Explanation:

Ein Rückrufdämon wurde abnormal gestoppt.

System action:

Die Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, senden Sie
die Kerndatei zur Analyse an die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9024E

Ab diesem Release erfolgt die gesamte Kandidatenverarbeitung intern
durch den IBM Spectrum Protect-Monitordämon. Somit ist -c keine gültige
Option mehr für dsmreconcile.



Explanation:

Die Befehlszeilenoptionen -c und -Candidates sind für dsmreconcile nicht
mehr gültig, da die gesamte Kandidatenverarbeitung jetzt von dsmmonitord
ausgeführt wird.

System action:

IBM Spectrum Protect erkannte eine ungültige Option. dsmreconcile wird
beendet.

User response:

Verwenden Sie nicht mehr die Optionen -c und -Candidates mit
dsmreconcile.

------------------------------------------------------------------------
ANS9025E

Die Versionen des Data Protection for WebSphere-Plug-ins und des Clients
für Sichern/Archivieren stimmen nicht überein. Bitte aktualisieren Sie
Ihr Data Protection for WebSphere-Plug-in.



Explanation:

Das Release und die Version des Data Protection for WebSphere-Plug-ins
ist gegenüber dem Release und der Version des Clients für
Sichern/Archivieren nicht auf dem neuesten Stand.

System action:

Keine.

User response:

Aktualisieren Sie Data Protection for WebSphere auf das richtige Release
und die richtige Version.

------------------------------------------------------------------------
ANS9028E

Programmname: Sperre für Dateisystem konnte nicht angefordert werden.



Explanation:

Vor dem Ändern einer Speicherverwaltungskonfigurationsdatei muss die
Datei gesperrt werden, um einen gleichzeitigen Zugriff zu verhindern.
Schlägt das Anfordern der Sperre fehl, wurde gleichzeitig auf die Datei
zugegriffen.

System action:

Die Aktion wurde abgebrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Anforderung oder bestimmen Sie den Prozess mit der
Sperre.

------------------------------------------------------------------------
ANS9029E

Der WebSphere-Server ist aktiv, aber der Server muss für eine
Zurückschreibungsoperation heruntergefahren sein. Fahren Sie den
WebSphere-Server herunter und wiederholen Sie die
Zurückschreibungsoperation.



Explanation:

Der WebSphere-Server muss heruntergefahren werden, damit eine
Zurückschreibung ausgeführt werden kann.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation ist fehlgeschlagen.

User response:

Fahren Sie den WebSphere-Server herunter und wiederholen Sie die
Zurückschreibungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9030W

Es können keine miteinander in Konflikt stehenden Attribute für Datei
Dateiname gesetzt werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann die Dateiattribute nicht setzen, da die
angeforderten Attribute miteinander in Konflikt stehen.

System action:

IBM Spectrum Protect setzt die Dateiattribute nicht.

User response:

Die Operation mit Attributen wiederholen, die nicht miteinander in
Konflikt stehen. Dieser Fehler tritt auch auf, wenn Sie versuchen, den
partiellen Rückrufmodus für eine ausführbare Datei festzulegen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9031W

Datei Dateiname ist keine umgelagerte Datei.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann Dateiattribute nur für eine umgelagerte Datei
setzen. Diese Datei wurde nicht umgelagert.

System action:

IBM Spectrum Protect setzt die Dateiattribute nicht.

User response:

Die Datei umlagern und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9032W

Datei Dateiname ist nicht in einem von HSM verwalteten Dateisystem.



Explanation:

IBM Spectrum Protect erkennt, dass sich die Datei nicht in einem von HSM
verwalteten Dateisystem befindet, und kann deshalb die angeforderte
Operation nicht ausführen.

System action:

IBM Spectrum Protect setzt nicht die Dateiattribute.

User response:

Fügen Sie dem Dateisystem Speicherverwaltung hinzu, lagern Sie die Datei
um und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9034E

Die Zurückschreibungsoperation wurde auf Grund einer Änderung in der
ursprünglichen WebSphere-Umgebung nicht ausgeführt.



Explanation:

Die Daten müssen in dieselbe Umgebung zurückgeschrieben werden, in der
sie gesichert wurden. Dies schließt Einträge wie z. B. Zellenname,
Knotenname und Standort, an dem WebSphere installiert ist, ein.

System action:

Die Zurückschreibungsoperation wird nicht ausgeführt.

User response:

Führen Sie die Zurückschreibungsprozedur im Handbuch DP for WebSphere
aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS9036W

Programmname: Umgelagerte Datei(en) auf Server für Anzahl Stubdatei(en)
nicht vorhanden. In 'Dateispezifikation' nach Dateinamen suchen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann die umgelagerte(n) Datei(en) auf dem Server
nicht finden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

In dem Pfad, der in der Nachricht angegeben ist, nach dem Dateinamen
suchen. Außerdem sicherstellen, dass mit dem richtigen Server für diese
Datei gearbeitet wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS9050I

Programmname: Mindestens eine angegebene Option ist nicht gültig.



Explanation:

IBM Spectrum Protect Die angegebenen Optionen sind ungültig. Es wurde
keine Option geändert.

System action:

Die Verarbeitung wird ohne Optionsänderungen fortgesetzt.

User response:

Prüfen Sie die angegebenen Optionen und korrigieren Sie die
Befehlszeilenoptionen des Befehls.

------------------------------------------------------------------------
ANS9051I

Programmname: Die Optionen wurden erfolgreich geändert.



Explanation:

Die IBM Spectrum Protect-Aktualisierung der Optionen war erfolgreich.

System action:

Die Verarbeitung wird mit geänderten Optionen fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit der normalen Verarbeitung fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9054E

Das Plug-in wurde nicht gefunden.



Explanation:

Keine.

System action:

Keine.

User response:

Führen Sie "dsmc show plugins" an der Eingabeaufforderung aus, um die
auf dem System verfügbaren Plug-ins anzuzeigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9057W

Fehlerprogramm: Speicherbereichsinformationen für Dateisystem können
nicht abgerufen werden: Fehler.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann die Speicherbereichsinformationen für das
Dateisystem nicht abrufen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Prüfen, ob Speicherverwaltung zum Dateisystem hinzugefügt wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9059E

Fehlerprogramm: Prozeß konnte nicht abgehängt werden, um Dämon zu
werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect-Prozeß konnte sich selbst nicht abhängen, um Dämon
zu werden.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte den Dämon nicht wie angefordert starten. IBM
Spectrum Protect wurde gestoppt.

User response:

Die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9060W

Fehlerprogramm: Grenzwert der offenen Dateien konnte nicht abgerufen und
nicht erhöht werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte entweder den Grenzwert für die Anzahl der
offenen Dateien nicht abrufen oder den Grenzwert nicht erhöhen.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die Anzahl der offenen Dateien nicht erhöhen
und die Operation nicht beenden.

User response:

Dateibereich verfügbar machen, indem einige Prozesse beendet oder einige
Dateien entfernt werden, und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9062E

Datei 'Dateiname' wurde während des Sicherns geändert.



Explanation:

Eine Datei wurde während des Sicherns geändert. Überprüfen Sie die Datei
dsmerror.log nach einer Liste von Dateien, die sich geändert haben.

System action:

Die Sicherung ist fehlgeschlagen.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9063E

Fehlerprogramm: Dateisystem Dateisystem verfügt über keine Dateiindizes.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keinen Speicher für das Dateisystem abrufen,
da keine Dateiindizes vorhanden sind.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte keinen Speicher durch Umlagerung abrufen.

User response:

Einige Dateien entfernen, um Dateiindizes verfügbar zu machen, und die
Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9064E

Fehlerprogramm: Neuer Prozess kann nicht verzweigt werden: Fehler.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann einen neuen Prozess, der benötigt wird, nicht
verzweigen. Lautet die Fehlernummer des Betriebssystems EAGAIN, wurde
der Grenzwert für die Gesamtzahl Prozesse, die auf dem System oder von
einem einzelnen Benutzer ausgeführt werden, überschritten oder das
System verfügt nicht über die notwendigen Ressourcen, um einen anderen
Prozess zu erstellen. Lautet die Fehlernummer ENOMEM, steht nicht
genügend Speicher zur Verfügung, um den Prozess zu erstellen.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die angeforderte Operation nicht beenden.

User response:

Abhängig vom Fehlercode (Fehlernummer) sollten Sie entweder zusätzlichen
virtuellen Speicher (Auslagerungsspeicher) zuordnen oder das
Prozesslimit des Betriebssystems vergrößern. Anschließend starten Sie
die HSM-Dämonen neu oder führen einen Warmstart des Systems durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9065E

Datei 'Dateiname' oder Datei 'Dateiname2' wurde während des Sicherns
hinzugefügt oder entfernt.



Explanation:

Eine Datei wurde während des Sicherns hinzugefügt oder entfernt.

System action:

Die Sicherung ist fehlgeschlagen.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9067W

Fehlerprogramm: Fehler beim Aktualisieren der Datei dsmmigfstab für
Dateisystem.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Aktualisieren der Datei dsmmigfstab für
dieses Dateisystem einen Fehler gefunden.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Datei dsmmigfstab nicht aktualisiert.

User response:

Die vorhergehende Fehlernachricht ansehen und den Fehler, falls möglich,
korrigieren. Dann die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen,
den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9068I

Programmname: Datei dsmmigfstab für Dateisystem Dateisystem
aktualisiert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die Datei dsmmigfstab für das Dateisystem
erfolgreich aktualisiert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9069I

Programmname: Alle Dateisysteme sind in dem vorherigen Status
reaktiviert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat alle Dateisysteme, die von HSM verwaltet
werden, in ihrem Status vor der globalen Inaktivierung reaktiviert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9070I

Programmname: Speicherverwaltung ist jetzt für alle HSM-Dateisysteme
inaktiviert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die Speicherverwaltung für alle Dateisysteme,
die in der Datei dsmmigfstab aufgeführt sind, inaktiviert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9071W

Programmname: Fehler beim Reaktivieren der Speicherverwaltung für alle
HSM-Dateisysteme.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Versuch, die Speicherverwaltung zu
reaktivieren, einen Fehler gefunden.

System action:

IBM Spectrum Protect reaktiviert keine Speicherverwaltung für
HSM-Dateisysteme.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Speicherverwaltung korrekt installiert ist,
und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9072W

Fehlerprogramm: Fehler beim Inaktivieren der Speicherverwaltung für alle
FSM-Dateisysteme.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Versuch, die Speicherverwaltung zu
inaktivieren, einen Fehler gefunden.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Speicherverwaltung für FSM-Dateisysteme
nicht inaktiviert.

User response:

Sicherstellen, daß die Speicherverwaltung korrekt installiert ist, und
die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9073W

Programmname: Fehler beim Inaktivieren der Speicherverwaltung für
Dateisystem Dateisystem.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Versuch, die Speicherverwaltung zu
inaktivieren, einen Fehler gefunden.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Speicherverwaltung für das Dateisystem
nicht inaktiviert.

User response:

Sicherstellen, daß die Speicherverwaltung korrekt installiert ist, und
die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9074I

Programmname: Speicherverwaltungsfunktionen wurden für Dateisystem
Dateisystem lokal inaktiviert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat Speicherverwaltungsfunktionen wie Umlagerung,
Rückruf und Abstimmung für das Dateisystem lokal inaktiviert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9075W

Programmname: Fehler beim Reaktivieren der Speicherverwaltung für
Dateisystem Dateisystem.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat beim Versuch, Speicherverwaltung für das
Dateisystem zu reaktivieren, einen Fehler gefunden.

System action:

IBM Spectrum Protect reaktiviert keine Speicherverwaltung für das
Dateisystem.

User response:

Prüfen Sie, ob das angegebene Dateisystem angehängt ist und HSM für
dieses Dateisystem aktiviert ist. Wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM. Stellen Sie den Pfad
zu den Dateisystemen (/etc/filesystems - oder eine äquivalente Datei)
und die Ausgabe von den Befehlen mount und dsmdf zur Verfügung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9076I

Programmname: Speicherverwaltungsfunktionen wurden für Dateisystem
Dateisystem lokal reaktiviert.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat Speicherverwaltungsfunktionen wie Umlagerung,
Rückruf und Abstimmung für das Dateisystem lokal reaktiviert. Beachten
Sie jedoch, dass die Speicherverwaltung dennoch global inaktiviert sein
kann.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9077I

Programmname: Speicherverwaltung aus Dateisystem Dateisystem entfernt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die Speicherverwaltung entfernt. Das
Dateisystem ist jetzt ein Basisdateisystem.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9078W

Speicherverwaltung nicht aus Dateisystem Dateisystem entfernt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die Speicherverwaltung nicht aus diesem
Dateisystem entfernen. Mögliche Ursachen:

   Kernel-Erweiterung ist nicht auf dem aktuellen Stand.
   Programm ist nicht auf dem aktuellen Stand.
   Unzureichender Plattenspeicherplatz.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die angeforderte Operation nicht ausführen.

User response:

Auf die unmittelbar vorhergehende Fehlernachricht Bezug nehmen und die
Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9079W

Programmname: Keine umgelagerten Dateien entsprechen Suchkriterien.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat keine umgelagerten Dateien gefunden, die den
Suchkriterien entsprechen.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die angeforderte Operation nicht ausführen.

User response:

Die Operation mit anderen Suchkriterien wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9080E

Programmname: Nicht genügend Speicherbereich im Dateisystem oder
Speicherpool zum Zurückrufen aller umgelagerten Dateien.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat festgestellt, dass nicht genügend Speicher im
Dateisystem vorhanden ist, um alle umgelagerten Dateien aufzunehmen,
wenn alle zurückgerufen werden. Bei Verwendung von GPFS-Speicherpools
muss jeder Pool genügend Speicherbereich haben, um seine Dateien
zurückzurufen.

System action:

IBM Spectrum Protect versucht nicht, alle umgelagerten Dateien
zurückzurufen.

User response:

Stellen Sie im Dateisystem Speicherbereich zur Verfügung, indem Sie die
Größe des Dateisystems erhöhen oder einige Dateien entfernen.
Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9081W

Programmname: Stub-Datei(en) ohne Verbindung im Dateisystem Dateisystem
erkannt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat eine oder mehrere Stub-Dateien ohne Verbindung
erkannt. Entweder wurde der Umlagerungs-Server in der
Client-Systemoptionsdatei geändert, nachdem die Datei umgelagert wurde,
oder die Datenbank des Umlagerungs-Servers wurde beschädigt.

System action:

IBM Spectrum Protect versucht nicht, die Speicherverwaltung aus dem
Dateisystem zu entfernen.

User response:

Die Ursache der Stub-Dateien ohne Verbindung bestimmen. Zum richtigen
Umlagerungs-Server umschalten und die umgelagerten Dateien zurückrufen.
Die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9082W

Programmname: Fehler beim Abstimmen des Dateisystems Dateisystem
gefunden.



Explanation:

Bei IBM Spectrum Protect ist bei der Ausführung der Abstimmung für das
Dateisystem ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Auf andere angezeigte Nachrichten oder Nachrichten im Protokoll Bezug
nehmen, um den Fehler zu korrigieren. Dann die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9083W

Programmname: Speicherverwaltung für Dateisystem Dateisystem kann nicht
inaktiviert werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann die Speicherverwaltung für das Dateisystem
nicht inaktivieren.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Den Fehler korrigieren (falls möglich) und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9084E

Programmname: Dateisystem wird nicht verwaltet oder von der
Speicherverwaltung nicht lokal verwaltet.



Explanation:

In der Datei dsmmigfstab ist kein Eintrag für das Dateisystem enthalten
oder das Dateisystem wird von einem anderen Knoten verwaltet.

System action:

IBM Spectrum Protect führt keine Speicherverwaltungsfunktionen für
dieses Dateisystem aus.

User response:

Fügen Sie dem Dateisystem gegebenenfalls Speicherverwaltung hinzu und
wiederholen Sie die Operation. Wird das Dateisystem nicht lokal
verwaltet, wiederholen Sie die Operation auf dem Knoten, der das
Dateisystem verwaltet.

------------------------------------------------------------------------
ANS9085E

Programmname: Dateisystem Dateisystem wird nicht von der
Speicherverwaltung verwaltet.



Explanation:

In der Datei dsmmigfstab ist kein Eintrag für das Dateisystem enthalten.

System action:

IBM Spectrum Protect führt keine Speicherverwaltungsfunktionen für
dieses Dateisystem aus.

User response:

Fügen Sie dem Dateisystem gegebenenfalls Speicherverwaltung hinzu und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9086E

Programmname: Beim Hinzufügen der Speicherverwaltung zum Dateisystem
Dateisystem ist ein DMAPI-Fehler aufgetreten. Es ist möglich, dass DMAPI
für dieses Dateisystem inaktiviert ist. Das System hat den folgenden
Fehlercode definiert: Fehlernummer = Fehlernummer



Explanation:

Bei IBM Spectrum Protect ist ein Fehler aufgetreten. Das Programm kann
dem Dateisystem keine Speicherverwaltung hinzufügen.

System action:

Dem Dateisystem kann keine Speicherverwaltung hinzugefügt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass DMAPI für dieses Dateisystem aktiviert ist, und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9087I

Speicherverwaltung erfolgreich zum Dateisystem Dateisystem hinzugefügt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die Speicherverwaltung zum Dateisystem
hinzugefügt und überwacht jetzt dessen Speicherbelegung. Für dieses
Dateisystem können auch andere Operationen zur Speicherverwaltung
ausgeführt werden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9088W

Programmname: Speicherverwaltung ist bereits für Dateisystem Dateisystem
aktiv.



Explanation:

Diese Nachricht wird ausgegeben, wenn versucht wird, einem Dateisystem
die Speicherverwaltung hinzuzufügen, für das die Speicherverwaltung
bereits aktiviert ist. Es ist nicht möglich, einem Dateisystem die
Speicherverwaltung hinzuzufügen, für das die Speicherverwaltung bereits
aktiviert wurde.

System action:

Die Aktion wurde abgebrochen.

User response:

Sollte die Speicherverwaltungskonfiguration des Dateisystems
aktualisiert werden, verwenden Sie den entsprechenden Befehl für die
Aktualisierung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9089E

Die Validierung der Gruppensicherung ist fehlgeschlagen. Eine oder
mehrere Dateien wurden während des Sicherns hinzugefügt, entfernt oder
geändert.



Explanation:

Eine oder mehrere Dateien wurden zwischen dem Zeitpunkt, an dem
WebSphere abgefragt wurde, und dem Zeitpunkt, an dem alle Daten an den
IBM Spectrum Protect-Server gesendet wurden, hinzugefügt, entfernt oder
geändert. Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log nach einer Liste von
Dateien, die hinzugefügt, entfernt oder geändert wurden.

System action:

Die Sicherung ist fehlgeschlagen.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9090E

Programmname: Dateisystem ist kein gültiger Dateisystemname.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat einen ungültigen Dateisystemnamen empfangen.
Das Dateisystem ist nicht oder nicht richtig angehängt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Den Dateisystemnamen korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9091E

Die Validierung der WebSphere-Sicherung ist fehlgeschlagen. Eine oder
mehrere Dateien wurden während des Sicherns hinzugefügt, entfernt oder
geändert.



Explanation:

Eine oder mehrere Dateien wurden zwischen dem Zeitpunkt, an dem
WebSphere abgefragt wurde, und dem Zeitpunkt, an dem alle Daten an den
IBM Spectrum Protect-Server gesendet wurden, hinzugefügt, entfernt oder
geändert. Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log nach einer Liste von
Dateien, die hinzugefügt, entfernt oder geändert wurden.

System action:

Die Sicherung ist fehlgeschlagen.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung. Installieren Sie keine neuen
WebSphere-Anwendungen und ändern Sie nicht die WebSphere-Konfiguration,
während Sie sich im Fenster zum Durchführen von Sicherungen befinden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9092E

Es wird versucht, eine Operation auszuführen, die nur für einen primären
Server unterstützt wird. Der Server 'option-value' ist jedoch der
Failover-Server.



Explanation:

Nur der primäre Server darf für den Datenabgleich und dsmmigundelete
verwendet werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den primären Server an.

------------------------------------------------------------------------
ANS9093W

Programmname: Umlagerungskandidatenliste Dateiname kann nicht
aktualisiert werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann die Umlagerungskandidatenliste nicht
aktualisieren, da nicht genügend Speicher verfügbar ist, um eine
temporäre Datei zu erstellen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Speicher verfügbar machen, indem einige Prozesse beendet werden, und die
Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9094W

Programmname: Keine Kandidaten im Dateisystem Dateisystem gefunden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat nach dem Ausführen von 'dsmreconcile' keine für
die Umlagerung auswählbaren Dateien in dem Dateisystem gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9098E

Programmname: Speicherverwaltung unterstützt nicht Dateisystem
Dateisystem.



Explanation:

Die Speicherverwaltung unterstützt diesen Typ des Dateisystems nicht.
Die Speicherverwaltung unterstützt nur echte lokale Dateisysteme (z. B.
JFS auf AIX). Die Speicherverwaltung unterstützt keine anderen
Dateisystemtypen (AFS, NFS etc).

System action:

Die Verarbeitung des Dateisystems wurde gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9099E

Programmname: Speicherverwaltung ist nicht aktiv für Dateisystem
Dateisystem.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat festgestellt, daß das Dateisystem keine
aktivierte Speicherverwaltung hat.

System action:

Die Verarbeitung des Dateisystems wurde gestoppt.

User response:

Die Speicherverwaltung für das Dateisystem reaktivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS9100E

Datei 'Dateiname' kann für Ausgabe nicht geöffnet werden.



Explanation:

Der angegebene Dateiname kann nicht geöffnet werden.

System action:

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Schreibzugriff auf die angegebene
Datei hat oder verwenden Sie einen anderen Dateinamen.

User response:

Die Ausgabe wird nicht gesichert. Bitte geben Sie eine andere Datei an
oder überprüfen Sie die Berechtigungen für die ausgewählte Datei.

------------------------------------------------------------------------
ANS9101E

Es wurden keine umgelagerten Dateien gefunden, die mit 'Dateiname'
übereinstimmen.



Explanation:

Dateiname für Suchmuster wird in der IBM Spectrum
Protect-Serverdatenbank nicht als umgelagerte Datei gefunden.

System action:

Kein Abfrageergebnis.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Suchmuster korrekt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9117E

Der Name der virtuellen Maschine 'VM-Name' enthält mindestens eines der
folgenden Sonderzeichen, die nicht unterstützt werden:
Sonderzeichenliste



Explanation:

Der angegebene Name der virtuellen Maschine enthält Zeichen, die für
Sicherungs- und Zurückschreibungsoperationen virtueller Maschinen nicht
unterstützt werden. In den Namen zurückgeschriebener virtueller
Maschinen werden die folgenden Zeichen nicht unterstützt:
":;'\"*?,<>/\\|"

System action:

Die Sicherung oder Zurückschreibung für die angegebene virtuelle
Maschine ist fehlgeschlagen.

User response:

Ändern Sie den Namen der virtuellen Maschine ohne die Verwendung nicht
unterstützter Sonderzeichen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9121I

Aktivierung beendet.



Explanation:

Eine Domino-Operation zur Aktivierung einer Datenbank wurde beendet.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Datenbank aktiviert.

User response:

Setzen Sie die normalen Operationen fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9126E

Programmname: Es kann nicht festgestellt werden, ob die
Speicherverwaltung für Dateisystem aktiv oder inaktiv ist. Fehler:
Fehler



Explanation:

Das im Nachrichtentext bezeichnete Programm 'Programmname' konnte keine
Statistiken für das Dateisystem 'Dateisystem' abrufen. Deshalb kann das
Programm nicht feststellen, ob die Speicherverwaltung in dem Dateisystem
aktiviert, inaktiviert oder global inaktiviert ist. Der Nachrichtentext
enthält eine Beschreibung des Unix-Fehlers 'Fehlernummer', der bei dem
Versuch aufgetreten ist, den Status der Speicherverwaltung abzurufen.

System action:

IBM Spectrum Protect stoppt die Operation.

User response:

Verifizieren Sie, dass das Dateisystem angehängt und zugänglich ist.
Überprüfen Sie mit den entsprechenden Tools für dieses Dateisystem, ob
es E/A-Fehler oder andere Integritätsfehler im Dateisystem gibt.
Wiederholen Sie anschließend die Operation. Falls die Operation
fehlschlägt, könnte ein Systemwarmstart die Fehlerbedingung beheben.
Bleibt der Fehler nach Durchführung dieser Maßnahmen bestehen,
verständigen Sie zwecks Hilfe die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9128I

Protokollinaktivierung beendet.



Explanation:

Eine Domino-Operation zur Inaktivierung eines Protokolls wurde beendet.

System action:

IBM Spectrum Protect hat das Protokoll inaktiviert.

User response:

Setzen Sie die normalen Operationen fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9130E

Der Name der virtuellen Maschine enthält nur Leerzeichen.



Explanation:

Der angegebene Name der virtuellen Maschine enthält nur Leerzeichen. Ein
Name, der nur aus Leerzeichen besteht, wird für Sicherungs- und
Zurückschreibungsoperationen für virtuelle Maschinen nicht unterstützt.

System action:

Die Sicherung oder Zurückschreibung für die angegebene virtuelle
Maschine ist fehlgeschlagen.

User response:

Ändern Sie den Namen der virtuellen Maschine unter Verwendung gültiger
Zeichen. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9133E

Programmname: Speicherverwaltung ist bereits für Dateisystem aktiv.



Explanation:

Diese Nachricht wird ausgegeben, wenn versucht wird, einem Dateisystem
die Speicherverwaltung hinzuzufügen, für das die Speicherverwaltung
bereits aktiviert ist.

System action:

Die Aktion wurde abgebrochen.

User response:

Überprüfen Sie die Speicherverwaltungskonfiguration des Dateisystems und
aktualisieren Sie die Konfiguration, wenn sie Ihren Anforderungen nicht
entspricht. Es ist nicht möglich, einem Dateisystem die
Speicherverwaltung hinzuzufügen, für das die Speicherverwaltung bereits
aktiviert wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9134E

Programmname: Speicherverwaltung ist für Dateisystem nicht aktiv.



Explanation:

Das Programm hat die Speicherverwaltungskonfiguration für ein
Dateisystem angefordert, für das die Speicherverwaltung nicht aktiv ist.

System action:

Die Aktion wurde abgebrochen.

User response:

Haben Sie die Dateisystemspezifikation eingegeben, überprüfen Sie, ob
die Schreibweise korrekt ist. Es ist nicht möglich,
Speicherverwaltungsaktionen für ein Dateisystem auszuführen, für das die
Speicherverwaltung nicht aktiviert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9135E

Programmname: Speicherverwaltung für Dateisystem wird nicht durch den
lokalen Knoten gesteuert.



Explanation:

Das Programm hat die Speicherverwaltungskonfiguration für ein
Dateisystem angefordert, für das die Speicherverwaltung aktiv ist, aber
die Speicherverwaltung nicht durch den lokalen Knoten gesteuert wird. In
Clusterumgebungen sind einige Speicherverwaltungsaktionen nur für den
Eignerknoten zulässig.

System action:

Die Aktion wurde abgebrochen.

User response:

Bestimmen Sie den Controllerknoten für dieses Dateisystem und
wiederholen Sie die Anforderung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9136E

Programmname: Konfigurationsdatei für Dateisystem konnte nicht entfernt
werden.



Explanation:

Beim Entfernen der Speicherverwaltung für das angegebene Dateisystem
konnte diese Konfigurationsdatei nicht entfernt werden.

System action:

Die Speicherverwaltung konnte für dieses Dateisystem nicht inaktiviert
werden.

User response:

Bestimmen Sie, warum die Datei nicht entfernt werden konnte, und
wiederholen Sie die Anforderung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9137I

Datei Dateiname wurde nicht vorumgelagert.



Explanation:

Die Datei muss vorumgelagert werden, damit sie umgelagert werden kann.

System action:

Die Datei wurde übersprungen.

User response:

Für eine Umlagerung vorumgelagerter Dateien muss sich die betreffende
Datei im Vorumlagerungsstatus befinden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9140E

Die Umlagerungsoptionen premigration und stub können nicht kombiniert
werden.



Explanation:

Die Umlagerungsoptionen premigration und stub schließen sich gegenseitig
aus. Die beiden Optionen liefern unterschiedliche Ergebnisse für
dieselbe Datei.

System action:

Der Befehl wird beendet, ohne die Datei zu ändern.

User response:

Verwenden Sie die Umlagerungsoptionen premigration und stub in anderen
Instanzen des Befehls.

------------------------------------------------------------------------
ANS9145E

Virtuelle Maschine wird nicht gesichert, da ihr Name leer ist.



Explanation:

Der Name der angegebenen virtuellen Maschine ist leer. Dies wird für
Sicherungs- und Zurückschreibungsoperationen für virtuelle Maschinen
nicht unterstützt.

System action:

Die Sicherung für die angegebene virtuelle Maschine schlägt fehl.

User response:

Benennen Sie die virtuelle Maschine so um, dass ihr Name unterstützte
Zeichen enthält.

------------------------------------------------------------------------
ANS9146E

Der auf Knoten lokaler Knoten ausgeführte Dämonprozess 'dsmrecalld' kann
die Entsprechung auf dem Knoten ferner Knoten nicht erreichen.
RPC-Fehlercode: rpcStat-Wert, Ursache: rpcStat-Erläuterung



Explanation:

Die auf dem lokalen Knoten aktive ausführbare IBM Spectrum
Protect-Funktion dsmrecalld konnte keine Verbindung zu der
entsprechenden fernen ausführbaren Funktion über RPC herstellen.

System action:

Die Verarbeitung der aktuellen Operation wird gestoppt.

User response:

Melden Sie sich bei dem angegebenen fernen Knoten an und stellen Sie
sicher, dass die Dämonprozesse 'dsmrecalld' aktiv sind. Wird die Warnung
weiter angezeigt, obwohl die Dämonprozesse aktiv sind, stellen Sie
sicher, dass die entsprechenden RPC-Services auf beiden Knoten
betriebsbereit sind. Gehen Sie hierfür wie folgt vor: - Führen Sie unter
Linux den Befehl 'service portmap status', 'service rpcbind status' oder
'systemctl status rpcbind' aus (je nach verwendeter Linux-Variante). -
Führen Sie unter AIX den Befehl 'lssrc -s portmap' aus. Lautet die
RPC-Fehlerursache "Program not registered" oder bleibt der RPC-Fehler
auch nach dem Neustart des RPC-Service bestehen, müssen Sie alle
HSM-Dämonprozesse mit dem Befehl 'dsmmigfs restart' auf beiden Knoten
erneut starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS9147E

Programmname: Dateispezifikation kann nicht gelesen werden: Fehler.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann diese Datei nicht lesen.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die angeforderte Operation nicht vollständig
beenden.

User response:

Beim Lesen einer von HSM verwalteten Dateisystemstatusdatei ist ein
Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, ob das Dateisystem angehängt und für HSM
aktiviert ist und tatsächlich von HSM verwaltet wird. Wiederholen Sie
anschließend die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie
zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.
Stellen Sie die Ausgabe der Befehle mount, dsmdf und ls -l
[Dateisystemname] zur Verfügung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9148E

Programmname: Mountpunkt für Dateisystem Dateisystem kann nicht gefunden
werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann den Dateisystemmountpunkt nicht finden.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die angeforderte Operation nicht beenden.

User response:

Das angegebene Dateisystem ist derzeit nicht angehängt. Hängen Sie das
Dateisystem an und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9150I

Protokollarchivierung beendet.



Explanation:

Eine Domino-Operation zur Archivierung eines Protokolls wurde beendet.

System action:

IBM Spectrum Protect hat das Protokoll archiviert.

User response:

Setzen Sie die normalen Operationen fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9151E

Es wurde ein unerwarteter Programmfehler festgestellt. IBM Spectrum
Protect-Funktionsname : Funktionsname IBM Spectrum Protect-Funktion :
Funktionsbeschreibung IBM Spectrum Protect-Rückkehrcode : TSM-RC IBM
Spectrum Protect-Datei : Dateiname (Zeilennummer)



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen.
Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS9152E

Programmname: Speicherverwaltung kann nicht für das gesamte System
inaktiviert werden: Fehler.



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann nicht für die gesamte Maschine inaktiviert
werden.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die Speicherverwaltungsunterstützung nicht
inaktivieren.

User response:

Auf den globalen HSM-Status kann nicht zugegriffen werden,
wahrscheinlich auf Grund eines gleichzeitigen Zugriffs. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, untersuchen Sie die Ausgabe
des Shellbefehls ps -aef und den Inhalt von
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid. Ist in dieser Datei eine
Prozess-ID gespeichert, die keinem aktiven Prozess entspricht, entfernen
Sie die Datei dmiFSGlobalState.pid und wiederholen Sie die Operation.
Bleibt der Fehler bestehen, führen Sie einen Warmstart des Systems durch
und wiederholen Sie die entsprechende Analyse für Ihren Dateisystemtyp.

------------------------------------------------------------------------
ANS9153E

Programmname: Speicherverwaltung kann nicht für das gesamte System
reaktiviert werden: Fehler.



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann nicht für die gesamte Maschine reaktiviert
werden.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die Speicherverwaltungsunterstützung nicht
reaktivieren.

User response:

Auf den globalen HSM-Status kann nicht zugegriffen werden,
wahrscheinlich auf Grund eines gleichzeitigen Zugriffs. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, untersuchen Sie die Ausgabe
des Shellbefehls ps -aef und den Inhalt von
/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid. Ist in dieser Datei eine
Prozess-ID gespeichert, die keinem aktiven Prozess entspricht, entfernen
Sie die Datei dmiFSGlobalState.pid und wiederholen Sie die Operation.
Bleibt der Fehler bestehen, führen Sie einen Warmstart des Systems durch
und wiederholen Sie die entsprechende Analyse für Ihren Dateisystemtyp.

------------------------------------------------------------------------
ANS9154E

Programmname: Speicherverwaltung für Dateisystem Dateisystem kann nicht
inaktiviert werden: Fehler.



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann für das Dateisystem nicht inaktiviert
werden.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die Speicherverwaltungsunterstützung für das
Dateisystem nicht inaktivieren.

User response:

Auf den HSM-Dateisystemstatus kann nicht zugegriffen werden,
wahrscheinlich auf Grund eines gleichzeitigen Zugriffs. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verifizieren Sie, dass das
Dateisystem angehängt und HSM auf dem Dateisystem mit den
Unix-Shellbefehlen mount und dsmdf aktiviert ist. Bleibt der Fehler
bestehen, führen Sie einen Warmstart des Systems durch und wiederholen
Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9155E

Programmname: Speicherverwaltung für Dateisystem Dateisystem kann nicht
reaktiviert werden: Fehler.



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann für das Dateisystem nicht reaktiviert
werden.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die Speicherverwaltungsunterstützung für das
Dateisystem nicht reaktivieren.

User response:

Auf den HSM-Dateisystemstatus kann nicht zugegriffen werden,
wahrscheinlich auf Grund eines gleichzeitigen Zugriffs. Wiederholen Sie
die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, verifizieren Sie, dass das
Dateisystem angehängt und HSM auf dem Dateisystem mit den
Unix-Shellbefehlen mount und dsmdf aktiviert ist. Bleibt der Fehler
bestehen, führen Sie einen Warmstart des Systems durch und wiederholen
Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9156I

Aktualisierende Wiederherstellung ausgeführt



Explanation:

Eine Domino-DB2-Operation für aktualisierende Wiederherstellung wurde
ausgeführt.

System action:

IBM Spectrum Protect stellt das Domino-DB2-Datenbankprotokoll
aktualisierend wieder her.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS9159E

Programmname: Temporäre Datei kann nicht erstellt werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann keine temporäre Datei erstellen.

System action:

IBM Spectrum Protect kann seine Operation nicht beenden.

User response:

Überprüfen Sie mit dem Unix-Shellbefehl mount, ob /tmp und /etc als
separate Dateisysteme auf Ihrem System vorhanden sind. Überprüfen Sie
mit Hilfe des Befehls df, ob sie voll sind. Erstellen Sie zusätzlichen
Speicher, indem Sie Dateien löschen oder die Dateisystemgröße erhöhen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9160E

Programmname: In temporäre Datei oder Statusdatei Dateispezifikation
kann nicht geschrieben werden: Fehler.



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann den Schreibvorgang in die temporäre Datei
nicht ausführen.

System action:

IBM Spectrum Protect kann die angeforderte Operation nicht beenden.

User response:

Der Unix-Fehlercode gibt möglicherweise Anleitung, warum der
Schreibvorgang fehlgeschlagen ist. Prüfen Sie mit den Unix-Shellbefehlen
mount und df, ob das zugeordnete Dateisystem angehängt ist und Speicher
zur Verfügung hat. Ist diese Nachricht das Ergebnis eines Shellbefehls,
hängen Sie das Dateisystem an und erstellen Sie, falls notwendig,
zusätzlichen Speicher. Wiederholen Sie anschließend die Operation. Ist
die Nachricht nicht das Ergebnis eines Shellbefehls, starten Sie die
Dämonen neu. Bleibt der Fehler bestehen, führen Sie einen Warmstart des
Systems durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9161E

Ungültiger Sicherungssatzdateiname oder Einheitenname eingegeben.



Explanation:

Der angegebene Sicherungssatzdateiname oder Einheitenname enthält keinen
gültigen Sicherungssatz.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen Dateinamen oder eine Einheit an, der bzw. die einen
gültigen Sicherungssatz enthält, und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9162W

Objekt: 'Verzeichnisname' wird beim Rückruf übersprungen: Es handelt
sich um ein Verzeichnis.



Explanation:

Das Objekt ist ein Verzeichnis. Die Speicherverwaltung ruft keine
Verzeichnisse zurück.

System action:

IBM Spectrum Protect ruft dieses Objekt nicht zurück, da es ein
Verzeichnis ist.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9163W

Programmname: Die Sitzungs-ID des Rückrufdämons konnte nicht angefordert
werden.



Explanation:

Das Programm konnte die Ereignisverteilung für das Dateisystem nicht
konfigurieren, weil die Sitzung des Rückrufdämons nicht angefordert
werden konnte. Es scheint, dass der Rückrufdämon nicht aktiv ist.
Rückrufanforderungen werden nicht bearbeitet, d. h., der IBM Spectrum
Protect-Client für Speicherverwaltung kann auf Rückrufanforderungen für
dieses Dateisystem nicht reagieren.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die Verarbeitung von Rückrufereignissen
nicht konfigurieren. Die Verarbeitung von Rückrufereignissen für dieses
Dateisystem ist nicht aktiviert.

User response:

Starten Sie den Rückrufdämon bzw. starten Sie ihn erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS9164W

Programmname: Die Sitzungs-ID des Überwachungsdämons konnte nicht
angefordert werden.



Explanation:

Das Programm konnte die Ereignisverteilung für das Dateisystem nicht
konfigurieren, weil die Sitzung des Überwachungsdämons nicht angefordert
werden konnte. Es scheint, dass der Überwachungsdämon nicht aktiv ist.
Somit werden die Schwellenwerte für die Dateisystembelegung nicht
überwacht und das Ereignis NOSPACE wird nicht verarbeitet, d. h., das
Dateisystem kann unter Umständen keinen Speicherbereich mehr aufweisen.

System action:

IBM Spectrum Protect konnte die Verarbeitung des Ereignisses NOSPACE
nicht konfigurieren. Die Verarbeitung des Ereignisses NOSPACE ist für
dieses Dateisystem nicht aktiviert.

User response:

Starten Sie den Überwachungsdämon bzw. starten Sie ihn erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS9165E

Programmname kann Verzeichnis Verzeichnisspezifikation auf Grund des
folgenden Fehlers nicht öffnen: Fehler.



Explanation:

Das im Nachrichtentext angegebene Verzeichnis kann nicht geöffnet
werden. Der Nachrichtentext beinhaltet eine Beschreibung des
aufgetretenen Fehlers.

System action:

Die angeforderte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Versuchen Sie, die im Nachrichtentext angegebene Fehlerbedingung zu
korrigieren, und wiederholen Sie anschließend die Operation. Bleibt der
Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die
technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9166I

Eine Sicherungsversion vom Typ 'Sicherungstyp' mit dem Sicherungsdatum
'DatumZeit' ist inkonsistent mit dem lokalen Repository und wurde aus
dem Server gelöscht (Objektname='DateibereichsnamePfadnameDateiname', ID
= 'Objekt-ID:Objekt-ID').



Explanation:

Die angegebene Sicherungsinstanz des benannten Objekts ist nicht gültig
mit dem Inhalt des lokalen Repositorys. Dies kann geschehen, wenn das
lokale Repository auf dem Clientsystem geändert oder beschädigt wurde.
Diese Sicherung kann nicht zurückgeschrieben werden, deshalb wird sie
auf dem Server gelöscht.

System action:

Das angegebene Sicherungsobjekt wird auf dem Server gelöscht. Die
Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9167W

Der Client-Cache für adaptive Subdateisicherung ist beschädigt und kann
nicht verwendet werden.



Explanation:

Der Cache für adaptive Subdateien ist beschädigt. Der Sicherungsclient
kann zwar die Beschädigung feststellen, aber die Ursache für die
Beschädigung kann nicht bestimmt werden.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Client wird mit der standardmäßigen selektiven
Sicherung oder Teilsicherung fortfahren. Der Cache wird neu erstellt,
damit nachfolgende Sicherungen das Verfahren mit adaptiven Subdateien
verwenden können.

User response:

Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks Hilfe die technische
Unterstützung von IBM. Bereiten Sie sich darauf vor, das
Clientfehlerprotokoll zur Verfügung zu stellen, das zusätzliche
Nachrichten enthält, die für die Unterstützung nützlich sein können, und
ihr helfen, den Fehler zu identifizieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS9169E

Programmname: Verzeichnis Verzeichnisspezifikation konnte nicht erstellt
werden, Grund.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte dieses Verzeichnis nicht erstellen.

System action:

Dieses Verzeichnis wird von IBM Spectrum Protect nicht erstellt.

User response:

Sicherstellen, daß dieses Verzeichnis nicht bereits vorhanden ist und
daß das zugehörige Elternverzeichnis über die korrekten Berechtigungen
verfügt.

------------------------------------------------------------------------
ANS9170E

Programmname: Dateisystem ist kein angehängtes lokales Dateisystem.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat festgestellt, daß dieses Dateisystem nicht
ordnungsgemäß angehängt wurde.

System action:

IBM Spectrum Protect ignoriert das Dateisystem.

User response:

Sicherstellen, daß dieses Dateisystem lokal ist und ordnungsgemäß
angehängt und aktiviert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9171E

Ein interner IBM Spectrum Protect-Fehler ist aufgetreten. Die folgende
Zeichenfolge ist zu lang: Fehler.



Explanation:

Keine.

System action:

Die angeforderte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Ein Warmstart des Systems könnte das Problem beseitigen. Danach sollten
Sie die Operation wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9174I

Eine 'Sicherung löschen' wurde beendet.



Explanation:

Eine Operation 'Sicherung löschen' wurde beendet.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Sicherungsdateien gelöscht.

------------------------------------------------------------------------
ANS9177W

Alle Datenereignisse für ferne Rückrufe auf Knoten 'Clusterknoten-ID',
Hostname 'Hostname_des_Clusterknotens', werden abgebrochen.



Explanation:

Der ferne Knoten antwortet nicht. Daher sollten alle
DMAPI-Datenereignisse, die derzeit auf diesem fernen Knoten verarbeitet
werden, abgebrochen werden. Diese Warnung wird wahrscheinlich durch ein
RPC-Kommunikationsproblem zwischen dem lokalen Knoten und dem
angegebenen fernen Knoten verursacht.

System action:

Der dsmrecalld-Distributorprozess wird alle Datenereignisse (falls
vorhanden) abbrechen, die derzeit auf dem angegebenen fernen Knoten
verarbeitet werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Netz- und Hostverbindung ordnungsgemäß
konfiguriert sind. Wiederholen Sie dann die Rückrufoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9178E

Programmname kann Datei Dateispezifikation auf Grund des folgenden
Fehlers nicht öffnen: Fehler.



Explanation:

Das im Nachrichtentext bezeichnete Programm konnte die angegebene Datei
nicht öffnen. Der Nachrichtentext beinhaltet auch eine Beschreibung des
Fehlers, der aufgetreten ist, als das Programm versucht hat, die Datei
zu öffnen.

System action:

Die angeforderte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Verifizieren Sie, dass das Dateisystem, in dem die Datei resident ist,
angehängt ist, und wiederholen Sie anschließend die Operation. Ein
Warmstart des Systems könnte das Problem beseitigen. Bleibt der Fehler
bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische
Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9179W

Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt. Bei der Erstellung der Liste
der erforderlichen vApps sind jedoch einige Fehler aufgetreten.



Explanation:

Mindestens eins der in der vApp-Spezifikation angegebenen Elemente wurde
nicht gefunden. Ursache kann eine Änderung der
vCD-Organisationskonfiguration oder ein Benutzerfehler in der
angegebenen vApp-Spezifikation sein.

System action:

Die Operation wird erfolgreich ausgeführt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen und überprüfen Sie die Befehlsangabe. Beheben Sie alle
Fehler und wiederholen Sie den Befehl.

------------------------------------------------------------------------
ANS9180W

Ein Eintrag in der Kennwortdatei konnte nicht entschlüsselt werden.



Explanation:

Die Entschlüsselungsprüfung für das Kennwort ist fehlgeschlagen.

System action:

Das Kennwort in der Kennwortdatei wird ignoriert. Sie werden zur Eingabe
des Kennworts aufgefordert, sofern der Prozess nicht im Hintergrund
ausgeführt wird, wie z. B. im Planungsmodus.

User response:

Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9184E

Programmname kann auf Grund des folgenden Fehlers keinen Speicher
reservieren: Fehler.



Explanation:

Es ist ein Speicherzuordnungsfehler aufgetreten. Der Nachrichtentext
beinhaltet eine Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.

System action:

Die angeforderte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Tritt das Problem in einem HSM-Dämon auf,
starten Sie den Dämon neu und wiederholen Sie anschließend die
Operation. Bleibt der Fehler bestehen, überprüfen Sie mit den
Verwaltungstools Ihres Betriebssystems den virtuellen Speicher
(Auslagerungsspeicher) in Ihrem System und vergrößern Sie ihn, falls
notwendig. Überprüfen Sie, ob eine Anwendung verfügbaren virtuellen
Speicher verbraucht. Ein Warmstart des Systems könnte ebenfalls das
Problem beseitigen. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks
weiterer Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9186E

Programmname: Angehängtes Dateisystem Dateisystem konnte nicht geöffnet
werden: Fehler.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte angehängtes Dateisystem nicht öffnen.

System action:

IBM Spectrum Protect ignoriert das Dateisystem.

User response:

Sicherstellen, daß dieses Dateisystem ordnungsgemäß angehängt und
aktiviert wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9201W

LAN-unabhängiger Pfad fehlgeschlagen.



Explanation:

Eine LAN-unabhängige Verbindung konnte nicht aufgebaut werden.

System action:

Das System stellt die Verbindung zum Server ohne den LAN-unabhängigen
Pfad her.

User response:

Überprüfen Sie Ihre LAN-unabhängige Konfiguration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9203E

ENABLELANFREE kann nicht verwendet werden, wenn HSM installiert ist.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client hat erkannt, dass HSM auf dem System
installiert ist. LAN-frei ist keine gültige Option, wenn HSM installiert
ist.

*  Dieser Fehler tritt in AIX auf, wenn die folgende Datei gefunden
   wird: /usr/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld

*  Dieser Fehler tritt in Solaris auf, wenn die folgende Datei gefunden
   wird: /opt/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecalld

System action:

Es wird eine ungültige Option festgestellt und die Verarbeitung wird
gestoppt.

User response:

Entfernen Sie die Option ENABLELANFREE aus der Systemoptionsdatei.
ENABLELANFREE kann nur verwendet werden, wenn HSM nicht installiert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9220E

Der Name der virtuellen Maschine 'VM-Name' enthält 'VM-Namenslänge'
Zeichen. Diese Länge überschreitet den zulässigen maximalen Wert des
Hypervisors 'Hypervisorname', der 'maximale Hypervisor-VM-Namenslänge'
Zeichen beträgt.



Explanation:

Der Name der virtuellen Maschine überschreitet die vom Hypervisor
erlaubte maximale Länge.

System action:

Die Zurückschreibung der angegebenen virtuellen Maschine ist
fehlgeschlagen.

User response:

Ersetzen Sie den Namen der virtuellen Maschine durch einen Namen, der
die vom Hypervisor festgelegte maximale Länge nicht überschreitet.
Wiederholen Sie die Zurückschreibungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9240W

Die Seriennummer der Platte 'Plattenname' an LUN LUN-ID konnte nicht
angefordert werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die Seriennummer der angegebenen Platte
nicht feststellen. Möglicherweise unterstützt die Platte keine
SCSI-Abfragen der elementaren Produktdaten auf Seite 0x80.

System action:

Serverunabhängige Datenverschiebung ist für Daten, die auf der
angegebenen Platte residieren, nicht möglich.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9249E

Zugriff auf Datei 'DateinameDateinameDateiname' während der Umlagerung.
Die Datei wurde übersprungen.



Explanation:

Die angegebene Datei Dateiname wurde nicht umgelagert, da von einem
anderen Prozeß auf die Datei zugegriffen wurde, während sie umgelagert
werden sollte.

System action:

Die Datei blieb resident.

User response:

Soll die Datei umgelagert werden, ist der Prozeß, der auf die Datei
zugreift, zu stoppen und die Umlagerung zu wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9250I

Abstimmung des Dateisystems 'Dateisystem' beendet.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die Abstimmung des Dateisystems fertiggestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS9251E

Programmname: Befehlszeilenoptionen können nicht korrekt syntaktisch
analysiert werden.



Explanation:

Beim Versuch, die Befehlszeilenargumente syntaktisch zu analysieren, ist
ein interner Programmfehler aufgetreten.

System action:

Das Programm kann die Anforderung nicht verarbeiten.

User response:

Verwenden Sie die Option -h oder -help, um festzustellen, welche
Optionen in der Befehlszeile zulässig sind, und wiederholen Sie
anschließend die Anforderung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9252I

Wert der Umgebungsvariablen: UmgVar.



Explanation:

Keine.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9255I

Eine leere Statusdatei wird generiert.



Explanation:

Die HSM-Statusdatei fehlt oder kann nicht geöffnet werden. Es wird eine
leere Statusdatei erstellt.

System action:

Die Dateidatenumlagerung funktioniert weiterhin normal.

User response:

Führen Sie dsmreconcile aus, um eine vollständige Statusdatei zu
erstellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9256E

Datei 'DateinameDateinameDateiname' ist derzeit von einem anderen
Prozess geöffnet.



Explanation:

Die Datei wird durch eine Umlagerungs- oder Rückrufoperation gesperrt.
Eine Datei kann nur jeweils das Objekt von einem Rückrufprozess oder
einer Rückrufoperation sein.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Wird dieser Fehler nicht durch eine parallele Dateiumlagerungs- oder
-rückrufoperation verursacht, könnte die Ursache in der zuvor
abgebrochenen Umlagerungs- oder Rückrufoperation zu finden sein. Starten
Sie in diesem Fall den Dämon 'dsmrecalld' erneut und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9263W

Sie können nicht sowohl aktive als auch inaktive Versionen des
Systemstatus zurückschreiben.



Explanation:

Das Zurückschreiben einer aktiven Kopie und einer inaktiven Kopie des
Systemstatus ist nicht zulässig.

System action:

Es findet keine Verarbeitung statt.

User response:

Wählen Sie entweder die aktive Kopie oder die inaktive Kopie für die
Durchführung der Zurückschreibungsoperation aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS9264E

Teilsicherung der virtuellen Maschine 'VM-Name' mit RC RC fehlgeschlagen



Explanation:

Die Teilsicherung der Datenträger der virtuellen Maschine ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern beendet. Es wird
die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen Clients
geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9267E

Programmname: Dateisystem Dateisystem hat seine Quote überschritten.



Explanation:

IBM Spectrum Protect erkennt, dass das Dateisystem seine Quote
überschritten hat. Von diesem Dateisystem können keine Daten mehr
umgelagert werden.

System action:

IBM Spectrum Protect wird keine Dateien von diesem Dateisystem umlagern.

User response:

Rufen Sie einige Dateien zurück oder bitten Sie den Systemadministrator,
die Quote für dieses Dateisystem zu erhöhen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9278E

Fehler beim Verarbeiten der Option vmList. RC=RC



Explanation:

Fehler beim Verarbeiten der Option vmList.

System action:

Die Sicherung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Überprüfen Sie den Wert der Option vmList auf Fehler. Weitere
Informationen enthält die Dokumentation zur Option vmList.

------------------------------------------------------------------------
ANS9279E

Fehler beim Suchen von Datenträgern der virtuellen Maschine 'vmname'.
Fehlgeschlagen mit RC=RC



Explanation:

Es können keine Datenträger der virtuellen Maschine gefunden werden.
Datenträgermountpunkte sind auf der Sicherungsproxy-Maschine nicht
verfügbar.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine kann nicht fortgesetzt werden. Es
wird die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste verarbeitet. Die
Ausgabe des Befehls vcbMounter zeigt die Fehlerursache.

User response:

Geben Sie einen vcbMounter-Befehl für die virtuelle Maschine ein, um die
Fehlerursache festzustellen. Weitere Informationen über diese Nachricht
enthält die Dokumentation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9280E

Die Option 'VM-Name' muss definiert sein, wenn diese Operation
ausgeführt wird.



Explanation:

Eine für den Befehl erforderliche Option fehlt.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Definieren Sie die fehlende Option mit Hilfe des Profileditors oder der
Befehlszeile.

------------------------------------------------------------------------
ANS9283E

Es wurde keinen virtuellen Maschinen der Zeitplan-Tag 'Zeitplan'
zugeordnet.



Explanation:

Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da mithilfe des angegebenen
Zeitplannamens keine virtuellen Maschinen gefunden wurden. Dieser Fehler
kann auch durch falsche Einstellungen für den Tag 'Excluded' verursacht
werden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Geben Sie einen Zeitplannamen an, der
einem relevanten Zeitplan entspricht.

------------------------------------------------------------------------
ANS9287E

Ungültige oder nicht unterstützte Einheit.



Explanation:

Die logische Datenträgereinheit ist entweder ungültig oder wird nicht
unterstützt. Angaben zur Einheitentypunterstützung für Imagesicherungen
finden Sie in der Dokumentation.

System action:

Die logische Datenträgeroperation wird nicht ausgeführt.

User response:

Geben Sie als Quelle der Imagesicherung oder als Ziel der
Imagezurückschreibung einen Einheitentyp an, der unterstützt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS9288W

Datei Dateiname mit der logischen Größe logische_Größe_der_Datei und der
zugeordneten Größe zugeordnete_Größe_der_Datei ist für die Umlagerung zu
klein.



Explanation:

Um für die Umlagerung auswählbar zu sein, muss eine Datei alle der
folgenden Kriterien in Bezug auf die Größe erfüllen: - Der Wert für die
logische Größe der Datei ist größer als der Wert der Option 'stubsize'.
- Der Speicherbereich, den eine Datei belegt (die zugeordnete Größe) ist
mindestens so groß wie der Wert für die Option 'minmigfilesize'.

System action:

IBM Spectrum Protect lagert diese Datei nicht um, da die Umlagerung
keinen zusätzlichen Speicher freigibt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die Option 'stubsize' und
die Option 'minmigfilesize' für Ihre Umlagerungsanforderungen zutreffend
sind.

------------------------------------------------------------------------
ANS9289W

Objekt: 'Verzeichnisname' wird bei der Umlagerung übersprungen: Es
handelt sich um ein Verzeichnis.



Explanation:

Das Objekt ist ein Verzeichnis. Die Speicherverwaltung lagert keine
Verzeichnisse um.

System action:

IBM Spectrum Protect lagert dieses Objekt nicht um, da es ein
Verzeichnis ist.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9290W

Datei: Dateiname wird bei der Umlagerung übersprungen: Der Dateityp ist
entweder unbekannt oder wird nicht unterstützt.



Explanation:

Die Datei kann entweder nicht gelesen werden, ist keine reguläre Datei
oder ihr Typ ist dem HSM-Client unbekannt. Der HSM-Client lagert nur
reguläre Dateien um, aber keine Verzeichnisse, symbolische Verbindungen
und Gerätedateien.

System action:

IBM Spectrum Protect lagert diese Datei nicht um.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9291E

Programmname: Ein in Konflikt stehendes Speicherverwaltungsprogramm wird
bereits im Dateisystem Dateisystem ausgeführt. Dieses Programm später in
diesem Dateisystem erneut ausführen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect erkannte ein anderes Programm, das im Dateisystem
ausgeführt wurde, das aber nicht gleichzeitig mit dem Programm aktiv
sein kann, das gestartet werden sollte. Die folgenden Programme können
nicht gleichzeitig in einem Dateisystem aktiv sein:

   dsmreconcile
   dsmautomig
   dsmmigfs remove.

Auch kann das Programm 'dsmmigfs remove' nicht ausgeführt werden,
während im Dateisystem ein Umlagerungsprozeß aktiv ist.

System action:

IBM Spectrum Protect führt das Programm zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht aus.

User response:

Versuchen, das Programm später erneut auszuführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9292E

Programmname: Konnte auf Sperrdatei Sperrdatei/SperrdateiSperrdatei
nicht zugreifen: Fehler



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann wegen eines Fehlers nicht auf eine Sperrdatei
zugreifen. Die Sperrdatei stellt die serielle Anordnung bestimmter
Programme zur Verfügung, um die gleichzeitige Ausführung in Konflikt
stehender Prozesse zu verhindern.

System action:

IBM Spectrum Protect führt das Programm zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht aus.

User response:

Die Berechtigungen für die Verzeichnisse überprüfen, die zu der
Sperrdatei führen, sowie die Berechtigungen für die ausführbare
Programmdatei überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9293E

Die Speicherverwaltung kann nicht auf ERRORPROG Fehlerprogramm
zugreifen: Fehler



Explanation:

Bei IBM Spectrum Protect ist ein Fehler aufgetreten, als versucht wurde,
auf das Programm zuzugreifen, das mit der Option ERRORPROG in Ihrer
Clientsystemoptionsdatei (dsm.sys) angegeben ist. Diese Nachricht wird
nur beim ersten Auftreten dieses Fehlers angezeigt.

System action:

IBM Spectrum Protect kann keine Nachricht, die auf einen schwerwiegenden
Fehler hinweist, an das angegebene Fehlernachrichtenprogramm senden.

User response:

Sicherstellen, dass das Programm vorhanden ist und dass es bei der
Ausführung die Standardeingabe akzeptiert. Normalerweise ist es am
besten, wenn mit ERRORPROG der vollständig qualifizierte Dateiname des
Programms angegeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS9294I

Keine mit 'Dateiname' übereinstimmenden Dateien gefunden.



Explanation:

Es wurde ein Suchmuster oder ein Dateiname eingegeben, das bzw. der im
lokalen Dateisystem nicht gefunden werden konnte.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Sicherstellen, daß das Suchmuster korrekt ist, oder einen neuen
Suchbegriff angeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS9296W

Es wird eine Imagesicherung des gesamten Datenträgers für
Datenträgername ausgeführt. Die Option IMAGEGAPSIZE und die
Imagesicherung belegter Blöcke wird für Nicht-JFS2-Dateisysteme auf AIX
nicht unterstützt.



Explanation:

Keine.

System action:

Der gesamte Datenträger wird gesichert.

User response:

Das Clienthandbuch enthält weitere Informationen über die Option
IMAGEGAPSIZE und die Imagesicherung belegter Blöcke.

------------------------------------------------------------------------
ANS9297W

Datei Dateiname bei Umlagerung übersprungen: Keine Sicherungskopie
gefunden.



Explanation:

Dieser Datei wurde eine Verwaltungsklasse zugeordnet, deren Attribut
MIGREQUIRESBKUP auf 'YES' gesetzt ist. Diese Option erfordert eine
vorhandene aktuelle Sicherungskopie der Datei vor der Umlagerung. Auf
dem Umlagerungsserver wurde jedoch keine Sicherungskopie gefunden. Diese
Datei wird nicht umgelagert. Anmerkung: IBM Spectrum Protect sucht nur
auf dem Umlagerungsserver nach einer Sicherungskopie. Wenn der
Umlagerungsserver und der Sicherungsserver verschiedene Server sind,
findet IBM Spectrum Protect keine Sicherungskopie der Datei.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Sichern Sie diese Datei auf dem Umlagerungsserver oder ordnen Sie dieser
Datei eine Verwaltungsklasse zu, die keine aktuelle Sicherungskopie
erfordert. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9298W

Datei Dateiname bei Umlagerung übersprungen: Sicherungskopie ist nicht
aktuell.



Explanation:

Dieser Datei wurde eine Verwaltungsklasse zugeordnet, deren Attribut
MIGREQUIRESBKUP auf 'YES' gesetzt ist. Diese Option erfordert eine
vorhandene aktuelle Sicherungskopie der Datei vor der Umlagerung. Bei
der Sicherungskopie, die auf dem Umlagerungsserver gefunden wurde,
handelt es sich jedoch um eine alte Version. Diese Datei wird nicht
umgelagert. Anmerkung: IBM Spectrum Protect sucht nur auf dem
Umlagerungsserver nach einer Sicherungskopie. Wenn der Umlagerungsserver
und der Sicherungsserver verschiedene Server sind, muss auf dem
Umlagerungsserver eine gültige Sicherungskopie der Datei vorhanden sein.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Sichern Sie die aktuelle Datei auf dem Umlagerungsserver sichern oder
ordnen Sie der Datei eine Verwaltungsklasse zu, die keine aktuelle
Sicherungskopie erfordert. Die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9299I

Anzahl der umgelagerten Dateien für Dateisystem Dateisystem konnte nicht
abgerufen werden.



Explanation:

Der Abruf der Anzahl der umgelagerten Dateien im Dateisystem ist
fehlgeschlagen. Die Anzahl ist in der Statusdatei des Dateisystems
gespeichert.

System action:

Wenn die Speicherverwaltung aus dem Dateisystem entfernt wird, wird die
Verarbeitung gestoppt. Die Speicherverwaltung wird nicht entfernt.

User response:

Abstimmungsprogramm ausführen, um Dateisystem abzustimmen. Die Operation
wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9300I

Umgelagerte Dateien im Dateisystem Dateisystem gefunden. Auf Fehler
während des Rückrufs überprüfen.



Explanation:

Das Entfernen der Speicherverwaltung ist fehlgeschlagen, da in dem
Dateisystem umgelagerte Dateien vorhanden sind. IBM Spectrum Protect
konnte keine Dateien zurückrufen oder einige der umgelagerten Dateien
wiesen während des Rückrufs möglicherweise Fehler auf.

System action:

IBM Spectrum Protect hat das Entfernen der Speicherverwaltung gestoppt.

User response:

Auf Fehlernachrichten überprüfen, die während des Rückrufprozesses
auftraten, die Fehler korrigieren und die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9301E

Vollständige VM-Sicherung der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist mit
Rückkehrcode rc fehlgeschlagen.



Explanation:

Die vollständige VM-Sicherung der virtuellen Maschine ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die vollständige Sicherung der virtuellen Maschine wurde mit Fehlern
beendet. Es wird die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste
verarbeitet. Die Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen
Clients geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9302E

Der Befehl 'Restore VM' unterstützt keine Daten des Typs
VMBACKUPTYPE=FILE. Die VM-Zurückschreibung auf Dateiebene muss innerhalb
der virtuellen Maschine oder mit der Option 'asnodename' ausgeführt
werden.



Explanation:

Die Funktion 'Restore VM' wird für Daten auf Dateiebene nicht
unterstützt.

System action:

Das System verarbeitet nicht Ihre angeforderte Aktion.

User response:

Die Zurückschreibung der virtuellen Maschine auf Dateiebene muss
innerhalb der virtuellen Maschine oder mit der Option 'asnodename'
ausgeführt werden. Um eine vollständige Zurückschreibung der virtuellen
Maschine zu verarbeiten, geben Sie den Befehl mit VMBACKUPTYPE=FULLVM
aus.

------------------------------------------------------------------------
ANS9303E

Vollständige VM-Zurückschreibung der virtuellen Maschine 'VM-Name' ist
mit Rückkehrcode rc fehlgeschlagen.



Explanation:

Die vollständige VM-Zurückschreibung der virtuellen Maschine ist
fehlgeschlagen.

System action:

Die vollständige Zurückschreibung der virtuellen Maschine wurde mit
Fehlern beendet. Es wird die nächste virtuelle Maschine in der VM-Liste
verarbeitet. Die Fehlerursache wird in das Fehlerprotokoll des lokalen
Clients geschrieben.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll des lokalen Clients auf
Fehlerursachen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9304E

Das Tool VMware Converter ist nicht auf dem System installiert.



Explanation:

Das Tool VMware Converter konnte auf dem System nicht gefunden werden.

System action:

Die vollständigen Imagedateien der virtuellen Maschine wurden an der
angegebenen Position erfolgreich zurückgeschrieben.

User response:

Es ist keine weitere Aktion erforderlich. Die vollständigen Imagedateien
der virtuellen Maschine können von verschiedenen Tools verwendet werden.
Das Tool VMware Converter kann auf dem System installiert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9305E

Ein ungültiger Hyper-V VM-Name 'Zeichenfolge' wurde eingegeben.



Explanation:

Sie haben einen Hyper-V VM-Namen eingegeben, der falsche Zeichen oder
Platzhalterzeichen enthält.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen korrekten Hyper-V VM-Namen ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS9306E

Eine ungültige Hyper-V VM-Liste 'Zeichenfolge' wurde eingegeben.



Explanation:

Sie haben eine Hyper-V VM-Liste eingegeben, die falsche Zeichen oder
Platzhalterzeichen enthält.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie eine korrekte Hyper-V VM-Liste ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS9307E

Keinen Hyper-V VM-Namen oder keine VM-Liste eingegeben



Explanation:

Es wurde kein Parameter für den Hyper-V VM-Namen oder die VM-Liste
angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen korrekten Parameter für den Hyper-V VM-Namen oder die
VM-Liste an.

------------------------------------------------------------------------
ANS9308E

Keine Übereinstimmung für den eingegebenen Hyper-V VM-Namen oder die
VM-Liste 'Zeichenfolge' gefunden



Explanation:

Es wurde keine Übereinstimmung für den eingegebenen Parameter für den
Hyper-V VM-Namen oder die VM-Liste gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie einen korrekten Parameter für den Hyper-V VM-Namen oder die
VM-Liste an.

------------------------------------------------------------------------
ANS9309E

Option Pick angegeben, aber es wurde auch ein Wert für den Hyper-V
VM-Namen oder die VM-Liste 'Zeichenfolge' eingegeben



Explanation:

Sie können die Option -pick nicht zusammen mit einem Parameter für den
Hyper-V VM-Namen oder die VM-Liste angeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie die Option -pick ohne einen Parameter für den Hyper-V VM-Namen
oder die VM-Liste an.

------------------------------------------------------------------------
ANS9311E

Es sind keine Hyper-V VMs auf dem IBM Spectrum Protect-Server vorhanden.



Explanation:

Auf dem IBM Spectrum Protect-Server sind gegenwärtig keine Dateibereiche
vorhanden, die eine virtuelle Hyper-V-Maschine darstellen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Sie müssen eine virtuelle Hyper-V-Maschine erfolgreich sichern, bevor
Sie diesen Befehl verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9312S

Programmname: Eigner/Gruppe für die Datei Dateiname konnte nicht
geändert werden: Fehler



Explanation:

IBM Spectrum Protect kann das Eigentumsrecht oder die Gruppe oder beides
für die angegebene Datei nicht ändern. Diese Änderung ist für die
ordnungsgemäße Ausführung der Speicherverwaltung notwendig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Sicherstellen, dass die Verzeichnisberechtigungen das Ändern des
Dateieigners oder der Gruppe zulassen. Den Befehl erneut ausgeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS9313E

Programmname: Das TMP-Verzeichnis ist voll.



Explanation:

Das TMP-Verzeichnis des Betriebssystems ist voll.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Löschen Sie einige Dateien im TMP-Verzeichnis und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9316T

Wiederherstellen des gelöschten Dateisystems 'Dateisystem' beendet.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat die Wiederherstellung des gelöschten
Dateisystems fertiggestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS9330E

Die virtuelle Maschine, die im Befehl Zeichenfolge angegeben wurde,
wurde nicht gefunden oder war von der Operation ausgeschlossen.



Explanation:

Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die virtuelle Maschine
nicht gefunden wurde oder von der Operation ausgeschlossen war.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Geben Sie einen korrekten VM-Namen oder
eine korrekte Option DOMAIN an. Ursache für diesen Fehler können auch
falsche Einstellungen für die Option VMHOST, VMHOSTCLUSTER, VMFOLDER,
VMDATASTORE oder -VM oder der Tag 'Excluded' sein. Der Wert für die
Option VMHOST muss als IP-Adresse oder als Servername im FQDN-Format
(FQDN = vollständig qualifizierter Domänenname) angegeben werden. Der
von Ihnen angegebene Hostname muss mit dem Hostnamen übereinstimmen, der
im vCenter-Server in der Sicht 'Hosts und Cluster' angezeigt wird.
Dieser Hostname kann der vollständig qualifizierte Hostname (FQDN), der
verkürzte Domänenname oder die Host-IP-Adresse sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS9331W

Die Benutzer-ID und das Kennwort des VMware vCenter- oder ESX-Servers
für die VMC-Benutzer-ID <Benutzer-ID> des VMC-Hosts <Host> konnten nicht
aus der Datei mit dem verschlüsselten Kennwort gelesen werden.



Explanation:

Die Benutzer-ID und das Kennwort des VMware vCenter- oder ESX-Servers
konnten nicht aus der Datei mit dem verschlüsselten Kennwort gelesen
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter-Hostname'
'Benutzer-ID' 'Kennwort', um das verschlüsselte Kennwort zu speichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS9332E

Die Benutzer-ID und das Kennwort des VMware vCenter- oder ESX-Servers
sind nicht definiert. Verwenden Sie dsmc SET PASSWORD -type=VM
'vCenter-Hostname' 'Benutzer-ID' 'Kennwort', um das verschlüsselte
Kennwort zu speichern.



Explanation:

Die Benutzer-ID und das Kennwort des VMware vCenter- oder ESX-Servers
konnten nicht aus der Datei mit dem verschlüsselten Kennwort gelesen
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter-Hostname'
'Benutzer-ID' 'Kennwort', um das verschlüsselte Kennwort zu speichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS9333E

'Dateiname' kann aufgrund von Unix-Systemaufruf()-Fehler nicht als
Stubdatei erneut erstellt werden; Fehlernummer: Fehler; Ursache:
'Fehlerursache'.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die angegebene Datei aufgrund eines Fehlers
nicht als Stubdatei erneut erstellen.

System action:

Die Verarbeitung wird mit der nächsten Datei fortgesetzt.

User response:

Weitere Fehlerdetails befinden sich in der Datei dsmerror.log. Ist der
betroffene Dateipfad nicht vorhanden, schreiben Sie ihn aus Ihrer
Sicherung (falls vorhanden) zurück oder erstellen Sie ihn manuell erneut
und wiederholen Sie dann die Operation. Stellen Sie sicher, dass das
angegebene Dateisystem ein in IBM Spectrum Protect speicherverwaltetes
Dateisystem ist, beschreibbar und in einem konsistenten Zustand ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9334E

Falscher Aliasname 'Aliasname' vom Server empfangen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte keinen gültigen Pfadnamen für eine
umgelagerte Datei erstellen, da vom Server ein ungültiger Aliasname
empfangen wurde.

System action:

Die Verarbeitung wird mit der nächsten Datei fortgesetzt.

User response:

Falls möglich, führen Sie entweder eine Abstimmung mit 'orphancheck'
oder eine Inlineteilsicherung der ursprünglichen Datei aus, sodass der
Aliasname auf dem Server aktualisiert wird. Wiederholen Sie anschließend
die Operation. Benachrichtigen Sie andernfalls die IBM Spectrum
Protect-Unterstützung für die weitere Fehleranalyse und Fehlerbehebung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9347W

Warnung: Für Domain angegebener Wert 'Domänenschlüsselwort' wird
ignoriert, wenn eine Verbindung zum VMware-ESX/ESXi-Host hergestellt
wird. Stellen Sie eine Verbindung zu VMware vCenter her, um diese Domäne
zu verarbeiten.



Explanation:

Keine.

System action:

Das Schlüsselwort Domain wird ignoriert.

User response:

Stellen Sie eine Verbindung zu VMware vCenter her, um diese Domäne zu
verarbeiten.

------------------------------------------------------------------------
ANS9350E

Die Sicherungsoperation ist aufgrund gemischter Datenträger
fehlgeschlagen. Der Abschnitt mit der Erläuterung enthält weitere
Informationen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die Sicherung nicht erstellen, da eine
Mischung von Datenträgern festgestellt wurde. Einige ausgewählte
Datenträger erfüllen die Voraussetzungen für den Import von
Momentaufnahmen nur bei Bedarf und einige Datenträger erfüllen diese
Voraussetzungen nicht. Diese Situation kann auftreten, wenn eine
Sicherungsoperation angefordert wird und die Funktion
'VSS-Momentaufnahmen nur wenn erforderlich importieren' aktiviert ist
und nicht alle an der Sicherungsoperation beteiligten Datenträger von
einem VSS-Hardware-Provider verwaltet werden, der transportable
Momentaufnahmen unterstützt. Außerdem kann diese Situation während einer
Sicherungsoperation in einer Clusterumgebung auftreten, wenn nicht alle
an der Sicherungsoperation beteiligten Datenträger von einem
VSS-Hardware-Provider verwaltet werden, der transportable
Momentaufnahmen unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation, indem die Sicherungsoperation aufgeteilt
wird. Stellen Sie sicher, dass alle an der Sicherungsoperation
beteiligten Datenträger entweder von einem Hardware-Provider verwaltet
werden, der transportable Momentaufnahmen unterstützt, oder dass alle an
der Operation beteiligten Datenträger keine transportablen
Momentaufnahmen unterstützen. Außerdem können Sie die Funktion
'VSS-Momentaufnahmen nur wenn erforderlich importieren' inaktivieren, um
die Sicherung gemischter Datenträger zu ermöglichen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9351E

Daten waren auf dem Server nicht verfügbar und wurden übersprungen.



Explanation:

Die Daten, die zurückgeschrieben werden sollen, sind auf dem Server
nicht verfügbar und werden daher nicht zurückgeschrieben.

System action:

Die Daten werden übersprungen und die Zurückschreibungsverarbeitung wird
mit dem nächsten Objekt fortgesetzt, das zurückgeschrieben werden soll.

User response:

Den IBM Spectrum Protect-Administrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9352E

SAN oder HOTADD wurde als Transportmethode für mindestens eine der
Platten in der Operation ausgewählt, aber die SAN-Maßnahme für diese
Einheit zum Versetzen von Daten lautet nicht 'OnlineAll'. SAN oder
HOTADD kann nur verwendet werden, wenn die SAN-Maßnahme 'OnlineAll' ist.



Explanation:

SAN oder HOTADD wurde als Transportmethode ausgewählt, da entweder die
Standardeinstellung für den Transport verwendet wurde oder die
Transportmethode in der Option VMVSTORTRANSPORT angegeben wurde. Um SAN
oder HOTADD als Transportmodus verwenden zu können, muss die
SAN-Maßnahme auf 'OnlineAll' gesetzt werden.

System action:

Die Zurückschreibungsverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie 'OnlineAll' für die SAN-Maßnahme oder für VMVSTORTRANSPORT
nicht SAN oder HOTADD an, sondern z. B. NBD. Wiederholen Sie
anschließend die Zurückschreibungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9354E

Der Knoten- oder Eignername 'Knoten', der im Befehl SET ACCESS angegeben
wurde, überschreitet die maximal zulässige Länge (64).



Explanation:

Im Befehl SET ACCESS wurde ein ungültiger Knoten- oder Eignername
eingegeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie den Befehl SET ACCESS mit dem korrekten Knoten- oder
Eignernamen ein.

------------------------------------------------------------------------
ANS9355E

Die VMware vStorage VI-Web-Service-API hat die folgende Fehlernachricht
zurückgemeldet: vStor-API-Nachricht



Explanation:

Die VMware vStorage VI-Web-Service-API hat einen Fehler mit dem
angegebenen Nachrichtentext zurückgegeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf zusätzliche Informationen,
verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS9356E

Ein VMware vStorage-API-Fehler wurde zurückgemeldet.



Explanation:

Ein VMware vStorage-API-Fehler wurde zurückgemeldet. Überprüfen Sie die
anderen angezeigten und protokollierten Nachrichten auf zusätzliche
Informationen zu dem Fehler.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf zusätzliche Informationen,
verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS9359W

Programmname: Dateisystem: Obere Schwelle obere Schwelle überschreitet
empfohlenen maximalen Prozentsatz von maximale Schwelle.



Explanation:

Die Systemleistung kann beeinträchtigt werden. Beim Warten auf die
Bedarfsumlagerung kann es zu Verzögerungen kommen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Setzen Sie die obere Umlagerungsschwelle auf einen Wert, der niedriger
als die Kapazität des Dateisystems ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9360W

Programmname: Dateisystem: Konfigurierte untere Schwelle untere Schwelle
liegt unter dem empfohlenen Mindestwert Mindestwert für die untere
Schwelle.



Explanation:

Die untere Schwelle in IBM Spectrum Protect sollte nicht unter dem
Mindestspeicherbereich liegen, der von diesem Dateisystem benötigt wird.
Andernfalls können endlose Versuche, Umlagerungskandidaten zu finden,
die Folge sein. Die Belegung des Dateisystems kann in GPFS und Veritas
höher als der empfohlene Mindestwert für die untere Schwelle sein, da
diese Dateisystemtypen einen gewissen Speicherbereich für Metadaten
zuordnen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Setzen Sie die untere Umlagerungsschwelle auf einen höheren Wert als die
empfohlene Mindestgröße des Dateisystems.

------------------------------------------------------------------------
ANS9361W

Programmname: Dateisystem: Der konfigurierte Vorumlagerungsprozentsatz
Vorumlagerungsprozentsatz ist größer als die Differenz zwischen der
konfigurierten unteren Schwelle untere Schwelle und der empfohlenen
Mindestgröße des Dateisystems Mindestgröße.



Explanation:

Liegt der IBM Spectrum Protect-Vorumlagerungsprozentsatz unter der
unteren Schwelle, ist möglicherweise nicht genügend Speicherbereich für
das Dateisystem verfügbar. Dies kann zu endlosen Versuchen,
Umlagerungskandidaten zu finden, führen. Die Belegung des Dateisystems
kann in GPFS und Veritas höher als der empfohlene Mindestwert für die
untere Schwelle sein, da diese Dateisystemtypen einen gewissen
Speicherbereich für Metadaten zuordnen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Setzen Sie die Einstellung für die Vorumlagerung auf einen niedrigeren
Wert.

------------------------------------------------------------------------
ANS9362W

Programmname: Dateisystem: MAXFILES maximale Anzahl Dateien ist kleiner
als die Anzahl verwendeter Dateiindizes verwendete Dateiindizes in dem
Dateisystem. MAXFILES wird auf den kleinstmöglichen Wert gesetzt.



Explanation:

Der angegebene Wert für MAXFILES liegt unter der Anzahl Dateien, die
bereits in dem Dateisystem vorhanden sind. Der Wert wird ignoriert und
CFI nimmt standardmäßig die kleinstmögliche Größe gemäß der Anzahl der
gegenwärtig verwendeten Dateiindizes an.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Erhöhen Sie den Wert für MAXFILES.

------------------------------------------------------------------------
ANS9363W

Programmname: Dateisystem: MAXFILES maximale Anzahl Dateien ist größer
als die Gesamtzahl verfügbarer Dateiindizes Dateien in dem Dateisystem.
MAXFILES wird auf den größtmöglichen Wert gesetzt.



Explanation:

Der angegebene Wert für MAXFILES liegt über der Anzahl der verfügbaren
Dateiindizes in dem Dateisystem. Der Wert wird ignoriert und CFI nimmt
standardmäßig die maximale Größe an, die der Anzahl der verfügbaren
Dateiindizes entspricht.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Verringern Sie den Wert für MAXFILES.

------------------------------------------------------------------------
ANS9364E

Fehler beim Initialisieren der Umgebung mit virtueller Maschine.
Detaillierte Fehlernachrichten befinden sich in der Datei dsmerror.log.



Explanation:

Fehler beim Initialisieren der Umgebung mit virtueller Maschine.
Detaillierte Fehlernachrichten befinden sich in der Datei dsmerror.log.

System action:

Die Sicherung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Detaillierte Fehlernachrichten befinden sich in der Datei dsmerror.log.

------------------------------------------------------------------------
ANS9365E

VMware vStorage-API-Fehler für virtuelle Maschine 'VM-Name'. IBM
Spectrum Protect-Funktionsname: Funktionsname IBM Spectrum Protect-Datei
: Dateiname (Zeilennummer) API-Rückkehrcode : TSM-RC
API-Fehlernachricht: Funktionsbeschreibung



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wenn die Sicherung der virtuellen Maschine fehlschlägt und die
Fehlernachricht auf die Funktion ReadEnvironmentVariableInGuest()
verweist, überprüfen Sie die Gültigkeit der
Anmeldeberechtigungsnachweise der virtuellen Gastmaschine und
aktualisieren Sie, falls erforderlich, die Anmeldeberechtigungsnachweise
der virtuellen Maschine auf der Einheit zum Versetzen von Daten. Teilen
Sie dem IBM Spectrum Protect-Administrator die in dieser Nachricht
bereitgestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS9368W

WARNUNG: ID des VMware-Hostbenutzers <ID des Hostbenutzers>, die aus der
Kennwortdatei gelesen wurde, weicht vom VMCUSER-Optionswert
<VMC-Benutzer-ID> ab. VMCUSER-Optionswert wird verwendet.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS9369W

WARNUNG: VMware VirtualCenter- oder ESX Server-Benutzerkennwort für
VMC-Host <Host> VMC-Benutzer-ID <Benutzer-ID> in Optionsdatei definiert.



Explanation:

Keine.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS9370W

Verwenden Sie den Profileditor oder dsmc SET PASSWORD -type=VM
'VirtualCenter-Hostname' 'Benutzer-ID' 'Kennwort', um das verschlüsselte
Kennwort zu speichern.



Explanation:

Die Option VMCPW wurde in einer Optionsdatei oder in der Befehlszeile
gefunden. Diese Methode ist zwar zulässig, stellt jedoch ein
Sicherheitsrisiko dar, weil das Kennwort in Klartext und nicht
verschlüsselt vorliegt.

System action:

Die Option wird akzeptiert und das VMC-Kennwort wird in der aktuellen
Sitzung verwendet.

User response:

Verwenden Sie zur Speicherung des verschlüsselten Kennworts die Anzeige
'VM-Sicherung' des Profileditors oder den folgenden Befehl: dsmc SET
PASSWORD -type=VM 'VirtualCenter-Hostname' 'Benutzer-ID' 'Kennwort'

------------------------------------------------------------------------
ANS9371I

Programmname: Dateisystem: Der angegebene Wert für MAXFILES ist 0. Die
CFI-Größe wird jetzt automatisch berechnet.



Explanation:

Der angegebene Wert für MAXFILES ist 0. Dies bedeutet, dass die
CFI-Größe jetzt automatisch verwaltet wird.

System action:

IBM Spectrum Protect wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9372E

Die virtuelle Maschine, die zurückgeschrieben werden soll, kann aufgrund
eines ungültigen Hostnamens, Datencenternamens oder Datenspeichernamens
nicht erstellt werden.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die virtuelle Maschine, die
zurückgeschrieben werden soll, nicht erstellen, da ein ungültiger
Hostname, Datencentername oder Datenspeichername angegeben wurde.
Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf Informationen zu der
speziellen Fehlerursache.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf zusätzliche Informationen,
verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS9373E

Die Sicherung der virtuellen Maschine 'VM-Name' wurde gestoppt, da die
Sicherungsoperation nicht fortgeschritten ist.



Explanation:

IBM Spectrum Protect hat einen Deadlock erkannt, der verhindert, dass
die Sicherungsoperation für die virtuelle Maschine beendet wird. Die
Sicherungsoperation wurde abgebrochen.

System action:

Die Sicherung der virtuellen Maschine wurde abgebrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung der virtuellen Maschine. Bleibt der Fehler
bestehen, wenden Sie sich an den IBM Software Support.

------------------------------------------------------------------------
ANS9374E

Der Service für virtuelle VMware vStorage-Speichertreiber ist nicht
aktiv oder wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass der
VMware-Service 'vstor2-mntapi20-shared.sys' installiert und aktiv ist.
Installieren Sie die VMware vStorage-API-Laufzeitdateien.



Explanation:

Fehler bei der Initialisierung der VMware vStorage-API-Umgebung.

System action:

Die Sicherung kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der VMware-Service 'vstor2-mntapi20-shared.sys'
installiert und aktiv ist. Installieren Sie die VMware
vStorage-API-Laufzeitdateien.

------------------------------------------------------------------------
ANS9376E

Das Domänenschlüsselwort 'Domänenschlüsselwort' im Befehl zum Sichern
einer virtuellen Maschine wurde zwar angegeben, diese Domäne enthält
jedoch keine virtuellen Maschinen. Dieser Fehler kann auch auftreten,
wenn der Wert für den Parameter VMHOST nicht als IP-Adresse oder als
vollständig qualifizierter Domänenname angegeben wird.



Explanation:

Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da die virtuelle Maschine nicht
gefunden werden konnte.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Stellen Sie sicher, dass der Wert für den
Parameter VMHOST als IP-Adresse oder als vollständig qualifizierter
Domänenname angegeben ist. Der von Ihnen angegebene Hostname muss mit
dem Hostnamen übereinstimmen, der im vCenter-Server in der Sicht 'Hosts
und Cluster' angezeigt wird. Dabei kann es sich um den vollständig
qualifizierten Hostnamen (FQDN), den verkürzten Domänennamen oder die
Host-IP-Adresse handeln.

------------------------------------------------------------------------
ANS9377E

Es ist keine virtuelle Maschine im Befehl Zeichenfolge angegeben oder
die Domänenliste für die virtuelle Maschine konnte nicht verarbeitet
werden.



Explanation:

Es wurde keine virtuelle Maschine mit dem Namen gefunden oder in der
Domänenoption angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie einen korrekten VM-Namen oder eine korrekte Domänenoption an.

------------------------------------------------------------------------
ANS9378E

Unerwarteter Fehler beim Erstellen eines Fingerabdrucks für die Daten.



Explanation:

Beim Erstellen eines Fingerabdrucks für die Daten ist ein Fehler
aufgetreten. Das Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

System action:

Das Objekt wird nicht gesichert.

User response:

Die Operation wiederholen. Wiederholen Sie die Operation ohne
clientseitiger Deduplizierung. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie die technische Unterstützung von IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9379E

Unerwarteter Fehler beim Deduplizieren der Daten.



Explanation:

Beim Deduplizieren der Daten ist ein Fehler aufgetreten. Das
Fehlerprotokoll enthält weitere Informationen.

System action:

Das Objekt wird nicht gesichert.

User response:

Die Operation wiederholen. Wiederholen Sie die Operation ohne
clientseitiger Deduplizierung. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen
Sie die technische Unterstützung von IBM Spectrum Protect.

------------------------------------------------------------------------
ANS9380E

Die virtuelle Maschine, die im Befehl Zeichenfolge angegeben wurde,
konnte nicht gefunden werden.



Explanation:

Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da die virtuelle Maschine nicht
gefunden werden konnte.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Geben Sie einen korrekten VM-Namen oder
eine korrekte Option DOMAIN an. Ursache für diesen Fehler können auch
falsche Einstellungen für die Option VMHOST, VMHOSTCLUSTER, VMFOLDER
oder VMDATASTORE sein. Der Wert für die Option VMHOST muss als
IP-Adresse oder als Servername im FQDN-Format (FQDN = vollständig
qualifizierter Domänenname) angegeben werden. Der von Ihnen angegebene
Hostname muss mit dem Hostnamen übereinstimmen, der im vCenter-Server in
der Sicht 'Hosts und Cluster' angezeigt wird. Dabei kann es sich um den
vollständig qualifizierten Hostnamen (FQDN), den verkürzten Domänennamen
oder die Host-IP-Adresse handeln.

------------------------------------------------------------------------
ANS9381I

Die Wertegruppe für die Option VM-Liste wird in die neue Option Domäne
migriert.



Explanation:

Die neue Option wurde definiert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9383E

Die erforderlichen Dateien für die Operationen für virtuelle Maschinen
wurden nicht gefunden. Die Dateien werden nur installiert, wenn der
Client in IBM Spectrum Protect for Virtual Environments als Einheit zum
Versetzen von Daten definiert ist.



Explanation:

Beim Initialisieren der Umgebung der virtuellen Maschine ist ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Die Operation kann nicht fortgesetzt werden.

User response:

Installieren Sie das Paket mit IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments, um den Client für die Sicherung von virtuellen Maschinen
zu verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9384W

VMware-CBT-Daten für virtuelle Maschine 'Name der virtuellen Maschine'
konnten nicht abgerufen werden. VM-Gesamtsicherung wird fortgesetzt und
umfasst sowohl verwendete als auch nicht verwendete Bereiche der Platte.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte für die angegebene virtuelle Maschine keine
Daten der Überwachung geänderter Blöcke (CBT, Changed Block Tracking)
abrufen. Die Sicherung wird fortgesetzt, statt aber nur die verwendeten
Blöcke (im Fall der VM-Gesamtsicherung) oder nur die geänderten Blöcke
(im Fall der VM-Teilsicherung) zu sichern, wird die gesamte virtuelle
Maschine gesichert. Diese Sicherung umfasst sowohl die verwendeten als
auch die nicht verwendeten Blöcke der Platte.

System action:

Die Sicherung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll dsmerror.log auf Informationen, die
angeben, warum die Daten geänderter Blöcke nicht abgerufen werden
konnten.

------------------------------------------------------------------------
ANS9385W

Fehler von VMware vStorage-API für virtuelle Maschine 'VM-Name' in
vSphere API-Funktion __ns2__QueryChangedDiskAreas zurückgegeben.
RC=API-Rückkehrcode, Nachricht mit näheren Einzelheiten: API-Nachricht



Explanation:

Keine.

System action:

Die CBT-Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verständigen Sie den IBM Spectrum Protect-Administrator und teilen Sie
ihm die in dieser Nachricht zur Verfügung gestellten Informationen mit.

------------------------------------------------------------------------
ANS9386W

Überwachung geänderter Blöcke wird für virtuelle Maschine 'Name der
virtuellen Maschine' nicht unterstützt. Eine Gesamtsicherung der Platte
wird ausgeführt, die sowohl verwendete als auch nicht verwendete
Bereiche der Platte einschließt.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte für die angegebene virtuelle Maschine keine
Daten der Überwachung geänderter Blöcke (CBT, Changed Block Tracking)
abrufen, da die Überwachung geänderter Blöcke nicht unterstützt wird.
RDM-Platten im physischen Modus, virtuelle Platten, die an einen
gemeinsam genutzten virtuellen SCSI-Bus angeschlossen sind, sowie
virtuelle Maschinen mit Hardware der Version 6 oder früher werden nicht
unterstützt. Die Sicherung wird fortgesetzt, statt aber nur die
verwendeten Blöcke (im Fall der VM-Gesamtsicherung) oder nur die
geänderten Blöcke (im Fall der VM-Teilsicherung) zu sichern, wird die
gesamte virtuelle Maschine gesichert. Diese Sicherung umfasst sowohl die
verwendeten als auch die nicht verwendeten Blöcke der Platte.

System action:

Die Sicherung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll dsmerror.log auf Informationen, die
angeben, warum die Daten geänderter Blöcke nicht abgerufen werden
konnten.

------------------------------------------------------------------------
ANS9387W

Eine Teilsicherung für virtuelle Maschine 'Name der virtuellen Maschine'
ist nicht möglich, da Informationen zu geänderten Blöcken nicht
abgerufen werden können. Stattdessen wird versucht, eine
VM-Gesamtsicherung auszuführen.



Explanation:

Informationen zu geänderten Blöcken sind erforderlich, um eine
Teilsicherung auszuführen, aber die Informationen konnten nicht von der
virtuellen Maschine abgerufen werden. Die Informationen können fehlen,
wenn zwei Knoten dieselbe virtuelle Maschine sichern. Ein Knoten führt
eine tägliche Teilsicherung und der andere Knoten eine wöchentliche
Gesamtsicherung aus. Nach der Ausführung der wöchentlichen
Gesamtsicherung kann die nächste tägliche Sicherung Informationen zu
geänderten Blöcken nicht abrufen. Daher wird eine Gesamtsicherung
anstelle einer Teilsicherung ausgeführt. Nachfolgende tägliche
Sicherungen sind bis zur Ausführung der nächsten wöchentlichen
Gesamtsicherung Teilsicherungen.

System action:

Die Sicherung wird als Gesamtsicherung anstelle einer Teilsicherung
fortgesetzt.

User response:

Suchen Sie auf der IBM Spectrum Protect-Unterstützungssite IBM Spectrum
Protect Support Portal
(https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0TO50000000IQWvGAO/spectrum-protect)
nach dieser Nachrichtennummer, um andere mögliche Fehlerursachen zu
bestimmen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9388E

Die Verwaltungsklasse 'Name der Verwaltungsklasse', die für die Option
'Optionsname' angegeben wurde, ist ungültig oder verfügt über keine
Sicherungskopiengruppe.



Explanation:

Die Verwaltungsklasse für die angegebene Option ist nicht vorhanden oder
sie ist vorhanden, aber verfügt über keine gültige
Sicherungskopiengruppe.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Verwaltungsklasse gültig ist und
eine gültige Sicherungskopiengruppe enthält.

------------------------------------------------------------------------
ANS9389W

Der DEDUP-Sicherungsversuch für virtuelle Maschine 'Name der virtuellen
Maschine' war nicht erfolgreich. #Nummer der Wiederholung wird mit
inaktivierter DEDUP wiederholt.



Explanation:

Der Versuch, die virtuelle Maschine mit aktivierter DEDUP zu sichern,
war nicht erfolgreich. Anstatt die Sicherung sofort als fehlerhaft zu
kennzeichnen, wird versucht, die virtuelle Maschine mit inaktivierter
DEDUP zu sichern.

System action:

Die Verarbeitung wird mit inaktivierter DEDUP fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die Protokolldateien auf Nachrichten, die angeben, warum
DEDUP fehlgeschlagen ist. Wenn zukünftige Sicherungsversuche mit DEDUP
fehlschlagen, benachrichtigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS9390W

Der DEDUP-Sicherungsversuch für virtuelle Maschine 'Name der virtuellen
Maschine' war nicht erfolgreich. #Nummer der Wiederholung wird
wiederholt, wobei DEDUP weiterhin aktiviert ist.



Explanation:

Der Versuch, die virtuelle Maschine mit aktivierter DEDUP zu sichern,
war nicht erfolgreich. Anstatt die Sicherung sofort als fehlerhaft zu
kennzeichnen, wird versucht, die Sicherung der virtuellen Maschine zu
wiederholen, wobei DEDUP weiterhin aktiviert ist.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt, wobei DEDUP weiterhin aktiviert ist.

User response:

Überprüfen Sie die Protokolldateien auf Nachrichten, die angeben, warum
DEDUP fehlgeschlagen ist. Wenn zukünftige Sicherungsversuche mit DEDUP
fehlschlagen, benachrichtigen Sie Ihren Systemadministrator.

------------------------------------------------------------------------
ANS9391W

Linux-Gastsystem mit aktiviertem EFI Boot wird von der IBM Spectrum
Protect-VMware-Sicherung nicht vollständig unterstützt. Nach dem
Zurückschreiben sind möglicherweise manuelle Schritte erforderlich,
damit die virtuelle Maschine ordnungsgemäß gestartet werden kann.



Explanation:

Ein zurückgeschriebenes Linux-Gastsystem mit aktiviertem EFI Boot wird
möglicherweise nicht erfolgreich gestartet. Manuelle Schritte sind
erforderlich, um das Gastsystem erfolgreich zu booten.

System action:

Die Zurückschreibungsverarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Gehen Sie nach dem Zurückschreiben des Gastsystems wie folgt vor:
Entfernen Sie den Bootdatenträger des Linux-Gastsystems und ordnen Sie
ihn wieder zu, wählen Sie die Option zum Booten des Gastsystems aus, um
beim nächsten Booten die EFI-Konfiguration aufzurufen, starten Sie das
Gastsystem, rufen Sie die EFI-Boot-Verwaltung auf, fügen Sie die
Booteinheit hinzu, wählen Sie den nicht benannten Datenträger aus,
ordnen Sie ihm einen Kennsatz zu, speichern Sie die Änderungen und
schreiben Sie sie fest, setzen Sie dann das Booten fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9392W

Kein Name für Sicherungssatz eingegeben.



Explanation:

Sie müssen den Namen eines Sicherungssatzes für diese Operation angeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie einen gültigen Sicherungssatznamen an.

------------------------------------------------------------------------
ANS9393W

Falscher Name für Sicherungssatz eingegeben.



Explanation:

Der angegebene Sicherungssatzname ist ungültig. Platzhalterzeichen sind
nicht zulässig.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie einen gültigen Sicherungssatznamen an.

------------------------------------------------------------------------
ANS9394W

Kein Sicherungssatzdateiname oder Einheitenname eingegeben.



Explanation:

Sie müssen den Namen einer Sicherungssatzdatei oder einen Einheitennamen
für diese Operation angeben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie einen gültigen Namen einer Sicherungssatzdatei oder einen
gültigen Einheitennamen an.

------------------------------------------------------------------------
ANS9395E

Der Dateibereich wurde in das 'Immer-inkrementell-Modell' umgelagert;
MODE=FULL und MODE=INCR sind nicht gültig.



Explanation:

Wenn der Dateibereich in den Typ 'Immer inkrementell' umgelagert wurde,
dürfen Sie nur Sicherungen des Typs 'Immer inkrementell' (IFINCR oder
IFFULL) ausführen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Geben Sie MODE=IFFULL oder MODE=IFINCR an.

------------------------------------------------------------------------
ANS9396W

Die virtuelle Maschine 'VM' ist nicht aktiv. Der IBM Spectrum
Protect-Anwendungsschutz wird während der Sicherung dieser virtuellen
Maschine nicht verwendet.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz kann nur aktive virtuelle
Maschinen schützen.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz verwendet VMware Tools, um
Anwendungskonsistenz bereitzustellen.

User response:

Schalten Sie die virtuelle Maschine ein oder schließen Sie sie vom IBM
Spectrum Protect-Anwendungsschutz aus, indem die Option INCLUDE.VMTSMVSS
für diese virtuelle Maschine entfernt wird. Sollen Protokolle
abgeschnitten werden, schützen Sie diese Maschine mithilfe von
INCLUDE.VMTSMVSS.

------------------------------------------------------------------------
ANS9397W

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz kann diese Maschine nicht
schützen. Die virtuelle Maschine 'VM' weist kein Betriebssystem oder
keine Anwendungen auf, das bzw. die vom IBM Spectrum
Protect-Anwendungsschutz unterstützt wird bzw. werden.



Explanation:

Der Anwendungsschutz kann nur für virtuelle Maschinen verwendet werden,
die über Betriebssysteme oder Anwendungen verfügen, die vom IBM Spectrum
Protect-Anwendungsschutz unterstützt werden. Eine Liste der
unterstützten Betriebssysteme und Anwendungen finden Sie in der
Produktdokumentation.

System action:

IBM Spectrum Protect verwendet VMware Tools, um Anwendungskonsistenz
bereitzustellen.

User response:

Schließen Sie die virtuelle Maschine vom Anwendungsschutz aus, indem die
Option INCLUDE.VMTSMVSS für diese virtuelle Maschine entfernt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS9398E

IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz konnte auf der virtuellen Maschine
'VM' nicht initialisiert werden. Das Fehlerprotokoll enthält weitere
Details.



Explanation:

Beim IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz ist während der
Initialisierung ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Details. Beheben Sie den bzw. die
Fehler und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9399W

Programmname: Sperrdateizugriffsfehler für Operation Wert im Pfad Wert
Wert mit dem Fehlernummerntext Wert.



Explanation:

Eine Sperrdateioperation ist fehlgeschlagen.

System action:

IBM Spectrum Protect protokolliert die Bedingung und setzt die
Verarbeitung fort, oder beendet das Programm, falls das Verzeichnis
nicht gefunden wird.

User response:

Korrigieren Sie die Konfiguration.

------------------------------------------------------------------------
ANS9400W

NVRAM-Datei für VM 'Name der virtuellen Maschine' kann nicht
zurückgeschrieben werden (NVRAM = nicht flüchtiger Arbeitsspeicher).
Nach der Zurückschreibung sind möglicherweise manuelle Schritte
erforderlich, damit die virtuelle Maschine ordnungsgemäß starten kann.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte die NVRAM-Datei für die angegebene virtuelle
Maschine nicht hochladen. Die Zurückschreibung wird fortgesetzt, aber
ein zurückgeschriebenes Gastbetriebssystem mit aktiviertem EFI-Boot
startet eventuell nicht erfolgreich. Möglicherweise sind manuelle
Schritte erforderlich, um das Gastbetriebssystem erfolgreich zu booten.

System action:

Die Zurückschreibung wird fortgesetzt.

User response:

Falls das Gastbetriebssystem nach der Zurückschreibung nicht bootet:
Entfernen Sie den Bootdatenträger mit dem Gastbetriebssystem und hängen
Sie ihn erneut an. Wählen Sie beim nächsten Boot die Option für den Boot
des Gastsystems aus, um die EFI-Konfiguration aufzurufen. Schalten Sie
das Gastsystem ein, rufen Sie die Wartung für den EFI-Boot auf, fügen
Sie eine Booteinheit hinzu, wählen Sie einen nicht benannten Datenträger
aus, ordnen Sie diesem einen Kennsatz zu, speichern Sie die Änderungen
und schreiben Sie sie fest. Setzen Sie anschließend den Bootvorgang
fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9401E

Programmname: Rückrufdämon kann nicht abgebrochen werden.



Explanation:

Eine IBM Spectrum Protect-Anforderung zum Abbrechen des Rückrufdämons
ist fehlgeschlagen. Dieses Problem kann bei einer Übernahme durch einen
anderen Knoten auftreten.

System action:

Keine.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren, sofern keine weiteren Fehler
auftreten.

------------------------------------------------------------------------
ANS9402E

Programmname: Prozessname kann nicht mitgeteilt werden, HSM-Operationen
auf einem fehlerhaften Knoten wiederherzustellen.



Explanation:

Damit die Funktionalität eines fehlerhaften Partnerknotens übernommen
werden kann, muss der Dämon dsmwatchd die lokalen Dämonen
benachrichtigen.

System action:

Keine.

User response:

Mit dem in dieser Nachricht angegebenen HSM-Dämon kann keine
Kommunikation aufgebaut werden. Überprüfen Sie, ob der Zieldämon aktiv
ist. Je nach Bedarf müssen Sie den Zieldämon starten oder erneut
starten. Bleibt der Fehler bestehen, starten Sie den GPFS-Cluster
erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS9403E

IBM Spectrum Protect hat erkannt, dass die zu sichernden Daten nicht mit
der Liste der zu sichernden Daten übereinstimmen, die von der virtuellen
Maschine gesendet wurde. Die Sicherung von 'VM-Name' kann nicht
fortgesetzt werden.



Explanation:

Die Daten, die von IBM Spectrum Protect für eine virtuelle Maschine
gesichert würden, würden nicht den Daten entsprechen, die für eine
korrekte Sicherung erforderlich sind. Die Sicherung wurde abgebrochen,
um Datenverlust zu verhindern.

System action:

Die Sicherung wird abgebrochen, um Datenverlust zu verhindern.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung. Tritt dieser Fehler erneut auf, wenden
Sie sich an den IBM Software Support.

------------------------------------------------------------------------
ANS9404E

Fehler beim Erstellen der angegebenen virtuellen Maschine. Die
Protokolldateien enthalten weitere Informationen.



Explanation:

Beim Erstellen der virtuellen Maschine wurde ein Fehler festgestellt.
Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf weitere Informationen, die
angeben, warum die virtuelle Maschine nicht erstellt werden konnte.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Datei dsmerror.log auf detaillierte Nachrichten, die
angeben, warum die virtuelle Maschine nicht erstellt werden konnte.

------------------------------------------------------------------------
ANS9405I

Programmname: Die Übernahme des Dateisystems Dateisystem wurde
gestartet.



Explanation:

Die lokale Aktivierung des angegebenen Dateisystems wurde erfolgreich
gestartet.

System action:

IBM Spectrum Protect auf dem lokalen Knoten versucht, das Dateisystem zu
aktivieren, das durch die Speicherverwaltung auf einem anderen Knoten
verwaltet wird.

User response:

Keiner.

------------------------------------------------------------------------
ANS9410W

VMware Tools wird auf der virtuellen Maschine 'VM' nicht ausgeführt oder
ist nicht auf dem neuesten Stand. IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz
kann nicht verwendet werden.



Explanation:

Für den IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz muss eine aktuelle Version
von VMware Tools auf der virtuellen Maschine installiert und aktiv sein.

System action:

IBM Spectrum Protect stellt keine Anwendungskonsistenz bereit.
Anwendungsprotokolle werden nicht abgeschnitten.

User response:

Installieren und/oder aktualisieren und/oder starten Sie VMware Tools
auf der virtuellen Maschine oder schließen Sie es vom Anwendungsschutz
aus, indem die Option INCLUDE.VMTSMVSS für diese virtuelle Maschine
entfernt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS9411E

VSS-Providerregistrierung fehlgeschlagen. Befehl 'Befehl' mit
Windows-RC=Rückkehrcode fehlgeschlagen.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte den VSS-Provider nicht auf der virtuellen
Maschine registrieren.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Starten Sie die virtuelle Maschine erneut und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9412E

Programmname: Übernahme ist auf der lokalen Maschine inaktiviert.
Übernahme wird abgebrochen ...



Explanation:

Übernahmeoperationen wurden entweder vom System oder vom Benutzer
inaktiviert.

System action:

Keine.

User response:

Falls erforderlich, die Übernahmemaßnahme überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9413E

Die Instant Restore- oder Instant Access-Operation ist fehlgeschlagen,
weil diese Operationen keine virtuellen Maschinen unterstützen, die sich
in Datenspeichern für virtuelle Datenträger (VVOL-Datenspeicher)
befinden.



Explanation:

Die Instant Restore- oder Instant Access-Operationen unterstützen keine
Zurückschreibungen von virtuellen Maschinen, die sich in
VVOL-Datenspeichern befinden. In VVOL-Datenspeichern wird das für diese
Operationen erforderliche Raw Device Mapping (RDM) nicht unterstützt.

System action:

Die Operation schlägt fehl.

User response:

Geben Sie für Instant-Restore-Operationen
(Sofortzurückschreibungsoperationen) einen Datenspeicher und einen
temporären Datenspeicher an, der kein VVOL-Datenspeicher ist. Geben Sie
für Instant-Access-Operationen (Sofortzugriffsoperationen) einen
Datenspeicher an, der kein VVOL-Datenspeicher ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9414E

Für die virtuelle Maschine 'VM-Name' ist Anwendungsschutz aktiviert;
diese virtuelle Maschine befindet sich jedoch auf einem
VVol-Datenspeicher (VVol - Virtual Volume). Der Anwendungsschutz muss
inaktiviert werden, um diese virtuelle Maschine zu sichern.



Explanation:

Anwendungsschutz wird nicht für virtuelle Maschinen unterstützt, die
sich auf VVol-Datenspeichern befinden.

System action:

Die Operation schlägt fehl.

User response:

Inaktivieren Sie den Anwendungsschutz, indem Sie die Option
'include.vmtsmvss' aus der Optionsdatei entfernen, und sichern Sie die
virtuelle Maschine erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS9415E

'Quelle' konnte auf der virtuellen Maschine nicht nach 'Ziel' kopiert
werden; VMware-RC=Rückkehrcode.



Explanation:

IBM Spectrum Protect konnte eine Datei nicht auf die virtuelle Maschine
kopieren.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie, ob die Quellendatei vorhanden und ob der Zugriff auf das
Ziel möglich ist. Starten Sie die virtuelle Maschine erneut und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9416E

Das Verzeichnis 'Quelle' kann auf der virtuellen Maschine nicht erstellt
werden; Windows-RC=Rückkehrcode



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client konnte das angegebene Verzeichnis auf
der virtuellen Maschine nicht erstellen. Das Verzeichnis ist
möglicherweise bereits vorhanden und durch einen Prozess gesperrt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Verzeichnis auf der virtuellen
Maschine nicht vorhanden ist. Starten Sie die virtuelle Maschine erneut
und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9417E

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz konnte die
VSS-Ausgabeprogramme auf der virtuellen Maschine 'VM' nicht blockieren
(freeze). Das Fehlerprotokoll enthält weitere Details.



Explanation:

Beim IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz ist während der Blockierung
der VSS-Ausgabeprogramme ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie mithilfe des Befehls 'vssadmin list writers', ob
VSS-Ausgabeprogramme Fehler auf der virtuellen Maschine feststellen.
Starten Sie die virtuelle Maschine erneut. Wiederholen Sie die
Operation. Schlägt der Wiederholungsversuch fehl, suchen Sie im
Fehlerprotokoll nach Details zu den Fehlern.

------------------------------------------------------------------------
ANS9418E

Für mindestens eine der Platten in der Operation war 'SAN' als
Transportmodus ausgewählt, aber auf der Ziel-VM ist die
VMware-Überwachung geänderter Blöcke (Changed Block Tracking, CBT)
aktiviert. 'SAN' kann nicht für die Aktualisierung einer vorhandenen VM
verwendet werden, wenn CBT aktiviert ist.



Explanation:

'SAN' wurde als Transportmodus ausgewählt, weil entweder die
Standardtransporteinstellung verwendet oder die Einstellung 'SAN' in der
Option VMVSTORTRANSPORT angegeben wurde. Damit 'SAN' als Transportmodus
verwendet werden kann, muss die VMware-Überwachung geänderter Blöcke
(CBT) auf der Ziel-VM inaktiviert werden.

System action:

Die Zurückschreibungsverarbeitung wird gestoppt.

User response:

Inaktivieren Sie die VMware-Überwachung geänderter Blöcke (CBT) auf der
Ziel-VM oder setzen Sie VMVSTORTRANSPORT auf einen anderen Wert als
'SAN', z. B. 'NBD'. Wiederholen Sie anschließend die
Zurückschreibungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9419E

VMware CBT (Changed Block Tracking = Überwachung geänderter Blöcke) kann
für die virtuelle Maschine 'VM-Name' aufgrund einer vorhandenen
Momentaufnahme nicht aktiviert oder zurückgesetzt werden.
VM-Gesamtsicherung wird fortgesetzt und umfasst sowohl verwendete als
auch nicht verwendete Bereiche der Platte.



Explanation:

VMware erlaubt nicht das Ändern des Status von CBT (Changed Block
Tracking = Überwachung geänderter Blöcke), wenn eine Momentaufnahme
vorhanden ist. Die Sicherung wird fortgesetzt, statt aber nur die
verwendeten Blöcke (im Fall der VM-Gesamtsicherung) oder nur die
geänderten Blöcke (im Fall der VM-Teilsicherung) zu sichern, wird die
gesamte virtuelle Maschine gesichert. Diese Sicherung umfasst sowohl die
verwendeten als auch die nicht verwendeten Blöcke der Platte.

System action:

Die Sicherung wird fortgesetzt.

User response:

Löschen Sie die Momentaufnahme auf der Ziel-VM, damit CBT aktiviert oder
zurückgesetzt werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS9420W

VMware CBT (Changed Block Tracking = Überwachung geänderter Blöcke) kann
für die virtuelle Maschine 'VM-Name' aufgrund einer vorhandenen
Momentaufnahme nicht aktiviert oder zurückgesetzt werden.
VM-Gesamtsicherung wird fortgesetzt und umfasst sowohl verwendete als
auch nicht verwendete Bereiche der Platte.



Explanation:

VMware erlaubt nicht das Ändern des Status von CBT (Changed Block
Tracking = Überwachung geänderter Blöcke), wenn eine Momentaufnahme
vorhanden ist. Die Sicherung wird fortgesetzt, statt aber nur die
verwendeten Blöcke (im Fall der VM-Gesamtsicherung) oder nur die
geänderten Blöcke (im Fall der VM-Teilsicherung) zu sichern, wird die
gesamte virtuelle Maschine gesichert. Diese Sicherung umfasst sowohl die
verwendeten als auch die nicht verwendeten Blöcke der Platte.

System action:

Die Sicherung wird fortgesetzt.

User response:

Löschen Sie die Momentaufnahme auf der Ziel-VM, damit CBT aktiviert oder
zurückgesetzt werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS9421E

Die VM-Sicherung für die virtuelle Maschine 'Name der virtuellen
Maschine' ist fehlgeschlagen, weil die Größe einer der Platten kein
Vielfaches von 1 MB ist.



Explanation:

VMware unterstützt keine Sicherung von Platten, deren Größe kein
Vielfaches von 1 MB ist. Die Sicherung schlägt fehl.

System action:

Die Sicherung schlägt fehl.

User response:

Ändern Sie die Größe der betroffenen Platte, so dass sie ein Vielfaches
von 1 MB ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9422I

Programmname: Die ROLLBACK-Operation von Dateisystem Dateisystem wurde
gestartet.



Explanation:

Die lokale Aktivierung des angegebenen Dateisystems wurde erfolgreich
gestartet.

System action:

IBM Spectrum Protect auf dem lokalen Knoten versucht, das Dateisystem zu
aktivieren, das durch die Speicherverwaltung auf einem anderen Knoten
verwaltet wird.

User response:

Keiner.

------------------------------------------------------------------------
ANS9427E

Die Platte 'Name der Platte der virtuellen Maschine' der virtuellen
Maschine 'Name der virtuellen Maschine' konnte nicht geöffnet werden,
weil keine der zulässigen Transportmethoden ('zulässige Transportmodi')
verfügbar ist.



Explanation:

Die Platte kann nur mit einem der Transportmodi geöffnet werden, die in
der Option VMVSTORTRANSPORT angegeben sind. Es war jedoch keiner der
angegebenen Transportmodi verfügbar, so dass die Platte nicht geöffnet
werden kann.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert. Die Verarbeitung wird mit
der nächsten virtuellen Maschine fortgesetzt.

User response:

Führen Sie mindestens einen der folgenden Schritte aus und wiederholen
Sie die Sicherung.

*  Überprüfen Sie den Wert der Option VMVSTORTRANSPORT und stellen Sie
   sicher, dass die gewünschten Transportmodi verfügbar sind.

*  Fügen Sie der Option VMVSTORTRANSPORT NBD oder NBDSSL hinzu.

*  Überprüfen Sie, ob im Verzeichnis "%TEMP%/VMWARE-%USER%" Dateien aus
   einer vorherigen Sicherung übriggeblieben sind. Übriggebliebene
   Dateien können die Verwendung neuerer Transportmodi verhindern.
   Dieses Verzeichnis kann problemlos gelöscht werden, sofern derzeit
   keine anderen VM-Operationen ausgeführt werden.



------------------------------------------------------------------------
ANS9428E

Programmname: Der Start der Übernahme des Dateisystems Dateisystem ist
fehlgeschlagen.



Explanation:

Die lokale Aktivierung des angegebenen Dateisystems konnte nicht
gestartet werden. Bitte beachten Sie, dass nur Dateisysteme, die durch
die Speicherverwaltung auf einem anderen Knoten innerhalb desselben
Clusters verwaltet werden, übernommen werden können. Darüber hinaus muss
das Dateisystem lokal angehängt sein.

System action:

IBM Spectrum Protect wird das Dateisystem nicht übernehmen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem lokal angehängt ist und mit dem
IBM Spectrum Protect-Client für Speicherverwaltung auf einem anderen
Knoten innerhalb desselben Clusters verwaltet wird, und wiederholen Sie
die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9431E

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz konnte VSS-Ausgabeprogramme
auf der virtuellen Maschine 'VM' nicht freigeben (thaw). Das IBM
Spectrum Protect-Fehlerprotokoll enthält weitere Details.



Explanation:

Im IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz ist ein Fehler beim Freigeben
(thaw) von VSS-Ausgabeprogrammen aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Details. Überprüfen Sie, ob kein
VSS-Ausgabeprogramm Fehler meldet, indem Sie den Befehl 'vssadmin list
writers' ausführen. Starten Sie die virtuelle Maschine erneut und
wiederholen Sie die Operation. Schlägt der Wiederholungsversuch fehl,
suchen Sie im Fehlerprotokoll nach Details zu den Fehlern.

------------------------------------------------------------------------
ANS9432W

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz konnte auf der virtuellen
Maschine 'VM' Anwendungsprotokolle nicht abschneiden.



Explanation:

Beim IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz ist während der Ausführung
einer VSS-Sicherungsoperation ein Fehler aufgetreten. Die Anwendungen
wurden erfolgreich in den Wartemodus versetzt, aber ihre Protokolle
wurden nicht abgeschnitten.

System action:

Anwendungsprotokolle werden nicht abgeschnitten.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Details. Überprüfen Sie, ob ein
VSS-Ausgabeprogramm Fehler meldet, indem Sie den Befehl 'vssadmin list
writers' ausführen. Starten Sie die virtuelle Maschine erneut und
wiederholen Sie die Operation. Schlägt der Wiederholungsversuch fehl,
suchen Sie im Fehlerprotokoll nach Details zu den Fehlern. Stellen Sie
auf der VM-Gastmaschine sicher, dass kein geladener Datenträger online
ist. Verwenden Sie den Recovery Agent, um alle vorhandenen
Mountverzeichnisse abzuhängen und zu entfernen. Wiederholen Sie
anschließend die Sicherungsoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9433E

Programmname: dm_send_msg mit Fehlercode Fehlercode fehlgeschlagen.



Explanation:

DMApi-Aufruf kann nicht ausgeführt werden.

System action:

Die Operation wird abgebrochen.

User response:

Die Logik des GPFS-Dämons überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9443E

Programmname: Die Operation kann in einer inaktivierten
Übernahmeumgebung nicht ausgeführt werden.



Explanation:

Die Operation erfordert eine aktive Übernahmeumgebung.

System action:

Die Operation wird abgebrochen.

User response:

dsmmigfs enableFailover auf dem lokalen Knoten ausführen und die
Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9447E

Die Platte der virtuellen Maschine 'Name der virtuellen Maschine' konnte
nicht geöffnet werden, weil keine der zulässigen Transportmethoden
verfügbar ist.



Explanation:

Die Platte kann nur mit einem der Transportmodi geöffnet werden, die in
der Option VMVSTORTRANSPORT angegeben sind. Es war jedoch keiner der
angegebenen Transportmodi verfügbar, so dass die Platte nicht geöffnet
werden kann.

System action:

Die virtuelle Maschine wird nicht gesichert. Die Verarbeitung wird mit
der nächsten virtuellen Maschine fortgesetzt.

User response:

Führen Sie mindestens einen der folgenden Schritte aus und wiederholen
Sie die Sicherung.

*  Suchen Sie in der Konsolenausgabe und in den Fehlerprotokollen nach
   Informationen zu den zulässigen Transportmodi.

*  Überprüfen Sie den Wert der Option VMVSTORTRANSPORT und stellen Sie
   sicher, dass die gewünschten Transportmodi verfügbar sind.

*  Fügen Sie der Option VMVSTORTRANSPORT NBD oder NBDSSL hinzu.

*  Überprüfen Sie, ob im Verzeichnis "%TEMP%/VMWARE-%USER%" Dateien aus
   einer vorherigen Sicherung übriggeblieben sind. Übriggebliebene
   Dateien können die Verwendung neuerer Transportmodi verhindern.
   Dieses Verzeichnis kann problemlos gelöscht werden, sofern derzeit
   keine anderen VM-Operationen ausgeführt werden.



------------------------------------------------------------------------
ANS9450W

Programmname: Kein auswählbares Dateisystem für Übernahme.



Explanation:

Keines der lokal angehängten GPFS-Dateisysteme stimmt mit den fern
verwalteten Dateisystemen des Fehlerknotens überein.

System action:

Übernahmeoperation wird abgebrochen.

User response:

Stellen Sie sicher, daß die Dateisysteme des Fehlerknotens an anderer
Stelle innerhalb der Knotengruppe verwaltet werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9451E

Programmname: GPFS oder der SP-Schalter ist lokal inaktiv. Die
Übernahmeaktivitäten werden abgebrochen...



Explanation:

IBM Spectrum Protect: GPFS funktioniert lokal nicht.

System action:

Übernahmeoperation wird abgebrochen.

User response:

überprüfen Sie Schalter und VSD-Status. Das lokale System muß
ungeschützt sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS9452E

Programmname: DMApi funktioniert lokal nicht. Die Übernahmeaktivitäten
werden abgebrochen...



Explanation:

Die Operation wird gestoppt, weil die DMApi-Schnittstelle nicht
zugänglich ist.

System action:

Übernahmeoperation wird abgebrochen.

User response:

GPFS-Status überprüfen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9453E

Programmname: Die GPFS-Speicherpool-ID für Datei 'Dateipfad' konnte
nicht bestimmt werden. Grund: Grund



Explanation:

Die verarbeitete Datei ist nicht vorhanden oder befindet sich in einem
Dateisystem ohne Speicherpoolunterstützung.

System action:

Die angeforderte Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Eingabeparameter und prüfen Sie, ob DMAPI für das
Dateisystem aktiviert ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9457E

Programmname: Die Speicherpools des Dateisystems 'Dateisystem' konnten
nicht bestimmt werden. Grund: Grund



Explanation:

Das angegebene Dateisystem ist kein GPFS-Dateisystem oder es hat eine
alte GPFS-Version.

System action:

Die angeforderte Operation wird gestoppt.

User response:

Führen Sie eine Aktualisierung auf eine unterstützte Version von GPFS
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9459E

Die Verwendung des angegebenen Parameters MAXCANDIDATES würde eine
Bedingung 'Zu wenig Speicherbereich' im übergeordneten Dateisystem
/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool bewirken. Auf der Basis des aktuellen
freien Speicherbereichs ist der Maximalwert für den Parameter
MAXCANDIDATES Wert.



Explanation:

Die Pools der Kandidaten für automatische Umlagerung für das ausgewählte
Dateisystem erfordern MAXCANDIDATES pro 10 KB plus einen
Sicherheitspuffer von 5 MB unter /etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool; dies
überschreitet den verfügbaren Speicherbereich.

System action:

IBM Spectrum Protect bricht die Operation ab.

User response:

Vergrößern Sie das Dateisystem oder wählen Sie einen kleineren Wert für
den Parameter MAXCANDIDATES aus. Sie können auch ein dediziertes
Dateisystem mit ausreichend Speicherbereich für die Umlagerung unter
/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool erstellen. Brechen Sie den Prozess
dsmscout nach Ausführung dieser Option ab.

------------------------------------------------------------------------
ANS9462E

Die Übernahmefunktionalität wird in diesem HSM-Release nicht
unterstützt.



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Benutzer hat dsmmigfs mit dem Übernahmeflag auf
einer nicht unterstützten Plattform ausgeführt.

System action:

IBM Spectrum Protect beendet die Operation.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9469E

Warnung! Eine vollständige Umlagerungskandidatenliste kann auf Grund von
zu wenig Speicherbereich im übergeordneten Dateisystem Name nicht
geschrieben werden.



Explanation:

Zu wenig Speicherbereich im Dateisystem, in dem die Dateien der
Umlagerungskandidaten gespeichert sind.

System action:

Das ausführbare Programm schreibt eine partielle
Umlagerungskandidatenliste.

User response:

Vergrößern Sie das Dateisystem oder erstellen Sie ein dediziertes
Dateisystem von ausreichender Größe unter dem angegebenen Pfad.

------------------------------------------------------------------------
ANS9474E

Programmname: Sitzung mit Fehlernummer: Fehlernummer verloren.
Wiederherstellungsversuch.



Explanation:

Die DMAPI-Sitzung ist ungültig.

System action:

Es wird versucht, die Sitzung wiederherzustellen.

User response:

Überprüfen Sie den Fehlerknoten. Unter Umständen ist es erforderlich,
den lokalen GPFS-Dämon wiederherzustellen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9475W

Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz konnte nach einer
VSS-Sicherung auf der virtuellen Maschine VM keine Bereinigung
ausführen.



Explanation:

Beim IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz ist während der Bereinigung
nach einer VSS-Sicherungsoperation ein Fehler aufgetreten.

System action:

Keine.

User response:

Das Fehlerprotokoll enthält weitere Details. Starten Sie die virtuelle
Maschine erneut und wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler
bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer Unterstützung die technische
Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9476I

Programmname: DM-Sitzung sid wiederhergestellt.



Explanation:

Die DMAPI-Sitzung ist wiederhergestellt.

System action:

Diese Nachricht dient nur zur Information.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS9480E

Programmname: Der Start der ROLLBACK-Operation von Dateisystem
Dateisystem ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Die lokale Aktivierung des angegebenen Dateisystems konnte nicht
gestartet werden. Bitte beachten Sie, dass eine ROLLBACK-Operation nur
ausgeführt werden kann, nachdem die Speicherverwaltung des Dateisystems
bei einer Übernahme vom lokalen Knoten auf einen anderen Knoten versetzt
worden ist. Darüber hinaus muss das Dateisystem lokal angehängt sein.

System action:

IBM Spectrum Protect wird das Dateisystem nicht zurücksetzen.

User response:

Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem lokal angehängt ist und mit dem
IBM Spectrum Protect-Client für Speicherverwaltung auf einem anderen
Knoten innerhalb desselben Clusters verwaltet wird, und wiederholen Sie
die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9487W

Programmname: Das Recht in Sitzung Sitzung kann nicht abgefragt werden
für Dateikennung = Dateikennung Token = Token. Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann das Recht für eine Datei nicht abfragen.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9488E

IBM Spectrum Protect verwendet die JRE (Java Runtime Environment), aber
entweder konnte die JRE im Verzeichnis 'JRE-Pfad' nicht gefunden werden
oder die JRE-Version konnte nicht festgestellt werden. Mögliche Ursachen
sind, dass ein Problem bei der Produktinstallation vorliegt oder dass
die Umgebungsvariablen TEMP oder TMP auf ein Verzeichnis gesetzt sind,
auf das der Benutzer keinen Zugriff hat.



Explanation:

JRE wurde im IBM Spectrum Protect-Installationsverzeichnis nicht
gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Installieren Sie das Produkt erneut oder installieren Sie eine
erforderliche JRE-Version und versuchen Sie es erneut. Ist JRE bereits
auf der Maschine installiert, stellen Sie sicher, dass die
Umgebungsvariable PATH den Pfad zu javaw.exe enthält. Überprüfen Sie
außerdem, ob beide Umgebungsvariablen TEMP und TMP auf ein vorhandenes
Verzeichnis verweisen und ob der Benutzer über ausreichende
Berechtigungen für den Zugriff auf das Verzeichnis verfügt.

------------------------------------------------------------------------
ANS9489E

Java Runtime Environment (JRE) wurde nicht gefunden.



Explanation:

JRE wurde nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wenn JRE bereits installiert ist, prüfen Sie, ob die ausführbare Datei
\"java\" über die entsprechende Einstellung der Umgebungsvariablen PATH
erreichbar ist. Andernfalls installieren Sie die erforderliche
JRE-Version. Weitere Informationen zu den Hardware- und
Softwarevoraussetzungen finden Sie in der folgenden Technote:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21505139 Weitere
Informationen zum Konfigurieren der Knoten der Einheit zum Versetzen von
Daten in einer vSphere-Umgebung finden Sie im Anhang "Erweiterte
Konfigurationstasks" im "Data Protection for VMware
Installationshandbuch" zu IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

------------------------------------------------------------------------
ANS9490E

Datei httpagent.jar wird im IBM Spectrum
Protect-Clientinstallationsverzeichnis nicht gefunden.



Explanation:

Die erforderliche Datei wurde nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Installieren Sie das Produkt erneut oder installieren Sie eine
erforderliche JRE-Version und versuchen Sie es erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS9491E

Die Kennwortberechtigungsnachweise für die virtuelle Maschine 'Name der
virtuellen Gastmaschine' wurden nicht gefunden. Verwenden Sie dsmc SET
PASSWORD -type=VMGUEST 'Name der virtuellen Gastmaschine' 'Benutzer-ID'
'Kennwort', um das verschlüsselte Kennwort zu speichern.



Explanation:

Das erforderliche Kennwort wurde nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'Name der virtuellen
Gastmaschine' 'Benutzer-ID' 'Kennwort', um das verschlüsselte Kennwort
zu speichern. Wiederholen Sie anschließend die VM-Sicherungsoperation
('backup vm').

------------------------------------------------------------------------
ANS9492E

Größe für das Ziel entspricht nicht der der Quelle.



Explanation:

Die Speicherbereichszuordnung für den ausgewählten Zielort entspricht
nicht der Zuordnung der Quelle.

System action:

Die Operation zum Zurückschreiben wird nicht ausgeführt.

User response:

Wählen Sie ein anderes Ziel aus, dessen Größe mit der der Quelle
übereinstimmt.

------------------------------------------------------------------------
ANS9493E

Die für die virtuelle Maschine 'Name der virtuellen Gastmaschine'
gefundenen Berechtigungsnachweise sind falsch. Überprüfen Sie die
Berechtigungsnachweise und verwenden Sie dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST
'Name der virtuellen Gastmaschine' 'Benutzer-ID' 'Kennwort', um den
Benutzernamen und das Kennwort zu aktualisieren.



Explanation:

Die angegebenen Berechtigungsnachweise sind falsch. Die
Authentifizierung der virtuellen Gastmaschine mit diesen
Berechtigungsnachweisen war nicht möglich.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Verwenden Sie dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'Name der virtuellen
Gastmaschine' 'Benutzer-ID' 'Kennwort', um den Benutzernamen und das
Kennwort zu aktualisieren. Wiederholen Sie anschließend die
VM-Sicherungsoperation ('backup vm').

------------------------------------------------------------------------
ANS9494E

Befehl 'Befehl' mit RC=Rückkehrcode auf der virtuellen Maschine 'Name
der virtuellen Gastmaschine' beendet.



Explanation:

Ein fern ausgeführter Befehl hat das zulässige Zeitlimit überschritten
oder ist fehlgeschlagen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Erhöhen Sie den Wert der Option VMTIMEOUT und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9495E

Die Anmeldung bei der virtuellen Maschine 'Name der virtuellen
Gastmaschine' ist fehlgeschlagen, weil VMware Tools auf der Gastmaschine
nicht ausgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass VMware Tools aktiv ist
und dass kein anderes Programm Zugriff auf diese virtuelle Maschine hat
bzw. Änderungen an dieser virtuellen Maschine vornimmt.



Explanation:

Die Anmeldung bei der virtuellen Maschine ist fehlgeschlagen, weil
VMware Tools auf der Gastmaschine nicht ausgeführt wird.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass VMware Tools aktiv ist und dass kein anderes
Programm Zugriff auf diese virtuelle Maschine hat bzw. Änderungen an
dieser virtuellen Maschine vornimmt. Wiederholen Sie anschließend die
VM-Sicherungsoperation ('backup vm').

------------------------------------------------------------------------
ANS9496E

Die virtuelle Maschine VM kann nicht für den Anwendungsschutz gesperrt
werden.



Explanation:

Die virtuelle Maschine wird gerade von einem anderen Prozess gesichert.
Der IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz kann während einer Sicherung
einer virtuellen Maschine von nur jeweils einem Prozess verwendet
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Es wird bereits eine Sicherung einer virtuellen Maschine über eine
andere Einheit zum Versetzen von Daten ausgeführt. Warten Sie, bis die
andere Sicherung einer virtuellen Maschine beendet ist und wiederholen
Sie dann die Operation. Es ist auch möglich, dass es während der
vorherigen Sicherung einer virtuellen Maschine einen Absturz gab oder
dass die Tastenfolge Strg+C gedrückt wurde. Warten Sie 10 Minuten und
wiederholen Sie dann die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9497W

Die virtuelle Maschine 'VM' befindet sich in einem ESX-Server oder
vCenter, der bzw. das vom IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz nicht
unterstützt wird. IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz wird nicht
verwendet.



Explanation:

Eine Liste der unterstützten ESX- und vCenter-Versionen finden Sie in
der Produktdokumentation.

System action:

IBM Spectrum Protect verwendet VMware Tools, um Anwendungskonsistenz
bereitzustellen.

User response:

Schließen Sie die virtuelle Maschine vom Anwendungsschutz aus, indem die
Option INCLUDE.VMTSMVSS für diese virtuelle Maschine entfernt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS9498W

Es wurde keine gültige Lizenzdatei für IBM Spectrum Protect for Virtual
Environments (Lizenzdatei) gefunden. IBM Spectrum
Protect-Anwendungsschutz wird nicht verwendet.



Explanation:

Die Lizenzdatei wurde nicht gefunden oder kann wegen Berechtigungen
nicht geöffnet werden oder die Datei ist beschädigt.

System action:

IBM Spectrum Protect verwendet VMware Tools, um Anwendungskonsistenz
bereitzustellen.

User response:

Überprüfen Sie die Dateiberechtigungen. Überprüfen Sie, ob sich die
Lizenzdatei an der korrekten Position befindet.

------------------------------------------------------------------------
ANS9499W

VMware Tools auf der virtuellen Maschine 'VM' muss aktualisiert werden.
IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz wird dennoch verwendet.



Explanation:

Für IBM Spectrum Protect-Anwendungsschutz muss VMware Tools auf dem
neusten Stand sein.

System action:

IBM Spectrum Protect verwendet VMware Tools, um Anwendungskonsistenz
bereitzustellen.

User response:

Aktualisieren Sie VMware Tools auf der virtuellen Maschine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9500W

Programmname: Konnte Mountereignis nicht verteilen. Ursache: Fehler



Explanation:

Das systemweite Mountereignis konnte nicht verteilt werden.
Mountereignisse werden von diesem Dämon nicht empfangen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Versuchen, den Fehler zu beheben, und den Rückrufdämon erneut starten.
Kann der Fehler nicht sofort behoben werden, brechen Sie den
Rückrufdämon ab und starten ihn erneut, nachdem ein von der
Speicherverwaltung unterstütztes Dateisystem mit dem Befehl 'dsmmigfs'
hinzugefügt wurde oder nachdem ein Dateisystem mit dem Mountbefehl
bereitgestellt wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9501W

Programmname: Kann Ereignisverteilung in Sitzung Sitzung für Dateisystem
Mount-Verzeichnis Token = Token nicht definieren. Ursache: Fehler



Explanation:

Es konnten keine Ereignisse für das Dateisystem verteilt werden. Für
dieses Dateisystem werden keine Ereignisse empfangen. HSM ist für dieses
Dateisystem nicht aktiviert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Das Dateisystem muss eines der unterstützten nativen Dateisysteme sein,
damit es von der Speicherverwaltung unterstützt werden kann.
Sicherstellen, dass die Mountoptionen des Dateisystems korrekt sind. Den
Fehler korrigieren und das Dateisystem erneut anhängen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9502W

Programmname: Die Ereignisverteilung in Sitzung Sitzung für Dateisystem
Mountverzeichnis, Token = Token, kann nicht entfernt werden. Ursache:
Fehler



Explanation:

Die Ereignisverteilungen konnten nicht aus dem Dateisystem entfernt
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Prüfen Sie, ob das Dateisystem angehängt ist und dmapi auf diesem
Dateisystem aktiviert ist. Bleibt der Fehler bestehen, müssen Sie das
Dateisystem abhängen und wieder anhängen und anschließend die Operation
wiederholen. Bleibt der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen
Warmstart des Systems durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9503I

Programmname: Ereignisse wurden in Sitzung Sitzung für Dateisystem
Dateisystemname definiert und verteilt.



Explanation:

Durch das Definieren von Ereignissen und deren Verteilung in einer
DM-Sitzung wird das Dateisystem für die Unterstützung der
Speicherverwaltung aktiviert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9504W

Programmname: Dateisystem Dateisystemname ist nicht angehängt oder mit
falschen Optionen angehängt.



Explanation:

Entweder ist das Dateisystem nicht angehängt, oder das Dateisystem wurde
mit falschen Optionen angehängt.

System action:

IBM Spectrum Protect setzt die Operation fort.

User response:

Das Dateisystem anhängen oder mit den korrekten Mount-Optionen erneut
anhängen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9505E

Programmname: Die DMAPI-Schnittstelle kann nicht initialisiert werden.
Ursache: Fehler



Explanation:

Der IBM Spectrum Protect-Client konnte die durch die Implementierung
definierte Initialisierung der DMAPI-Schnittstelle nicht ausführen.

System action:

Die Funktion dm_init_service() ist fehlgeschlagen.

User response:

Wenn Sie IBM Spectrum Protect als Benutzer ohne Rootberechtigung
ausführen und der IBM Spectrum Protect Space Management-Client
installiert ist, stellen Sie sicher, dass der Dämon dsmrootd
betriebsbereit ist, und wiederholen Sie dann die Operation. Wenn der
Space Management-Client nicht installiert ist, wiederholen Sie die
Operation mit Rootberechtigung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9506E

Programmname: Das angegebene Dateibereichsargument 'Argument' hat ein
ungültiges Format.



Explanation:

Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie sich in einem GPFS-Dateisystem
befinden und der Dateisystemparameter nicht das korrekte Format hatte.

System action:

Die angeforderte Operation wird gestoppt.

User response:

Für die korrekte Syntax siehe die Dokumentation zu dsmautomig.

------------------------------------------------------------------------
ANS9507E

Programmname: Kann die Berechtigung in Sitzung Sitzung für Dateikennung
Dateikennung Token = Token nicht anfordern. Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann das erforderliche Recht für eine Datei nicht
anfordern.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9508W

Programmname: Konnte die Berechtigung in Sitzung Sitzung für
Dateikennung = Dateikennung Token = Token nicht freigeben. Ursache:
Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann das Recht für eine Datei nicht freigeben.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9509W

Programmname: Ein nicht erwartetes Ereignis des Typs Ereignistyp wurde
in Sitzung Sitzung empfangen.



Explanation:

Der Speicherverwaltungsdämon hat ein nicht erwartetes Ereignis
empfangen. Dieses Ereignis wurde nicht richtig verteilt.

System action:

IBM Spectrum Protect ignoriert das Ereignis und setzt die Verarbeitung
fort.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9510E

Programmname: Es können keine Ereignisnachrichten von Sitzung Sitzung
abgerufen werden; erwartete maximale Nachrichtenlänge =
Nachrichtenlänge, zurückgegebene Nachrichtenlänge = zurückgegebene
Länge. Ursache: Fehler



Explanation:

Bei der Speicherverwaltung ist ein Fehler aufgetreten, während versucht
wurde, eine Nachricht in einer DM-Sitzung zu empfangen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9511E

Programmname: DM-Attribute in Sitzung Sitzung für Datei: Name = Name
Handle = Handle Token = Token können nicht gelesen werden. Ursache:
Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann die DM-Attribute eines DM-Objekts
(normalerweise eine Datei) nicht lesen. Ist der Dateiname nicht
verfügbar, wird er als leere Zeichenfolge oder als <NA> angezeigt.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9512E

Programmname: DM-Attribute in Sitzung Sitzung für Dateikennung =
Dateikennung Token = Token können nicht definiert werden. Ursache:
Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann keine DM-Attribute für ein DM-Objekt
(normalerweise eine Datei) definieren.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9513E

Programmname: DM-Attribute in Sitzung Sitzung für Dateikennung =
Dateikennung Token = Token können nicht entfernt werden. Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann keine DM-Attribute für ein DM-Objekt
(normalerweise eine Datei) entfernen.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9514E

Programmname: Kann keine Dateikennung aus Pfad erstellen. Ursache:
Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann keine Dateikennung aus der angegebenen Datei
erstellen.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9515E

Programmname: Kann die Umlagerungsinformationen nicht definieren.
Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann die Umlagerungsinformationen einer Datei
nicht definieren, da die Speicherverwaltung keine Dateikennung aus der
Datei oder dem Dateisystem erstellen kann.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9516E

Programmname: Kann keine Benutzerereignisnachricht in Sitzung Sitzung
erstellen. Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann keine Benutzerereignisnachricht erstellen,
die erforderlich ist, um auf Berechtigungen für eine zu verarbeitende
Datei zu verweisen.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9518E

Programmname: Antworten auf eine Ereignisnachricht in Sitzung Sitzung
mit Token Token nicht möglich Ursache: Fehler



Explanation:

Auf eine Ereignisnachricht konnte nicht geantwortet werden (an das
System zurückgegeben werden).

System action:

Die Speicherverwaltung wird fortgesetzt.

User response:

Wird ein Benutzerprozess unerwarteterweise blockiert, und kann dieser
Prozess nicht abgebrochen werden, den Systemadministrator verständigen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9519W

Programmname: Die Ereignisliste für ein Dateisystem in Sitzung Sitzung,
Token = Token, DS-Kennung = DS-Kennung, kann nicht definiert werden.
Ursache: Fehler



Explanation:

Eine Ereignisliste konnte nicht für ein Dateisystem definiert werden.
Keines der Ereignisse wird vom System für dieses Dateisystem generiert.

System action:

Die Speicherverwaltung wird fortgesetzt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Warmstart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9520E

Programmname: Eine verwaltete Region kann in Sitzung Sitzung für
Dateikennung = Dateikennung, Token = Token, nicht definiert werden.
Grund: Fehler



Explanation:

Eine verwaltete Region konnte für eine Datei nicht definiert werden. Es
werden keine Ereignisse für diese Datei generiert.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, prüfen Sie,
ob das Dateisystem angehängt und dmapi aktiviert ist. Bleibt der Fehler
dennoch bestehen, führen Sie einen Warmstart des Systems durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9521E

Programmname: Die Dateiattribute können in Sitzung Sitzung für
Dateikennung = Dateikennung, Token = Token, nicht abgerufen werden.
Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann die Attribute einer Datei nicht lesen.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Warmstart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9522E

Programmname: Von Pfad kann keine Dateisystemkennung erstellt werden.
Ursache: Fehler



Explanation:

Das Programm kann aus dem Dateisystemnamen keine Dateisystemkennung
erstellen. Lautet die Ursache 'Operation nicht gestattet', ist
möglicherweise die dmapi-Funktionalität für das Dateisystem inaktiviert.

System action:

Die Verarbeitung des Dateisystems wird unterbrochen.

User response:

Lautet die Ursache 'Operation nicht gestattet', aktivieren Sie die
dmapi-Funktionalität für das Dateisystem und versuchen Sie es erneut.

------------------------------------------------------------------------
ANS9523E

Programmname: Kann die Stubgröße für die Datei in Sitzung Sitzung
Dateikennung = Dateikennung Token = Token nicht bestimmen. Ursache:
Fehler



Explanation:

Es konnte keine korrekte Stubdateigröße vom System bestimmt werden.

System action:

Das System stoppt die Umlagerung der Datei.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9524W

Programmname: Stubgröße wurde in einen zulässigen Wert in Sitzung
Sitzung Dateikennung = Dateikennung Token = Token alte Stubgröße =
alte_Größe neue Stubgröße = neue_Größe geändert.



Explanation:

Die vordefinierte Stubgröße der Datei sollte gemäß den durch die
DMAPI-Implementierung auferlegten Einschränkungen bezüglich der
Begrenzung und Rundung korrigiert werden. Die Speicherverwaltung kann
die Stubgröße auch während der Umlagerung ändern, wenn der vordefinierte
Wert der Stubgröße die Größe der logischen Datei überschreitet.

System action:

Die Speicherverwaltung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9525E

Programmname: Konnte keine Stub-Datei in Sitzung Sitzung für
Dateikennung = Kennung Token = Token erstellen. Grund: Fehler



Explanation:

Bei der Erstellung einer Stub-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Mit dem normalen Betrieb fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS9526E

Programmname: Die Statusdatei Dateiname kann für den Schreibvorgang
nicht geöffnet werden. Ursache: Fehler



Explanation:

Die globale Statusdatei bzw. die Dateisystemstatusdatei konnte nicht
geöffnet werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9527E

Programmname: In die Statusdatei Dateiname kann nicht geschrieben
werden. Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung konnte nicht in die Statusdatei schreiben.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9528W

Programmname: Lesen aus der Statusdatei Dateiname ist nicht möglich. Die
Datei ist beschädigt und wird erneut erstellt.



Explanation:

Die Speicherverwaltung konnte nicht aus der Statusdatei lesen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9529W

Programmname: Die Kennung einer Dateisystemstatusdatei kann nicht
erworben werden.



Explanation:

Die IBM Spectrum Protect-Speicherverwaltung konnte die Kennung einer
Dateisystemstatusdatei, die in der globalen Statusdatei gespeichert ist,
nicht finden. Dies kann vorkommen, wenn entweder die Speicherverwaltung
ein Dateisystem abfragt, dem keine HSM-Unterstützung hinzugefügt wurde,
oder die Dateisystemstatusdatei oder die globale Statusdatei beschädigt
ist.

System action:

Je nach Situation setzt IBM Spectrum Protect die Verarbeitung fort oder
stoppt sie.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, prüfen Sie,
ob das Dateisystem angehängt und dmapi aktiviert ist. Bleibt der Fehler
dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9530W

Programmname: Ein Eintrag für Dateisystem kann nicht aus der globalen
Statusdatei entfernt werden.



Explanation:

Der Eintrag für das Dateisystem in der Datei dmiFSGlobalState kann nicht
entfernt werden. Mögliche Ursachen sind:

*  Nicht genug Speicher, um einen temporären Dateinamen für die
   temporäre Dateisystemtabelle zu erstellen.

*  Nicht genügend freier Speicherbereich oder Dateiindizes, um die
   temporäre Dateisystemtabelle zu erstellen.

*  Die realen oder temporären Dateisystemtabellendateien können nicht
   geöffnet werden.

System action:

IBM Spectrum Protect entfernt den Eintrag nicht aus der globalen
Statusdatei.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, prüfen Sie,
ob das Dateisystem angehängt und dmapi aktiviert ist. Bleibt der Fehler
dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9531E

Programmname: Eine DM-Sitzung kann nicht erstellt werden: Alte Sitzung =
alteSitzung Sitzungsinfo = Sitzungsinfo . Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung konnte keine DM-Sitzung erstellen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, führen Sie
einen Neustart des Systems durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9532W

Programmname: Die Sitzung Sitzung kann nicht gelöscht werden. Ursache:
Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung konnte eine DM-Sitzung nicht löschen.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9533W

Programmname: Abruf aller Sitzungen fehlgeschlagen. Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung konnte nicht alle DM-Sitzungen im System abrufen.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9534W

Programmname: Vorhandene DMAPI-Sitzung für das Programm wurde nicht
gefunden. Ursache: Fehler



Explanation:

Das Speicherverwaltungsprogramm kann eine zuvor verwendete DMAPI-Sitzung
auf dem System nicht finden.

System action:

Das Speicherverwaltungsprogramm öffnet eine neue DMAPI-Sitzung.

User response:

Wenn eine neue DMAPI-Sitzung erstellt werden kann, wird der normale
Betrieb fortgesetzt. Wenn keine neue DMAPI-Sitzung erstellt werden kann,
wird ein Fehler ausgegeben.

------------------------------------------------------------------------
ANS9535E

Programmname: Eine Dateikennung konnte nicht aus dem Dateideskriptor
Dateideskriptor erstellt werden. Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung konnte keine Dateikennung erstellen.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9536E

Programmname: Ereignisnachricht in Sitzung Sitzung kann nicht abgefragt
werden. Ursache: Fehler



Explanation:

Der Rückrufservice der Speicherverwaltung konnte nicht erkennen, ob eine
Rückrufanforderung vom NFS-Dämon eingeleitet wurde.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Prüfen Sie, ob der NFS-Dämon ordnungsgemäß ausgeführt wird, und
wiederholen Sie die Rückrufoperation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9537E

Programmname: Ungültiger Speicherpool 'Speicherpool' für Dateisystem
'Dateisystem'.



Explanation:

Für das angegebene Dateisystem ist kein Speicherpool mit diesem Namen
vorhanden.

System action:

Die angeforderte Operation wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der Speicherpool für das angegebene Dateisystem
vorhanden ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9538W

Programmname: Anforderung Anforderung von DM-Dateiattributen nicht
erkannt.



Explanation:

Eine unbekannte Anforderungsart, die nicht bearbeitet werden konnte,
wurde festgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9539E

Programmname: Erstellen einer Dateisystemkennung aus der Dateikennung =
Dateikennung nicht möglich. Ursache: Fehler



Explanation:

Eine Dateisystemkennung konnte nicht aus einer Dateikennung erstellt
werden.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Fahren Sie mit dem normalen Betrieb fort.

------------------------------------------------------------------------
ANS9542E

Programmname: Die Dateiattribute in Sitzung Sitzung für Dateikennung =
Dateikennung Token = Token Flag = Flag konnten nicht definiert werden
Ursache: Fehler



Explanation:

Die Speicherverwaltung konnte Dateiattribute nicht aktualisieren.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, stellen Sie
sicher, dass das Dateisystem mit aktivierter dmapi angehängt ist. Bleibt
der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart des Systems
durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9543W

Programmname: Der IBM Spectrum Protect-Client benötigt Blöcke-Anz1 freie
Dateisystemblöcke, damit er die Bedingung 'Kein Speicher' im Dateisystem
Dateisystemname bearbeiten kann. Fehlernummer: Fehlernummer, Ursache:
Fehlerzeichenfolge. Gegenwärtig sind Blöcke-Anz2 Blöcke mit einer
Blockgröße von Blockgröße Byte verfügbar.



Explanation:

Entweder kann der Client keine Statusinformationen für das Dateisystem
abrufen oder das Dateisystem verfügt nicht über ausreichenden
Speicherbereich. Die Nachricht meldet null Blöcke, wenn keine
Statusinformationen des Dateisystems verfügbar sind.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Wenn es keinen ausreichenden Speicherbereich im Dateisystem gibt, geben
Sie den erforderlichen Speicherbereich frei oder vergrößern Sie die
Dateisystemkapazität. Wird diese Nachricht durch einen
Eingabe-/Ausgabefehler ausgelöst, führen Sie eine entsprechende
Dateisystemüberprüfung aus (z. B. fsck). Wiederholen Sie anschließend
die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9545E

Programmname: Es kann keine Sperre für SperrverzeichnisSperrdatei
abgerufen werden, um die Verarbeitung fortzusetzen.



Explanation:

Die Speicherverwaltung konnte für eine Datei keine Sperre abrufen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Wiederholen Sie die Operation. Bleibt der Fehler bestehen, starten Sie
HSM neu. Bleibt der Fehler dennoch bestehen, führen Sie einen Neustart
des Systems durch.

------------------------------------------------------------------------
ANS9546E

IBM Spectrum Protect kann kein Instant Restore (Sofortzurückschreibung)
ausführen, weil Microsoft Active Directory-Domänencontroller auf der
virtuellen Maschine erkannt wurde.



Explanation:

Die virtuelle Maschine enthält Microsoft Active
Directory-Domänencontroller. Sie kann nicht mithilfe von Instant Restore
wiederhergestellt werden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie die virtuelle Maschine mtihilfe einer normalen
Zurückschreibung wieder her.

------------------------------------------------------------------------
ANS9548W

Ferner Dateizugriff für Dateiindex 'Dateiindexnummer', Alias
'Dateiname', kann nicht ausgeführt werden.



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann den Zugriff auf eine ferne Datei nicht
ausführen. Die Datei wurde möglicherweise auf einen IBM Spectrum
Protect-Umlagerungsserver umgelagert, der vorübergehend nicht verfügbar
sein könnte. Es könnte sich um eine Stubdatei ohne Verbindung handeln.

System action:

Der Prozess beendet die aktuelle Operation.

User response:

Überprüfen Sie, ob der Server durch den Systemadministrator inaktiviert
wurde, und wiederholen Sie dann die Operation. Führen Sie dsmreconcile
für das betroffene Dateisystem aus, um zu überprüfen, ob es sich um eine
Stubdatei ohne Verbindung handelt. Anmerkung: Als Aliasname der Datei
kann 'unavailable' (nicht verfügbar) angezeigt werden, wenn die
Verbindung zum Server nicht verfügbar ist, oder 'orphan' (verwaist),
wenn die entsprechende Dateikopie auf einem bestimmten Umlagerungsserver
nicht lokalisiert werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS9550W

Dateirückruf wurde gestoppt.



Explanation:

Der Rückruf wird gestoppt, da das Dateisystem durch Zurückrufen der
Datei keinen Speicher mehr zur Verfügung hätte.

System action:

Der Prozess beendet die aktuelle Operation.

User response:

Den Speicher für das Dateisystem erhöhen oder nicht benötigte Dateien
entfernen oder warten, bis die Speicherverwaltung Dateien aus dem
Dateisystem auf Anforderung oder durch Schwellenumlagerung umgelagert
hat, oder Dateien manuell umlagern. Dann die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9551E

Falsche Verwendung des Befehls dsmmigrate mit dem Parameter recover.
Filelist ist nicht angegeben.



Explanation:

Filelist ist nicht angegeben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass filelist angegeben ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9552E

Programmname: Speicherverwaltung kann nicht zu Dateisystem hinzugefügt
werden; Pfad schließt nicht lolales Dateisystem ein.



Explanation:

Es wurde versucht, Speicherverwaltung zu einem Dateisystem hinzuzufügen,
dessen Pfad nicht lokale Elemente enthält.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Das Dateisystem muss vollständig lokal sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS9554E

Programmname: Befehl für Dateisystem Mountverzeichnis Ursache: Fehler



Explanation:

Ein Versuch, die Funktionalität xdsm api für das Dateisystem zu
aktivieren oder zu inaktivieren, ist fehlgeschlagen. Bezog sich der
Versuch auf das Aktivieren von HSM, dann ist HSM für dieses Dateisystem
nicht aktiviert.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Das Dateisystem muss vom Typ JFS2 sein, damit die Speicherverwaltung das
verwaltete Attribut erfolgreich definieren kann. Prüfen Sie, ob das
Dateisystem den korrekten Typ aufweist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9556E

Die Anzahl CTL-Dateien auf Platte (Anzahl CTLs auf Platte) entspricht
nicht dem erwarteten Wert (Anzahl CTLs im Cache).



Explanation:

Die Anzahl der im VCM-Lib-Cache gezählten CTL-Dateien muss der Anzahl
auf den lokalen Platten entsprechen.

System action:

Die Verarbeitung wird abgebrochen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9576E

Nicht genug Speicher im Dateisystem zum Erstellen der
Metadatendatei!Mindestens Speicher Speicher erforderlich!



Explanation:

Beim Versuch, die Metadatendatei zu erstellen, ist der Fehler "Platte
voll" aufgetreten. Lagern Sie einige Dateien im Dateisystem um, um
mindestens Speicher KB freizusetzen.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9577E

"Nachricht" mit Ausnahmebedingung!Metadatei kann nicht verwendet werden!



Explanation:

Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Der Prozess dsmscout kann die
Metadatendatei nicht verwenden!

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9578E

Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten!



Explanation:

Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Der Prozess dsmscout kann die
Metadatendatei nicht verwenden! Die Datei wurde gelöscht. Es wird eine
neue Metadatendatei erstellt.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9590E

Die SOAP-Fehlerinformationen sind: Nachricht fehlgeschlagen, Ursache:
Nachricht



Explanation:

Die ausführliche SOAP-Fehlernachricht wird vom Kommunikationsmodul gSOAP
erstellt und ist in der ausgewählten Sprache nicht vorhanden!

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie Ihr System und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9591E

Ein SOAP UDP-Verbindungsfehler ist aufgetreten!



Explanation:

Im SOAP-Kommunikationssystem ist ein UDP-Fehler aufgetreten. Die
Fehlerprotokolldatei enthält weitere detaillierte Informationen!

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9592E

Ein SOAP TCP-Verbindungsfehler ist aufgetreten!



Explanation:

Im SOAP-Kommunikationssystem ist ein TCP-Fehler aufgetreten. Die
Fehlerprotokolldatei enthält weitere detaillierte Informationen!

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9593E

Ein SOAP HTTP-Kommunikationsfehler ist aufgetreten!



Explanation:

Im SOAP-Kommunikationssystem ist ein HTTP-Fehler aufgetreten. Die
Fehlerprotokolldatei enthält weitere detaillierte Informationen!

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9594E

Ein interner SOAP-Fehler ist aufgetreten!



Explanation:

Im SOAP-Kommunikationssystem ist ein interner Fehler aufgetreten. Die
Fehlerprotokolldatei enthält weitere detaillierte Informationen!

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9595E

Das SOAP-Kommunikationssystem hat keinen Speicher mehr!



Explanation:

Im SOAP-Kommunikationssystem ist ein Speicherfehler aufgetreten. Die
Fehlerprotokolldatei enthält weitere detaillierte Informationen!

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9596E

Die SOAP-Kommunikation wurde unerwartet beendet!



Explanation:

Im SOAP-Kommunikationssystem ist ein EOF-Fehler aufgetreten. Die
Fehlerprotokolldatei enthält weitere detaillierte Informationen!

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9613E

Programmname: Stub-Dateigröße von Stub-Dateigröße Byte wird im
Dateisystem Dateisystem nicht unterstützt.



Explanation:

Die angegebene Stub-Dateigröße ist kein Vielfaches der
Dateisystemblockgröße und wird nicht unterstützt.

System action:

Das Programm bricht die Operation ab.

User response:

Eine korrekte Stub-Dateigröße verwenden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9616E

Programmname: Für Aliasname_der_umgelagerten_Datei in Dateisystemname
können keine Umlagerungsinformationen abgerufen werden.



Explanation:

Die Speicherverwaltung kann mithilfe der DMAPI-Funktionen des Systems
nicht auf das angegebene Dateisystemobjekt zugreifen. Das kann
passieren, wenn die DMAPI-Unterstützung für das Dateisystem nicht
aktiviert ist oder wenn eine Inkonsistenz im Dateisystem vorliegt. Vor
dieser Nachricht werden normalerweise andere Nachrichten angezeigt, die
genauere Informationen zu dem Fehler enthalten.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird unterbrochen. Die Verarbeitung wird mit
der nächsten Datei fortgesetzt.

User response:

Prüfen Sie dsmerror.log auf vorhergehende Nachrichten, die
möglicherweise genauere Informationen zu dem Fehler enthalten. Stellen
Sie sicher, dass das Dateisystem konsistent und mit aktivierter
DMAPI-Unterstützung angehängt ist. Dann die Operation wiederholen.
Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie zwecks weiterer
Unterstützung die technische Unterstützung von IBM.

------------------------------------------------------------------------
ANS9618W

Der Mountpunkt des von HSM verwalteten Dateisystems wurde von 'alter
Mountpunkt' in 'neuer Mountpunkt' geändert.



Explanation:

Das Mountereignis des von HSM verwalteten Dateisystems auf einem anderen
Mountpunkt wurde empfangen.

System action:

Der dsmrecalld-Masterprozess setzt die Bereitstellung des von HSM
verwalteten Dateisystems fort.

User response:

Stellen Sie sicher, dass der HSM-Dateibereich auf dem IBM Spectrum
Protect-Server gemäß dem neuen Mountpunkt des von HSM verwalteten
Dateisystems umbenannt wird. Andernfalls werden bei einem nachfolgenden
Abstimmungsjob alle zuvor umgelagerten Dateien (falls vorhanden) als
Dateien ohne Verbindung gemeldet.

------------------------------------------------------------------------
ANS9645W

Die vApp-Sicherungsoperation ist beendet. Mindestens eine vApp-Sicherung
ist jedoch fehlgeschlagen.



Explanation:

Es gab erfolgreiche, aber auch fehlgeschlagene vApp-Sicherungen. Die
Operation wird als erfolgreich eingestuft.

System action:

Die Sicherungsoperation wurde erfolgreich ausgeführt.

User response:

Suchen Sie in der Konsolausgabe und in den Fehlerprotokollen nach
Informationen, warum die Sicherungen fehlgeschlagen sind. Beheben Sie
alle Fehler und versuchen Sie, die fehlgeschlagenen vApps erneut zu
sichern.

------------------------------------------------------------------------
ANS9669W

Programmname: CFI für Dateisystem liegt außerhalb des gültigen Bereichs.



Explanation:

IBM Spectrum Protect CFI liegt für das angegebene Dateisystem außerhalb
des gültigen Bereichs. Der Überwachungsdämon konnte während der
Dateisystemüberprüfung keinen neuen Dateieintrag in CFI einfügen. Aus
diesem Grund werden möglicherweise nicht genug Kandidaten für die
nächste automatische Umlagerung bereitgestellt.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Überprüfen Sie die Einstellung der Option MAXFILES für das Dateisystem.
Die CFI-Größe muss wahrscheinlich mit dem Befehl 'dsmmigfs update /fs
-MAXFiles=n' erhöht werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9674W

Mindestens eine der erforderlichen vApps konnte nicht abgerufen werden.



Explanation:

Es konnten nicht alle vApps abgerufen werden, die gemäß der angegebenen
Spezifikation erforderlich sind. Ursache kann eine Änderung der
vCD-vApp-Definition oder ein Benutzerfehler in der angegebenen
vApp-Spezifikation sein.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt, weil noch Elemente vorhanden sind, die
bearbeitet werden müssen.

User response:

Überprüfen Sie die angegebene vApp-Spezifikation, um sicherzustellen,
dass die Spezifikation der vorhandenen Konfiguration entspricht. Beheben
Sie alle Fehler und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9733E

Datei: Dateiname durch Einschluß-/Ausschlußliste ausgeschlossen



Explanation:

Es wurde versucht, die genannte Datei Dateiname zu sichern. Die Datei
wurde jedoch von der Sicherung ausgeschlossen.

System action:

IBM Spectrum Protect hat die Datei nicht gesichert.

User response:

Die Datei unter Verwendung der Option Include (Einschluß) angeben und
die Operation wiederholen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9778E

Fehler in Optionsdatei erkannt: '' Soll IBM Spectrum Protect die
fehlerhafte Zeile auf Kommentar setzen und fortfahren?



Explanation:

Beim Lesen der Optionsdatei wurden ungültige Optionen oder Optionswerte
festgestellt.

System action:

Diese Nachricht wird angezeigt. Weitere Aktionen hängen von Ihrer
Antwort ab.

User response:

Klicken Sie auf "Ja", wenn der Prozess die ungültige Zeile auf Kommentar
setzen soll. Wenn Sie auf "Nein" klicken, wird das Programm sofort
verlassen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9779E

Optionsdatei '' kann nicht zum Schreiben geöffnet werden.



Explanation:

Beim Versuch, die Optionsdatei zum Schreiben zu öffnen, um sie zu
aktualisieren, ist ein Fehler aufgetreten.

System action:

Das Programm wird verlassen.

User response:

Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen für Dateien und Verzeichnisse
oder korrigieren Sie manuell die ungültigen Einträge in Ihrer
Optionsdatei.

------------------------------------------------------------------------
ANS9780I

Das vCenter hat keine NSX-T-Konfiguration; die NIC der virtuellen
Maschine kann nicht zurückgeschrieben werden. Verwenden Sie die Option
VMDEFAULTNETWORK, um das Netz zu definieren, in dem die NIC erstellt
werden kann.



Explanation:

Die NIC der virtuellen Maschine wurde als Opaque-NSX-T-Einheit definiert
und NSX-T wird an der Position, an der die virtuelle Maschine
zurückgeschrieben wird, nicht gefunden.

System action:

Die virtuelle Maschine kann zurückgeschrieben werden, die NIC jedoch
nicht.

User response:

Nachdem die virtuelle Maschine zurückgeschrieben wurde, kann eine neue
NIC-Karte hinzugefügt werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9782S

Der ausgewählte Sicherungssatz wurde von einer neueren Version des
Sicherungsservers generiert, und die neue Sicherungssatzversion wird von
diesem Client nicht unterstützt. Die Sicherungssatzdaten können von
dieser Version des Clients nicht zurückgeschrieben werden.



Explanation:

Der Sicherungssatz, den Sie zurückzuschreiben versuchen, wurde von einem
neueren Server mit unterschiedlichem Funktionalitätsstand generiert. Der
Client, den Sie verwenden, kann dieses neuere Format nicht erkennen und
daher die Daten aus dem Sicherungssatz nicht zurückschreiben.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Schreiben Sie den Sicherungssatz mit einem Client zurück, der sich auf
demselben oder einem höheren Stand als der Server befindet, mit dem der
Sicherungssatz generiert wurde.

------------------------------------------------------------------------
ANS9806W

Der Dateisystemtyp wird nicht unterstützt.



Explanation:

Das Dateisystem weist keinen Typ auf, der von der Speicherverwaltung
unterstützt wird.

System action:

Dem Dateisystem kann keine Speicherverwaltung hinzugefügt werden.

User response:

Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem HSM-Client und dem angegebenen
Dateisystemtyp. Ist der Dateisystemtyp beabsichtigt, installieren Sie
einen HSM-Client, der ihn unterstützt, und wiederholen Sie anschließend
die Operation. Es kann jeweils nur ein HSM-Client installiert sein.

------------------------------------------------------------------------
ANS9807W

Die angegebene Sicherungssatzdatei enthält für den angegebenen
Knotennamen keinen Sicherungssatz des Typs "Datei".



Explanation:

Die Unterstützung lokaler Sicherungssätze ist auf Sicherungssätze
begrenzt, die Dateidaten enthalten; Imagesicherungssätze werden lokal
nicht unterstützt. Der angegebene Sicherungssatz enthält für den
angegebenen Knotennamen keinen Sicherungssatz mit Dateidaten.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Geben Sie eine andere Sicherungssatzdatei an, um Dateidaten aus einem
Sicherungssatz zurückzuschreiben. Zum Zurückschreiben eines Images aus
einem Sicherungssatz müssen Sie auf den Sicherungssatz von einem IBM
Spectrum Protect-Server aus zugreifen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9827W

Fehler beim Zugriff auf die Sperrdatei des Rückrufdämons: Dateiname.



Explanation:

Beim Zugriff auf die Sperrdatei des Rückrufdämons ist ein Fehler
aufgetreten.

System action:

Es kann nicht festgestellt werden, ob der Rückrufdämon aktiv ist. Da der
Rückrufdämon zur Ausführung von Dateirückrufen benötigt wird, schlug der
Rückruf fehl.

User response:

Den Systemadministrator verständigen. Der Rückrufprozess benötigt
Lesezugriff auf die Datei /etc/adsm/SpaceMan/dsmrecalld.pid.

------------------------------------------------------------------------
ANS9828W

Datei Dateiname wird bei der Umlagerung übersprungen: Die Datei ist
entweder eine nicht zwischengespeicherte oder eine genutzte AFM-Datei.



Explanation:

Bei Verwendung von GPFS Active File Management könnte die Datei nicht
zwischengespeichert oder genutzt sein. Nicht zwischengespeichert: Keine
Dateidaten im Cache verfügbar. Ein Zugriff würde eine Replikation von
der Ausgangsposition verursachen. Genutzt: Geänderte Dateidaten im
Cache. Keine gültige Replikation in der Ausgangsposition.

System action:

Die Verarbeitung der Datei wird übersprungen.

User response:

Nicht zwischengespeichert: Rufen Sie die Datei von der Ausgangsposition
ab und wiederholen Sie die Verarbeitung. Genutzt: Replizieren Sie die
Datei aus dem Cache an die Ausgangsposition und wiederholen Sie die
Verarbeitung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9829W

Rückrufdämon ist nicht aktiv.



Explanation:

Der Rückrufdämon ist nicht aktiv.

System action:

Der IBM Spectrum Protect-Rückruf schlägt fehl.

User response:

Den Systemadministrator bitten, einen Rückrufdämon zu starten, indem der
Befehl dsmrecalld ausgegeben wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS9842E

Der Überwachungsdämon wird nicht ordnungsgemäß ausgeführt.



Explanation:

Der Überwachungsdämon wird nicht ausgeführt, hat keine DMAPI-Sitzung
oder ist nicht mit den Gruppenservices verbunden.

System action:

Die IBM Spectrum Protect-Aktion schlägt fehl.

User response:

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, GPFS und die Gruppenservices zu
überprüfen und einen Überwachungsdämon durch Ausgabe des Befehls
dsmwatchd erneut zu starten.

------------------------------------------------------------------------
ANS9845E

Die Speicherverwaltungsaktion wird beendet.



Explanation:

Die angeforderte Speicherverwaltungsoperation wird beendet, da der
Überwachungsdämon nicht ordnungsgemäß funktioniert.

System action:

Die Verarbeitung wird beendet.

User response:

Suchen Sie nach vorherigen Nachrichten.

------------------------------------------------------------------------
ANS9849W

Der lokale Sicherungssatz kann nicht erweitert werden. Nur die
vollständige Zurückschreibung des Sicherungssatzes wird lokal
unterstützt.



Explanation:

Lokale Sicherungssätze können nicht erweitert werden, um Datenträger,
Verzeichnisse und Dateien anzuzeigen. Bei lokalen Sicherungssätzen wird
nur die vollständige Zurückschreibung des Sicherungssatzes unterstützt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Zum Zurückschreiben bestimmter Datenträger, Verzeichnisse und Dateien
aus einem Sicherungssatz müssen Sie den Sicherungssatz vom IBM Spectrum
Protect-Server aus zurückschreiben.

------------------------------------------------------------------------
ANS9850E

Bandlesefehler; Max. Blockgröße ist Blockgröße. Es wurde versucht,
Blockgröße Blockgröße zu lesen. Führen Sie dsmmaxsg aus, um die maximal
zulässige Blockgröße des SCSI-Treibers zu aktualisieren, und wiederholen
Sie die Operation.



Explanation:

Der Versuch, an der angegebenen Blockgröße vom Band zu lesen, ist
fehlgeschlagen; die für den SCSI-Treiber maximal zulässige Blockgröße
wird angezeigt.

System action:

Die Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Ist die maximale Blockgröße kleiner als die Blockgröße, die von der
Operation verwendet wird, müssen Sie das Dienstprogramm dsmmaxsg
ausführen, um die für den SCSI-Treiber maximal zulässige Blockgröße zu
aktualisieren, und anschließend die Operation wiederholen. Ist die
maximale Blockgröße größer-gleich der verwendeten Blockgröße, überprüfen
Sie, ob das Band ordnungsgemäß installiert und betriebsbereit ist, und
wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9857W

Die zurückgeschriebene HSM for Windows-Stubdatei könnte eine Datei ohne
Verbindung sein: Stubdateiname



Explanation:

Die zurückgeschriebene Stubdatei ist möglicherweise im HSM-Clientarchiv
nicht zugänglich und kann somit unter Umständen nicht zurückgerufen
werden.

System action:

Die Stubdatei wird zurückgeschrieben.

User response:

Überprüfen Sie, ob auf die Stubdatei zugegriffen werden kann.

------------------------------------------------------------------------
ANS9858E

Die Sicherungs-/Archivierungsoperation wurde nicht ausgeführt. Die
Sicherungs-/Archivierungsoperation beinhaltet Stubdateien, die mit dem
HSM for Windows-Client umgelagert wurden. Die installierte Version des
HSM for Windows-Clients Version.Release.Stufe ist mit der installierten
Version des Clients für Sichern/Archivieren Version.Release.Stufe nicht
kompatibel.



Explanation:

Der Client für Sichern/Archivieren verwendet den HSM for Windows-Client
für Sicherungs-/Archivierungsoperationen, die umgelagerte Dateien
beinhalten. Der HSM for Windows-Client und der Client für
Sichern/Archivieren müssen denselben PTF-Stand aufweisen.

System action:

Die Sicherungs-/Archivierungsoperation wird für keine Dateien
ausgeführt. Umgelagerte Dateien und residente Dateien werden nicht
verarbeitet.

User response:

Deinstallieren Sie den aktuellen HSM for Windows-Client und installieren
Sie einen HSM for Windows-Client mit demselben PTF-Stand wie der Client
für Sichern/Archivieren.

------------------------------------------------------------------------
ANS9890W

Programmname: Dieser Knoten ist bereits Eigner des Dateisystems
Dateisystem.



Explanation:

Dieser Knoten ist bereits Eigner des Dateisystems.

System action:

Keine.

User response:

Keiner.

------------------------------------------------------------------------
ANS9891E

Die Releasedatei für den Linux-Mount-Proxy-Knoten kann nicht validiert
werden. Eine häufige Ursache ist, dass die Linux-Distribution nicht
unterstützt wird.



Explanation:

IBM Spectrum Protect untersucht die Linux-Releasedatei auf dem
Mount-Proxy-Knoten, um festzustellen, ob der Mount-Proxy-Knoten mit
einer unterstützten Linux-Distribution ausgeführt wird. Entweder wurde
keine Releasedatei für eine unterstützte Linux-Distribution gefunden
oder der Inhalt der Releasedatei konnte nicht validiert werden.

System action:

Die Operation wird gestoppt.

User response:

Überprüfen Sie die Produktanforderungen für die installierte Version von
IBM Spectrum Protect, um sicherzustellen, dass die Linux-Distribution
für die Verwendung als Mount-Proxy-Knoten unterstützt wird.

------------------------------------------------------------------------
ANS9892E

Momentaufnahme(n) kann (können) im lokalen Repository nicht gefunden
werden.



Explanation:

Die angeforderte(n) Datenträgermomentaufnahme(n) wurde(n) im lokalen
Repository nicht gefunden.

System action:

Die Verarbeitung wird gestoppt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Operation mit dem korrekten Knotennamen
und/oder der korrekten Serveradresse ausgegeben wird. Führen Sie die
Operation in einer Umgebung ohne Cluster von einem anderen Host mit dem
erwarteten Hostnamen aus. Wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9895W

Speicherverwaltung im Dateisystem Dateisystem ist nicht aktiv.



Explanation:

Es wurde versucht, eine Datei in einem Dateisystem auszuwählen, dessen
Speicherverwaltung inaktiv ist.

System action:

Der Prozess setzt den normalen Betrieb fort.

User response:

Die Speicherverwaltung für das Dateisystem reaktivieren und dann mit der
Auswahl von Dateien fortfahren.

------------------------------------------------------------------------
ANS9910E

Der Datenstrom der Sicherung von Gastmaschine VM-Name wurde in der
falschen Reihenfolge gesendet. Die Sicherung kann nicht fortgesetzt
werden.



Explanation:

Das Sicherungsüberprüfungssystem hat erkannt, dass der Datenstrom der
virtuellen Maschine in der falschen Reihenfolge an den Server gesendet
wurde. Die Sicherung wurde beendet, um Datenverlust zu verhindern.

System action:

Die Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie
sich an den IBM Software Support.

------------------------------------------------------------------------
ANS9911E

Das Sicherungsüberprüfungssystem hat festgestellt, dass während der
Sicherung der virtuellen Maschine VM-Name einige Daten nicht gesendet
wurden. Die Sicherung wurde angehalten.



Explanation:

Das Sicherungsüberprüfungssystem hat festgestellt, dass einige Daten in
einem der Objekte, die an den Server gesendet wurden, fehlen. Die
Sicherung wurde angehalten, um Datenverlust zu verhindern.

System action:

Die Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine wird beendet.

User response:

Wiederholen Sie die Sicherung. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie
sich an den IBM Software Support.

------------------------------------------------------------------------
ANS9912E

Beim Versuch, ein VMware vSphere-VVol-Objekt (VVol - Virtual Volume) zu
erstellen, ist ein Fehler aufgetreten. Dies kann das Ergebnis einer
Inkompatibilität zwischen der virtuellen Maschine und dem Datenspeicher
oder unzureichenden verfügbaren Speicherbereichs sein.



Explanation:

Beim Versuch, ein Objekt in einem VVol-Datenspeicher zu erstellen, ist
ein Fehler aufgetreten.

System action:

Die Operation schlägt fehl.

User response:

Geben Sie einen anderen Zieldatenspeicher an und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9913W

Die VM-Sicherungsoperation, bei der der Transportmodus 'SAN' verwendet
wird, ist fehlgeschlagen.



Explanation:

Dieses Problem tritt normalerweise auf, wenn die Einheit zum Versetzen
von Daten, auf der der Transportmodus 'SAN' angegeben ist, keinen
SAN-Zugriff auf den VMware-Datenspeicher hat.

System action:

Die Operation schlägt fehl.

User response:

Geben Sie einen anderen Transportmodus an und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9914W

Die VM-Sicherungsoperation kann fehlschlagen, weil der Transportmodus
'SAN' für vVol-Datenspeicher nicht unterstützt wird.



Explanation:

Auf der Einheit zum Versetzen von Daten ist der Transportmodus 'SAN'
angegeben. Dieser Transportmodus wird in einer Umgebung, die VMware
vVol-Datenspeicher (vVol - Virtual Volume) enthält, nicht unterstützt.

System action:

Die Operation schlägt fehl.

User response:

Geben Sie einen anderen Transportmodus an und wiederholen Sie die
Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9915E

Für die Gastmaschine VM-Name fehlen erwartete Datendateien aus
vorherigen Sicherungen. Die Sicherungsoperation wird auf der Basis der
Einstellung der Option VMVERIFYAction fortgesetzt.



Explanation:

Die Anzahl der Datendateien, die während der Ausführung der
Prüfoperation auf dem Server gefunden wurden, reicht für die
Anforderungen der Steuerdateien nicht aus.

System action:

Die Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine wird auf der Basis
der Einstellung der Option VMVERIFYIFAction fortgesetzt.

User response:

Führen Sie eine VM-Gesamtsicherung für diese virtuelle Maschine aus.
Oder erzwingen Sie durch die Angabe der Option VMVERIFYAction eine
VM-Gesamtsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9916I

VMCUSER fehlen eine oder mehrere erforderliche vSphere-Berechtigungen
zum Erstellen/Aktualisieren/Abbrechen von Tasks in vSphere, die sich auf
diese Operation beziehen. Die Operation wird fortgesetzt.



Explanation:

VMCUSER fehlen eine oder mehrere erforderliche vSphere-Berechtigungen
zum Erstellen/Aktualisieren/Abbrechen von Tasks, die sich auf diese
Operation beziehen. Dies ist eine Informationsnachricht, die keine
Auswirkungen auf die Sicherungs-/Zurückschreibungsoperation hat.

System action:

Eine Task, die sich auf diese Operation bezieht, wird aufgrund fehlender
Berechtigungen möglicherweise nicht im vSphere-Client angezeigt. Die
Operation wird fortgesetzt.

User response:

Die vSphere-Task liefert weitere Informationen zu
VM-Sicherungs-/-Zurückschreibungsoperationen, die von IBM Spectrum
Protect eingeleitet wurden, einschließlich Informationen zum
Fortschritt; die vSphere-Task stellt auch die Möglichkeit zum Abbrechen
dieser Tasks über den vSphere-Client bereit. Ziehen Sie den Abschnitt
'Anforderungen hinsichtlich der Benutzerberechtigungen für den VMware
vCenter-Server' im 'IBM IBM Spectrum Protect for Virtual Environments:
Data Protection for VMware Benutzerhandbuch' zu Rate.

------------------------------------------------------------------------
ANS9917E

Den erwarteten Steuerdateien für VM-Name entsprechende Größenschätzungen
stimmen nicht überein.



Explanation:

Die während der Prüfoperation auf dem Server gefundenen Steuerdateien
stimmen nicht mit der für eine oder mehrere Platten erwarteten
Größenschätzung der Datendateien überein.

System action:

Die Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine wird auf der Basis
der Einstellung der Option VMVERIFYIFAction fortgesetzt.

User response:

Führen Sie eine VM-Gesamtsicherung für diese virtuelle Maschine aus.
Oder erzwingen Sie durch die Angabe der Option VMVERIFYAction eine
VM-Gesamtsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9918E

Umlagerungskandidatenliste für Dateisystem konnte nicht geöffnet werden.



Explanation:

Der Zugriff auf die Umlagerungskandidatenliste für das angegebene
Dateisystem ist nicht möglich.

System action:

Das System setzt den normalen Betrieb fort.

User response:

'OK' auswählen, um zurückzukehren.

------------------------------------------------------------------------
ANS9919E

Erwartete Steuerdateien für VM-Name wurden nicht gefunden.



Explanation:

Die Anzahl der während einer Prüfoperation auf dem Server gefundenen
Steuerdateien stimmt nicht mit der für eine oder mehrere Platten
erwarteten Anzahl überein.

System action:

Die Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine wird auf der Basis
der Option VMVERIFYIFAction fortgesetzt.

User response:

Führen Sie für diese virtuelle Maschine eine VM-Gesamtsicherung aus oder
erzwingen Sie durch die Angabe der Option VMVERIFYAction eine
VM-Gesamtsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9920W

Für VM-Name wird eine VM-Gesamtsicherung erzwungen.



Explanation:

Die Anzahl der während einer Prüfoperation auf dem Server gefundenen
Steuerdateien stimmt nicht mit der für eine oder mehrere Platten
erwarteten Anzahl überein. Demzufolge wird eine VM-Gesamtsicherung
ausgeführt.

System action:

Bei der Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine handelt es sich
um eine Gesamtsicherung und nicht um eine Teilsicherung.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Option VERIFYIFAction auf den gewünschten
Wert gesetzt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9921E

Für die Platte der virtuellen Maschine VM-Name (Plattenkennsatz) ist die
Prüfung fehlgeschlagen (Größe auf Platte/Größe der Steuerdateien).
Befindet sich die Platte in einem NFS-Datenspeicher und wurde die
Plattengröße kürzlich geändert oder wurde die Platte aus einem anderen
Datenspeicher in den NFS-Datenspeicher verschoben, wird der Prüffehler
erwartet und eine Gesamtsicherung ist erforderlich.



Explanation:

Die Anzahl der während einer Prüfoperation auf dem Server gefundenen
Steuerdateien stimmt nicht mit der für diese Platte erwarteten Anzahl
überein. Für Platten in NFS-Datenspeichern: Aufgrund der
Verarbeitungsweise von Änderungen der Plattengröße durch VMware und
aufgrund der Tatsache, dass die API QueryChangedDiskAreas für die
Überwachung geänderter Blöcke (CBT = Changed Block Tracking) die
Änderungs-ID "*" nicht unterstützt, kann die Sicherungsoperation nicht
bestimmen, ob die Plattengröße geändert wurde, ob die Platte in den
NFS-Datenspeicher verschoben wurde oder ob ein anderer Fehler
aufgetreten ist.

System action:

Die Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine wird auf der Basis
der Option VMVERIFYIFAction fortgesetzt.

User response:

Führen Sie für diese virtuelle Maschine eine VM-Gesamtsicherung aus oder
erzwingen Sie durch die Angabe der Option VMVERIFYIFAction eine
VM-Gesamtsicherung.

------------------------------------------------------------------------
ANS9922I

VMVERIFYIFLatest ist für VM-Name aktiviert (Aktion: Typ).



Explanation:

Mit dieser VM-Operation werden die Steuerdateien der vorherigen
Sicherung geprüft, um sicherzustellen, dass alle erwarteten Dateien auf
dem Server vorhanden sind.

System action:

Die Operation wird auf der Basis des Werts für die Option
VMVERIFYIFAction fortgesetzt.

User response:

Stellen Sie sicher, dass die Option VERIFYIFAction auf den gewünschten
Wert gesetzt ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9923W

Für VM-Name wird eine Gesamtsicherung erzwungen.



Explanation:

Die maximale Kapazität des MBLK reicht für die Platten in der
Teilsicherung nicht aus. Es wird eine Gesamtsicherung ausgeführt.

System action:

Bei der Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine handelt es sich
um eine Gesamtsicherung und nicht um eine Teilsicherung.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9924W

Eine Gesamtsicherung der virtuellen Maschine VM-Name wird ausgeführt,
weil die Plattenkapazität erweitert wurde.



Explanation:

Die Plattenkapazität der virtuellen Maschine hat seit der letzten
Sicherung zugenommen. Eine Gesamtsicherung wird ausgeführt und die
Überwachung geänderter Blöcke (Changed Block Tracking, CBT)
zurückgesetzt.

System action:

Bei der Sicherungsoperation für diese virtuelle Maschine handelt es sich
um eine Gesamtsicherung und nicht um eine Teilsicherung.

User response:

Keine Aktion erforderlich.

------------------------------------------------------------------------
ANS9950W

Die Modi Streaming und partieller Rückruf können nicht für Dateien
definiert werden, die mithilfe eines externen Back-Ends umgelagert
wurden.



Explanation:

Die Modi Streaming und partieller Rückruf werden für Dateien in diesem
Modus nicht unterstützt.

System action:

Die Operation wurde abgebrochen.

User response:

Spezielle Rückrufmodi sind nur für Dateien verfügbar, die mit dem IBM
Spectrum Protect-Server als Back-End umgelagert wurden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9951I

Datei: Dateiname wurde bereits umgelagert.



Explanation:

Es wurde versucht, eine Datei umzulagern, die bereits umgelagert wurde.
Beachten Sie, dass diese Nachricht möglicherweise angezeigt wird, wenn
für die Datei eine feste Verbindung zu einer anderen Datei besteht, die
bereits umgelagert wurde.

System action:

Die Datei wird übersprungen.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9958E

Datei 'DateinameDateinameDateiname hat noch nicht das Alter für die
Umlagerung erreicht. Die Datei wird übersprungen.



Explanation:

Diese Datei kann nicht umgelagert werden, da sie noch nicht das Alter
für die Umlagerung erreicht hat.

System action:

Die Datei befindet sich im residenten Status.

User response:

Das Mindestalter einer Datei, die für die Umlagerung auswählbar ist,
beträgt zwei Minuten. Wiederholen Sie die Umlagerungsoperation nach zwei
Minuten oder verwenden Sie die Verarbeitungsoption
HSMENABLEIMMediatemigrate YES, um die Umlagerung zu erzwingen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9959W

IBM Spectrum Protect-Akzeptor hat einen nicht kritischen Netzfehler
Fehlernummer, IBM Spectrum Protect-Rückkehrcode TSM-Rückkehrcode
empfangen.



Explanation:

Der Übertragungsfehler ist während der Empfangsbereitschaft für die
eingehende Verbindung aufgetreten, der IBM Spectrum Protect-Akzeptor
setzt die Ausführung jedoch fort.

System action:

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

User response:

Es ist keine weitere Aktion erforderlich. Der Fehler kann gefahrlos
ignoriert werden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9984W

PFR-Plug-in-Bibliothek wurde nicht gefunden.



Explanation:

Die PFR-Plug-in-Bibliothek sollte installiert worden sein, als der
Client installiert wurde, sie kann aber nicht gefunden werden.

System action:

Die ausgewählte Operation wird nicht ausgeführt.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9987W

Partieller Wiederabrufmodus ist für vollständiger Dateiname nicht
definiert.



Explanation:

Der partielle Wiederabrufmodus ist für die angegebene Datei nicht
definiert.

System action:

Der Wiederabruf wird für die angegebene Datei nicht ausgeführt. Die
Verarbeitung wurde gestoppt.

User response:

Definieren Sie den partiellen Wiederabrufmodus für die Datei (Befehl
"dsmattr -recallmode=partialrecall") und wiederholen Sie die Operation.

------------------------------------------------------------------------
ANS9989W

Die Verwaltungsklasse Verwaltungsklassenname, die in der
INCLUDE-Anweisung in Dateiname in Zeile Zeilennummer angegeben ist, ist
nicht vorhanden.



Explanation:

Die Verwaltungsklasse, die in der INCLUDE-Anweisung in der Datei
Dateiname angegeben ist, ist in Ihrer zugeordneten Maßnahmengruppe auf
dem Server nicht vorhanden.

System action:

Das Objekt wird an die Standardverwaltungsklasse gebunden.

User response:

*  Aktualisieren Sie die INCLUDE-Anweisung, so dass sie eine gültige
   Verwaltungsklasse angibt.

*  Definieren Sie die Verwaltungsklasse, die in der INCLUDE-Anweisung
   angegeben ist (wenn eine Verwaltungsklasse mit diesem Namen vorhanden
   sein soll).

*  Stellen Sie sicher, dass sich der Knoten in der korrekten
   Maßnahmendomäne befindet (vielleicht wurde der Knoten versehentlich
   in die falsche Maßnahmendomäne gestellt, und die korrekte Domäne
   enthält die Verwaltungsklasse).

*  Entfernen Sie die INCLUDE-Anweisung, wenn es nicht mehr erforderlich
   ist, die Dateien an die Verwaltungsklasse zu binden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9990W

Die Verwaltungsklasse Verwaltungsklassenname, die in der
INCLUDE-Anweisung in der Clientoptionsgruppe angegeben ist, ist nicht
vorhanden.



Explanation:

Die Verwaltungsklasse, die in der INCLUDE-Anweisung in der
Clientoptionsdatei angegeben ist, ist in Ihrer zugeordneten
Maßnahmengruppe auf dem Server nicht vorhanden.

System action:

Das Objekt wird an die Standardverwaltungsklasse gebunden.

User response:

*  Aktualisieren Sie die INCLUDE-Anweisung, so dass sie eine gültige
   Verwaltungsklasse angibt.

*  Definieren Sie die Verwaltungsklasse, die in der INCLUDE-Anweisung
   angegeben ist (wenn eine Verwaltungsklasse mit diesem Namen vorhanden
   sein soll).

*  Stellen Sie sicher, dass sich der Knoten in der korrekten
   Maßnahmendomäne befindet (vielleicht wurde der Knoten versehentlich
   in die falsche Maßnahmendomäne gestellt, und die korrekte Domäne
   enthält die Verwaltungsklasse).

*  Entfernen Sie die INCLUDE-Anweisung, wenn es nicht mehr erforderlich
   ist, die Dateien an die Verwaltungsklasse zu binden.

------------------------------------------------------------------------
ANS9992E

Die folgenden Optionen müssen vor Ausführung dieser Operation definiert
werden: VMCHOST oder VMCUSER.



Explanation:

VMCHOST oder VMCUSER fehlt in der Optionsdatei.

System action:

Die Operation kann ohne Angabe dieser Optionen nicht fortgesetzt werden.

User response:

Bearbeiten Sie die Optionsdatei manuell oder definieren Sie diese
Optionen mithilfe des Profileditors.

------------------------------------------------------------------------
ANS9993E

Optionen können nicht überschrieben werden.



Explanation:

Der Prozess kann die Optionen nicht überschreiben.

System action:

Der Befehl wird nicht verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9994W

Antwortnachricht kann nicht abgerufen werden, Zeitlimit wurde erreicht.



Explanation:

Das Zeitlimit wurde erreicht, bevor die Antwortnachricht abgerufen
werden konnte. Die Optionsüberschreibung war möglicherweise erfolgreich.

System action:

Der Befehl wurde verarbeitet.

User response:

Keine.

------------------------------------------------------------------------
ANS9995W

Der Wert der Option VMMAXBACKUPSESSIONS ist 'ivmMaxBackupSessions'.
Dieser Wert muss größer-gleich dem Wert der Option VMMAXPARALLEL sein,
der 'ivmMaxParallel' lautet. Der Wert wird auf den Wert der Option
VMMAXPARALLEL gesetzt.



Explanation:

Die Anzahl der Serversitzungen, die mit der Option VMMAXBACKUPSESSIONS
angegeben werden, muss größer-gleich der Anzahl der virtuellen Maschinen
sein, die mit der Option VMMAXPARALLEL angegeben werden.

System action:

Die Operation wird fortgesetzt.

User response:

Setzen Sie den Wert der Option VMMAXBACKUPSESSIONS auf einen Wert, der
größer-gleich dem Wert der Option VMMAXPARALLEL ist.

------------------------------------------------------------------------
ANS9996W

Der Knoten hat die maximal zulässige Anzahl Bandladevorgänge
überschritten. Es werden keine neuen Sitzungen für 'VM-Name'
hinzugefügt.



Explanation:

Der Knoten hat die maximal zulässige Anzahl Bandladevorgänge
überschritten. Es werden keine neuen Sitzungen für die Sicherung der
virtuellen Maschine hinzugefügt.

System action:

Die Sicherungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Verwenden Sie den Parameter MAXNUMMP für den Befehl UPDATE NODE auf dem
Server, um die Anzahl der zulässigen Bandladevorgänge für diesen Knoten
zu erhöhen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9997W

Der Dämon dsmwatchd konnte den Übernahmemodus nicht registrieren:
'Übernahmemodus' auf Knoten-ID: 'Knoten-ID'.



Explanation:

Der Dämon dsmwatchd konnte einen entsprechenden HSM-Übernahmerückruf auf
dem genannten Knoten nicht registrieren.

System action:

Der Dämon dsmwatchd wird ohne HSM-Übernahmeunterstützung fortgesetzt.

User response:

Um den HSM-Übernahmerückruf zu registrieren, starten Sie den Dämon
dsmwatchd auf dem betroffenen Knoten erneut: - Unter AIX: Befehl "kill
-15 dsmwatchd_pid" ausführen; - Unter Linux: Befehl "systemctl restart
hsm" ausführen.

------------------------------------------------------------------------
ANS9998W

Die DMAPI-Funktion dm_punch_hole() konnte lokale Dateidatenblöcke
während der Umlagerung der Datei 'Dateiname' nicht löschen.



Explanation:

Die Umlagerungsoperation war erfolgreich, aber sie konnte die lokalen
Dateidatenblöcke aufgrund eines Problems mit der DMAPI-Funktion
dm_punch_hole() nicht löschen. Daher hat sich die Dateisystembelegung
bei der Umlagerung nicht geändert.

System action:

Die Umlagerungsoperation wird fortgesetzt.

User response:

Um ein Restubbing der Datei durchzuführen, führen Sie eine nachfolgende
normale Rückrufoperation, gefolgt von einer weiteren
Umlagerungsoperation aus. Kann die Ursache dieser Nachricht nicht
bestimmt oder behoben werden, benachrichtigen Sie Ihren Ansprechpartner.

------------------------------------------------------------------------
ANS9999E

():



Explanation:

Diese Nachricht beinhaltet Diagnosetext in Bezug auf einen
Client-Prozess oder -Algorithmus. Diese Informationen dienen dem Melden
von Verarbeitungsausnahmen und anderen vom Standard abweichenden
Situationen, die auf dem IBM Spectrum Protect-Client auftreten. Die
Angaben für (Komponente), (Code) und (Text) sind abhängig von der
Ursache für die Nachricht und dem Client-Prozess oder -Algorithmus, der
die Nachricht ausgibt.

System action:

Die Client-Verarbeitung wird abhängig von der Ursache für die Nachricht
fortgesetzt oder nicht.

User response:

Prüfen Sie die Fehlernachrichten, die vor und/oder nach dieser Nachricht
angezeigt werden und korrigieren Sie, falls möglich, alle Fehler. Wenn
die Ursache für diese Nachricht nicht bestimmt oder behoben werden kann,
wenden Sie sich an Ihre Benutzerunterstützung. Wenn Sie sich an Ihre
Benutzerunterstützung wenden, sollten Sie den gesamten Text dieser
Nachricht melden.
